ОПРЕДЕЛЕНИЕ

восстановительной стоимости зданий и сооружений

ВЫБЕРИТЕ

Номер или наименования сборника УПВС

ИЛИ

Наименование объекта


Номер или наименования
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

восстановительной стоимости зданий и сооружений

Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Общая часть к сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Инструкция по переоценке и определению износа основных фондов хозрасчетных государственных, кооперативных (включая колхозы) и общественных предприятий и организаций по состоянию на 1 января 1972 года, утвержденная ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Консультации по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости. Изд. 1995 г. Республиканское управление технической инвентаризации

1. Здания и сооружения предприятий черной металлургии

2. Здания и сооружения предприятий цветной металлургии

3. Здания и сооружения угольной и сланцевой промышленности

4. Здания и сооружения нефтяной промышленности

5. Здания и сооружения электрических станций, электрических и тепловых сетей

6. Здания и сооружения химической промышленности

7. Здания и сооружения машиностроительной промышленности

8. Здания и сооружения промышленных строительных материалов

9. Здания и сооружения лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности

10. Зданий и сооружений пищевой промышленности

11. Здания и сооружения мясной и молочной промышленности

12. Здания и сооружения рыбной промышленности

13. Здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольной промышленности

14. Здания и сооружения легкой и текстильной промышленности

15. Здания и сооружения полиграфической и кинематографической промышленности

16. Здания и сооружения торфяной промышленности

17. Здания и сооружения медицинской промышленности

18 и 18ПД Здания, имеющиеся во многих отраслях народного хозяйства. Передвижные домики, имеющиеся во многих отраслях промышленности

19. Сооружения, имеющиеся во многих отраслях народного хозяйства

20. Морские и речные портовые, судоходные и судостроительные сооружения и здания

21. Здания и сооружений железнодорожного транспорта

22. Здания и сооружения метрополитена

23. Здания и сооружения автомобильного транспорта и автомобильных дорог

24. Здания и сооружения аэропортов гражданского воздушного флота

25. Здания и сооружения связи

26. Здания и сооружения в совхозах, колхозах, межколхозных и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

Том 1 сборника 26. Здания и сооружения производственного, назначения

Том 2 сборника 26. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Том 3 сборника 26. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

27. Здания и сооружения внешнего водоснабжения и канализации

28. Жилые, общественные и коммунальные здания бытового обслуживания

29. Здания и сооружения газовой промышленности, магистральных газопроводов и городского газового хозяйства

30. Здания и сооружения городского электротранспорта

31. Здания здравоохранения

32. Зданий учебных заведений, детских садов и яслей

33. Здания и сооружения торговых предприятий

34. Здания и сооружения зрелищных предприятий

35 Спортивные здания и сооружения для переоценки основных фондов

36. Здания и сооружения потребительской кооперации

37. Водохозяйственные сооружения

Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений, имеющихся в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете

Общая часть к сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений, имеющихся в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете

1. Здания и сооружения, имеющиеся в организациях и учреждениях

2. Здания и сооружения сельскохозяйственного назначения

3. Здания и сооружения внешнего водоснабжения, канализации, теплофикации и энергоснабжения

4. Жилые, общественные, коммунальные здания и здания бытового обслуживания

5. Зданий здравоохранения

6. Здания и сооружения высших и средних специальных учебных заведений

7. Зданий общеобразовательных школ

8. Здания и сооружения детских дошкольных и внешкольных учреждений

9. Здания учреждений культуры

10. Спортивные здания и сооружения

11. Зданий и сооружений дорожного хозяйства

12. Внешнее благоустройство и озеленение

13. Здания и сооружения НИИ и лабораторий


Инструкция по переоценке и определению износа основных фондов хозрасчетных государственных, кооперативных (включая колхозы) и общественных предприятий и организаций по состоянию на 1 января 1972 года, утвержденная ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

(Извлечение)

Раздел I. Общие положения

Раздел II. Организация работ по переоценке основных фондов

А. В министерствах и ведомствах

Б. На предприятиях и в организациях

Раздел III. Инвентаризация основных фондов

Раздел IV. Порядок проведения переоценки основных фондов

Раздел V. Определение восстановительной стоимости основных фондов

А. Определение восстановительной стоимости по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам

Б. Определение восстановительной стоимости машин, оборудования и транспортных средств

Раздел VI. Определение износа основных фондов

А. Определение физического износа инвентарных объектов

Определение процента физического износа отдельных видов основных фондов

Здания и сооружения

Б. Определение износа сельскохозяйственных основных фондов, не подлежащих переоценке

Приложение2. Типовая классификация основных фондов (основных средств) народного хозяйства СССР, утвержденная ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г


Раздел I. Общие положения
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В целях установления единообразной оценки основных фондов народного хозяйства по современной стоимости их воспроизводства и уточнения действующих норм амортизационных отчислений Совет Министров СССР Постановлением от 7 апреля 1969 г. № 252 «О переоценке основных фондов и об уточнении действующих норм амортизационных отчислений» обязал министерства и ведомства СССР, советы министров союзных и автономных республик и исполкомы местных Советов депутатов трудящихся провести с 1 августа по 31 декабря 1971 г. на подведомственных хозрасчетных предприятиях и в организациях по состоянию на 1 января 1972 г. переоценку основных фондов и определить процент их износа. В совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях и организациях провести переоценку и определение процента износа только в отношении зданий, сооружений и передаточных устройств.

Совет Министров СССР рекомендовал колхозам (включая рыболовецкие), а также межколхозным предприятиям и организациям, провести в указанный срок переоценку зданий, сооружений и передаточных устройств и определить процент их износа.

Совет Министров СССР рекомендовал другим кооперативным, а также общественным организациям провести в тот же срок на подведомственных им хозрасчетных предприятиях и в организациях переоценку всех основных фондов и определить процент их износа.

2. Основными задачами переоценки основных фондов являются:

а) получение полных и точных данных о наличии и структуре основных фондов, их восстановительной стоимости и степени износа, необходимых для дальнейшего совершенствования народнохозяйственного планирования и повышения эффективности общественного производства;

б) создание для всех хозрасчетных предприятий и организаций экономически обоснованных условий для определения издержек производства (себестоимости) продукции, уровня рентабельности производства, размеров платы за основные фонды и для образования фондов экономического стимулирования;

в) создание экономически обоснованной базы для уточнения действующих норм амортизационных отчислений с учетом технического прогресса;

г) обеспечение необходимых условий для своевременного воспроизводства, сохранности и лучшего использования основных фондов.

3. Руководство работой по переоценке основных фондов Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252 возложено на ЦСУ СССР.

4. Переоценка и определение износа основных фондов проводятся в соответствии с настоящей инструкцией, разработанной ЦСУ СССР совместно с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР.

5. В соответствии с указанным выше Постановлением Совета Министров СССР переоценку основных фондов на 1 января 1972 г. проводят:

а) все государственные хозрасчетные предприятия и организации: промышленности, строительства (включая застройщиков, подрядные и проектные организации), сельского хозяйства (совхозы и другие государственные сельскохозяйственные предприятия), транспорта, связи, заготовок, торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и сбыта и прочих отраслей материального производства (издательства, киностудии и дома звукозаписи, организации по сбору металлолома и утиля);

б) предприятия лесного хозяйства системы Гослесхоза СССР (лесхозы, лесхоззаги, леспромхозы и др.);

в) научно-исследовательские, конструкторские, геологоразведочные, лесоустроительные организации, учебные заведения (курсы, школы профессионального обучения), состоящие на хозрасчете;

г) хозрасчетные театрально-зрелищные и культурно-просветительные организации (театры, кинотеатры, цирки, выставки, зоопарки, парки культуры и отдыха и т. п.);

д) хозрасчетные организации здравоохранения, физкультуры и спорта (поликлиники, санатории, дома отдыха, туристские базы, стадионы и т. п., включая санатории, дома отдыха, принадлежащие профсоюзам);

е) предприятия бытового обслуживания (бани, душевые павильоны, парикмахерские, фотографии и т. п.);

ж) жилищное хозяйство местных Советов;

з) хозрасчетные предприятия и организации коммунального хозяйства (водопроводно-канализационных сетей, газификации, теплофикации, энергетики, благоустройства, гостиницы и пр.);

и) учреждения системы Госбанка СССР, Стройбанка СССР и Госстраха СССР;

к) хозрасчетные организации по управлению промышленными предприятиями, строительными организациями, транспортными предприятиями, материально-технического снабжения, предприятиями коммунального хозяйства и пр. (управления, объединения, тресты, конторы, отделения, комбинаты);

л) хозрасчетные предприятия общественных организаций;

м) хозрасчетные предприятия и организации потребительской кооперации;

н) хозрасчетные предприятия и организации В/О «Союзсельхозтехника»;

о) колхозы (включая рыболовецкие), межколхозные предприятия и организации.

6. Не проводят переоценку основных фондов на 1 января 1972 г. государственные организации и учреждения, содержащиеся за счет средств государственного бюджета. Также не подлежат переоценке на 1 января 1972 г. основные фонды общественных организаций (кроме основных фондов хозрасчетных предприятий общественных организаций).

Не переоцениваются основные фонды, принадлежащие хозрасчетным организациям СССР, находящиеся за границей.

7. В хозрасчетных государственных, кооперативных и общественных предприятиях и организациях переоценке подлежат здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование и транспортные средства.

В совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях и организациях, а также в колхозах (включая рыболовецкие), межколхозных предприятиях и организациях переоценка проводится только в отношении зданий, сооружений и передаточных устройств.

В рыболовецких колхозах переоценке подлежат также суда рыбопромыслового флота.

8. В хозрасчетных предприятиях и организациях переоценке подлежат основные фонды, состоящие на балансе основной деятельности и капитального строительства, включая основные фонды жилищно-коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения, здравоохранения и т.п.

9. Переоценке подлежат основные фонды независимо от их технического состояния, т.е. от степени их физического износа, как действующие (включая объекты, временно находящиеся в капитальном ремонте и модернизации), так и находящиеся на консервации, в запасе или резерве, а также объекты, сданные в аренду или во временное пользование.

10. К основным фондам (основным средствам) в соответствии с «Типовой классификацией основных фондов (основных средств) народного хозяйства СССР», утвержденной ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113 (см. приложение 2 к настоящей инструкции) относятся: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, инструмент, производственный инвентарь и принадлежности, хозяйственный инвентарь, взрослый рабочий и продуктивный скот (включая и мелкий), многолетние насаждения и прочие основные фонды (библиотечные фонды, музейные ценности, экспонаты животного мира и др.).

К основным фондам также относятся затраты, производимые за счет капитальных вложений по улучшению земель, не связанные с созданием сооружений, и капитальные затраты в  арендованные основные фонды.

11. Не относятся к основным фондам предприятий и хозяйственных организаций и учитываются в составе средств в обороте:

а) предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости;

б) предметы стоимостью ниже лимита, установленного соответствующими министерствами и центральными учреждениями в пределах до 50 руб. за единицу, независимо от их сроков службы. Сельскохозяйственные машины и орудия, взрослый рабочий и продуктивный скот (включая и мелкий) относятся к основным фондам независимо от их стоимости;

в) приборы, средства автоматизации и лабораторное оборудование стоимостью до 300 руб. за единицу, приобретенные научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями для центральных заводских лабораторий, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 27 января 1965 г. № 50;

г) бензиномоторные пилы, сучкорезки и сплавной трос лесозаготовительных, лесосплавных предприятий и химлесхозов Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, приобретение которых Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1969 г. № 573 разрешено министерству финансировать за счет себестоимости, а также временные ветки лесовозных дорог сроком эксплуатации до 3 лет, сезонные дороги, временные наплавные сооружения, временные здания в лесу сроком эксплуатации до 2 лет (обогревательные передвижные домики для комплексных бригад и мастерских участков, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и т. д.), приобретенные или построенные на предприятиях этого министерства в соответствии с указанным постановлением за счет себестоимости;

д) специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного или массового производства определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа) независимо от их стоимости;

е) орудия лова (тралы, неводы, сети, снасти, мережи и т. п.) независимо от их стоимости и срока службы;

ж) молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные звери и семьи пчел, а также подопытные животные;

з) специальная одежда, специальная обувь и постельные принадлежности на предприятиях и в хозяйственных организациях независимо от их стоимости и срока службы, за исключением постельных принадлежностей, числящихся в установленном порядке в составе основных фондов гостиниц;

и) отдельные строительные конструкции и детали, части и агрегаты машин (в том числе электромоторы, предназначенные для замены при ремонте и реконструкции машин), оборудования и подвижного состава, предназначенные для строительных, ремонтных целей и комплектации (кроме приобретаемых в установленном порядке за счет финансирования капитальных затрат и числящихся как основные фонды);

к) оборудование и машины, числящиеся как готовые изделия на складах предприятий-изготовителей, снабженческих и сбытовых организаций;

л) временные, нетитульные строения и устройства, строительство которых производится за счет лимитированных накладных расходов строительства;

м) машины и оборудование, сданные в монтаж, подлежащие монтажу, находящиеся в пути, числящиеся на балансе капитального строительства;

н) многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала.

12. Основные фонды переоцениваются по восстановительной стоимости. Под восстановительной стоимостью основных фондов понимается стоимость их воспроизводства в современных условиях.

13. Не переоцениваются на 1 января 1972 г., а включаются в отчет о переоценке по первоначальной (балансовой) стоимости следующие виды основных фондов:

а) машины, оборудование и транспортные средства совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий и организаций, колхозов и межколхозных предприятий и организаций, а также подсобных сельскохозяйственных производств, предприятий и организаций.

Тракторы, автомобили и прицепы к ним, сельскохозяйственные и землеройные машины в механизированных отрядах, бригадах по монтажу оборудования на животноводческих фермах, станциях технического обслуживания машинно-тракторного парка и автомобилей системы В/О «Союзсельхозтехника»;

б) медицинское оборудование;

в) инструмент;

г) производственный инвентарь и принадлежности, хозяйственный инвентарь, включая постельные принадлежности в гостиницах;

д) взрослый рабочий и продуктивный скот (включая и мелкий), экспонаты животного мира;

е) библиотечные фонды, сценическо-постановочные средства;

ж) транспортные средства гужевого транспорта;

з) многолетние насаждения;

и) затраты, производимые за счет капитальных вложений по улучшению земель, не связанные с созданием сооружений;

к) капитальные затраты в арендованные основные фонды, которые на 1 января 1972 г. находятся на балансе арендатора, а также капитальные затраты на вскрышные работы для открытой добычи полезных ископаемых;

л) временные здания .геологоразведочных и поисковых партий;

м) аттракционы в парках культуры и отдыха и др.

14. Переоценка основных фондов производится по сборникам укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений и ценникам для переоценки машин, оборудования и транспортных средств, разработанным министерствами и ведомствами по методическим указаниям Госстроя СССР и ЦСУ СССР. Переоценка производится на бланках ведомостей переоценки и определения износа основных фондов.

15. Переоценка и определение износа основных фондов проводится в период с 1 августа по 31 декабря 1971 г. по состоянию на 1 января 1972 г. на основе инвентаризации.

16. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252 затраты, связанные с проведением переоценки основных фондов и определением их износа на предприятиях и в организациях, производятся за счет средств соответствующих министерств, ведомств, кооперативных, общественных организаций и их предприятий и организаций по сметам и источникам финансирования, согласованным с Министерством финансов СССР или соответственно с министерствами финансов союзных республик.


А. В министерствах и ведомствах
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

А. В МИНИСТЕРСТВАХ И ВЕДОМСТВАХ

17. Министерства и ведомства СССР, министерства и ведомства союзных республик, исполкомы Советов депутатов трудящихся, кооперативные и общественные организации обеспечивают своевременное проведение работ по переоценке и определению износа основных фондов на всех подведомственных им хозрасчетных предприятиях и в организациях в строгом соответствии с настоящей инструкцией:

•	осуществляют систематический контроль за своевременным и правильным проведением указанных работ;

•	обеспечивают рассмотрение и утверждение итогов переоценки и определения износа основных фондов каждого предприятия (организации), а также составление отчетов об итогах этой работы и представление их в установленные ЦСУ СССР адреса и сроки.

Исполкомы районных Советов депутатов трудящихся осуществляют руководство работой по проведению переоценки и определению износа основных фондов в колхозах и межколхозных организациях, а также утверждают итоги переоценки и обеспечивают представление отчетов по переоценке основных фондов этих организаций в установленные ЦСУ СССР адреса и сроки.

18. Министерства и ведомства, исполкомы Советов депутатов трудящихся, кооперативные и общественные организации проводят следующие мероприятия для организации работ по переоценке основных фондов:

а) создают комиссии по переоценке и определению износа основных фондов под председательством руководителя министерства (ведомства, главного управления, треста, председателя исполкома и т; д.) или его заместителя.

В состав комиссии по переоценке и определению износа основных фондов рекомендуется включить главных бухгалтеров, финансовых и плановых работников, а также работников отделов и управлений министерств, ведомств, областных (краевых), городских и районных Советов депутатов трудящихся, кооперативных и общественных организаций;

б) организуют работу по проверке состояния учета основных фондов на всех подведомственных им предприятиях и в организациях и принимают необходимые меры для приведения его в соответствие с «Положением по бухгалтерскому учету основных фондов (средств) государственных, кооперативных (кроме колхозов) и общественных предприятий и организаций», утвержденным Министерством финансов СССР 6 мая 1963 г. № 125 по согласованию с ЦСУ СССР, а также последующими указаниями Министерства финансов СССР по этому вопросу;

в) проводят необходимые мероприятия для обеспечения всех подведомственных предприятий и организаций сборниками и ценниками по переоценке основных фондов, алфавитно-предметными указателями, инструкциями по переоценке и определению износа основных фондов, бланками инвентаризационных описей, ведомостями переоценки, бланками форм отчетов об итогах переоценки и определения износа основных фондов и указаниями по их составлению;

г) инструктируют подведомственные предприятия и организации о порядке и сроках выполнения работ по инвентаризации, переоценке и определению износа основных фондов;

д) организуют обучение работников, привлекаемых к переоценке основных фондов;

е) организуют на отдельных подведомственных предприятиях (организациях) работы по пробной переоценке и определению износа основных фондов;

ж) осуществляют контроль за ходом проведения инвентаризации, переоценки и определения износа основных фондов подведомственными предприятиями и организациями, производят проверку достоверности и полноты отчетных данных о переоценке самостоятельно и совместно с органами ЦСУ СССР;

з) устанавливают порядок и сроки утверждения итогов переоценки и рассмотрения отчетов предприятий и организаций о результатах переоценки основных фондов их вышестоящими организациями в соответствии с указаниями ЦСУ СССР;

и) составляют и представляют сводные отчеты об итогах переоценки по формам и в сроки, установленные ЦСУ СССР.


Б. На предприятиях и в организациях
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Б. НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

19. Непосредственное проведение всех работ по переоценке и определению износа основных фондов осуществляется на предприятиях (в колхозах, организациях) под руководством директора (председателя, начальника), который несет ответственность за своевременное проведение переоценки в порядке, предусмотренном настоящей инструкцией и соответствующими указаниями вышестоящих организаций, а также за полноту и точность данных о переоценке и износе.

20. На предприятиях и в организациях создаются комиссии для проведения всех работ, связанных с переоценкой и определением износа основных фондов, в составе руководителя предприятия или организации (председателя комиссии), главного инженера, главного (старшего) бухгалтера, начальника отдела капитального строительства, главного механика, главного энергетика, главного экономиста и других работников. На время проведения работ по переоценке и определению износа основных фондов привлекаемые специалисты в соответствии с п. 6 Постановления Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г, № 252 освобождаются от других работ.

При необходимости могут быть образованы комиссии по цехам, отделам и т.п. в составе: начальника цеха, отдела (председателя комиссии) и специалистов в зависимости от характера и объема работ по переоценке. Образование комиссий оформляется приказом руководителя предприятия (организации).

На комиссию предприятия возлагается контроль за работой всех цеховых комиссий.

В колхозах рекомендуется создавать комиссии в составе: председателя колхоза (председателя комиссии), главного (старшего) бухгалтера, главных специалистов и других работников. При необходимости могут быть созданы комиссии по производственным участкам, бригадам, фермам и т. д., работающие под руководством центральной комиссии колхоза.

21. Для проведения работ по переоценке основных фондов разрабатывается организационный план, который утверждается руководителем предприятия (организации). В этом плане должны быть предусмотрены:

а) подготовительные мероприятия с указанием конкретных сроков их проведения и исполнителей;

б) порядок и сроки проведения инвентаризации;

в) порядок проведения переоценки и определения износа основных фондов;

г) проведение контрольных работ по проверке правильности переоценки и определения износа основных фондов;

д) порядок оформления результатов и представления отчетов о переоценке основных фондов.

22. До начала инвентаризации и переоценки учет основных фондов должен быть приведен в соответствие с действующим положением о бухгалтерском учете.

При этом, в частности, должно быть обеспечено:

а) правильное и полное заполнение в инвентарных карточках учета основных фондов (основных средств) или в инвентарных книгах всех необходимых данных, предусмотренных типовой формой, включая данные технических характеристик, первоначальной (балансовой) стоимости, года выпуска (изготовления) и ввода в эксплуатацию и др., наличие, а также правильность и полнота оформления технических паспортов и другой технической документации. В случае же отсутствия указанных документов или наличия в них неполных сведений должны быть приняты необходимые меры к получению недостающих данных и к оформлению документов первичного учета основных фондов в установленном порядке.

Если на предприятиях (в организациях) отсутствуют технические данные по зданиям, сооружениям, транспортным средствам, оборудованию и прочим видам основных фондов, но эти данные имеются в других организациях (в бюро технической инвентаризации, в органах котлонадзора, в проектных организациях, технических библиотеках и т. п.), они должны быть получены предприятием (организацией) до начала работ по переоценке;

б) соответствие данных первичного учета по каждому объекту фактическому состоянию объекта. В случаях, когда в документах первичного учета не отражены данные о проведенной предприятием модернизации, реконструкции объекта, следует внести исправления в документы первичного учета;

в) оформление необходимых документов на основные фонды, сданные или принятые . предприятием (организацией) в аренду, на хранение и во временное пользование. При отсутствии этих документов необходимо обеспечить их получение или оформление;

г) правильное отнесение инвентарных объектов в бухгалтерском учете к группам основных фондов по их технико-производственному назначению, а также правильность состава комплектации, инвентарных объектов в соответствии с «Типовой классификацией' основных фондов (основных средств) народного хозяйства СССР»;

д) соответствие первоначальной (балансовой) стоимости всех основных фондов по инвентарным карточкам (книгам) данным бухгалтерского баланса;

е) соответствие первоначальной (балансовой) стоимости каждого инвентарного объекта той комплектации, в которой он записан в ценниках для переоценки.

При этом следует проверить, входит ли в первоначальную (балансовую) стоимость машин и оборудования, стоимость комплектующих электродвигателей и электроаппаратуры, имея в виду, что в ценниках по большинству видов оборудования восстановительная стоимость указана, включая стоимость электрооборудования;

ж) своевременное оформление списания в установленном порядке инвентарных объектов, непригодных для дальнейшего использования, когда восстановление невозможно и экономически нецелесообразно и они не могут быть реализованы;

з) присвоение каждому объекту основных фондов инвентарного номера и обозначение его по возможности на объекте в натуре.

Замена номеров может быть произведена в тех случаях, когда объекты ошибочно значатся не в той группе основных фондов, к которой они должны быть отнесены по своему технико-производственному назначению, а также в случаях установления неправильной нумерации.

23. До начала работ по переоценке основных фондов руководители предприятий и организаций обязаны принять меры к получению необходимого количества инструкций по переоценке и определению износа основных фондов, сборников укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений, ценников для переоценки машин, оборудования и транспортных средств, алфавитно-предметных указателей, бланков инвентаризационных описей, ведомостей переоценки, форм отчетов об итогах переоценки, а также указаний по их составлению и других материалов, необходимых для проведения переоценки основных фондов.

24. По окончании переоценки основных фондов должны быть проведены контрольные работы по проверке правильности и полноты данных инвентаризации, переоценки и определения износа основных фондов.

25. Предприятия и организации по окончании переоценки составляют акт об итогах переоценки, который утверждается вышестоящей организацией. Отчет об итогах переоценки и определения износа основных фондов представляется по формам в сроки и адреса, установленные ЦСУ СССР.


Раздел III. Инвентаризация основных фондов
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

РАЗДЕЛ III ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

26. В 1971 г. в связи с переоценкой основных фондов должна быть проведена инвентаризация всех видов основных фондов, включая здания, сооружения и другие неподвижные объекты. Инвентаризация основных фондов должна проводиться с 1 августа 1971 г. вместо 1 ноября, как это установлено действующими положениями о бухгалтерских отчетах и балансах.

27. Государственные, кооперативные и общественные организации при проведении инвентаризации основных фондов руководствуются «Основными положениями по инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов в государственных, кооперативных (кроме колхозов) и общественных предприятиях и хозяйственных организациях», утвержденными Министерством финансов СССР 18 сентября 1968 г. № 230.

Инвентаризация основных фондов в совхозах, колхозах и межколхозных организациях проводится в соответствии с «Указаниями о порядке проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов в колхозах, совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях и организациях», утвержденными Министерством сельского хозяйства СССР 24 июля 1968 г. № 269-4.

28. Инвентаризация проводится на формах инвентаризационных описей (актов), утвержденных министерствами и ведомствами в установленном порядке.

29. Инвентаризация основных фондов в 1971 г. осуществляется на предприятиях (в организациях) комиссией, созданной для проведения переоценки основных фондов. Других комиссий для инвентаризации основных фондов не создается.


Раздел IV. Порядок проведения переоценки основных фондов
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

РАЗДЕЛ IV

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

30. Основным первичным документом по переоценке основных фондов, в который заносятся все необходимые данные, является ведомость переоценки и определения износа.

Ведомость составляется на основании инвентаризационных описей, инвентарных карточек учета основных фондов, технических паспортов или другой технической документации.

Для переоценки и определения износа зданий применяется ведомость по форме № П-1, для сооружений и передаточных устройств - форма № П-2, для машин, оборудования и транспортных средств - форма № П-3, для основных фондов, не подлежащих переоценке, применяется ведомость по форме № П-4.

При составлении ведомостей следует руководствоваться указаниями к их заполнению.

Формы ведомостей приведены в приложении 1, а указания к заполнению ведомостей - в приложении 6 к настоящей инструкции.

31. Основные фонды, введенные в эксплуатацию в период переоценки, т.е. с 1 августа по 31 декабря 1971 г., включаются в ведомость переоценки по первоначальной (балансовой) стоимости. Если эти объекты основных фондов включены в сборники или ценники, они подлежат переоценке по сборникам или ценникам.

32. Основные фонды, подвергавшиеся реконструкции или модернизации, в связи с чем изменилась их техническая характеристика или назначение, записываются в ведомость переоценки и переоцениваются в соответствии с их новым назначением или новой характеристикой. В тех случаях, когда работы по реконструкции или модернизации до 1 января 1972 г. не будут закончены, основные фонды записываются в ведомости и переоцениваются в соответствии с их прежней технической характеристикой и наименованием.

33. Основные фонды, переданные с баланса на баланс безвозмездно одним предприятием другому в период с 1 августа по 31 декабря 1971 г., а также отгруженные до 1 августа и поступившие к получателю после 1 августа, переоцениваются предприятием, получившим эти фонды.

Если эти основные фонды до их передачи другому предприятию были включены в ведомость переоценки у отправителя, они подлежат исключению из этой ведомости по получении уведомления предприятия, получившего основные фонды, и включению в ведомость предприятия-получателя.

34. Основные фонды излишние, ненужные данному предприятию, не оформленные списанием и продолжающие числиться на балансе предприятия (организации) по состоянию на 1 января 1972 г., переоцениваются по восстановительной стоимости.

Основные фонды, непригодные к эксплуатации и восстановлению, на которые акты на списание оформлены, но не утверждены в установленном порядке, включаются в ведомость переоценки по первоначальной (балансовой) стоимости. Если же такие фонды не оформлены актами на списание, то они переоцениваются по восстановительной стоимости на общих основаниях.

35. Переоценка инвентарных объектов, которые могут длительное время находиться вне предприятия (в рейсе, в капитальном ремонте и т. д.), должна быть проведена заблаговременно, т. е. до выхода в рейс или сдачи в ремонт. В тех случаях, когда такие объекты не могут быть заблаговременно или в августе - декабре 1971 г. переоценены, необходимые данные по ним должны быть занесены в ведомость переоценки на основании имеющихся технических и бухгалтерских документов. По возвращении этих объектов на предприятие (в организацию) данные по ним уточняются и соответствующие исправления вносятся в документы бухгалтерского учета и в отчет о переоценке, причем в отчет о переоценке исправления вносятся только в случае возвращения объектов на предприятие до срока сдачи отчета.

36. Основные фонды, сданные в аренду, переоцениваются арендодателями. При этом если владельцем помещений, сданных в аренду, является бюджетная организация, то эти основные фонды на 1 января 1972 г. арендодателем не переоцениваются.

Запись в ведомость переоценки производится арендодателями на основании данных оперативного и бухгалтерского учета, а в необходимых случаях по данным арендатора о техническом состоянии основных фондов.

В тех случаях, когда в арендованные основные фонды арендатором были произведены капитальные затраты, в результате которых изменилась группа капитальности, благоустройство или объем арендуемого помещения (устройство отопления, дополнительных перекрытий и др.), влияющие при этом на изменение стоимости самого объекта (здания, сооружения), эти капитальные затраты до переоценки основных фондов подлежат передаче с баланса арендатора на баланс арендодателя, после чего арендодатель переоценивает данный инвентарный объект с учетом его новых качеств и объема.

В связи с передачей арендатором указанных капитальных затрат в арендованные средства на баланс арендодателя соответственно должны быть пересмотрены условия договора на аренду.

Капитальные затраты в арендованные основные фонды по приспособлению и оборудованию арендованных помещений под магазины, ателье, парикмахерские, сберкассы и т. п., не влияющие на изменение группы капитальности, благоустройства и объем этих помещений, остаются на балансе арендатора и переоценке не подлежат.

37. После заполнения ведомостей переоценки комиссия предприятия (организации) должна произвести сличение данных о первоначальной (балансовой) стоимости инвентарных объектов, указанных в ведомостях, с данными бухгалтерского учета. В случае расхождений эти данные должны быть приведены в соответствие.


Раздел v. Определение восстановительной стоимости основных фондов
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

РАЗДЕЛ V

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

38. Восстановительная стоимость основных фондов определяется комиссиями предприятий (организаций) по переоценке и определению износа основных фондов по сборникам укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений и ценникам для переоценки машин, оборудования и транспортных средств. Перечень указанных сборников и ценников прилагается к настоящей инструкции (см. приложение 5).

39. Восстановительная стоимость зданий, сооружений и передаточных устройств определена в сборниках в нормах, ценах и тарифах, введенных в строительстве с 1 января 1969 г.

Восстановительная стоимость машин, оборудования и транспортных средств определена в ценниках на базе оптовых цен, утвержденных 1 июля 1967 г. учетом последующих изменений оптовых цен, включая изменения цен с 1 января 1970 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 24 октября 1968 г. № 833.

40. Определение восстановительной стоимости основных фондов производится методом прямой оценки каждого объекта по сборникам или ценникам.

По тем объектам основных фондов, которые не вошли в сборники и ценники (некоторые виды устаревших, нестандартных, произведенных по индивидуальным заказам или изготовленных самим предприятием, а также импортных основных фондов), восстановительная стоимость определяется методом, изложенным в п. 66 и 67 настоящего раздела. Особенности определения восстановительной стоимости данных объектов основных фондов с учетом специфики отдельных их типов изложены в общей части ценников для переоценки машин и оборудования и в технической части сборников для переоценки зданий и сооружений.

41. Восстановительная стоимость зданий, сооружений, машин, оборудования и транспортных средств устаревших конструкций, приведенная в сборниках и ценниках, определена с учетом их морального износа, т.е. уменьшения стоимости их воспроизводства вследствие роста производительности общественного труда, а также наличия новых, более производительных и усовершенствованных аналогичных видов основных фондов.

Дополнительные расчеты по определению морального износа по объектам основных фондов, включенным в сборники и ценники, предприятиям (организациям) производить не следует.


А. Определение восстановительной стоимости по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И ПЕРЕДАТОЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ

42. Сборники показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений составлены .на укрупненные измерители - 1 куб. м строительного объема здания, 1 км трубопровода, 1 куб. м фундамента под оборудование, 1 км автомобильной дороги и т. п.

Сооружения и передаточные устройства включены в сборниках в один общий раздел «Сооружения». Поэтому при определении восстановительной стоимости трубопроводов, электрических сетей и других передаточных устройств следует пользоваться разделами сборников «Сооружения».

43. Восстановительная стоимость зданий и сооружений складывается из следующих элементов:

а) затрат на общестроительные работы;

б) затрат на специальные работы по внутренним санитарно-техническим устройствам, освещению и т. п.;

в) накладных расходов и плановых накоплений по нормам, введенным в действие с 1 января 1969 г.;

г) внеобъемных затрат (расходов на подготовку территории строительства, убытков от ликвидации временных зданий и сооружений, прочих работ и затрат по главе 9 ССФР (сводный сметно-финансовый расчет), расходов на содержание дирекции строящихся предприятий, проектно-изыскательские работы и др.).

44. При определении восстановительной стоимости зданий следует иметь в виду, что затраты, связанные с системой отопления, общеобменной вентиляцией, водоснабжением, канализацией и электроосвещением включены в стоимость 1 куб. м здания, а затраты по всем видам технологических печей, технологических трубопроводов, силовых электроустройств внутри здания относятся к оборудованию и восстановительная стоимость их определяется по ценникам.

45. По уровню сметной стоимости строительства территория СССР разделена на 10 территориальных поясов. В сборниках укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений указана стоимость по 10 территориальным поясам.

Восстановительная стоимость зданий и сооружений отдельных отраслей, встречающихся не во всех территориальных поясах, приведена в сборниках по тем поясам, где имеются такие объекты.

46. В сборниках укрупненных показателей установлены поправочные коэффициенты для учета климатических особенностей по четырем климатическим районам. В сборниках восстановительная стоимость приведена по второму климатическому району. При переоценке объектов, расположенных в других климатических районах, следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в технической части сборников.

47. Производственные здания подразделены в сборниках на 5 групп в зависимости от основных конструктивных решений (5 групп капитальности зданий) . Жилые и общественные здания .подразделены на 6 групп в зависимости от основных конструктивных решений.

48. При определении восстановительной стоимости здания по укрупненным показателям стоимость 1 куб. м умножается на строительный объем здания соответствующего типа для данного территориального пояса с учетом капитальности и поправочных коэффициентов, установленных для климатических районов, приведенных в соответствующих сборниках.

Подбор однотипного здания по сборнику производится в зависимости от назначения и конструкции переоцениваемого здания, материала стен, качества отделки, этажности и т. д.

При условии полного совпадения технических характеристик стоимость 1 куб. м переоцениваемого здания должна равняться стоимости 1 куб. м однотипного здания по сборнику для данного территориального пояса с учетом капитальности и коэффициента для климатического .района. При расхождении технической характеристики вводятся поправки к стоимости 1 куб. м в порядке, указанном в технической части соответствующих сборников.

49. Определение восстановительной стоимости пристроенного здания, которое не имеет четвертой стены в месте примыкания к основному зданию, производится следующим образом:

а) если пристройка имеет одинаковое с основным зданием хозяйственное назначение, не отличается от него по конструктивной характеристике и принадлежит одной организации, то она переоценивается вместе с основным зданием как единый инвентарный объект. При этом отсутствие у пристройки четвертой стены в месте примыкания к основному зданию во внимание не принимается;

б) если пристройка имеет другое хозяйственное назначение и отличается от основного здания по конструктивной характеристике или принадлежит другой организации, то она переоценивается отдельно. В этом случае при отсутствии у пристроенного здания четвертой стены в месте примыкания к другому зданию восстановительная стоимость такой пристройки уменьшается. Определение восстановительной стоимости пристройки производится по следующей формуле:

Вп = Ву * Оп (1 - Усф * l / П)

где Вп - восстановительная стоимость пристроенного здания;

Ву - восстановительная стоимость укрупненного показателя - 1 куб. м данного типа здания;

Оп - объем пристройки;

Усф - удельный вес стен и фундамента, приведенный в соответствующем сборнике;

l - длина четвертой стены;

П - периметр стен.

Например: пристройка имеет в плане размер 6 м х 9 м при длине смежной стены 6 м, тогда поправка составит:

l / П = 6 / ((5 + 9) * 2) = 0,2

50. Восстановительная стоимость сооружений определяется по стоимости укрупненного показателя на сооружение в целом или путем умножения стоимости единицы объема (площади, протяженности и т. д.) по соответствующим сборникам на количество этих единиц, входящих в состав инвентарного объекта.

51. В тех случаях, когда надворные постройки, ограждения и другие объекты числятся в бухгалтерском учете как один инвентарный объект с основным зданием, восстановительная стоимость здания определяется раздельно по основному зданию и по надворным постройкам и сооружениям. Стоимость надворных построек определяется путем умножения стоимости 1 куб. м (1 кв. м, 1 пог. м и т.д.) соответствующего типа постройки, ограждения и т.д., взятой по сборнику, на объем (площадь или протяженность) каждой надворной постройки, ограждения и т.д. Рассчитанная таким образом восстановительная стоимость надворных построек, ограждений и т. д. прибавляется к восстановительной стоимости основного здания.

52. Здания и сооружения устаревших конструкций, восстановительная стоимость которых в сборниках отсутствует, следует оценить по восстановительной стоимости аналогичного типа зданий, приведенных в сборниках.

53. Переоценка зданий и сооружений, носящих уникальный характер, производится путем умножения первоначальной (балансовой) стоимости здания на коэффициент перехода от сметных цен, введенных с 1 января 1956 г., к сметным ценам на 1 января 1969 г., эти коэффициенты будут сообщены дополнительно. Здания, состоящие на учете как архитектурные, художественные или исторические памятники, но используемые для производственных, жилых или других целей, если они находятся на балансе хозрасчетной организации, переоцениваются в этом же порядке.

54. В тех случаях, когда часть здания арендуется предприятиями или организациями, которые относятся к другим отраслям народного хозяйства (в жилом доме - магазин, в здании гостиницы - ресторан, в административном здании - кинотеатр и т. д.), определяется восстановительная стоимость всего здания и в том числе каждого встроенного помещения отдельно. Методика определения стоимости здания со встроенным помещением и самих встроенных помещений изложена в общей части к сборникам.

55. Если отдельные части здания имеют разное число этажей, то восстановительная стоимость такого здания определяется раздельно по каждой части здания, а полученные результаты суммируются.

56. Здания и сооружения, строительство которых начато после 1 января 1969 г. и закончено до 1 января 1972 г., включаются в ведомость переоценки по первоначальной (балансовой) стоимости.

Переоценка зданий и сооружений, начатых строительством до 1 января 1969 г., ввод в эксплуатацию которых будет осуществлен до 1 января 1972 г., производится обычным порядком по соответствующему сборнику.

57. В тех случаях, когда по состоянию на 1 января 1972 г. введена в эксплуатацию и числится в бухгалтерском учете в составе основных фондов часть здания или сооружения, строительство которого начато до 1 января 1969 г., переоценивается только часть здания или сооружения.


Б. Определение восстановительной стоимости машин, оборудования и транспортных средств
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(Далее в настоящей инструкции употребляется термин «оборудование», вместо «машины, оборудование и транспортные средства»)

58. В ценниках приведена восстановительная стоимость современного и устаревшего отечественного и импортного оборудования по отдельным видам, типам и маркам. Под устаревшим оборудованием понимается оборудование, выпуск которого прекращен до 1 июля 1967 г.

59. Восстановительная стоимость современного оборудования, приведенная в ценниках, складывается из следующих элементов:

а) действующих оптовых цен;

б) стоимости тары и упаковки в тех случаях, когда она не включена в оптовую цену предприятия;

в) средних транспортных расходов (когда оптовая цена не включает транспортные расходы);

г) расходов на комплектацию оборудования в соответствии с действующими постановлениями правительства, если оборудование поставляется через организации, осуществляющие комплектацию;

д) заготовительно-складских расходов в размерах, установленных правительством;

е) стоимости монтажа оборудования по действующим ценникам Госстроя СССР, включая затраты на сооружения металлоконструкций, необходимых для установки оборудования, электросиловой аппаратуры, футеровки, эмалирования, обкладки, изоляции, вторичной сборки оборудования (по оборудованию, монтаж которого требует этих работ);

ж) стоимости сооружения фундаментов (затраты на сооружение фундаментов под отдельные виды оборудования в некоторых отраслях промышленности не входят в стоимость оборудования, а включаются в стоимость зданий и сооружений, например по электростанциям, в химической промышленности и др.);

з) внеобъемных расходов, относящихся к стоимости оборудования и его монтажа, по главам 8 и 9 ССФР (убытков от ликвидации временных зданий и сооружений, расходов на удорожание работ в зимнее время, на премиально-прогрессивную оплату труда, на оплату премий за ввод объектов в срок и досрочно, расходов на проектно-изыскательские работы, на содержание дирекции строящихся предприятий и т. п.).

60. Восстановительная стоимость, как правило, в ценниках определена по инвентарному объекту в целом, включая комплектующие его части (силовые машины, аппараты, устройства и пр.).

Если фактическая комплектация объекта не соответствует комплектации этого оборудования в ценнике, то следует в восстановительную стоимость, указанную в ценнике, внести поправку в соответствии с фактической комплектацией. Под фактической комплектацией понимается комплектация инвентарного объекта, предусмотренная паспортом или другим соответствующим техническим документом, заведенным на предприятии на объекты основных фондов.

Например: в ценнике № 23 по строительно-дорожным машинам показана восстановительная стоимость экскаватора марки Э-302-6 с прямой лопатой - 10 670 руб. (позиция № 7).

На предприятии такой экскаватор числится с драглайном вместо прямой лопаты. Стоимость прямой лопаты по тому же ценнику - 800 руб. (позиция № 12). Для определения восстановительной стоимости экскаватора следует исключить стоимость прямой лопаты по ценнику - 800 руб. и прибавить стоимость драглайна—260 руб. (позиция № 13). Тогда восстановительная стоимость будет: 10670 - 800 + 260 = 10130 руб.

61. В тех случаях, когда оборудование на момент переоценки разукомплектовано, переоценка таких объектов производится по комплектации, предусмотренной соответствующей технической документацией. Например, отсутствие инструмента или приспособления к оборудованию, отсутствие запасного колеса к автомашине и т.д. во внимание не принимается.

62. В ценниках стоимость сооружения фундаментов под оборудование, как правило, включена в восстановительную стоимость оборудования. В тех случаях, когда оборудование установлено на фундаментах различных типов и размеров и в восстановительную стоимость оборудования в ценнике стоимость фундамента не включена, затраты по его устройству должны добавляться к стоимости оборудования при переоценке.

Стоимость 1 куб. м фундаментов различных типов приведена в общей части ценников.

63. Стоимость обвязочных трубопроводов и обслуживающей данное оборудование электроаппаратуры включена в восстановительную стоимость соответствующего оборудования.

Определение восстановительной стоимости внутрицеховых технологических трубопроводов и общецеховых электроустройств производится в соответствии с указаниями, которые даются в отдельных, ценниках, где приведена либо стоимость различных видов трубопроводов, либо имеется таблица стоимости трубопроводов и электроаппаратуры в процентах к стоимости оборудования цеха. В этих случаях к стоимости оборудования добавляется стоимость технологических трубопроводов и электроаппаратуры в соответствии с данными, приведенными в ценниках.

64. Запасное оборудование, требующее монтажа, числящееся в составе основных фондов, переоценивается по соответствующим ценникам. При этом из восстановительной стоимости оборудования, указанной в ценнике, исключается стоимость монтажа и фундамента.

65. Вся территория СССР для переоценки оборудования разделена на 5 территориальных поясов (зон) в зависимости от удорожания стоимости монтажных работ и перевозок.

В ценниках для переоценки оборудования восстановительная стоимость указана применительно к первому территориальному поясу. Для определения восстановительной стоимости оборудования на предприятиях, расположенных в других территориальных поясах, в ценниках приводятся соответствующие поправочные коэффициенты.

66. Определение восстановительной стоимости не предусмотренного ценниками устаревшего оборудования, которое в настоящее время не производится отечественной промышленностью, и импортного, а также нестандартного специализированного оборудования, произведенного по индивидуальным заказам или изготовленного самим предприятием, производится путем сопоставления с аналогичным современным оборудованием, имеющимся в ценниках. При этом вносятся поправки на разницу в основных конструктивных параметрах или технико-производственных показателях работы оборудования. Для этого сопоставления может быть использована следующая формула:

В2 = В1 * П2 / П1;

где В1 - восстановительная стоимость современного оборудования из ценника;

В2 - восстановительная стоимость оборудования, не вошедшего в ценник;

П1 - технико-производственные показатели работы или конструктивные параметры современного оборудования из ценника;

П2 - технико-производственные показатели работы или конструктивные параметры оборудования, не вошедшего в ценник.


Раздел VI. Определение износа основных фондов
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

РАЗДЕЛ VI ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

71. Одновременно с переоценкой основных фондов хозрасчетных предприятий и организаций (кроме сельскохозяйственных) определяется физический износ каждого инвентарного объекта.

В сельскохозяйственных предприятиях и организациях (колхозах и межколхозных организациях, совхозах и других сельскохозяйственных организациях) определяется физический износ только зданий, сооружений и передаточных устройств.

Для отражения в балансах сельскохозяйственных предприятий износа в целом по основным фондам износ основных фондов, не подлежащих переоценке, исчисляется расчетным путем.

72. Износ определяется по действующим основным фондам, а также по основным фондам, находящимся на консервации, в запасе, в резерве.


А. Определение физического износа инвентарных объектов
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ИНВЕНТАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

74. Физический износ инвентарных объектов характеризуется двумя показателями: степенью износа, выраженной в процентах, и стоимостью, выраженной в рублях.

75. Стоимостное выражение физического износа исчисляется как произведение восстановительной стоимости объекта на процент физического износа и деления его на сто.

Например: процент физического износа объекта равен 40, а восстановительная стоимость - 5000 руб., тогда стоимость износа будет равна: (5000Х40) : 100 = 2000 руб.

76. Определение процента физического износа производится комиссиями предприятий (организаций) по переоценке основных фондов. Процент физического износа определяется в целых числах, без десятичных знаков.

77. Процент физического износа инвентарных объектов определяется:

а) путем обследования фактического технического состояния объекта в целом или технического состояния его важнейших конструктивных элементов (частей, узлов);

б) по срокам службы.

78. Процент износа путем обследования фактического технического состояния объекта в целом или технического состояния его важнейших конструктивных элементов (частей, узлов) определяется по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам.

79. Определение процента физического износа основных фондов по срокам службы следует производить:

а) по машинам, оборудованию, транспортным средствам, инструменту, производственному инвентарю и принадлежностям, хозяйственному инвентарю, рабочему скоту и многолетним насаждениям.

По машинам, оборудованию и транспортным средствам процент физического износа по срокам службы определяется в тех случаях, когда эти виды основных фондов эксплуатируются в нормальных условиях, т. е. при соблюдении правил технической эксплуатации;

б) по основным фондам, обследование технического состояния которых затруднено. Например, когда объекты основных фондов полностью или частично скрыты и недоступны для осмотра (трубопроводы, кабели, оборудование, установленное под кожухом, и т. п.).

80. Если на дату переоценки инвентарный объект имеет повреждения от аварий или по другим причинам, находится в запасе или на консервации, то его износ должен определяться по данным обследования его технического состояния в натуре.

81. При определении процента физического износа путем обследования фактического технического состояния объектов необходимо учитывать следующие важнейшие факторы: вид и качество материалов, из которых изготовлены основные фонды; режим эксплуатации (сменность, интенсивность использования); систему и своевременность ремонтов; модернизацию и реконструкцию; условия работы или хранения; влияние природных условий; повреждения от аварий и стихийных бедствий (пожаров, оползней и т. п.).

Процент физического износа инвентарных объектов, прошедших капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию, следует определять по их техническому состоянию после осуществления этих работ. Если к моменту переоценки основных фондов капитальный ремонт, модернизация или реконструкция объекта не будут закончены, то процент его физического износа определяется исходя из технического состояния объекта до начала капитального ремонта, модернизации или реконструкции.

82. Определение процента физического износа по срокам службы производится следующим образом:

а) по объектам, фактический срок службы которых меньше нормативного, - путем сопоставления времени фактической эксплуатации со средним нормативным сроком службы, установленным для данного рода объектов.

Средний нормативный срок службы определяется в годах, в целых числах;

б) по объектам, срок службы которых равен нормативному или превышает его, - путем сопоставления фактического времени эксплуатации объекта с его полным сроком службы. Полный срок службы объекта определяется как сумма фактического и возможного сроков его службы. Под возможным сроком службы понимается срок службы объекта от даты переоценки до срока возможного списания.

Возможный срок службы инвентарного объекта устанавливается экспертным путем с учетом его физического состояния и экономической целесообразности его дальнейшего использования.


Здания и сооружения
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Здания и сооружения

83. При определении процента физического износа зданий по конструктивным элементам устанавливается процент износа этих элементов на основе обследования их технического состояния к моменту переоценки. Процент физического износа по зданию в целом определяется по следующей формуле:

Ип = ( (У * Ик)) / 100

где Ип - процент износа здания;

у - удельный вес конструктивного элемента в стоимости здания (удельные веса конструктивных элементов указаны в сборниках);

Ик - процент износа конструктивного элемента;

 (у * Ик) - сумма произведений удельного веса конструктивного элемента в стоимости здания на процент износа этого конструктивного элемента.

Пример определения процента износа каменного жилого здания:

№ п/п	Наименование конструктивного элемента	Удельный вес конструктивного элемента в стоимости здания по сборнику Госстроя СССР (%) (У)	Процент износа конструктивного элемента, установленный в результате обследования (Ик)	Произведение удельного веса конструктивного элемента на процент (у * Ик)
1	Фундамент ....	7	10	70
2	Стены и перегородки	42	15	630
3	Перекрытия ....	12	30	360
4	Кровля ......	3	35	105
5	Полы	6	25	150
6	Прочие элементы .	33	20	600
	Итого	100	-	1915
Процент износа здания в целом в данном случае составит:

Ип = 1915 / 100=19% (округленно).

84. При определении процента физического износа конструктивных элементов жилых зданий рекомендуется использовать приведенные в указаниях к заполнению ведомостей переоценки данные таблицы признаков износа.

При этом следует иметь в виду, что группировка конструктивных элементов зданий в таблице признаков для определения процента износа может отличаться от группировки конструктивных элементов, приведенных в сборниках. В этих случаях следует конструктивные элементы в сборниках сгруппировать применительно к группировке этих элементов в таблице признаков износа.

85. По новым зданиям, введенным в эксплуатацию после 1 января 1969 г., процент физического износа определяется по срокам службы в соответствии с методикой, изложенной в п. 82.

86. При определении процента физического износа сооружений по их конструктивным элементам следует установить процент износа каждого конструктивного элемента путем обследования его технического состояния и подсчитать средний процент износа в целом по сооружению по формуле, приведенной в п. 83.

Пример расчета процента физического износа открытой металлической эстакады для складирования металла:

Наименование конструктивного элемента эстакады	Удельный вес конструктивного элемента в стоимости эстакады (%)	Процент износа конструктивного элемента, установленный осмотром	Произведение удельного веса конструктивного элемента на процент износа
Металлэконструкции	60	15	900
Стеллажи	38	45	1710
Фундамент	2	-	-
Итого	100	-	2610
Процент износа эстакады составит:

Ип = 2610 / 100 = 26% (округленно).

87. Процент физического износа зданий и сооружений, по которым в сборниках нет удельного веса стоимости конструктивных элементов в общей стоимости здания или сооружения, а также по тем зданиям и сооружениям, которые не вошли в сборники, определяется по техническому состоянию здания или сооружения в целом.

88. Определение процента износа сооружений, обследование технического состояния которых в натуре затруднено, производится по срокам службы в соответствии с методикой, изложенной в п. 82.

Например: фактический срок службы канализационной сети с начала ее постройки составляет 55 лет, полный нормативный срок службы - 60 лет. Возможный срок службы составит тогда 5 лет, но по экспертным данным он определяется в 8 лет. Тогда процент физического износа сооружения составит:

Ип = 55 / (55 +8) * 100 = 87 % (округленно)

89. Процент износа нефтяных и газовых скважин определяется исходя из установленного пятнадцатилетнего срока службы и количества лет, в течение которых фактически производилось начисление амортизационных отчислений:

Ип = Тф / Тн * 100

где Ип - процент износа;

Тф - фактический срок службы скважины, выраженный в месяцах;

Тн - нормативный срок службы скважины, выраженный в месяцах и равный 180 месяцам (15 лет * 12).

В тех случаях, когда фактический срок службы (Тф) равен или больше пятнадцати лет, износ принимается равным 100%.

90. По подземным горным выработкам, а также по специализированным зданиям и сооружениям, выбывающим вместе с отработкой полезного ископаемого, по которым начисление амортизации производится по потонным ставкам, процент износа определяется как отношение добытого количества полезного ископаемого за период службы объекта (горной выработки, здания, сооружения) с начала эксплуатации до 1 января 1972 г. к общим запасам полезного ископаемого, обслуживаемым этим объектом (включая уточненные остатки запасов на 1 января 1972 г.).

Процент износа горных выработок, амортизация которых исчисляется в твердых нормах исходя из 4% в год (выработки, служащие 25 и более лет), определяется так же, как по горным выработкам, по которым начисление амортизации производится исходя из потонных ставок, т. е. как отношение добытого количества полезного ископаемого к общим запасам.


Б. Определение износа сельскохозяйственных основных фондов, не подлежащих переоценке
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕОЦЕНКЕ

99. Износ не переоцениваемых основных фондов совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных предприятий исчисляется по группам основных фондов расчетным путем как отношение общей суммы износа основных фондов по балансу на I января 1972 г. к сумме начисленной амортизации за 1971 г., за вычетом фактических затрат на законченный капитальный ремонт за тот же период.


Приложение2. Типовая классификация основных фондов (основных средств) народного хозяйства СССР, утвержденная ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Приложение2

ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Утверждена ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г.

А. Общие положения

Б. Классификация основных фондов по отраслям народного хозяйства СССР

В. Классификация основных фондов народного хозяйства по видам

I. Здания

II. Сооружения

III. Передаточные устройства

V. Транспортные средства

X. Многолетние насаждения


А. Общие положения
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Приложение2

ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Утверждена ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г.

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Типовая классификация основных фондов предназначается для установления единообразной группировки основных фондов в народном хозяйстве при планировании, учете и составлении отчетов. Она является обязательной для всех министерств, ведомств и других центральных учреждений и организаций (государственных, кооперативных, общественных), которые должны ею руководствоваться при организации учета и отчетности по основным фондам на подведомственных предприятиях, в организациях и учреждениях как хозрасчетных, так и состоящих на государственном бюджете, а также для колхозов и межколхозных предприятий и организаций.

2. Основные фонды народного хозяйства представляют собой совокупность произведенных общественным трудом материально-вещественных ценностей, действующих в неизменной натуральной форме в течение длительного периода времени и утрачивающих свою стоимость по частям.

3. К основным фондам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, инструмент, производственный инвентарь и принадлежности, хозяйственный инвентарь, взрослый рабочий и продуктивный скот (включая и мелкий), многолетние насаждения и прочие основные фонды (библиотечные фонды, музейные ценности, экспонаты животного мира и др.).

К основным фондам также относятся затраты, производимые за счет капитальных вложений по улучшению земель, не связанные с созданием сооружений, и капитальные затраты в арендованные основные фонды.

Примечание. Земельные участки, месторождения ископаемых, лесные и водные угодья, предоставленные в пользование предприятиям, организациям и колхозам, учитываются только в натуре по их площади.

4. В зависимости от характера участия основных фондов в процессе социалистического расширенного воспроизводства они подразделяются на производственные и непроизводственные основные фонды.

5. Производственные основные фонды функционируют в сфере материального производства, неоднократно участвуют в процессе производства, изнашиваются постепенно и переносят свою стоимость на создаваемый продукт частями, по мере снашивания.

6. Непроизводственные основные фонды функционируют в отраслях непроизводственной сферы. Они не участвуют в процессе производства и предназначены для целей непроизводственного потребления. Непроизводственные основные фонды в процессе их потребления изнашиваются постепенно и утрачивают свою стоимость по частям, по мере снашивания.

7. Не относятся к основным фондам предприятий и хозяйственных организаций и учитываются в составе средств в обороте:

а) предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости;

б) предметы стоимостью ниже лимита, установленного соответствующими министерствами и центральными учреждениями в пределах до 50 рублей за единицу, независимо от их сроков службы. Сельскохозяйственные машины и орудия, взрослый рабочий и продуктивный скот (включая и мелкий) относятся к основным фондам независимо от их стоимости;

в) приборы, средства автоматизации и лабораторное оборудование стоимостью до 300 рублей за единицу, приобретенные научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями для центральных заводских лабораторий, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 27 января 1965 г. № 50;

г) бензиномоторные пилы, сучкорезки и сплавной трос лесозаготовительных, лесосплавных предприятий и химлесхозов Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, приобретение которых Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1969 г. №573 разрешено министерству финансировать за счет себестоимости, а также временные ветки лесовозных дорог сроком эксплуатации до 3 лет, сезонные дороги, временные наплавные сооружения, временные здания в лесу сроком эксплуатации до 2 лет (обогревательные передвижные домики для комплексных бригад и мастерских участков, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и т. д.), приобретенные или построенные на предприятиях этого министерства в соответствии с указанным постановлением за счет себестоимости;

д) специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного или массового производства определенных изделий, или для изготовления индивидуального заказа), независимо от их стоимости;

Примечание. Особенностью специальных инструментов и приспособлений является то, что они изготавливаются по специальным чертежам и техническим условиям только для производства определенных изделий. К ним относятся: модели, кокили, опоки, штампы, прессформы и т. п., а также различный специальный инструмент (режущий, мерительный, вспомогательный) И специальные: приспособления.

е) орудия лова (тралы, неводы, сети, снасти, мережи и т. п.) независимо от их стоимости и срока службы;

ж) молодняк животных и. животные на откорме, птица, кролики, пушные звери и семьи пчел, а также подопытные животные;

з) специальная одежда, специальная обувь и постельные принадлежности на предприятиях и в хозяйственных организациях,  независимо от их стоимости и срока службы, за исключением постельных принадлежностей, числящихся в установленном порядке в составе основных фондов гостиниц;

и) отдельные строительные конструкции и детали, части и агрегаты машин (в том числе электромоторы, предназначенные для замены при ремонте и реконструкции машин), оборудования и подвижного состава, предназначенные для строительных, ремонтных целей и комплектации (кроме приобретаемых в установленном порядке за счет финансирования капитальных затрат и числящихся как основные фонды);

к) оборудование и машины, числящиеся как готовые изделия на складах предприятий-изготовителей, снабженческих и сбытовых организаций;

л) временные нетитульные строения и устройства, строительство которых производится за счет лимитированных накладных расходов строительства;

м) машины и оборудование, сданные в монтаж, подлежащие монтажу, находящиеся в пути, числящиеся на балансе капитального строительства;

н) многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала.

8. Единицей учета основных фондов является инвентарный объект. Отдельным инвентарным объектом считается законченное устройство со всеми к нему приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и совместно выполняющих определенную работу.

9. Все основные фонды распределяются (группируются) по соответствующим отраслям народного хозяйства, а в каждой отрасли, исходя из их назначения и характера выполняемых функций, - по видам фондов (группам, подгруппам).

10. Особенности группировки основных фондов в отдельных отраслях народного хозяйства по видам фондов для отчетности устанавливаются при утверждении форм отчетности Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР.


Б. Классификация основных фондов по отраслям народного хозяйства СССР
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Приложение2

ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Утверждена ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г.

Б. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

11. Группировка основных фондов - по отраслям народного хозяйства и видам деятельности производится в соответствии с классификацией отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, утвержденной приказом ЦСУ СССР от 9 августа 1967 г. № 483, с учетом последующих изменений и дополнений.

12. На основе указанной классификации основные фонды распределяются (группируются) по следующим отраслям народного хозяйства и видам деятельности:

I. Промышленность

II. Сельское хозяйство

III. Лесное хозяйство

IV. Транспорт

V. Связь

VI. Строительство

VII. Торговля и общественное питание

VIII. Материально-техническое снабжение и сбыт

IX. Заготовки

X. Прочие виды деятельности сферы материального производства (редакции, издательства, киностудии, дома звукозаписи, заготконторы по сбору металлолома и утиля, организации по собиранию дикорастущих растений, плодов, грибов, орехов, фруктов, ягод, семян, лекарственных трав и их первичной обработке, охотничьи хозяйства и др., хозяйственное управление прочими видами деятельности, областное управление «Главвторсырье» и т. п.).

XI. Жилищно-коммунальное.. хозяйство и бытовое обслуживание населения:

а) жилищное хозяйство

б) коммунальное хозяйство

в) бытовое обслуживание населения (непроизводственного характера)

XII. Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

XIII. Просвещение

XIV. Культура

XV. Искусство

XVI. Наука и научное обслуживание

XVII. Кредитование и государственное страхование

XVIII. Управление

XIX. Партийные и общественные организации

13. При распределении основных фондов по отраслям народного хозяйства и видам деятельности следует исходить из того положения, что основные фонды должны относиться к той отрасли народного хозяйства и виду деятельности, к которым отнесены выработанная с участием этих фондов продукция или оказанные услуги.

14. Классификационной единицей при группировке основных фондов по отраслям народного хозяйства служит совокупность основных фондов, числящихся на балансе предприятия (организации). Так, если эти основные фонды в своей совокупности обслуживают только основной вид деятельности данного предприятия (организации), они целиком относятся к той отрасли народного хозяйства, к которой относится вид деятельности, осуществляемый этим предприятием (организацией).

Так, например, на промышленном предприятии к отрасли «Промышленность» относятся все основные фонды, непосредственно связанные с процессом производства промышленной продукции. При этом основные производственные фонды транспортного хозяйства предприятия, материально-технического снабжения и сбыта, складского хозяйства, погрузочно-разгрузочных работ, горноспасательных отрядов, охраны предприятия, пункта связи, машиносчетной станции и других производственных подразделений предприятия относятся к промышленно-производственным основным фондам.

Если на балансе предприятия (организации) состоят подсобно-вспомогательные производства и другие подразделения, осуществляющие по своему характеру функции, отличные от основной деятельности данного предприятия (организации), то основные фонды этих производств и подразделений должны быть отнесены к тем отраслям народного хозяйства и видам деятельности, которые соответствуют характеру деятельности этих производств и подразделений.

Так, основные фонды подсобного сельского хозяйства, состоящего на балансе промышленного предприятия (организации), относятся к отрасли «Сельское хозяйство», основные фонды подсобных промышленных производств, состоящих на балансе строительной организации или сельскохозяйственного предприятия (совхоза, колхоза) и т. п., относятся к отрасли «Промышленность» и т. д.

Состоящие на балансе предприятия (организации) основные фонды жилищно-коммунального хозяйства (общежитии рабочих и учащихся, гостиниц, дач, бань, прачечных и т. п., а также жилые здания), относятся к отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения», основные фонды здравоохранения (больниц, поликлиник, здравпунктов, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских яслей, пионерлагерей, стадионов и др.) - к отрасли «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение», основные фонды просвещения (учебных заведений, школ, училищ, детских садов и др.) - к отрасли «Просвещение», основные фонды культурно-бытового назначения (дворцов и домов культуры, клубов и др.) - к отрасли «Культура» и т. д.

15. Основные фонды опытных заводов, состоящих на балансе научно-исследовательских организаций, относятся к отрасли «Наука и научное обслуживание». Если опытные заводы состоят на самостоятельном балансе, их основные фонды относятся к соответствующей отрасли промышленности.

16. Основные фонды трестов, комбинатов и других организаций, действующих в качестве органов хозяйственного управления, относятся к той отрасли народного хозяйства, которая соответствует характеру деятельности подчиненных предприятий (организаций). При подчинении предприятий (организаций) с различными по своему характеру видами основной деятельности, основные фонды этих вышестоящих предприятий (организаций) относятся к той отрасли народного хозяйства, к которой отнесена преобладающая часть подчиненных им предприятий (организации). Основные фонды организаций с чисто управленческими или преимущественно управленческими функциями по управлению предприятиями и организациями бытового обслуживания населения относятся к отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения».

17. К отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения» относятся только основные фонды предприятий и организаций непроизводственной сферы по бытовому обслуживанию населения (без производственной деятельности).

Так, в подотрасли «Жилищное хозяйство» учитывается весь жилой фонд, находящийся в ведении исполкомов местных Советов депутатов трудящихся и принадлежащий ведомственным предприятиям и организациям, включая общежития при предприятиях, учебных заведениях и школах.

В подотрасли «Коммунальное хозяйство» учитываются основные фонды предприятий и организаций по внешнему благоустройству городов (наружного городского освещения, водопроводных и канализационных сетей, газификации, теплофикации, по содержанию и ремонту дорожно-мостового хозяйства, гидротехнических сооружений, озеленении, санитарной. очистке и уборке городов, мусороперерабатывающие станции и заводы и др.), гостиничного хозяйства (гостиницы, дома колхозников, общежития для приезжих, мотели, кемпинги), пожарной охраны.

Основные фонды предприятий энергетики в коммунальном хозяйстве (коммунальных электростанций, городских электрических сетей, предприятий объединенных котельных и теплосетей с их ремонтными базами) и других промышленных предприятий коммунального хозяйства относятся к отрасли «Промышленность».

Основные фонды водопроводов, имеющих водоочистные сооружения, водоподъемные механизмы, водонапорные устройства и водопроводную сеть, относятся к отрасли «Промышленность».

Основные фонды предприятий городского электрического транспорта (трамваи, троллейбусы, метрополитен) относятся к отрасли «Транспорт».

В подотрасли «Бытовое обслуживание, населения» учитываются основные фонды предприятий и организаций с непроизводственными видами бытового обслуживания населения. К ним относятся: бани, душевые павильоны, парикмахерские, фотографии, дома быта, комбинаты бытового обслуживания (кроме промышленной деятельности) и другие организации по оказанию услуг населению (уборка квартир и других помещений, протирка стекол, конторы полотеров, ломбарды, похоронные бюро, конторы кладбищ, конторы по обмену жилплощади, бюро переписки, инвентаризационно-технические бюро и др.).

Основные фонды предприятий службы быта, осуществляющих изготовление и ремонт предметов личного потребления по индивидуальным заказам (трикотажных, швейных и меховых изделий, обуви, мебели, по ремонту металлоизделий, бытовых машин и приборов. легковых автомобилей, химчистке и крашению), относятся к отрасли «Промышленность» с группировкой по соответствующим видам основной деятельности этих предприятий.

Основные фонды ремонтно-строительных организаций службы быта, осуществляющих ремонт и строительство жилищ (квартир) по индивидуальным заказам, относятся к отрасли «Строительство».

Основные фонды предприятий по выдаче населению на прокат предметов культурно-бытового назначения и, хозяйственного обихода относятся к отрасли «Торговля и общественное питание».


В. Классификация основных фондов народного хозяйства по видам
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Приложение2

ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Утверждена ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г.

В. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВИДАМ

18. Основные фонды в отраслях народного хозяйства подразделяются на следующие виды (группы, подгруппы):

I. Здания

II. Сооружения

III. Передаточные устройства

IV. Машины и оборудование

в том числе:

а) силовые машины и оборудование

б) рабочие машины и оборудование

в) измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование

г) вычислительная техника

д) прочие машины и оборудование Из гр.

IV «Машины и оборудование», в том числе автоматические машины и оборудование.

V. Транспортные средства

VI. Инструмент

VII. Производственный инвентарь и принадлежности

VIII. Хозяйственный инвентарь

IX. Рабочий и продуктивный скот

X. Многолетние насаждения

XI. Капитальные затраты по улучшению земель

(без сооружений)

XII. Прочие основные фонды

19. Основные фонды группируются по их видам в зависимости от целевого назначения и выполняемых функций.

Объекты основных фондов, выполняющие различные по своему характеру функции, относятся к тому или иному виду основных фондов в зависимости от их основного назначения.

Например: суда промыслового флота, основным назначением которых является поиск, добыча и переработка рыбы и морского зверя, относятся к подгруппе «Рабочие машины и оборудование», а суда транспортного флота рыбной промышленности, осуществляющие главным образом транспортные функции, относятся к группе «Транспортные средства» и т. д.


I. Здания
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Приложение2

ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Утверждена ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г.

В. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВИДАМ

I. ЗДАНИЯ

20. К зданиям относятся архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий (защита от атмосферных явлений и пр.) для труда, жилья, социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей.

Здания имеют в качестве основных конструктивных частей стены и крышу (Цокольная часть электростанций на открытом воздухе относится к зданиям).

21. Инвентарным объектом по группе «Здания» является каждое отдельно стоящее здание.

Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными инвентарными объектами.

Надворные постройки, ограждения и другие надворные сооружения, обслуживающие здание (сарай, забор, колодец и др.), составляют вместе с ним один инвентарный объект. Если эти постройки и сооружения обслуживают два и более зданий, они считаются самостоятельными инвентарными объектами.

Наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные надворные постройки (склады, гаражи и т. п.) являются самостоятельными инвентарными объектами.

22. В состав здания входят все коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации, как-то: вся система отопления внутри здания, включая и котельную установку для отопления (если последняя находится в самом здании); вся внутренняя сеть водо-газопровода и канализации со всеми устройствами, вся внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой, внутренние телефонные и сигнализационные сети и вентиляционные устройства общесанитарного назначения, подъемники (лифты).

Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации включаются в состав зданий, начиная от вентиля или тройника у зданий или от ближайшего смотрового колодца, в зависимости от места присоединения подводящего трубопровода.

Проводка электрического освещения и внутренние телефонные и сигнализационные сети включаются в состав инвентарного объекта здания, начиная от вводного ящика или кабельных концевых муфт (включая ящик и муфты), или проходных втулок (включая втулки).

Фундаменты под всякого рода объектами (не являющимися строениями) - котлами, генераторами, станками, машинами, аппаратами и т.п., хотя бы эти объекты были расположены внутри зданий, - не входят в состав здания. Фундаменты этих объектов входят в состав тех инвентарных объектов, которым они служат. Фундаменты под крупногабаритное оборудование, сооруженные одновременно со строительством здания, входят в состав здания.

23. В отдельных отраслях народного хозяйства к группе зданий относятся:

а) в отрасли «Промышленность»: производственные корпуса и строения, занятые различными цехами и мастерскими или установками, выполняющими производственные функции, строения, занятые аккумуляторами (гидравлическими, электрическими), баками и бассейнами производственного назначения, вентиляторами производственного назначения, дымососами, локомотивными и вагонными депо и гаражами промпредприятий, испытательными станциями и лабораториями, переходами между производственными и обслуживающими производство корпусами, приводами, распределительными электрическими устройствами, станциями обслуживания, трансмиссиями, трансформаторными устройствами, фильтрами, холодильниками и т. п.; механизированные прачечные, здания и строения, служащие местом для выполнения административно-хозяйственных функций предприятия - конторы, склады, кладовые, телефонные станции предприятия, будки (весовые, контрольные, проходные, сторожевые), помещения дежурных сменных бригад, кубовые для цехов, души и бани (не общего пользования), обслуживающие рабочих на. производстве, хозяйственные постройки;

б) в отрасли «Сельское хозяйство»: здания и постройки сельскохозяйственного назначения: коровники, телятники, доильные залы, конюшни, свинарники, овчарни, кормокухни, инкубаторы, птичники, молотильные сараи, зернохранилища, картофеле- и овощехранилища, агрокабинеты, лаборатории и другие постройки сельскохозяйственного назначения, включая конторские, складские, хозяйственные и т. п.;

в) в отрасли «Лесное хозяйство»: здания лесхозов, лесопосадочных и лесозащитных станций, гослесопитомников и другие здания, обслуживающие лесное хозяйство, включая конторские, складские и хозяйственные постройки;

г) в отрасли «Транспорт»: здания железнодорожных, морских и речных вокзалов, автовокзалов, аэровокзалов, здания пассажирских, грузовых, сортировочных и участковых станций, дистанций пути, дистанций сигнализации и связи, здания пунктов технического осмотра подвижного состава, автогаражей и производственных участков для технического обслуживания и ремонта автомобилей (профилакториев), здания станций технического обслуживания автомобилей, топливно-заправочных станций и пунктов, здания депо (парков), плавучие механические мастерские, диспетчерские и стрелочные будки, здания грузовых складов, пакгаузы, амбары и другие здания, обслуживающие транспорт, включая конторские и хозяйственные постройки;

д) в отрасли «Связь»: здания домов связи, почтамтов, почтово-телефонных и почтово-телеграфных станций, узлов и отделений связи, отделений перевозки почты, телеграфов, городских телефонных станций, междугородних телефонных станций, радиостанций, радиоцентров, телевизионных станций, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов, блок-станций, эксплуатационно-технических узлов связи, а также постройки легкого типа - уличные будки (кабины) телефонов-автоматов, павильонные кабины и т. п.;

е) в отрасли «Строительство»; здания строительных организаций - конторы, склады и др. (производственные здания и строения подсобных промышленных предприятий и производств строительных организаций относятся к отрасли «Промышленность»), а также здания организаций, осуществляющих капитальный ремонт зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, организаций по бурению, связанных со строительством нефтяных и газовых скважин, и других объектов за счет капитальных вложений, проектных, проектно-изыскательских и изыскательских организаций по обслуживанию строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (контор, мастерских и др.);

ж) в отрасли «Торговля и общественное питание»: здания оптовых баз и складов, распределительных холодильников, картофелехранилищ, овощехранилищ, фруктохранилищ, магазинов, лавок, павильонов, газетно-журнальных павильонов, аптек, крытых рынков, фабрик-кухонь, домовых кухонь, фабрик заготовочных, столовых, ресторанов, закусочных, чайных, кафе, шашлычных, кафетериев, пельменных, а также торговые палатки и киоски и другие здания торговли и общественного питания с обслуживающими их конторскими, складскими и хозяйственными постройками;

з) в отрасли «Материально-техническое снабжение и сбыт»: здания складов, баз и прочие, включая конторские и хозяйственные постройки;

и) в отрасли «Заготовки»: здания элеваторов, складов, баз, хранилищ, ледников, холодильников, зерносушилок, мясоконтрольных станций и другие здания заготовительных организаций, включая конторские и хозяйственные постройки;

к) в отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание»: жилые здания, бараки, зимние и летние дачи, отдельно стоящие здания котельных жилых домов, а также другие здания жилищного хозяйства, вне зависимости от их ведомственной принадлежности, с обслуживающими их конторскими, складскими и хозяйственными постройками: вагончики и передвижные щитовые домики, используемые для жилья в геологических партиях, в сельском хозяйстве, в строительных и других организациях; здания гостиниц, домов колхозника, общежитии для приезжающих, заезжих дворов, здания бань, санпропускников, дезинфекционных камер, а также здания душевых павильонов общего пользования, парикмахерских, пожарных депо, комбинатов бытового обслуживания, домов быта, ателье, приемных пунктов и другие здания благоустройства и бытового обслуживания, включая конторские, складские и хозяйственные постройки;

л) в отрасли «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение»: здания больниц, поликлиник, диспансеров, родильных домов, детских яслей, домов матери и ребенка, домов ребенка, зданий  санитарно-профилактических и санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, пансионатов, пионерских лагерей, альпинистских лагерей, туристских баз, спортивных залов, автомотовелоклубов, яхтклубов, манежей, здания для обслуживания физкультурников на спортплощадках, на гребных станциях, лыжных станциях, бассейнов, здания детских спортивных школ, дома для престарелых, дома для инвалидов, а также другие здания здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, включая конторские, складские и хозяйственные постройки;

м) в отрасли «Просвещение»: здания высших и средних специальных учебных заведений, общеобразовательных и других школ, училищ, школ и курсов по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, детских дошкольных учреждений (детских садов, детских яслей-садов), детских домов и другие здания народного просвещения, включая конторские, складские и хозяйственные постройки;

н) в отрасли «Культура»: здания библиотек (кроме библиотек, отнесенных к учреждениям, ведущим научно-исследовательскую работу), музеев (кроме музеев научно-исследовательских учреждений), выставок, зоопарков, ботанических садов (кроме научно-исследовательских), парков культуры и отдыха, дворцов и домов культуры, клубов, изб-читален, домов: врача, агронома, техника, учителя и т. п., лекторских и экскурсионных бюро, лекционных залов, планетариев, детских внешкольных учреждений (дворцов и домов пионеров и школьников, юношеских клубов, станций юных техников и юных натуралистов и др.), детских музыкальных, художественных и хореографических школ (кроме средних) и другие здания культурно-просветительных учреждений, включая конторские, складские и хозяйственные постройки;

о) в отрасли «Искусство»: здания театров, цирков, кинотеатров, филармоний, концертных залов, картинных и скульптурных выставок, художественных студий и мастерских, мастерских по реставрации, копировке картин и скульптур и другие здания отрасли «Искусство», включая конторские, складские и хозяйственные постройки;

п) в отрасли «Наука и научное обслуживание»: здания академий (кроме учебных), их филиалов и отделений, научно-исследовательских институтов, их филиалов и отделений; обсерваторий, самостоятельных научно-исследовательских лабораторий, научных и опытных станций, опытных полей, опорных пунктов, экспериментальных баз, конструкторских и проектных организаций (кроме проектных организаций строительства и лесопроекта) и государственных архивов (кроме районных), ведущих научную работу, архивов научного значения других ведомств и учреждений, заповедников, ботанических садов, зоологических, дендрологических парков и садов, музеев, библиотек, систематически ведущих научно-исследовательскую работу и учитываемых ЦСУ СССР по категориям научных учреждений; здания геологоразведочных организаций, учреждений и организаций гидрометеорологической службы, а также других организаций по обслуживанию научных учреждений, относящихся к отрасли «Наука и научное обслуживание», включая конторские, складские и хозяйственные постройки;

р) в отраслях «Управление», «Кредитование и государственное страхование»» «Партийные и общественные организации»: здания административно-управленческого и конторско-канцелярского назначения, включая складские и хозяйственные постройки.

Примечание. По всем предприятиям, учреждениям и организациям в подотрасли «Жилищное хозяйство» должны быть в обязательном порядке выделены «в том числе жилые здания». К жилым зданиям при этом относятся здания, полностью или преимущественно предназначенные под жилье (общая полезная площадь жилых помещений которых занимает не менее 50% всей полезной жилой и нежилой площади здания).

Стоимость встроенных в жилые дома помещений, предназначенных для предприятий и организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, детских дошкольных и других учреждений (магазины, столовые, парикмахерские, ателье, пункты проката предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, детские сады, ясли, отделения связи, банков, сберегательные кассы и др.), обязательно выделяется в инвентарном учете таких жилых домов («в том числе»).


II. Сооружения
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Приложение2

ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Утверждена ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г.

В. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВИДАМ

II. СООРУЖЕНИЯ

24. К сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, назначением которых является создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета труда.

К сооружениям также относятся отдельные инженерно-строительные объекты (сооружения городского благоустройства и др.), предназначенные для целей непроизводственного обслуживания.

25. Инвентарным объектом считается каждое отдельное сооружение со всеми устройствами, составляющими с ним одно целое.

Например:

•	ствол шахты, включая устье, опорные венцы, зумпф, армировку ствола;

•	квершлаг, включая постоянные рельсовые пути, водоотливные канавки, перемычки, сланцевые заслоны, трапы, кроссинги;

•	нефтяная скважина, включая вышку и обсадные трубы;

•	плотина, включая тело плотины, фильтры и дренажи, шпунты и цементационные завесы, водоспуски водосливы с металлическими конструкциями, крепления откосов, автодороги по телу плотины, мостики, площадки, ограждения и др.;

•	эстакада, включая фундамент, опоры, пролетные строения, настил, пути по эстакаде, ограждения;

•	водоподъемная станция, включая каналы (внутреннее) и колодцы (внутренние);

•	резервуар, включая фундамент, арматуру, гарнитуру, подогревательное устройство;

•	мост, включая пролетное строение, опоры, мостовое полотно (мостовые охранные брусья, контрольный и мостовой настил);

•	автомобильная дорога на всем ее протяжении в установленных границах от начального до конечного пункта, включая земляное полотно с укреплениями, верхнее покрытие и обстановку пути (дорожные знаки и т. п.). В состав дороги, как инвентарного объекта, входят также относящиеся к ней сооружения - ограждения, сходы, водосливы, кюветы, мосты длиной не более 10 метров.

Мосты длиной свыше 10 метров, трубы, линейные и гражданские здания в дорожном хозяйстве являются самостоятельными инвентарными объектами.

Примечание. Части магистральных дорог, проложенных на территории городов, в состав магистральных дорог не входят, а включаются в состав сети городских дорог.

На железнодорожном транспорте инвентарными объектами главных путей являются отдельные элементы железнодорожного пути каждого направления главного пути в границах дистанции пути:

•	земляное полотно;

•	все дренажные, водоотводные и укрепительные сооружения земляного полотна;

•	все верхнее строение пути (рельсы, глухие пересечения, стрелочные переводы и др.);

•	все переезды через главные пути, включая ручные шлагбаумы;

•	все постоянные снеговые заборы.

Инвентарными объектами железнодорожных путей станций, разъездов и обгонных пунктов считаются все перечисленные выше элементы железнодорожного пути всех станционных и специальных путей каждой станции, разъезда или обгонного пункта.

26. В отдельных отраслях народного хозяйства к группе сооружений относятся:

а) в отрасли «Промышленность»: сооружения, обслуживающие промышленные предприятия, - стволы шахт, штольни, дворы рудничные, гезенки, квершлаги и штреки, подземные камеры, галереи, бремсберги - уклоны, скаты, угольные ямы, карьеры и другие капитальные горные выработки, нефтяные и газовые скважины, насосные станции, арки, дымовые трубы на отдельных фундаментах, градирни, бункеры, стоящие отдельно от строений, мосты, эстакады, тоннели, железнодорожные пути внутризаводского, внутрихозяйственного транспорта, поворотные круги, подвесные дороги, автомобильные дороги, мостовые и другие транспортные сооружения промышленных предприятий; эллинги, слипы, стапеля; доки сухие и наливные, доки плавучие, водоподъемные станции водопроводов; очистные сооружения, резервуары, стоящие на самостоятельных фундаментах (вне зданий), цистерны для хранения жидких и газообразных веществ, колодцы, дамбы, плотины, водохранилища, водонапорные башни, стоящие отдельно (ненадстроенные над зданиями), каналы, водоприемники, водостоки, водосливы, водосбросы, акведуки, дренажи, лотки, ограды, заборы и другие сооружения промышленных предприятий;

б) в отрасли «Сельское хозяйство»: сооружения, обслуживающие сельское хозяйство, - силосные башни, облицованные силосные ямы и траншеи, парники, теплицы, навозохранилища, жижесборники; оросительные, обводнительные и осушительные гидротехнические сооружения - головные водозаборные сооружения оросительной системы, каналы, водные узлы, водосливы, водосбросы, перепады, быстротоки, дюкеры, сифоны, водоподъемные трубы под каналом; шлюзы, водоспуски, лотки, отстойники на канале, струенаправляющие системы, дамбы, струенаправляющие дамбы, дренажи и другие сооружения;

в) в отрасли «Лесное хозяйство»: семяносушилки, лесные дороги и другие сооружения;

г) в отрасли «Транспорт»: сооружения, обслуживающие транспорт, - железнодорожные пути, искусственные сооружения пути (мосты, виадуки, тоннели, галереи, путепроводы, подпорные стены, защитные и струенаправляющие сооружения), переезды, сигнальные знаки, погрузочно-разгрузочные устройства, поворотные устройства локомотивов, устройства сигнализации и блокировки, водокачки и насосные станции, подвесные дороги, трамвайные пути, автодороги, береговые и дноукрепительные сооружения, причалы, гидроколонки, кочегарные каналы и площадки, платформы пассажирские и грузовые, наземные вестибюли, станции и тоннели метрополитена, взлетно-посадочные полосы, вышки для маяков, каналы, шлюзы, молы, пирсы, береговые путевые знаки, открытые площадки для безгаражного хранения автомобилей, эстакады для мойки автомобилей на открытых площадках и другие сооружения транспорта общего назначения;

д) в отрасли «Связь»: телевизионные и радиорелейные башни, антенномачтовые устройства, фидерные линии передающих и приемных антенн, радиорелейные линии телефонно-телеграфной связи, линейные переходы через реки и другие сооружения связи, кроме воздушных сетей и кабельных линий, входящих в состав передаточных устройств;

е) в отрасли «Строительство»: сооружения, обслуживающие строительство, — эстакады, подвесные дороги, хранилища (баки, бассейны, цистерны на фундаменте и. т. д.), артезианские скважины и другие сооружения;

ж) в отраслях «Заготовки» и «Торговля и общественное питание»: сооружения, обслуживающие эти отрасли, - подъездные пути, резервуары с подсобными устройствами (подводные, подземные и наземные), хранилища, площадки, ограждения, колодцы, погрузочно-разгрузочные и другие сооружения предприятий и организаций торговли и заготовок;

з) в отрасли «Материально-техническое снабжение и сбыт»: площадки, эстакады, навесы, резервуары и другие сооружения;

и) в отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание»: ограждения, внутридворовые замощения, колодцы и другие сооружения жилищного хозяйства, если они учитываются как самостоятельные инвентарные объекты. Замощении городских улиц, площадей и тротуаров, берегоукрепительные сооружения, автоэстакады, подземные пешеходные тоннели, устройство фонтанов, водокачки, не имеющие водосетей, канализационные сооружения (отстойники, фильтры, поля орошения и поля фильтрации, очистные пруды, аэрофильтры, биофильтры, эмшерские колодцы, иловые площадки), мусоросжигательные станции, пожарные вышки и другие коммунальные сооружения;

к) в отрасли «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение»: стадионы, спортивные площадки, футбольные поля, гаревые беговые дорожки, теннисные, баскетбольные, волейбольные и гимнастические площадки, вышки, для прыжков, площадки для городков, гребные станции, летние и зимние бассейны для плавания, велотреки, конноспортивные базы, стрельбища, стенды, спортивно-охотничьи тиры, площадки для хоккея, лыжные трамплины, эллинги в яхтклубах и другие сооружения, относящиеся к отрасли «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение»;

л) в отраслях «Культура», «Искусство», «Наука и научное обслуживание» - соответственно: искусственные бассейны, фонтаны, веранды, сооружения аттракционов, парковые дорожки, эстрады, аквариумы, памятники, скульптуры, ограждения парков, скверов и общественных садов и другие сооружения.


III. Передаточные устройства
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Приложение2

ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Утверждена ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г.

В. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВИДАМ

III. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

27. К передаточным устройствам относятся такие устройства, при помощи которых производится передача электрической, тепловой или механической энергии от машин-двигателей к рабочим машинам, а также передача жидких и газообразных веществ от одного инвентарного объекта к другому.

К группе передаточных устройств относятся: электросети, трансмиссии и трубопроводы со всеми промежуточными устройствами, необходимыми для трансформации (преобразования) и передачи энергии и для перемещения по трубопроводам жидких и газообразных веществ до потребителя.

Примечание. Здания и оборудование электроподстанций, газокомпрессорных станций, насосных станций и др. относятся соответственно к зданиям или оборудованию.

28. К электрическим сетям относятся: воздушные линии низкого и высокого напряжения, провода которых проложены на специальных опорах или по стенам зданий и сооружений, подземные кабельные линии, контактные сети электротранспорта, измерительные, сигнализационные и оперативные линии, телефонные, телеграфные и радиотрансляционные сети, а также распределительные устройства, назначением которых является трансформирование, направление н распределение электроэнергии для передачи потребителям.

29. Инвентарным объектом по электрическим сетям считается линия от распределительного устройства электростанции (подстанции), или от клемм генераторов, до распределительных устройств приемных подстанций и от подстанций до фидерных и трансформаторных помещений и т.п.

Границами между распределительными устройствами и электрическими сетями служат наконечные кабельные воронки (для кабельных сетей), выводные втулки (для воздушных сетей) и подвесные гирлянды между распределительными устройствами подстанций и воздушными линиями.

Опоры воздушных линий входят в состав инвентарного объекта - линии электропередачи.

30. Инвентарным объектом трансмиссии является ведущая линия трансмиссии в данном помещении или этаже со включением в ее состав, кроме валов, также муфт, шкивов, подвесок, кронштейнов и т. п.

31. К трубопроводам, являющимся передаточными устройствами, относятся трубопроводы для передачи от объекта к объекту жидких и газообразных веществ: воды, пара, газа, масла, нефти, воздуха, кислоты и т. п.

32. Самостоятельными инвентарными объектами считаются трубопроводы, не являющиеся частью какой-либо машины, здания или сооружения, но имеющие самостоятельное значение.

Так, линия паропровода от парового котла до, вентиля машины - потребителя пара со включением арматуры (фасонных частей, подвесок, кронштейнов. компенсаторов, конденсационных горшков и т. п.) - является самостоятельным инвентарным объектом; трубопровод же парового котла, соединяющий барабан с экранами, составляет неразрывную часть котла и учитывается в составе котла.

Теплофикационный трубопровод от бойлера до потребителя тепловой энергии имеет самостоятельное значение, трубопровод же для отопления корпуса входит в состав здания и т. п.

33. В отдельных отраслях народного хозяйства к группе «Передаточные устройства» относятся:

а) в отрасли «Промышленность»: нефтепроводы газопроводы (кроме магистральных транспортных нефтепроводов и газопроводов, относящихся к транспортным средствам), водораспределительные сети водопроводов, имеющих водоподъемные механизмы и водонапорные устройства, электросети, теплосети, газовые сети, паропроводы, трансмиссии и другие передаточные устройства промышленных предприятий;

б) в отрасли «Связь»: воздушные и кабельные линии (телеграфные, телефонные и радиотрансляционные) и другие передаточные устройства;

в) в отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание»: водопроводные сети коммунального хозяйства, не имеющие водоподъемных сооружений, городские и поселковые канализационные сети, газовые сети (кроме сетей газовых заводов), сети теплофикационные, уличные осветительные сети и другие передаточные устройства коммунального хозяйства;

г) в других отраслях народного хозяйства: трубопроводы сельскохозяйственных, противопожарных и других специальных водопроводов и канализации, электросети и другие передаточные устройства.


V. Транспортные средства
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Приложение2

ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Утверждена ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г.

В. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВИДАМ

V. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

55. К транспортным средствам во всех отраслях народного хозяйства относятся средства передвижения, предназначенные для перемещения людей и грузов.

К транспортным средствам относятся также магистральные трубопроводы, назначением которых является транспортировка жидких и газообразных веществ от поставщика до места их потребления.

56. К группе «Транспортные средства» относятся:

а) железнодорожный подвижной состав: электровозы, тепловозы, паровозы, мотовозы, мотодрезины, вагоны, платформы, цистерны и др.;

б) подвижной состав водного транспорта морского и речного флота: теплоходы, дизель-электроходы, пароходы, ледоколы, газоходы, буксиры, баржи и барки, паромы, катера, шлюпки, глиссеры, баркасы, лодки, суда служебно-вспомогательные, спасательные, пожарные, пристани плавучие, парусные суда и др.;

в) суда транспортного флота рыбной промышленности: буксиры, катера буксирные, боты, баркасы, шхуны, рефрижераторы транспортные, приемно-транспортные суда, баржи, лихтеры, плашкоуты, кунгасы, паромы речные и др. (суда промыслового флота относятся к подгруппе «Рабочие машины и оборудование»);

г) подвижной состав автомобильного транспорта: автомобили грузовые и легковые, прицепы, автосамосвалы, автоцистерны, автобусы, тракторы-тягачи и др.;

д) подвижной состав воздушного транспорта: самолеты, вертолеты;

е) подвижной состав городского электрического транспорта: вагоны метрополитена, трамваи и троллейбусы;

ж) гужевой транспорт: телеги, сани и т. п. (транспортные лошади и другие транспортные животные относятся к группе «Рабочий и продуктивный скот»);

з) производственный транспорт: вагонетки, автокары, электрокары, тележки и др. (кроме конвейеров, транспортеров и т. п. механизмов, относящихся к производственному оборудованию); паровозы, вагоны и платформы узкой колеи, мотовозы, шахтные электровозы, мотоциклы и мотороллеры, велосипеды и др.;

и) магистральные транспортные нефтегазопроводы и др. и отводы от них.

58. Инвентарным объектом магистральных трубопроводов является их отрезок в границах установленных участков.


X. Многолетние насаждения
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,

КООПЕРАТИВНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОЛХОЗЫ) И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 1972 года

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. № 9-113

Приложение2

ТИПОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Утверждена ЦСУ СССР 30 апреля 1970 г.

В. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВИДАМ

X. МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ

67. К группе «Многолетние насаждения» во всех отраслях народного хозяйства относятся все искусственные многолетние насаждения вне зависимости от их возраста:

•	плодово-ягодные насаждения всех видов (деревья и кустарники);

•	озеленительные и декоративные насаждения на улицах, площадях, в парках, садах, скверах, на территории предприятий, во дворах жилых домов;

•	живые изгороди, снегозащитные и полезащитные полосы; насаждения по укреплению песков и берегов рек, овражно-балочные насаждения и т. п.;

•	искусственные насаждения ботанических садов и других научно-исследовательских учреждений и учебных заведений для научно-исследовательских целей и другие искусственные многолетние насаждения.

Молодые насаждения всех видов учитываются в основных фондах отдельной группой от насаждений. достигших полного развития, т.е. возраста начала плодоношения, смыкания крон и т, п.

68. Инвентарными объектами по многолетним насаждениям являются:

•	зеленые насаждения каждого парка, сада, сквера, бульвара, улицы, двора, территории предприятия и т.д., независимо от количества, возраста и породы насаждений;

•	зеленые насаждения: вдоль улицы, дороги (в границах закрепленного участка), включая индивидуальные ограждения каждого насаждения;

•	по полезащитным полосам: зеленые насаждения каждого участка (района) отдельно, независимо от количества, возраста и породы насаждений этих участков (районов).


ОБЩАЯ ЧАСТЬ

к сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 14 июля 1970 г

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости предназначены для переоценки по состоянию на 1 января 1972 г. в современных ценах зданий и сооружений всех отраслей народного хозяйства.

Перечень сборников приведен в приложении 1 к настоящей Общей части.

2. Сборники укрупненных показателей для переоценки зданий и сооружений разработаны отраслевыми проектными институтами министерств и ведомств СССР и утверждены соответствующими министерствами и ведомствами СССР.

Укрупненные, показатели, приведенные в сборниках, составлены в ценах и нормах, введенных с 1 января 1969г.

3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сгруппированы в сборниках по отраслям народного хозяйства и промышленности или по видам зданий и сооружений, имеющимся во многих отраслях народного хозяйства, и содержат восстановительную стоимость 1 м3 строительного объема зданий или 1 км трубопровода, 1 км автомобильной дороги, 1 т емкости склада, 1 м2 площади стенда, 1 м3 фундамента и т. д., в зависимости от их назначения, конструкции, капитальности, благоустройства, размера и расположения в том или ином территориальном поясе, с учетом климатического района, указанного в технической части Сборника.

В восстановительную стоимость указанных укрупненных показателей включены все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу н освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательных работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной . характер работ и др.

4. При определении восстановительной стоимости какого-либо здания или сооружения оценочная стоимость единицы укрупненного измерителя, принятая по соответствующему сборнику укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для данного территориального, пояса, умножается на общее количество единиц измерения оцениваемого объекта.

Подбор соответствующего показателя по сборнику производится в зависимости от назначения и конструкции переоцениваемого здания или сооружения, материала фундамента, стен, перекрытия, колонн, каркаса здания, пола, этажности, наружной и внутренней отделки здания и др. При условии совпадения технических характеристик стоимость 1 м3 переоцениваемого здания должна приниматься равной стоимости 1 м3 здания по сборнику для данного территориального пояса с учетом капитальности и климатического района. При расхождении технических характеристик вводятся поправки к восстановительной стоимости в порядке, указанном в соответствующих сборниках.

При переоценке жилых, административных, культурно-бытовых и торговых зданий (жилые дома, гостиницы, общежития, детские учреждения, учебные заведения, коммунальные здания, заводоуправления, магазины, рестораны, кафе, столовые, закусочные, пожарные депо, медпункты, бытовые помещения промзданий, веранды, холодные пристройки, сараи и другие здания аналогичного назначения), фактическая капитальность которых не соответствует капитальности, указанной в таблицах сборника, следует к укрупненным показателям, приведенным в сборниках, применять следующие поправочные коэффициенты:

Группа капитальности по сборникам укрупненных показателей	Поправочные коэффициенты для перехода к другим группам капитальности
	I	II	III	IV	V	VI
I	1,00	0,93	0.86	0,80	0,74	0.69
II	1,08	1,00	0,93	0,86	0,80	0.74
III	1,16	1,08	1,00	0,93	0,86	0,80
IV	1,25	1.16	1,08	1,00	0.93	0,86
V	1,35	1.25	1,16	1.08	1.00	0,93
VI	1,45	1.35	1.25	1,16	1.08	1.00
Для торговых баз, складов, хранилищ, холодильников, ледников и мелких производственных предприятий применять следующие поправочные коэффициенты:

Группа капитальности по сборникам укрупненных показателей	Поправочные коэффициенты для перехода к другим группам капитальности
	I	II	III	IV	V
I	1,00	0,98	0,92	0,77	0,71
II	1,02	1,00	0,94	0.78	0,73
III	1,09	1,06	1,00	0,84	0,78
IV	1,30	1,27	1,19	1,00	0,93
V	1,40	1,37	1,29	1,10	1,00
Для сборников, в которых помещены поправки на капитальность, настоящие коэффициенты применять не следует.

5. В связи с наличием поясных цен на привозные материалы и тарифов на электроэнергию, местных отпускных цен на нерудные материалы, полуфабрикаты и изделия и различных условий их доставки, а также поясных коэффициентов на заработную плату рабочих, занятых в строительстве, вся территория СССР разделена на десять территориальных поясов. В сборниках укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений указана восстановительная стоимость, как правило, по девяти территориальным поясам; по 10-му территориальному поясу, расположенному севернее Полярного круга, восстановительная стоимость устанавливается по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

По отдельным отраслям промышленности и отдельным производствам (черная металлургия, хлопкоочистительные заводы, морские нефтепромыслы и др.), предприятия которых размещены только в отдельных территориальных районах, укрупненные показатели стоимости по зданиям и сооружениям таких производств даны по ограниченному числу территориальных поясов.

Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам приведено в приложении 2.

6. Вследствие различных требований, предъявляемых к отдельным конструкциям зданий и некоторым сооружениям в разных климатических условиях (глубина заложения фундаментов, толщина стен, отепление чердачных перекрытий и др.), а также различных размеров удорожания стоимости строительства при производстве работ в зимнее время в сборниках вся территория СССР разбита на четыре климатических района.

Распределение республик, краев и областей по климатическим районам приведено в приложении 2.

Укрупненные показатели по всем территориальным поясам определены в сборниках условно для II климатического района. Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, к укрупненным показателям соответствующего территориального пояса следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в Технической части каждого сборника. Например, требуется определить восстановительную стоимость промышленного здания, строительный объем которого составляет 20 тыс. м3, расположенного во II территориальном поясе и в I климатическом районе.

В таблице соответствующего сборника укрупненных показателей находим показатель восстановительной стоимости аналогичного по конструктивной характеристике здания для II территориального пояса, равной 16,6 руб. за 1 м3. Данная восстановительная стоимость приведена для II климатического района.

Для I климатического района восстановительная стоимость 1 м3 здания составит: 16,6 х 1,09 = 18 руб., где 1,09 - поправочный коэффициент на климатический район, указанный в Технической части к данному сборнику укрупненных показателей.

Восстановительная стоимость указанного в примере промышленного здания составит: 18 х 20000 = 360 тыс. руб.

7. Все здания в зависимости от степени капитальности в сборниках укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений распределены на отдельные группы: промышленные здания на пять групп, а жилые и общественные - на шесть групп.

Классификация зданий по группам капитальности приведена в приложениях 3 и 4.

8. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывают все общестроительные работы, санитарно-технические устройства и электроосвещение внутри зданий, а в некоторых случаях также стоимость железнодорожных путей в пределах здания. В восстановительные стоимости включены также подъемники (лифты), находящиеся в зданиях. В зданиях с пристроенными лифтами применять к стоимости по таблицам поправочный коэффициент, указанный в Технической части Сборника № 28.

Стоимость фундаментов под оборудование в восстановительную стоимость здания, как правило, не включена и учитывается «Ценниками для переоценки машин, оборудования и транспортных средств», согласованными с ЦСУ СССР.

В некоторых сборниках укрупненных показателей приведены стоимости фундаментов под оборудование, которые применяются для переоценки тех видов оборудования, восстановительная стоимость которого определена без учета стоимости фундаментов.

В тех случаях, когда фундаменты являются неотъемлемой составной частью здания (например, здания электростанций, главные корпуса сахарных заводов и др.), стоимость фундаментов включена в восстановительную стоимость зданий, о чем имеются необходимые указания в соответствующих сборниках.

9. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений определенной отрасли народного хозяйства или промышленности включают в себя все здания и сооружения, являющиеся специфическими для данной отрасли.

В тех случаях, когда специфичное для данной отрасли производство размещено в здании, построенном по проектам для других отраслей, или в приспособленном здании другого назначения, восстановительную стоимость для таких здании следует принимать по сборникам других соответствующих отраслей.

10. Здание, построенное в различные периоды по отдельным сметам, если оно числится по бухгалтерскому учету под несколькими инвентарными номерами (на каждую очередь строительства), то оно должно переоцениваться как одно здание и учитываться как один инвентарный объект.

11. Укрупненные показатели, приведенные в сборниках для здании с кирпичными стенами, распространяются на аналогичные здания со стенами: из мелких блоков, если в сборнике нет отдельных показателей для конструкции стен из мелких блоков.

12. При переоценке зданий устаревших конструкций их восстановительная стоимость определяется по укрупненным показателям стоимости 1 м3 строительного объема аналогичного вида современных зданий без каких-либо поправок на имеющиеся отклонения в конструкциях переоцениваемого здания. Например, если в здании, построенном в 1911 г., стены имеют толщину, превышающую современные требования, его оценка должна быть произведена исходя из цен на здания аналогичного назначения современной конструкции с нормальной толщиной стен.

Здания с перекрытиями из кирпичных или бетонных сводов следует учитывать но таблицам восстановительной стоимости для аналогичных зданий с железобетонными перекрытиями.

13. Если в сборниках отсутствуют укрупненные показатели стоимости 1 м3 строительного объема переоцениваемого здания и невозможно подобрать соответствующий аналогичный тип здания, а имеются сметы, составленные в ценах 1955 г., то это здание может быть переоценено путем применения поправочных коэффициентов, разработанных министерствами и ведомствами для пересчета сметной стоимости но ценам на 1 января 1969 г. в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 7/VII 1970 г. № 77.

14. Здания и сооружения, строительство которых было начато после 1 января 1969 г. и закончится до 1 января 1972 г., переоценке не подлежат и в отчеты предприятий об итогах переоценки включаются только по балансовой (первоначальной)•стоимости, которая в данном случае соответствует по уровню цен восстановительной стоимости.

15. Здания и сооружения, подвергавшиеся реконструкции (в связи с чем изменилась их техническая характеристика или назначение), записываются в ведомости и переоцениваются в соответствии с их новым назначением или новой характеристикой. В тех случаях, когда работы по реконструкции до 1 января 1972 г. не будут закончены, такие здания и сооружения записываются в ведомости и переоцениваются в соответствии с их старой технической характеристикой и наименованием.

16. При определении восстановительной стоимости зданий следует иметь в виду, что затраты, связанные с устройством внутренних трубопроводов и внутренних устройств водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции, пневмотранспорта, кондиционирования воздуха (кроме технологического назначения),. включены в стоимость 1 м3 здания.

Перечень оборудования, включенного в стоимость 1 м3 здания, приведен в приложении 5.

В стоимость 1 м3 здания по сборникам не включена стоимость технологических трубопроводов и силовых электроустройств внутри здания, стоимость которых включена в ценники оборудования.

По доменным, мартеновским и трубным печам, относящимся к оборудованию, восстановительная стоимость определяется: строительная часть - по сборникам, технологическая часть - по ценникам. Для определения восстановительной стоимости всего инвентарного объекта эти данные суммируются.

17. В ряде сборников (№ 1, 3, 4, 8) приведены восстановительные стоимости укрупненных показателей технологических печей, относящихся к оборудованию. В таких случаях указанные печи переоцениваются по сборникам и в ведомости переоценки включаются как оборудование.

18. Переоценка зданий и сооружений, носящих уникальный характер, например, высотных зданий в Москве на пл. Восстания, на Котельнической набережной, гостиницы «Россия», «Украина», стадиона им. Ленина в Луж пиках, Братской ГЭС и др., производится путем умножения первоначальной (балансовой) стоимости зданий на коэффициент перехода от сметных цен, введенных с 1 января 1956 г. к сметным ценам, введенным в действие с 1 января 1969 г., в соответствии с указаниями, содержащимися в Общей части к сборникам.

Здания, состоящие на учете, как архитектурные, художественные или исторические памятники, но используемые для производственных, жилых или других целей, если они находятся на балансе хозрасчетной организации, переоцениваются в том же порядке.

19. В тех случаях, когда часть здания арендована предприятием, организацией или учреждением, стоимость каждого встроенного помещения, сданного в аренду, выделяется «в том числе» из общей стоимости здания.

Восстановительная стоимость таких встроенных помещений выделяется по следующим отраслям народного хозяйства:

1) промышленность - промышленные предприятия, предприятия производственных видов бытового обслуживания населения (предприятия по ремонту металлоизделий, ремонту обуви, трикотажных изделий, пошиву швейных изделий, обуви, химической чистке и крашению и др.);

2) транспорт и связь - транспортные агентства, кассы по продаже билетов, почтовые отделения и др.;

3) торговля и общественное питание - магазины, столовые, кафе, рестораны и др.;

4) коммунальное хозяйство - непроизводственные виды бытового обслуживания населения (парикмахерские, фотографии, комбинаты бытового обслуживания и др.);

5) культура - клубы, библиотеки и др.;

6) искусство - театры, кинотеатры и др.;

7) здравоохранение - детские ясли, поликлиники, диспансеры и др.

8) просвещение - школы, детские сады, курсы и др.;

9) кредитование и государственное страхование - отделения банков, сберкассы, учреждения Госстраха.

Восстановительная стоимость встроенных помещений, арендуемых перечисленными выше предприятиями и организациями, определяется с учетом видов внутренней отделки (простая, повышенная, определение которых дано в Технической части сборника №28) по стоимости укрупненных показателен самого здания, в котором имеется арендованное встроенное помещение.

20. При определении строительного объема здания необходимо руководствоваться .следующим:

а) площадь здания определяется путем умножения его длины на ширину; длина и ширина здания принимаются по внешнему очертание стен на уровне выше цоколя, включая слой штукатурки и облицовки.

В тех случаях, когда здание в плане представляет сложную геометрическую фигуру, последнюю при измерении надлежит разбить на простые геометрические фигуры (прямоугольники, треугольники и т.д.), а площадь здания определять как сумму площадей этих фигур;

б) объем здания с чердачным перекрытием определяется произведением его площади на высоту здания, причем высоту здания следует считать от уровня чистых полов первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия;

в) объем здания без чердачного перекрытия определяется путем умножения площади вертикального поперечного сечения здания на длину здания. Площадь вертикального поперечного сечения здания определяется по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа, а длина здания - путем замера расстояния между наружными поверхностями торцовых стен на уровне первого этажа выше цоколя;

г) объем подвала или цокольного этажа определяется путем умножения площади горизонтального сечения здания на уровне первого этажа выше цоколя здания на высоту, измеренную от уровня чистого пола подвала (цокольного этажа) до уровня чистого пола первого этажа;

д) пристройки одного и того же назначения и из одного и того же материала, что и основное здание, включаются в объем основной части здания; не отвечающие этим требованиям пристройки обмеряются и учитываются самостоятельно и в объем здания не включаются;

е) объем здания должен исчисляться отдельно по его частям; если эти части резко отличны друг от друга по очертанию, конфигурации или по конструктивному решению, например, здание цеха, в котором имеются одноэтажная часть с железобетонным каркасом и бытовые помещения с кирпичными стенами и т.д.

В случае раздельного исчисления объема здания стена, разграничивающая части здания, относится к той части, у которой конструкция или высота стен соответствует конструкции или высоте разграничивающей стены.

Определение восстановительной стоимости пристроенного здания, которое не имеет четвертой стены в месте примыкания к основному зданию, производится следующим образом: пристройка, имеющая одинаковое с основным зданием хозяйственное назначение, принадлежащая одной организации и не отличающаяся от него по конструктивной характеристике, переоценивается вместе с основным зданием как единый инвентарный объект. При этом отсутствие у пристройки четвертой стены в месте примыкания к основному зданию во внимание не принимается. Если же пристройка имеет другое хозяйственное назначение и отличается от основной части здания по конструктивной характеристике или принадлежит другой организации, она переоценивается отдельно. В этом случае при отсутствии у пристроенного здания четвертой стены в месте примыкания к другому зданию восстановительная стоимость такой пристройки уменьшается. Определение восстановительной стоимости пристройки производится по следующей формуле:

Вп = Ву Оп (1 - Усф х lст / Пст).

где Вп - восстановительная стоимость пристроенного здания;

Ву - восстановительная стоимость единицы измерения (1 м3) данного типа здания (пристройки);

Оп - объем пристройки;

Усф — удельный вес стен и фундамента, приведенный в соответствующем сборнике (для пристройки);

lст — длина стены (участка стены) основного здания, к которому примыкает пристройка;

Пст - полный периметр стен пристройки (включая стену основного здания).

В тех случаях, когда надворные постройки, ограждения и другие объекты числятся в бухгалтерском учете как один инвентарный объект с основным зданием, восстановительная стоимость здания определяется раздельно по основному зданию и по надворным постройкам и сооружениям. Восстановительная стоимость надворных построек определяется путем умножения стоимости I м3 (1 м2, 1 пог. м и т. д.), взятой по соответствующему типу постройки, ограждения и т. д. по сборнику, на объем (площадь или протяженность) каждой надворной постройки, ограждения и т. д. Рассчитанная таким образом восстановительная стоимость надворных построек, ограждений и т.д. прибавляется к восстановительной стоимости основного здания;

ж) в общий объем здания должны также включаться:

объем эркеров, тамбуров, закрытых веранд, нищ, лоджий и других частей зданий, увеличивающих их полезный объем;

объем световых фонарей, выступающих за наружное очертание крыши;

объем мансард, светелок и мезонинов, определяемый умножением площади их горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне пола на высоту от пола мансарды (мезонина) до верха засыпки чердачного перекрытия,

При криволинейном очертании перекрытий мансарды (мезонина) следует принимать среднюю высоту;

з) при определении строительного объема жилых и общественных зданий технические этажи (котельные, мастерские и др.) должны включаться в объем зданий;

и) в объем зданий не включаются: объем портиков, крылец, открытых балконов, объем проездов, чердаков, используемых для технических целей;

к) этажность здания определяется количеством наземных этажей, в том числе мансардных, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на 2 м. Если отдельные части здания имеют разное количество наземных этажей, его этажность определяется по наибольшему количеству этажей в здании.

Цокольным этажом считается этаж, пол которого заглублен не более чем на половину расстояния от пола до потолка.

Подвальным этажом считается этаж, пол которого заглублен более чем на половину этой высоты.

Мезонином называется надстройка, которая по площади менее площади нижележащего этажа и имеет с ним внутреннее сообщение.

Мансардой и светелкой называются жилые помещения, которые устроены в габаритах чердачного пространства и находятся под обшей крышей здания.

21. При определении объемов зданий полученные данные следует округлять до целого кубического метра.

22. Одновременно с переоценкой основных фондов хозрасчетных предприятий и организаций определяется физический, износ каждого здания и сооружения. Определение износа здания и сооружения производится в соответствии с VI разделом инструкции ЦСУ СССР по переоценке и определению износа основных фондов хозрасчетных государственных, кооперативных и общественных предприятий и организаций по состоянию на 1 января 1972 г.

23. Имеющиеся на предприятиях и в организациях учетные данные об объемах зданий до начала переоценки должны быть проверены, соответствуют ли они объемам, исчисленным по методологии, указанной в п. 20. В случае, если проверкой будет установлено, что эти объемы определены другими методами, необходимо внести соответствующие поправки.

24. Как указывалось выше, сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений составлены таким образом, что в одних помещены показатели по зданиям и сооружениям, являющимся специфическими для данной отрасли промышленности (сборник № 1 - для черной металлургии, сборник № 2 - для цветной металлургии, сборник № 3 - для угольно" промышленности и т. д.), а в других сборниках - показатели по зданиям и сооружениям, являющимся общими для многих отраслей промышленности или всего народного хозяйства (сборники № 16, 18, 18ПД, 19 для зданий и сооружений, имеющихся во многих отраслях народного хозяйства, сборник № 27 - для водопроводно-канализационных сооружений, сборник № 28 - для жилых домов и т. д.).

Однако при пользовании сборниками следует иметь в виду, что при переоценке на некоторых предприятиях отдельных зданий и сооружений потребуются показатели, помещенные в сборники других отраслей промышленности. Например, на машиностроительных предприятиях, имеющих литейные цехи, могут потребоваться показатели стоимости скрапоразделочных цехов, помещенные в сборнике № 1.

В сборнике № 4 помещены укрупненные показатели стоимости баз хранения нефтепродуктов, которые кроме нефтяной промышленности имеются и в других отраслях промышленности.

В сборнике № 5 помещены показатели стоимости зданий и сооружений тепло-, и гидроэлектростанций, электрических и тепловых сетей. В разделе гидроэлектростанций помещены показатели стоимости гидротехнических узлов. Указанные- показатели приведены на единицу объема выполненных работ (I м3 выемки, 1 м3 бетона, 1 т металлоконструкций).

Определение объемов выполненных работ надлежит принимать по проектные материалам. В отдельных случаях к этой работе целесообразно привлекать проектные организации.

Указанные показатели могут быть использованы для переоценки других видов гидротехнических сооружений, не связанных с гидроэлектростанциями (сооружения при тепловых электростанциях, водохранилища для целей водоснабжения и др.).

25. В сборнике № 21 помещены укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружении железнодорожного транспорта общего пользования. Укрупненные показатели сооружений железнодорожного транспорта разработаны исходя .из имеющегося в низовых организациях МПС учета инвентарных объектов и наличия технической документации. Например, восстановительная стоимость земляного полотна в сборнике № 21 приведена на 1 м3 насыпи или выемки, так как каждая дистанция пути имеет точные данные по объемам насыпей и выемок на каждом пикете и километре пути.

Имея в виду, что на многих предприятиях, владеющих железнодорожными путями, указанных подробных данных в учете нет, укрупненные показатели восстановительной стоимости подъездных и внутризаводских железнодорожных путей нормальной колеи помещены в сборнике № 19, где принят измеритель на 1 км земляного полотна в зависимости от средних отметок. В сборнике № 9 приводятся показатели стоимости лесовозных дорог (железных и автомобильных), в сборники № 16 даны показатели стоимости узкоколейных железных дорог на торфяных разработках.

Для предприятий и организаций, имеющих в составе основных фондов подъездные и внутризаводские железные и автомобильные дороги, пользование сборниками № 21 и 23 допускается только в тех случаях, когда в сборнике № 19 (или для специфических условий в сборниках № 9 и 16) отсутствуют показатели стоимости соответствующих сооружений или зданий.

26. В укрупненных показателях стоимости зданий предусмотрена наиболее типичная для данного вида зданий степень внутреннего благоустройства (санитарно-технические устройства, радиотрансляционная сеть электроосвещение и др.).

27. В сборниках № 28, 31 и некоторых других даны поправки (в процентах) на отклонения в степени благоустройства от учтенной в оценочной стоимости. Для этого к оценочным таблицам кроме удельных весов отдельных конструктивных элементов даны размеры поправок на каждый вид благоустройства.

При отсутствии в жилых зданиях одного или нескольких видов благоустройства их восстановительную стоимость надлежит уменьшать в соответствии с указанными в сборниках размерами.

Имея в виду, что здания производственного и служебного назначения, как правило, оборудованы в полном соответствии с санитарными требованиями, в сборниках не предусматривается каких-либо поправок на отклонения в степени благоустройства их.

28. Восстановительные стоимости не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки здании и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости необходимо применять следующие поправочные коэффициенты:

Здания и сооружения	Сейсмичность в баллах
	7	8	9
Жилые и гражданские здания (кроме деревянных)	1.03	1,04	1,06
Здания производственного назначения (кроме деревянных)	1,04	1.05	1,08
Сооружения надземные (дымовые трубы, водонапорные башни, мосты, эстакады и т.п.)	1,03	1,04	1.06
Примечания:

1. Для сборников, в которых помещены коэффициенты на сейсмичность, настоящие поправки не следует применять.

2. Для помещенных и сборниках отдельных зданий и сооружений. запроектированных с учетом сейсмичности, указанные выше поправки (коэффициенты па сейсмичность) также . применять не следует.

29. В тех случаях, когда на подлежащие переоценке типовые здания или сооружения имеются утвержденные в установленном порядке прейскуранты в современных ценах, восстановительные стоимости этих объектов можно производить по объектным сметам с учетом общеплощадочных расходов.


Приложение I. Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

к сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 14 июля 1970 г

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПЕРЕЧЕНЬ

сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов

№ сборника	Название сборника
1	Здания и сооружения черной металлургии
2	Здания и сооружения цветной металлургии
3	Здания и сооружения угольной и сланцевой промышленности
	Том 1. Подземные горные выработки
	Том 2. Индивидуальные комплексы надземных; здании и сооружений
4	Здания и сооружения нефтяной промышленности
5	Здания и сооружения электрической станции, электрических и тепловых сетей
6	Здания и сооружения химической промышленности
7	Здания и сооружения машиностроительной промышленности
8	Здания и сооружения промышленности строительных материалов
9	Здания и сооружения лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности
10	Здания и сооружения пищевой промышленности
11	Здания и сооружения мясной и молочной промышленности
12	Здания и сооружения рыбной промышленности
13	Здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольной промышленности
14	Здания и сооружения легкой и текстильной промышленности
15	Здания и сооружения кинополиграфической промышленности
16	Здания и сооружения торфяной промышленности
17	Здания и сооружения медицинской промышленности
18	Здания, имеющиеся во многих отраслях народного хозяйства
18ПД	Передвижные домики, имеющиеся во многих отраслях промышленности (издается Минэнерго СССР)
19	Сооружения, имеющиеся во многих отраслях народного хозяйства
20	Морские и речные, портовые, судоходные и судостроительные сооружения и здания
21	Здания и сооружения железнодорожного транспорта
22	Здания и сооружения метрополитена
23	Здания и сооружения автомобильного транспорта и автомобильных дорог
24	Здания к сооружения аэропортов гражданского воздушного флота
25	Здания и сооружения связи
26	Здания и сооружения в совхозах, колхозах, межколхозных и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
	Том 1. Здания и сооружения производственного, назначения
	Том 2. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания
	Том 3. Здания и сооружения сельской электрификации и связи
27	Здания и сооружения внешнего водоснабжения и канализации
28	Жилые, общественные и коммунальные здания бытового обслуживания
29	Здания и сооружения газовой промышленности, магистральных газопроводов и городского газового хозяйства
30	Здания и сооружения городского электротранспорта
31	Здания здравоохранения
32	Здания учебных заведений и детских садов
33	Здания и сооружения торговых предприятий
34	Здания и сооружения зрелищных предприятий
35	Здания и сооружения спортивного назначения
36	Здания и сооружения потребительской кооперации
37	Водохозяйственные сооружения


Приложение 2. Распределение отдельных частей территории СССР на территориальные пояса и климатические районы для переоценки основных фондов
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

к сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 14 июля 1970 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

отдельных частей территории СССР на территориальные пояса и климатические районы

для переоценки основных фондов

Наименование	Территори- альные пояса	Климатиче- ский район
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Алтайский край	2	I
Амурская область	5	I
Архангельская область (южнее Полярного круга)	4	II
Архангельская область (севернее Полярного круга)	7	I
В том числе Ненецкий национальный округ	10	I
Астраханская область	1	III
Башкирская АССР	2	I
Белгородская область	1	II
Брянская область	1	II
Бурятская АССР	4	I
Владимирская область	1	II
Волгоградская область	1	III
Вологодская область	2	II
Воронежская область	1	II
Горьковская область	1	II
Дагестанская АССР	2	III
Ивановская область	1	II
Иркутская область (южнее 60-й параллели)	4	I
Иркутская область (севернее 60-й параллели)	6	I
Калининградская область	1	II
Кабардино-Балкарская АССР	2	III
Калининская область	1	II
Калмыцкая АССР	2	II
Калужская область	1	II
Камчатская область (южнее 55-й параллели)	8	II
Камчатская область (севернее 55-й параллели до Полярного круга)	9	II
Карельская АССР	4	II
Кемеровская область	2	I
Кировская область	1	I
Коми АССР (южнее Полярного круга)	4	I
Коми АССР (севернее Полярного круга)	6	I
Костромская область	1	II
Краснодарский край	2	III
Красноярский край (южнее 60-й параллели)	4	I
Красноярский край, кроме Эвенкийского национального округа c Туруханским краем (севернее 60-й параллели до Полярного круга)	4	I
Красноярский край, кроме Эвенкийского национального округа c Туруханским краем	6	I
Куйбышевская область	1	II
Курганская область	2	I
Курская область	1	II
Ленинградская область	1	II
Липецкая область	1	II
Магаданская область (южнее Полярного круга)	9	I
Марийская АССР	1	II
Мордовская АССР	1	II
Московская область	1	II
Мурманская область	4	II
Новгородская область	1	11
Новосибирская область	2	I
Омская область	2	I
Оренбургская область	2	I
Орловская область	1	II
Пензенская область	1	II
Пермская область	2	I
Приморский край	5	I
Псковская область	1	II
Ростовская область	2	III
Рязанская область	1	II
Саратовская область .	1	II
Сахалинская область	8	I
В том числе Курильские острова	10	I
Свердловская область	2	I
Северо-Осетинская АССР :	2	III
Смоленская область	1	II
Ставропольский край	2	III
Тамбовская область	1	II
Татарская АССР	1	II
Томская область	2	I
Тувинская АССР	4	I
Тульская область	1	II
Тюменская область (южнее 60-й параллели)	2	I
Тюменская область (севернее 60-й параллели до Полярного круга)	5	I
Тюменская область (севернее Полярного круга)	7	I
Удмуртская АССР	1	I
Ульяновская область	1	II
Хабаровский край (южнее 55-й параллели)	5	I
Хабаровский край (севернее 55-й параллели)	6	I
Челябинская область	2	I
Чечено-Ингушская АССР.	2	III
Читинская область	4	I
Чувашская АССР	1	II
Якутская АССР (южнее Полярного круга)	7	I
Ярославская область	1	II
Украинская ССР	2	II
В том числе Запорожская область, Крымская, Николаевская, Одесская, Херсонская области	2	III
Белорусская ССР	1	II
Литовская ССР	1	II
Латвийская ССР	1	II
Эстонская ССР	1	II
Молдавская ССР	2	II
Грузинская ССР	2	IV
Армянская ССР	2	IV
Азербайджанский ССР	2	IV
В том числе Нагорно-Карабахская область	2	III
Узбекская ССР	3	IV
Киргизская ССР	3	III
Таджикская ССР	3	III
Туркменская ССР	3	IV
Казахская ССР, в том числе:
Акмолинская область	2	I
Актюбинская область	2	III
Алма-Атинская область	2	III
Восточно-Казахстанская область	2	I
Гурьевская область	2	III
Джамбульская область.	2	III
Западно-Казахстанская область	2	III
Карагандинская область	2	I
Кзыл-Ординская область	2	III
Кокчетавская область	2	I
Кустанайская область	2	I
Павлодарская область	2	I
Северо-Казахстанская область	2	I
Семипалатинская область	2	I
Талды-Курганская область	2	III
Южно-Казахстанская область	2	IV
Территории, расположенные севернее Полярного круга, не указанные в настоящем перечне, относятся к 10-му поясу.


Приложение 3. Распределение производственных зданий по группам капитальности
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

к сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 14 июля 1970 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

производственных зданий по группам капитальности

	Группы
Конструктив-ные элементы	I	II	III	IV	V	VI
Фундаменты	Железобетонные, бетонные, бутобетонные, бутовые, кирпичные	Деревянные стулья или каменные столбы	Глинобитные, грунтовые
Стены	Кирпичные, из венного камня, крупноблочные, крупнопанельные	Каменные облегченные из всех видов кирпича и легких камней	Деревянные рубленные и брусчатые смешанные (кирпичные и   деревянные)	Щитовые и каркасно-засыпные, сырцовые, саманные и глинобитные	Каркасно-камышитовые     и другие об легченные
Перекрытия	Железобетон-ные	Смешанные (металлические и деревянные заполнения)	Д е р е в я н н ы е
Кровля	Железные, асбестоцементные, черепичные


Приложение 4. Распределение жилых и общественных зданий по группам капитальности
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

к сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 14 июля 1970 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

жилых и общественных зданий по группам капитальности

	Группы
Конструктивные элементы	I	II	III	IV	V
Стены	Сплошная кладка из кирпича, из крупных блоков или из ж/б панелей	Облегченная кладка из всех видов кирпича или легких  камней	Деревянные брусчатые, рубленные	Деревянные каркасные, щитовые, саманные и глинобитные
Заполнение фахверка каркасных стен	Кирпич, шлакобетонные камни и другие облегченные блоки и камни, крупные панели, металлические или асбестоцементные листы
Колонны и столбы	Металлические или железобетонные	Железобетонные или кирпичные	Кирпичные или деревянные	Деревянные	Деревянные
Междуэтажные и чердачные перекрытия	Железобетонные	Деревянные
Бесчердачные перекрытия	Металлические	Железобетонные	Деревянные конструкции


Приложение 5. Перечень оборудования, установленного на системах приточно-вытяжной (общеобменной) вентиляции, аспирации, пневмотранспорта (кроме технологического назначения), отопления водоснабжения, стоимость которого учтена в восстановительной стоимости 1 м3 здания
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

к сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 14 июля 1970 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, установленного на системах приточно-вытяжной (общеобменной) вентиляции, аспирации, пневмотранспорта (кроме технологического назначения), отопления водоснабжения, стоимость которого учтена в восстановительной стоимости 1 м3 здания

1??	Агрегаты отопительные, отопительно-вентиляционные, приточно-увлажнительные, рециркуляционные и пылеулавливающие сухие.

1??	Аппараты направляющие к вентиляторным установкам.

1??	Аэраторы поворотные для душирования увлажненным воздухом рабочих мест.

1??	Баки металлические для воды.

1??	Водоподогреватели емкостные всех типов.

1??	Водоподогреватели скоростные— все типы с теплоносителем, пар и вода при поверхности нагрева одной секции до 30 м2.

1??	Водоподогреватели электрические мощностью до 50 квт.

1??	Заслонки воздушные и заслонки унифицированные.

1??	Камеры приточные.

1??	Камеры промежуточные, смесительные, распределительные, секции поворотные и переходные к вентилятору центральных кондиционеров производительностью 10—240 тыс.м3/ч.

1??	Калориферы с теплоносителем пар и вода.

1??	Калориферы электрические мощностью до 20 квт.

1??	Клапаны воздушные с ручным, электрическим и пневматическим приводом (проходные, приемные, утепленные, сдвоенные секционные и смесительные) центральных кондиционеров производительностью 10—240 тыс.м3/ч.

1??	Кондиционеры-доводчики эжекционные.

1??	Котлы чугунные секционные водогрейные и паровые с поверхностью нагрева до 125 укм. Водогрейные, работающие при температуре воды до 115° С, и паровые с давлением пара до 0.7 атм.

1??	Котлы стальные водогрейные и паровые. Водогрейные, работающие при температуре воды до 115° С, и паровые с давлением до 0,7 атм.

1??	Насосы циркуляционные (на отопительных системах) центробежные со шкивом для ременного привода или на одной оси с электродвигателем при весе агрегата до 0,75 т.

1??	Секции подогрева центральных кондиционеров производительностью 10—240 тыс.м3/ч.

1??	Скрубберы центробежные.

1??	Установки вентиляторные с электродвигателем, вентиляторы осевые и центробежные — все номера независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, нержавеющая, алюминий или алюминиевый сплав), как со шкивом для тексропного привода, так и на одной оси с электродвигателем или соединенные тексропной передачей.

1??	Вентиляторы дутьевые и дымососы - все номера без электродвигателей, устанавливаемые взамен центробежных вентиляторов.

1??	Фильтры масляные ячейковые с насадкой из колец, масляные ячейковые сетчатые РЕКК, матерчатые рамочные, бумажные рамочные, обеспыливания и очистки воздуха ЛАИК.

1??	Циклоны сухие и мокрые.


ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К СБОРНИКАМ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13 августа 1971 г.

Общая часть

Приложение 1. Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дли переоценки основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете

Приложение 2. Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Приложение 3. Распределение отдельных частей территории СССР на территориальные пояса и климатические районы для переоценки основных фондов

Приложение 4. Распределение жилых и общественных зданий по группам капитальности

Приложение 5. Распределение производственных зданий по группам капитальности

Приложение 6. Коэффициенты сметной стоимости для перехода от цен 1945 - 1950 гг. к ценам 1955 г

Приложение 7. Перечень оборудования, установленного на системах приточно-вытяжной (общеобменной) вентиляции, аспирации, пневмотранспорта (кроме технологического назначения), отопления и водоснабжения, стоимость которого учтена в восстановительной стоимости 1 м3 здания


ОБЩАЯ ЧАСТЬ

к сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 14 июля 1970 г

Общая часть

Приложение I. Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Приложение 2. Распределение отдельных частей территории СССР на территориальные пояса и климатические районы для переоценки основных фондов

Приложение 3. Распределение производственных зданий по группам капитальности

Приложение 4. Распределение жилых и общественных зданий по группам капитальности

Приложение 5. Перечень оборудования, установленного на системах приточно-вытяжной (общеобменной) вентиляции, аспирации, пневмотранспорта (кроме технологического назначения), отопления водоснабжения, стоимость которого учтена в восстановительной стоимости 1 м3 здания


ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К СБОРНИКАМ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13 августа 1971 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости предназначены для переоценки основных фондов (зданий и сооружений всех отраслей народного хозяйства) по состоянию на 1 января 1973 г. в современных ценах (в «сооружения» включены и «передаточные устройства»).

Перечень сборников приведен в приложении 1 к настоящей Общей части.

2. Сборники укрупненных показателей для переоценки зданий и сооружений разработаны отраслевыми проектными институтами министерств и ведомств СССР и утверждены соответствующими министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР.

Укрупненные показатели, приведенные в сборниках, составлены в ценах и нормах, введенных с 1 января 1969 г.

3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сгруппированы в сборниках по отраслям народного хозяйства или по видам зданий и сооружений, имеющимся во многих отраслях народного хозяйства, и содержат восстановительную стоимость 1 м3 строительного объема зданий или 1 км трубопровода. 1 км автомобильной дороги, 1 т емкости склада, 1 м3 фундамента и т, д. в зависимости от их назначения, конструкции, капитальности, благоустройства, размера и расположения в том или ином территориальном поясе с учетом климатического района, указанного в Технической части соответствующего сборника.

В восстановительную стоимость указанных укрупненных показателей включены все прямые затраты; накладные расходы; плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка; стоимость проектно-изыскательских работ; затраты, связанные с производством работ в зимнее время; затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда; стоимость содержания дирекции строящегося предприятия; убытки от ликвидации временных зданий и сооружений; расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта; расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ и др.

4. При определении восстановительной стоимости какого-либо здания или сооружения оценочная стоимость единицы укрупненного измерителя, принятая по соответствующему сборнику укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для данного территориального пояса, умножается на общее количество единиц измерения оцениваемого объекта.

Подбор соответствующего показателя по сборнику производится в зависимости от назначения и конструкции переоцениваемого здания или сооружения, материала фундамента, стен, перекрытия, колонн, каркаса здания. пола, этажности, наружной и внутренней отделки здания и т. п. При совпадении технических характеристик стоимость 1 м3 переоцениваемого здания должна приниматься равной стоимости 1 м3 здания по сборнику для данного территориального пояса с учетом капитальности и климатического района. При расхождении технических характеристик вводятся поправки к восстановительной стоимости в порядке, указанном в соответствующих сборниках.

В том случае, когда при переоценке зданий и сооружений в сборниках укрупненных показателей восстановительной стоимости для переоценки основных фондов бюджетных организаций не окажется подходящих по конструктивным элементам аналогов, разрешается использовать для этой цели таблицы укрупненных показателей из сборников по переоценке основных фондов хозрасчетных организаций на 1 января 1972 г. (приложение 2) с учетом разъяснении ЦСУ СССР и Госстроя СССР по этим сборникам, которые имеются во всех министерствах и ведомствах СССР (кроме сборников № 26, т. 1.2,3 и № 28).

При переоценке жилых, административных, культурно-бытовых зданий (жилые дома, гостиницы, общежития, детские учреждения, учетные заведения, коммунальные здания, пожарные депо, медицинские пункты, веранды, холодные пристройки, сараи и другие здания аналогичного назначения), фактическая капитальность которых не соответствует капитальности, указанной в таблицах сборника, следует к укрупненным показателям, приведенным в сборниках, применять следующие поправочные коэффициенты:

Группа капиталь-	Поправочные коэффициенты для перехода к другим группам капитальности
ности	I	II	III	IV	V	VI
I	1,00	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69
11	1,08	1,00	0,93	0,86	0,80	0,74
III	1,16	1,08	1,00	0,93	0,86	0,80
IV	1,25	1,16	1,08	1,00	0,93	0,86
V	1,35	1,25	1,16	1,08	1,00	0,93
VI	1,45	1,35	1,25	1,16	1,08	1,00
Для складов, хранилищ, холодильников, ледников и мелких производственных предприятий применять следующие поправочные коэффициенты:

Группа капиталь-	Поправочные коэффициенты для перехода к другим группам капитальности
ности	I	II	III	IV	V
1	1,00	0,98	0,92	0,77	0,71
11	1,02	1,00	0,94	0,78	6,73
III	1,09	1,06	1,00	0,84	0,78
IV	1,30	1,27	1,19	1,00	0,93
V	1,40	1,37	1,29	1,10	1,00
Для сборников, в которых помещены поправки на капитальность или таблицы восстановительной стоимости объединены для двух групп капитальности, настоящие коэффициенты применять не следует.

При применении переводных коэффициентов из одной группы капитальности в другую следует пользоваться таблицами для группы капитальности, ближайшей к фактической.

Если один вид конструктивных элементов переоцениваемого здания относится к другой, более низкой группе капитальности, то это здание следует перевести в более низкую группу капитальности.

5. В связи с наличием поясных цен на привозные материалы и тарифов на электроэнергию, местных отпускных цен на нерудные материалы, полуфабрикаты и изделия и различных условий их доставки, а также поясных коэффициентов на заработную плату рабочих, занятых в строительстве, вся территория СССР разделена на десять территориальных поясов. В сборниках укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений указана восстановительная стоимость, как правило, по девяти территориальным поясам; по 10-му территориальному поясу, расположенному севернее Полярного круга, восстановительная стоимость устанавливается по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам приведено в приложении 3.

При переоценке зданий с деревянными стенами, расположенных в Иркутской, Томской областях, Красноярском крае и Карельской АССР, следует к восстановительной стоимости 1 м3 здания по таблице применять следующие коэффициенты:

Иркутская обл.        — 0,97

Томская обл.           — 0,95

Красноярский край — 0,92

Карельская АССР    — 0,94

6. Вследствие различных требований, предъявляемых к отдельным конструкциям зданий и некоторым сооружениям в разных климатических условиях (глубина заложения фундаментов, толщина стен, отепление чердачных перекрытий и др.), а также различных размеров удорожания стоимости строительства при производстве работ в зимнее время в сборниках вся территория СССР разбита на четыре климатических района.

Распределение республик, краев и областей по климатическим районам приведено в приложении 3.

Укрупненные показатели по всем территориальным поясам определены в сборниках условно для II климатического района. Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, к укрупненным показателям соответствующего территориального пояса следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в Технической части каждого сборника. Например, требуется определить восстановительную стоимость здания, строительный объем которого составляет 20 тыс.м3, расположенного во II территориальном поясе и в I климатическом районе.

В таблице соответствующего сборника укрупненных показателей находим показатель восстановительной стоимости аналогичного по конструктивной характеристике здания для II территориального пояса, равный 16,6 руб. за 1 м3. Данная восстановительная стоимость приведена для II климатического района.

Для I климатического района восстановительная стоимость 1 м3 здания составит: 16,6 х 1,09 = 18 руб., где 1,09 - поправочный коэффициент на климатический район, указанный в Технической части к данному сборнику укрупненных показателей. Восстановительная стоимость указанного в примере здания составит:

18 х 20000 = 360 тыс. руб.

7. Все здания в зависимости от степени капитальности в сборниках укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений распределены на отдельные группы: промышленные здания - на пять групп, а жилые и общественные - на шесть групп.

Классификация зданий по группам капитальности приведена в приложениях 4 и 5.

8. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывают все общестроительные работы, санитарно-технические устройства и электроосвещение внутри зданий. В восстановительные стоимости включены также подъемники (лифты), находящиеся в зданиях, о чем имеются указания в характеристике или в таблицах сборников. В зданиях с пристроенными лифтами к стоимости по таблицам следует применять поправочный коэффициент, указанный в Технической части Сборника № 4.

Стоимость фундаментов под оборудование в восстановительную стоимость здания, как правило, не включена и учитывается «Ценниками для переоценки машин, оборудования и транспортных средств», согласованными с ЦСУ СССР.

9. В сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений определенной отрасли народного хозяйства включены все здания и сооружения, являющиеся специфическими для данной отрасли.

В тех случаях, когда специфическое для данной отрасли производство размещено в здании, построенном по проектам для других отраслей, или в приспособленном здании другого назначения, восстановительную стоимость для таких зданий следует принимать по сборникам других отраслей.

10. Здание, построенное в различные периоды по отдельным сметам, если оно числится по бухгалтерскому учету под несколькими инвентарными номерами (на каждую очередь строительства), должно переоцениваться как одно здание и учитываться как один инвентарный объект.

11. Укрупненные показатели, приведенные в сборниках для зданий с кирпичными стенами, распространяются на аналогичные здания до пяти этажей со стенами из мелких, крупных блоков и панелей, если в сборнике нет отдельных показателей для конструкций таких стен.

Переоценка зданий со стенами из ракушечника, туфа, инкерманского камня и др. (если эти материалы являются местными или имеет место их массовое использование) производится путем применения следующих коэффициентов к стоимости I м3 аналогичных зданий со стенами, из кирпича:

Со стенами:

из туфа                                                 - 0,98

из ракушечника или «кубика»            - 0,96

из инкерманского камня                     - 0,95

В Армянской ССР здания со стенами из туфа переоцениваются по таблицам аналогичных зданий со стенами из кирпича с применением коэффициента К = 0,94.

Примечание. Для сборников, в которых даны поправки на указанные материалы стен, эти коэффициенты применять не следует.

12. При переоценке зданий устаревших конструкций их восстановительная стоимость определяется по укрупненным показателям стоимости 1м3 строительного объема аналогичного вида .современных зданий. Например, если в здании, построенном в 1911 г., стены имеют толщину, превышающую современные требования, его оценка должна быть произведена исходя из цен на здания аналогичного назначения современной конструкции с нормальной толщиной стен.

Здания с перекрытиями из кирпичных или бетонных сводов следует учитывать по таблицам восстановительной стоимости для аналогичных зданий с железобетонными перекрытиями.

13. Если в сборниках отсутствуют укрупненные показатели стоимости 1 м3 строительного объема переоцениваемого здания и невозможно подобрать соответствующий аналогичный тип здания, а имеются сметы, составленные в ценах 1955 г., то это здание может быть переоценено путем применения поправочных коэффициентов, разработанных министерствами и ведомствами для пересчета сметной стоимости по ценам на 1 января 1969 г. в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 7 июля 1970 г. №77. В случае отсутствия смет в ценах 1955г. возможно применение указанных поправочных коэффициентов к балансовой стоимости зданий и сооружений.

В случае, когда на здания или сооружения не имеется смет в ценах 1955 г., а первоначальная (балансовая) стоимость указана в ценах, действовавших ранее 1955 г., для определения восстановительной стоимости следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 6. Затем полученный результат умножается на коэффициенты пересчета сметной стоимости из цен 1955 г. в цены 1969 г.

14. Здания и сооружения, строительство которых было начато после 1 января 1969 г. и закончится до 1 января 1973 г., переоценке не подлежат и в отчеты предприятий об итогах переоценки включаются только по балансовой (первоначальной) стоимости.

В том случае, когда строительство зданий начато до 1 января 1969 г. и окончено до I января 1973 г., переоценку их надлежит производить в следующем порядке: сметную стоимость работ, выполненных до 1 января 1969 г., следует пересчитать в цены 1969 г. по индексам, разработанным министерствами и ведомствами СССР для пересчета смет из цен 1955 г. в цены 1969 г. согласно постановлению Госстроя СССР от 7 июля 1970 г. № 77, и сложить полученный результат со сметной стоимостью работ, выполненных после 1 января 1969 г.; на эту общую стоимость начислить общеплощадочные расходы.

15. Здания и сооружения, подвергавшиеся реконструкции (в связи с чем изменилась их техническая характеристика или назначение), записываются в ведомости и переоцениваются в соответствии с их новым назначением или новой характеристикой. В тех случаях, когда работы но реконструкции до 1 января 1973 г. не будут закончены, такие здания и сооружения записываются в ведомости и переоцениваются в соответствии с их старой технической характеристикой и наименованием.

16. При определении восстановительной стоимости зданий следует иметь в виду, что затраты, связанные с устройством внутренних трубопроводов и внутренних устройств водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции, пневмотранспорта, кондиционирования воздуха (кроме технологического назначения), включены в стоимость 1 м3 здания. В этом случае в характеристике здания к таблице сборника предусмотрен соответствующий вид благоустройства или устройства (кондиционирование, встроенная котельная и др.).

Перечень оборудования, включенного в стоимость 1 м3 такого здания, приведен в приложении 7.

В стоимость 1 м3 здания по сборникам не включена стоимость технологических трубопроводов и силовых электроустройств внутри здания.

17. Здания и сооружения, носящие уникальный характер, не переоцениваются, а остаются в оценке по первоначальной (балансовой) стоимости.

Здания; состоящие на учете как архитектурные, художественные или исторические памятники, но используемые для жилых или других целей, если они находятся на балансе бюджетной организации, переоцениваются в обычном порядке.

18. В тех случаях, когда часть здания арендована предприятием, организацией или учреждением, стоимость каждого встроенного помещения, сданного в аренду, выделяется «в том числе» из общей стоимости здания.

Восстановительная стоимость встроенных помещений определяется с учетом видов внутренней отделки (простая, повышенная, определение которых дано в Технической части сборника № 4) по стоимости укрупненных показателей самого здания, в котором имеется арендованное встроенное помещение.

19. При определении строительного объема - здания необходимо руководствоваться следующим:

а) площадь здания определяется путем умножения его длины на ширину; длина и ширина здания принимающем по внешнему очертанию стен на уровне выше цоколя, включая слой штукатурки и облицовки.

В тех случаях, когда здание в плане представляет собой сложную геометрическую фигуру, последнюю при измерении надлежит разбить на простые геометрические фигуры (прямоугольники, треугольники и т.д.), а площадь здания определять как сумму площадей этих фигур;

б) объем здания с чердачным перекрытием определяется произведением его площади на высоту здания, причем высоту здания следует считать от уровня чистых полов первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия;

в) объем здания без чердачного перекрытия определяется путем умножения площади вертикального поперечного сечения здания на его длину. Площадь вертикального поперечного сечения здания определяется по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа, а длина здания - путем замера расстояния между наружными поверхностями торцовых стен на уровне первого этажа выше цоколя;

г) объем подвала или цокольного этажа определяется путем умножения площади горизонтального сечения здания на уровне первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола подвала (цокольного этажа) до уровня чистого пола первого этажа;

д) пристройки одного и того же назначения и из одного и того же материала, что и основное здание, включаются в объем основной части здания; не отвечающие этим требованиям пристройки обмеряются и учитываются самостоятельно ив объем здания не включаются;

е) объем здания должен исчисляться отдельно по частям, если эти части резко отличны друг от друга по очертанию, конфигурации или конструктивному решению, например здание, в котором имеются одноэтажная часть с железобетонным каркасом и помещения с кирпичными стенами.

В случае раздельного исчисления объема здания стена, разграничивающая части здания, относится к той части, у которой конструкция или высота стен соответствуют конструкция или высоте разграничивающей стены.

Определение восстановительной стоимости пристроенного здания, которое не имеет четвертой стены в месте примыкания к основному зданию, производится следующим образом: пристройка, имеющая одинаковое с основным зданием хозяйственное назначение, принадлежащая одной организации и не отличающаяся от него по конструктивной характеристике, переоценивается вместе с основным зданием как единый инвентарный объект. При этом отсутствие у пристройки четвертой стены в месте примыкания к основному зданию во внимание не принимается. Если же пристройка имеет другое хозяйственное назначение, или отличается от основной части здания по конструктивной характеристике, или принадлежит другой организации, она переоценивается отдельно. В этом случае при отсутствии у пристроенного здания четвертой стены в месте примыкания к другому зданию восстановительная стоимость такой пристройки уменьшается, т.е. в этом случае на отсутствие у пристройки одной стены необходимо сделать поправку к конструктивному элементу стены и фундамента по следующему расчету: длина смежной стены делится на длину всех стен пристройки и умножается на 100.

Например, размер пристройки составляет 6 х 9 м при длине общей стены 6 м. В этом случае оценочная стоимость пристройки без стоимости общей стены должна быть снижена на 20% стоимости стены и фундамента

6 / (6 + 6 + 9 + 9) х 100 == 20%, коэффициент 0,80. '

В тех случаях, когда надворные постройки, ограждения и другие объекты числятся в бухгалтерском учете как один инвентарный объект с основным зданием, восстановительная стоимость здания определяется раздельно по основному зданию и по надворным постройкам и сооружениям. Восстановительная стоимость надворных построек определяется путем умножения стоимости 1 м3 (1 м2, 1 м и т. д.), взятой для соответствующего типа постройки, ограждения и т. д. по сборнику, на объем (площадь или протяженность) каждой надворной постройки, ограждения и т. д. Рассчитанная таким образом восстановительная стоимость надворных построек, ограждения и т. д. прибавляется к восстановительной стоимости основного здания;

ж) общий объем здания определяется как сумма объемов подземной и надземной его частей; в общий объем здания должны также включаться: объем эркеров, тамбуров, закрытых веранд, ниш, лоджий и других частей здания, увеличивающих их полезный объем; объем световых фонарей, выступающих за наружное очертание крыши; объем мансард, светелок и мезонинов, определяемый умножением площади их горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне пола на высоту от пола мансарды (мезонина) до верха засыпки чердачного перекрытия.

При криволинейном очертании перекрытий мансарды (мезонина) следует принимать среднюю высоту;

з) в объем зданий не включаются: объем портиков, крылец, открытых балконов, проездов, чердаков, используемых для технических целей;

и) этажность здания определяется количеством наземных этажей, в том числе мансардных, плюс цокольный этаж, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на 2 м. Если отдельные части здания имеют разное количество наземных этажей, его этажность определяется по наибольшему количеству этажей в здании, а объем - отдельно по каждой части.

Цокольным этажом считается этаж, пол которого заглублен не более чем на половину расстояния от пола до потолка.

Подвальным этажом считается этаж, пол которого заглублен более чем на половину этой высоты.

Восстановительная стоимость здания с подвалом определяется:

в том случае, когда в таблице применяемого сборника указано, что здание с подвалом, восстановительная стоимость 1 м3 здания по таблице умножается на общий его объем;

в том случае, когда в таблице сборника не оговорено, что здание с подвалом, следует на восстановительную стоимость 1 м3 по таблице умножить объем надземной части, а объем подземной части умножить на восстановительную стоимость 1 м3 по таблице с коэффициентом К = 0.8, если подвал не занят какими-то служебными помещениями; если же подвал используется под служебные, общественные или другие цели (домоуправление, ЖЭК, красный уголок и др.), то указанный поправочный коэффициент не применяется, т.е. объем подвала умножается на восстановительную стоимость 1 м3 надземной части по таблице.

Мезонином называется надстройка, которая по площади менее площади нижележащего этажа и имеет с ним внутреннее сообщение.

Мансардой и светелкой называются жилые помещения, которые устроены в габаритах чердачного пространства и находятся под общей крышей здания.

20. При определении объемов зданий полученные данные следует округлять до целого кубического метра.

21. Имеющиеся на предприятиях и в организациях учетные данные об объемах зданий до начала переоценки должны быть проверены, соответствуют ли они данным об объемах, полученным по методологии, указанной в п.19. В случае, если проверкой будет установлено, что эти объемы определены другими методами, необходимо внести соответствующие поправки.

22. В укрупненных показателях стоимости зданий предусмотрена наиболее типичная для данного вида зданий степень внутреннего благоустройства (санитарно-технические устройства, радиотрансляционная сеть, электроосвещение и др.).

23. В сборниках даны поправки (в процентах) на отклонение в степени благоустройства от учтенной в оценочной стоимости. Для этого к оценочным таблицам даны размеры поправок на каждый вид благоустройства. При отсутствии в жилых зданиях одного или нескольких видов благоустройства их восстановительную стоимость надлежит уменьшать в соответствии с указанными в сборниках размерами.

24. Восстановительные стоимости, приведенные в таблицах сборников, как правило, не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости необходимо применять следующие поправочные коэффициенты:

Здания в сооружения	Поправочные коэффициенты при сейсмичности, баллы
	7	8	9
Жилые и гражданские здания (кроме деревянных)	1,03	1,04	1,06
Все остальные здания (кроме деревянных)	1,04	1,05	1.0&
Сооружения .надземные (дымовые трубы, водонапорные башни, мосты, эстакады и т. п.)	1,03	1,04	1.06
Примечания:

I. Для сборников, в которых помещены коэффициенты на сейсмичность, настоящие попрлвки не с.ц-дует применять.

2. При переоценке холодных пристроек, надворных построек и ограждений коэффициенты на сейсмшнисть не применяются.


Приложение 1. Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дли переоценки основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К СБОРНИКАМ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13 августа 1971 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень

сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете,

по состоянию на 1 января 1873 г.

Номер сборника	Содержание сборника
1	Здания и сооружения, имеющиеся во многих учреждениях и организациях
2	Здания и сооружения сельскохозяйственного назначения
3	Здания и сооружения внешних санитарно-технических, энергетических устройств
4	Жилые, общественные и коммунальные здания и здания бытового обслуживания
5	Здания здравоохранения
6	Здания и сооружения высших и средних специальных учебных заведений
7	Здания общеобразовательных школ
8	Здания и сооружения детских внешкольных и дошкольных учреждений
9	Здания клубов, дворцов культуры, домов пионеров, библиотек в городах и селах
10	Здания и сооружения спортивного назначения
11	Здания и сооружения дорожного хозяйства
12	Внешнее благоустройство и озеленение
13	Здания и сооружения научно-исследовательских институтов и лаборатории


Приложение 2. Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К СБОРНИКАМ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13 августа 1971 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень

сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

для переоценки основных фондов на 1 января 1972 г.

Номер сборника	Содержание сборника
1	Здания и сооружения черной металлургии
2	Здания и сооружения цветной металлургии
3	Здания и сооружения угольной и сланцевой промышленности:
	Том 1. Подземные горные выработки
	Том 2. Индивидуальные комплексы надземных зданий и сооружений
4	Здания и сооружения нефтяной промышленности
5	Здания и сооружения электрических станций, электрических и тепловых сетей
6	Здания и сооружения химической промышленности
7	Здания и сооружения машиностроительной промышленности
8	Здания и сооружения промышленности строительных материалов
9	Здания и сооружения лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности
10	Здания и сооружения пищевой промышленности
11	Здания и сооружения мясной и молочной промышленности
12	Здания и сооружения рыбной промышленности
13	Здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольной промышленности
14	Здания и сооружения легкой и текстильной промышленности
15	Здания и сооружения полиграфической и кинематографической промышленности
16	Здания и сооружения торфяной промышленности
17	Здания и сооружения медицинской промышленности
18	Здания, имеющиеся во многих отраслях народного хозяйства
18ПД	Передвижные домики, имеющиеся во многих отраслях промышленности
19	Сооружения, имеющиеся во многих отраслях народного хозяйства
20	Морские и речные, портовые, судоходные и судостроительные сооружения и здания
21	Здания и сооружения железнодорожного транспорта
22	Здания и сооружения метрополитена
23	Здания и сооружения автомобильного транспорта и автомобильных дорог
24	Здания и сооружения аэропортов гражданского воздушного флота
25	Здания и сооружения связи
26	Здания и сооружения в совхозах, колхозах, межколхозных и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
	Том 1. Здания и сооружения производственного, назначения
	Том 2. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания
	Том 3. Здания и сооружения сельской электрификации и связи
27	Здания и сооружения внешнего водоснабжения и канализации
28	Жилые, общественные и коммунальные здания бытового обслуживания
29	Здания и сооружения газовой промышленности, магистральных газопроводов и городского газового хозяйства
30	Здания и сооружения городского электротранспорта
31	Здания здравоохранения
32	Здания учебных заведений и детских садов
33	Здания и сооружения торговых предприятий
34	Здания и сооружения зрелищных предприятий
35	Здания и сооружения спортивного назначения
36	Здания и сооружения потребительской кооперации
37	Водохозяйственные сооружения


Приложение 3. Распределение отдельных частей территории СССР на территориальные пояса и климатические районы для переоценки основных фондов
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К СБОРНИКАМ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13 августа 1971 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Распределение

отдельных частей территории СССР на территориальные пояса м климатические районы

для переоценки основных фондов

Наименование	Территори- альные пояса	Климатиче- ский район
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Алтайский край	2	I
Амурская область	5	I
Архангельская область (севернее Полярного круга)	7	I
Архангельская область (южнее Полярного круга)	4	II
В том числе Ненецкий национальный округ	10	I
Астраханская область	1	III
Башкирская АССР	2	I
Белгородская область	1	II
Брянская область	1	II
Бурятская АССР	4	I
Владимирская область	1	II
Волгоградская область	1	III
Вологодская область	2	II
Воронежская область	1	II
Горьковская область	1	II
Дагестанская АССР	2	III
Ивановская область	1	II
Иркутская область (севернее 60-й параллели)	6	I
Иркутская область (южнее 60-й параллели)	4	I
Калининградская область	1	II
Кабардино-Балкарская АССР	2	III
Калининская область	1	II
Калмыцкая АССР	2	II
Калужская область	1	II
Камчатская область (севернее 55-й параллели до Полярного круга)	9	II
Камчатская область (южнее 55-й параллели)	8	II
Карельская АССР	4	II
Кемеровская область	2	I
Кировская область	1	I
Коми АССР (севернее Полярного круга)	6	I
Коми АССР (южнее Полярного круга)	4	I
Костромская область	1	II
Краснодарский край	2	III
Красноярский край (кроме Эвенкийского национального округа с Туруханским районом)	4	I
Красноярский край - Эвенкийский национальный округ c Туруханским районом .	6	I
Куйбышевская область	1	II
Курганская область	2	I
Курская область	1	II
Ленинградская область	1	II
Липецкая область	1	II
Магаданская область (южнее Полярного круга)	9	I
Марийская АССР	1	II
Мордовская АССР	1	II
Московская область	1	II
Мурманская область (южнее Полярного круга)	4	II
Новгородская область	1	II
Новосибирская область	2	I
Омская область	2	I
Оренбургская область	2	I
Орловская область	1	II
Пензенская область	1	II
Пермская область	2	I
Приморский край	5	I
Псковская область	1	II
Ростовская область	2	III
Рязанская область	1	II
Саратовская область .	1	II
Сахалинская область	8	I
В том числе Курильские острова	10	I
Свердловская область	2	I
Северо-Осетинская АССР :	2	III
Смоленская область	1	II
Ставропольский край	2	III
Томская область	2	I
Тамбовская область	1	II
Татарская АССР	1	II
Тувинская АССР	4	I
Тульская область	1	II
Тюменская область (севернее Полярного круга)	7	I
Тюменская область (севернее 60-й параллели до Полярного круга)	5	I
Тюменская область (южнее 60-й параллели)	2	I
Удмуртская АССР	1	I
Ульяновская область	1	II
Хабаровский край (севернее 55-й параллели)	6	I
Хабаровский край (южнее 55-й параллели)	5	I
Челябинская область	2	I
Чечено-Ингушская АССР.	2	III
Читинская область	4	I
Чувашская АССР	1	II
Якутская АССР (южнее Полярного круга)	7	I
Ярославская область	1	II
Украинская ССР	2	II
В том числе Запорожская область, Крымская, Николаевская, Одесская, Херсонская области	2	III
Белорусская ССР	1	II
Литовская ССР	1	II
Латвийская ССР	1	II
Эстонская ССР	1	II
Молдавская ССР	2	II
Грузинская ССР	2	IV
Армянская ССР	2	IV
Азербайджанский ССР	2	IV
В том числе Нагорно-Карабахская область	2	III
Узбекская ССР	3	IV
Киргизская ССР	3	III
Таджикская ССР	3	III
Туркменская ССР	3	IV
Казахская ССР
Акмолинская область	2	I
Актюбинская область	2	III
Алма-Атинская область	2	III
Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область, Кокчетавская область, Кустанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область и Семипалатинская область	2	I
Гурьевская область, Джамбульская область, Западно-Казахстанская область, Талды-Курганская область	2	III
Южно-Казахстанская область	2	IV
Кзыл-Ординская область	2	III
Примечания:

1. Территорий, расположенные севернее Полярного круга, не указанные в настоящем перечне, относятся к 10-му поясу.

2. Учитывая специфические условия строительства в Калмыцкой АССР, установить при переоценке основных фондов Калмыцкой АССР повышающий коэффициент 1,3 к показателям восстановительной стоимости зданий и сооружений по 2-му территориальному поясу.


Приложение 4. Распределение жилых и общественных зданий по группам капитальности
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К СБОРНИКАМ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13 августа 1971 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

жилых и общественных зданий по группам капитальности

	Группы
Конструктив-ные элементы	I	II	III	IV	V	VI
Фундаменты	Железобетонные, бетонные, бутобетонные, бутовые, кирпичные	Деревянные стулья или каменные столбы	Глинобитные, грунтовые
Стены	Кирпичные, из венного камня, крупноблочные, крупнопанельные	Каменные облегченные из всех видов кирпича и легких камней	Деревянные рубленные и брусчатые смешанные (кирпичные и   деревянные)	Щитовые и каркасно-засыпные, сырцовые, саманные и глинобитные	Каркасно-камышитовые     и другие об легченные
Перекрытия	Железобетон-ные	Смешанные (металлические и деревянные заполнения)	Д е р е в я н н ы е
Кровля	Железные, асбестоцементные, черепичные


Приложение 5. Распределение производственных зданий по группам капитальности
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К СБОРНИКАМ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13 августа 1971 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

производственных зданий по группам капитальности

	Группы
Конструктивные элементы	I	II	III	IV	V
Стены	Сплошная кладка из кирпича, из крупных блоков или из ж/б панелей	Облегченная кладка из всех видов кирпича или легких  камней	Деревянные брусчатые, рубленные	Деревянные каркасные, щитовые, саманные и глинобитные
Заполнение фахверка каркасных стен	Кирпич, шлакобетонные камни и другие облегченные блоки и камни, крупные панели, металлические или асбестоцементные листы
Колонны и столбы	Металлические или железобетонные	Железобетонные или кирпичные	Кирпичные или деревянные	Деревянные	Деревянные
Междуэтажные и чердачные перекрытия	Железобетонные	Деревянные
Бесчердачные перекрытия	Металлические	Железобетонные	Деревянные конструкции


Приложение 6. Коэффициенты сметной стоимости для перехода от цен 1945 - 1950 гг. к ценам 1955 г
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К СБОРНИКАМ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13 августа 1971 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Коэффициенты

сметной стоимости для перехода от цен 1945 - 1950 гг. к ценам 1955 г.

Министерства и ведомства	Годы составления смет	Коэффици-енты
Минуглепром СССР, Минцветмет СССР, Минчермет СССР	1945 1949 1950	1,36 0,80 0,89
Минавиапром, Минавтопром, Минмаш, Миноборонпром, Минобщемаш, Минприбор, МПС, Минсудпром, Минсельхозмаш, Минтрансстрой, Минтяжмаш, МВД СССР, Минмонтажспецстрой СССР, Министерство обороны СССР, Минпромстрой СССР, Минсельстрой СССР, Минстрой СССР, Минтяжстрой СССР. Минэнерго СССР	1945 1949 1950	1,28 0,80 0,89
Мингазпром, Минлегпищемаш, Минмедпром, Миннефтепром, Минрадиопром, Минсредмаш, Минстанкопром, Минстройдормаш, Минхиммаш, Минхимпром, Минэлектронпром, Минэлектротехпром, Миннефтехимпром СССР, Минстройматериалов СССР, Минрыбхоз СССР, Минсвязи СССР, КГБ СССР, ВЦСПС, Академия наук СССР	1945 1949 1950	1,20 0,80 0,89
Гослесхоз СССР, Минбумпром, Минлеспром СССР, Минморфлот, Минлегпром СССР, Минмясомолпром СССР, Минпищепром СССР	1945 1949 1950	1,13 0,76 0,89
Все другие министерства м ведом ства СССР и советы министров союзных республик	1945 1949 1950	1,13 0,76 0,89


Приложение 7. Перечень оборудования, установленного на системах приточно-вытяжной (общеобменной) вентиляции, аспирации, пневмотранспорта (кроме технологического назначения), отопления и водоснабжения, стоимость которого учтена в восстановительной стоимости 1 м3 здания
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К СБОРНИКАМ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 13 августа 1971 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, установленного на системах приточно-вытяжной (общеобменной) вентиляции, аспирации, пневмотранспорта (кроме технологического назначения), отопления и водоснабжения, стоимость которого учтена в восстановительной стоимости I м3 здания (где в характеристике здания в сборнике предусмотрен соответствующий вид благоустройства или устройства - кондиционирование, встроенная котельная и др.)

1?	Агрегаты отопительные, отопительно-вентиляционные, приточно-увлажнительные, рециркуляционные и пылеулавливающие сухие.

1?	Аппараты направляющие к вентиляторным установкам.

1?	Аэраторы поворотные для душирования увлажненным воздухом рабочих мест.

1?	Баки металлические для воды.

1?	Водоподогреватели емкостные всех типов.

1?	Водоподогреватели скоростные - все типы с теплоносителем (пар и вода) при поверхности нагрева одной секции до 30 м3.

1?	Водоподогреватели электрические мощностью до 50 квт.

1?	Заслонки воздушные и заслонки унифицированные.

1?	Камеры приточные.

1?	Камеры промежуточные, смесительные, распределительные, секции поворотные и переходные к вентилятору. центральных кондиционеров производительностью 10—240 тыс.м3/ч.

1?	Калориферы с теплоносителем (пар и вода).

1?	Калориферы электрические мощностью до 20 квт.

1?	Клапаны воздушные с ручным, электрическим и пневматическим приводом (проходные, приемные, утепленные, сдвоенные секционные и смесительные) центральных кондиционеров производительностью 10 - 240 тыс.м3/ч.

1?	Кондиционеры-доводчики эжекционные.

1?	Котлы чугунные секционные водогрейные и паровые с поверхностью нагрева до 125 м2. Котлы водогрейные, работающие при температуре воды до 116° С, и паровые с давлением пара д.) 0,7 атм.

1?	Котлы стальные водогрейные и паровые. Водогрейные, работающие при температуре воды до 115° С. и паровые с давлением до 0,7 атм.

1?	Насосы циркуляционные (на отопительных системах) центробежные со шкивом для ременного привода или на одной оси с электродвигателем при весе агрегата до 0,75 т.

1?	Секции подогрева центральных кондиционеров производительностью 10 - 240 тыс. м3/ч.

1?	Скрубберы центробежные.

1?	Установки вентиляторные с электродвигателем, вентиляторы осевые и центробежные - все номера независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, нержавеющая, алюминий или алюминиевый сплав), как со шкивом для тексропного привода, так и на одной оси с электродвигателем или соединенные тексропной передачей.

1?	Вентиляторы дутьевые и дымососы - все номера без электродвигателей, устанавливаемые взамен центробежных вентиляторов.

1?	Фильтры масляные ячейковые с насадкой из колец, масляные ячейковые сетчатые РЕКК, матерчатые рамочные, бумажные рамочные, обеспыливания и очистки воздуха ЛАИК.

1?	Циклоны сухие и мокрые.


Консультации по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости. Изд. 1995 г. Республиканское управление технической инвентаризации
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

Изд. 1995 г. Республиканское управление технической инвентаризации

Переоценка зданий

Основные конструктивные элементы

Фундаменты

Стены

Перекрытия

Крыши

Полы

Проемы

Отделочные работы

Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства

Прочие работы

Капитальность зданий

Иные конструктивные особенности зданий, имеющие значение для определения восстановительной стоимости 1 куб. м

Объем

Этажность

Подвалы, техподполья, цокольные этажи

Встроенные здания

Основные пристройки, надстройки, мансарды, мезонины, светелки и другие части здания

Прочие конструктивные особенности зданий

Дополнения к таблицам для переоценки холодных пристроек, веранд, террас и тамбуров

Дополнение к таблицам для переоценки служебных строений

Дополнение к таблицам для переоценки сооружений

Указание, имеющие общее методическое значение для переоценки зданий и сооружений


Основные конструктивные элементы
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Основные конструктивные элементы

Для переоценки зданий и сооружений отраслевыми проектными организациями разработано 37 сборников.

Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сгруппированы в сборниках по отраслям народного хозяйства и промышленности или по видам зданий и сооружений, имеющимся во многих отраслях народного хозяйства, и содержат восстановительную стоимость 1 куб. м строительного объема зданий или 1 км трубопровода, 1 км автомобильной дороги, 1 т. емкости склада, 1 кв. м площади стенда, 1 куб. м фундамента и т.д., в зависимости от их значения, конструкции, капитальности, благоустройства, размера и расположения в том или ином территориальном поясе, с учетом климатического района, указанного в технической части Сборника.

В основном техническая характеристика зданий в сборниках отражена по девяти основным элементам. В отдельных сборниках группировка сделана по шести, а в некоторых по четырнадцати элементам.

Ввиду того, что в техническом паспорте предусмотрена группировка по девяти основным элементам, необходимо в разделе IV производить графление дополнительных строк.

(Объединение удельных весов и запись их в соответствующие групповые конструктивные элементы общим удельным весом не допускается).

Группировка по девяти основным элементам предусматривает следующий перечень конструктивных частей: фундаменты, стены и перегородки, перекрытия, крыши, полы, проемы, отделочные работы, сантехустройства, прочие работы.


Фундаменты
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Фундаменты

При оценке зданий общим правилом является необходимость подбирать аналоги (таблицы), в которых их материал и конструкция полностью совпадают с характеристики переоцениваемого объекта.

В тех случаях, когда фундаменты переоцениваемого здания не совпадают с предусмотренными в таблице, необходимо руководствоваться следующими указаниями:

1?	При различии по материалу и конструкции - применять переходные коэффициенты от одной группы капитальности к другой.

1?	При отсутствии части фундаментов (у пристроенного здания) - удельный вес оснований в общем удельном весе здания следует соответственно уменьшать.

1?	Здания со свайными основаниями переоцениваются путем применения коэффициента (для перерасчета смет в новые цепы) к имеющимся сметам.

1?	В сборнике N 28 только таблицей 9 предусмотрены каркасно-засыпные строения (на деревянных стульях).

  Для переоценки каркасно-засыпных одноэтажных строений на фундаментах: кирпичные (бутовые) столбы и ленточные бутовые - следует вводить поправочные коэффициенты к стоимости 1 куб. м к таблице 9:

а) при фундаментах кирпичные или бутовые столбы К - 1,03;

б) при фундаментах бутовые ленточные К - 1,05.

   Эти же коэффициенты применять при переоценке брусчатых строений без мансард (табл. 8) при наличии у них кирпичных столбчатых и бутовых ленточных фундаментов.

   При переоценке одноэтажных зданий брусчатых и каркасно-засыпных на ленточных фундаментах, применять К-1,02.

1?	  В сборнике N 5 (таблицы 165 и 207) предусматриваются опоры и приставки из пропитанного леса.

 Если в оцениваемое зданиях опоры не пропитаны, применять следующие коэффициенты:

к таблице 165        К - 0,95;

к таблице № 207    К - 0,93.

1?	При замене бутовых фундаментов на бутовые с кирпичным цоколем применять К - 1,02.

1?	Фундаменты под оборудование в стоимость зданий не входят. Но если фундаменты являются неотъемлемой составной частью здания, о чем имеются необходимые указания в сборниках, то они включаются в восстановительную стоимость таких зданий.


Стены
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Стены

   Материал стен - важнейший фактор, влияющий на стоимость здания. Поэтому при несовпадении материала стен переоцениваемого строения с характеристикой этого элемента в аналоге, следует соблюдать следующие правила:

1?	Бани и прачечные с бутобетонными стенами и со стенами, облицованными кирпичом и оштукатуренные снаружи - переоцениваются как кирпичные по соответствующим таблицам сборников.

1?	Переоценка зданий с деревянными стенами, обложенными кирпичом, производится путем применения к аналогичным деревянным зданиям коэффициентов:

а) при кирпичной кладке с расшивкой швов - 1,08;

б) при кирпичной кладке со штукатурка и побелкой стен - 1,10.

1?	Стоимость зданий с деревянными стенами, при наличии брандмауэров, следует определять путем применения К - 1,06 к стоимости 1 куб. м аналогичных зданий без брандмауэров.

1?	Переоценка зданий со стенами из местных материалов производится путем применения следующих коэффициентов к стоимости аналогичных зданий со стенами из легких бетонных блоков (см. таблицу 20):

а) со стенами из туфа   - 0,98

б) со стенами из ракушечника  - 0,96

в) со стенами из окерманского камня - 0,95

1?	Здания со стенами в закидку из пластин (дров), сторчевыми из пластин, а также глинобитными, глиноваликовыми, камышитовыми и т.п. переоцениваются путем применения к оценочной табличной стоимости 1 куб. м здания коэффициентов, указанных в п.4 Общей части к сборникам (перевод в другую группу капитальности).

1?	Восстановительная стоимость навеса без обшивки определяется по таблице 157 «в», сборника N 26 с К = 0,80 к стоимости 1 кв. м пола.

1?	При определении стоимости пристроенных зданий (при использовании стен соседних домов) удельный вес стен (без изменения удельного веса перегородок) уменьшать в общем удельном весе строения пропорционально отсутствующей длине.

1?	Здания с бутобетонными стенами, а также с бутобетонными, облицованными кирпичом с штукатуркой снаружи переоцениваются как здания с кирпичными стенами по соответствующим таблицам сборников.

1?	В связи с отсутствием в сборнике N 20 таблиц для переоценки двухэтажных бревенчатых строений - можно переоценивать таковые по аналогии с брусчатыми.

1?	 В таблицах сборников № № 18, 26, 28 предусмотрены восстановительные стоимости укрупненных показателей административных зданий с кирпичными стенами, т.е. для зданий I, II и III групп капитальности.

  При переоценки по этим таблицам деревянных зданий, имеющих IV и V группу капитальности, необходимо произвести перевод принятой восстановительной стоимости, укрупненного показателям в группу капитальности переоцениваемого здания (см. п.4 общей части к сборникам).

1?	 При переоценке административных зданий шлакобетонных в 1 этаж применять К=0,94 к стоимости по таблице 84; то же в 2 этажа, К=0,93 к стоимости 1 куб. м по таблице 85.

1?	 Деревянные административные здания переоцениваются по таблицам 39 и 40 сборника N 18. Если объем переоцениваемого здания превышает предусмотренный в указанных таблицах сборника объем, переоценку можно производить по таблицам 36,37 и 38 того же сборника, таблицам 51 и 52 сборника N 26, том II и таблицам с 84 по 92 сборника N 28.

1?	 Укрупненные показатели, приведенные в сборниках для зданий с кирпичными стенами, распространяются на аналогичные здания со стенами из мелких блоков, если в сборнике нет отдельных показателей для конструкции стен из мелких блоков.


Перекрытия
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Перекрытия

   Перекрытия имеют существенное значение для определения капитальности и стоимости зданий.

   При переоценке необходимо точно знать материал и конструкцию этого элемента. В практике часто встречаются конструкции, непредусмотренные таблицами. В этих случаях придерживаются следующих указаний.

1?	В переоцениваемом здании часть перекрытии бетонное, а часть кирпичные своды и своды  и сводики по металлическим балкам. Такое здание следует относить к I группе капитальности.

1?	Часть перекрытия деревянное по металлическим балкам, часть перекрытий кирпичные и бетонные сводики. Здания с такими перекрытиями (кирпичные, бутовые или бутобетонные фундамент и стены) - относят к II группе капитальности.

1?	Здания с перекрытием из кирпичных или бетонных сводов следует учитывать по таблицам восстановительной стоимости для аналогичных зданий с железобетонным перекрытиями.


Крыши
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Крыши

   При оценке и переоценке здании исполнителю работ необходимо точно знать материал и конструкцию трех основных элементов крыш: стропил, обрешетки и кровли.

   Особое значение имеет конструкция крыши при переоценке зданий без чердаков.

   В этом случае строительный объем дома определяется по наружной плоскости крыши.

   Для производственных зданий материал и конструкция бесчердачных крыш имеет существенное значение при определении группы капитальности здания.

   В жилых зданиях материал и конструктивные особенности кровли не влияют на капитальность зданий, но влияют на восстановительную стоимость 1 куб. м здания.

   Если в переоцениваемом доме рулонная кровля, по железобетонному настилу, а аналог подобран с кровлей во деревянным элементам, необходимо вводить поправочный коэффициент - 1,02.

   Эту поправку можно применять как повышающий стоимость 1 куб. м коэффициент, но и можно преобразовать в проценты и сделать корректировку удельного веса крыши.


Полы
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Полы

   По номенклатуре строительных работ полы относятся к внутренней отделке помещений. Но ввиду значительного их удельного веса в общей стоимости здания и разнообразия материалов, используемых для настила полов, они выделяются в самостоятельный конструктивный элемент.

   При несовпадении характеристики полов переоцениваемого здания с полами аналога необходимо руководствоваться следующими указаниями:

1?	При устройстве полов в домах с малометражными квартирами, из дубового паркета вместо дощатых - стоимость увеличивать на 5,1 %, то же из букового паркета - 3,3 %; то же из буковой паркетной доски - 2,6 %, при настиле линолеума по дощатым полам - 2,5 %.

  Эти же поправки в домах с малометражными квартирами можно применять в обратном направлении.

1?	При устройстве дощатых полов вместо паркетных в домах с полнометражными квартирами, применять к восстановительной стоимости 1 куб. м понижающий коэффициент - 0,97.

1?	Если аналогом предусмотрены полы паркетные, а в переоцениваемом здании полы линолеумные, то поправки не вводятся.


Проемы
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Проемы

   При переоценке здании хозрасчетных предприятий и организаций по состоянию на 1.1.72 года Инструктивными материалами не предусмотрены поправки на отклонения характеристики элементов, заполняющих проемы, от аналогов, однако, по отдельным сборникам предусматриваются различные по материалу полотна и переплеты.

   Это обстоятельство необходимо учитывать при подборе оценочных таблиц.

   Кроме того, следует иметь ввиду, если в переоцениваемом жилом или административном здании имеются одинарные переплеты вместо двойных, необходимо удельный вес переплетов уменьшать в два раза.


Отделочные работы
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Отделочные работы

А. Наружные

   Наружные отделочные работы зданий имеют большое эксплуатационное значение. При переоценке зданий необходимо правильно установить архитектурное оформление фасадов и определить их материал отделки.

   При несовпадении наружных отделочных работ переоцениваемого здания с аналогом необходимо исходить из следующих указаний:

1. В показателях для 1 - 4 этажных жилых зданий предусмотрена лишь частичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы) с расшивкой швов стен. Для зданий свыше 5 этажей предусмотрена облицовка (полностью или частично) лицевым или силикатным кирпичом , а в некоторых случаях керамическими блоками.

   При наличии у оцениваемых жилых зданий фасадов полностью оштукатуренных цементно-известковым раствором их табличную стоимость следует увеличивать на проценты, указанные в таблице 4 сборника № 28.

________________________________

Архитектурное               Этажность

оформление                 --------------------

фасада                        до 5     5 и более

________________________________

Простое                         2,8           2,2

Средней сложности     3,4           2,7

Сложное                        5,1           4,0

________________________________

Примечание Наличии фасадов, оштукатуренных терразитовым или цветным раствором, указанные надбавки применяются с коэффициентом 1,5, а с мраморной крошкой - 2,0, причем коэффициенты применяются лишь в тех случаях, когда показателями сборника не предусмотрена частичная наружная штукатурка фасадов или облицовка. В тех случаях, когда стоимость этого вида работ учтена табличной стоимостью, применение указанных в настоящем пункте надбавок допускается с понижением поправочного коэффициента - в первом случае до 1,5 х 0,8 = 1,2 и во втором случае до 2 х 0,8 = 1,6 (сборник № 28 пункт 61).

2. Восстановительная стоимость 1 куб. м деревянного здания, стены которого обшиты чистым тесом, определяются по табличной стоимости аналога с К = 1,06, а при покраске К = 1,08.

3. Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания, деревянные стены которого облицованы кирпичом, принимается по табличной стоимости аналога с коэффициентом:

•	при кирпичной кладке с расшивкой швов  - 1,08;

•	то же, с штукатуркой и побелкой стен        - 1,10.

4. При облицовке фасадов белыми керамическими блоками вводить повышающую поправку к восстановительной стоимости 1 куб. м - 1,8 %.

Б. Внутренние

   Многообразие материалов для внутренних отделочных работ позволяет строителям осуществлять различные варианты отделки жилых н нежилых помещений.

   Но уровню отделки все здания делятся на два вида: с простой и повышенной.

   Простая отделка предусматривает штукатурку стан и потолков, клеевую окраску или оклейку обоями простыми, окраску панелей в кухнях к санузлах (душевых, мыльных) масляной краской, полы в комнатах коридорах к кухнях дощатые о окраской, а в санузлах и на лестничных клетках цементные или асфальтовые, ступени бетонные и железобетонные.

   Повышенная отделка предусматривает штукатурку, окраску, оклейку обоями повышенного качества, облицовку панелей в санузлах душевых, мыльных керамической плиткой, полы в комнатах и в коридорах паркетные, на кухнях дощатые с линолеумом, в санузлах и на лестничных площадках из керамической плитки или террациевые, ступени железобетонные, мозаичные, (сборник № 28, пункт 16).

   В ходе переоценки нередко встречаются такие варианты отделочных работ, которые трудно отнести с определенной точностью к тому или другому характеру отделки.

   В этих случаях исполнителям необходимо придерживаться следующих указаний:

1?	Основным признаком, определяющим характер повышенной отделки является наличие паркетных полов в жилых комнатах и в коридорах.

   Например: отделку с рядовой штукатуркой, клеевой окраской и паркетными полами следует считать повышенной и пункт 23 консультации 3 ЦСУ СССР).

1?	В домах о малометражными квартирами предусмотрена улучшенная отделка. Однако при замене обоев клеевой краской), а так же при замене масляной окраски в кухнях и ванных на глазурованную плитку - следует вводить поправки, приведенные в сборнике N 28, пункт 8 технической части к жилым зданиям.

   При устройстве в ванных комнатах и кухнях вместо масляной окраски глазурованной плитки  - 0,7 %.

          При замене обоев клеевой краской уменьшается стоимость на 0,4 %.


Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства

   Современное здание - это сложное инженерное сооружение. Центральное отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение, ванны, вентиляция, газоснабжение, лифты и мусоропроводы - все эти виды благоустройства стали обязательными и неотъемлемыми для каждого нового жилого здания.

   Но имеются тысячи и старых зданий, благоустройства которых не соответствует современным требованиям. В следствии этого при переоценке зданий часты случаи, когда характеристика аналога по благоустройству на совпадает полностью с характеристикой переоцениваемого строения.

   В этих случаях необходимо из стоимости здания исключать отсутствующий вид благоустройства и прибавлять тот вид, который имеется в оцениваемом строении.

   Поправки на благоустройство предусмотрены в примечаниях к аналогам.

   Когда необходимые поправки отсутствуют, следует пользоваться следующей таблицей:

_________________________________________

                           Жи- Об-  Ком  Бы-Учеб Дет  Рес- Тор-

Наименование  лые  щес- му-   во-  ные ские  то-   го-

ние                             твен наль  го-   за-   уч-  ран  вая

                                   ные  ные   об-   ве-   ре-  сто- база

                                                    слу-   де- жде   ло- склад

                                                    жи-  ния  ния  вая    и

                                                     ва-                  мага  др.

                                                    ния                  зин

_____________________________________________

Центральное   25   24   24   20   25   24   20   32

отопление

Вентиляция      2     6     5   10    7     8    10   10

Водопровод    10   10   10   10   10   10   12   10

Горячее водо-

снабжение       12   10   12   12   10   10   12    8

Канализация   14   12   12   11   10   10   10   10

Газоснабжение 7     6     7     7    8     8     8     6

Электроосве-

щение и элек-

трооборудо-

ванием             30   32   30   30    30   30   28   24

  в том числе

радио                2     2     2     2      2     2     2     2

телефон            4     4     4     3      3     3     3     3

телевидение     2     2     2     2      2     2     2     2

------------------------------------------------------------

  ИТОГО        100 100 100  100  100 100  100 100

Например, таблице 40 сборника № 28 в характеристике дома предусмотрено газоснабжение, а в переоцениваемом доме оно отсутствует. Согласно указанной таблице (п. 6а) газоснабжение составляет 7 % внутренних сантехнических и электротехнических устройств, удельный вес которых к общему объему составляет ( по таблице 40)  - 17 %.

   В этом случае поправка на отсутствие газоснабжения составит 17 х 0,07 = 1,19 %, а поправочный коэффициент к оценочной стоимости 1 куб, м будет равен округленно 0,99

   Вышеприведенная таблица должна применяться в отношении только тех зданий, по которым нет примечания с разбивкой пункта 8 таблицы удельных весов сантехнических и электротехнических устройств.

   При необходимости откорректировать отсутствие некоторых видов благоустройства в домах с малометражными квартирами следует пользоваться таблицей 5, к пункту 9  технической части к жилым зданиям сборника N 28.

-------------------------------------------------------------

                                           Благоустройство

Этаж-  Конструктив-  --------------------------------

ность   ная характе-   горя-     газо-   теле-  теле-

зда-      ристика          чее во-   снаб-  виде-  фон

ний                             досн.      жен.    ние

------------------------------------------------------------

Пяти- Кирпичные         1,4       1,3       0,3     0,02

этаж-  Кр. блочные       1,5       1,6       0,3     0,08

ные    Кр. панельные    1,5       1,2       0,1     0,04

------------------------------------------------------------

Девя- Кирпичные         1,3       0,8       0,1     0,01

ти      Кр. блочные        1,5       1,4       0,2     0,02

этаж- Кр. панельные    1,5       1,1       0,1     0,01

ные    Каркасно-па-

          нельные              1,2       0,6       0,1     0,02

   Если в ходе работ по переоценке встретятся иные отклонения сантехустройств, имеющие значение для стоимости зданий, следует руководствоваться следующими консультациями компетентных организаций:

1?	Восстановительную стоимость 1 куб. м многоэтажного дома с печным отоплением определять по соответствующему аналогу дома с центральным отоплением с К = 1,01.

1?	Канализационные выпуски и водопроводные вводы учтены в стоимости зданий, поэтому отдельно не переоцениваются.

1?	Степень телефонизации здания определяется не количеством установленных телефонов, а наличием в здании вводов с установкой распределительных коробок.

1?	При отсутствии мусоропроводов в пятиэтажных зданиях, в которых он предусмотрен аналогом, вводить поправочный коэффициент - 0,98.

1?	В домах, где отдельные виды инженерного оборудования сооружены до 1930 г. оценочная стоимость их понижается путем применения поправки 0,5 к соответствующим коэффициентам по таблицам, при отсутствии таких благоустройств к оценочной стоимости применяются понижающие коэффициенты согласно соответствующей таблице.

1?	Если здание имеет пристроенный лифт, не предусмотренный аналогом, необходимо к восстановительной стоимости 1 куб. м применить К = 1,11.

1?	Восстановительная стоимость 1 куб. м объема жилого здания, оборудованного электроплитами, определяется по табличной стоимости аналогичного здания с газоснабжением с К = 1,02.

1?	По всем жилым зданиям, предусмотрена необходимая вентиляция с установкой вентиляционных решеток. В тех случаях, когда в таблице не сказано о наличии вентиляции и не предусмотрена поправка, а у оцениваемого здания вентиляционное устройство имеется, то корректировать стоимость 1 куб. м таких зданий не следует.

Примечание : Когда у оцениваемого здания имеется система побудительной вентиляции (с установкой вентиляторов, моторов и т.д.), то к табличной стоимости таких зданий вводить  К =1,03.

1?	Если в деревянных зданиях не предусмотрены волны, а в примечаниях к таблицам имеются поправки на наличие ванн с колонками, то корректировать стоимость 1 куб. м здания, у которого имеется горячее водоснабжение с ваннами следует только поправкой на горячее водоснабжение.

1?	Когда в здании квартиры имеют различную степень благоустройства, то при оценке благоустройств следует определять по большему удельному весу благоустройства.

1?	Элементы внутреннего газоснабжения квартир (трубопроводы, запорная арматура и газовые приборы), если они находятся на балансе организации системы "Глав газ",-переоцениваются этими организациями по таблицам 160-164 сборника N 29, а из стоимости зданий вычитаются.

1?	При устройстве местного горячего водоснабжения (от газовой колонки) восстановительную стоимость 1 куб. м увеличивать на 3,5 %.


Прочие работы
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Прочие работы

   К прочим строительным работам относятся лестничные клетки, балконы, крыльца, сходы, площадки и иные неучтенные работы.

   Все эти работы независимо от конструктивного решения не вызывают необходимости корректировки расхождения их характеристик с характеристиками в аналогах. Однако исполнителям следует помнить следующие требования ЦСУ СССР к качеству работ по переоценке зданий:

1?	В домах, в которых отсутствуют все виды работ, относящиеся к прочим, соответственно уменьшается удельный вес здания в целом.

1?	Удельные веса видов прочих работ изменяются в зависимости от этажности здания, капитальности, отделки и благоустройства.

1?	При определении средневзвешенного износа по групповому элементу "прочие работы" исходить из удельных весов наличествующих работ с учетом вариантов зданий с балконами и без балконов.


Капитальность зданий
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ

Капитальность зданий

   Капитальность зданий - важнейший технический и экономический фактор, влияющий на сметную в стоимость объекта.

   Все здания по назначению разделены на две основные группы: производственные и гражданские.

   По классификации к производственный зданиям относятся: производственные, торговые базы, склады, хранилища, холодильники, ледники и другие аналогичные здания.

   Производственные здания по капитальности подразделяются на 5 групп.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             Группы

Конструктивные        ------------------------------------------------------------------------------------

элементы                            I                     II                      III                        IV                    V

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стены                    Сплошная кладка из кир-    Облегченная      Деревянные   Деревянные

                                пича, из крупных блоков     кладка      из      брусчатые,      каркасные,

                                или из ж/б панелей                всех    видов      рубленные     щитовые,

                                                                                 кирпича или                            саманные и

                                                                                  легких  кам-                             глинобит-

                                                                                  ней                                           ные

Заполнение          Кирпич, шлакобетонные

фахверка              камни и другие облегчен-

каркасных           ные блоки и камни, круп-

стен                      ные панели,  металличес-

                             кие   или   асбестоцемент-

                             ные листы                                            -                        -                      -

Колонны и          Металличе-   Железобе-      Кирпичные        Деревянные    Деревянные

столбы                ские или же-  тонные или    или деревян-

                           лезобетонн.    кирпичные     ные

Междуэтажн.           Железобетонные                           Д е р е в я н н ы е

и чердачные

перекрытия

Бесчердачные    Металличе-  Железобе-                  Деревянные  конструкции

перекрытия        ские              тонные

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В тех случаях, когда техническая характеристика переоцениваемого производственного здания по капитальности не совпадает с аналогом, необходимо пользоваться переходными коэффициентами (см. слева).

   К гражданским зданиям относятся жилые (жилые дома квартирной и коридорной системы, бараки, общежития), гостиницы, детские учреждения, учебные заведения, коммунальные здания, заводоуправления, магазины, рестораны, кафе, столовые, закусочные, пожарные депо, медпункты, бытовки на предприятиях, служебные строения и другие аналогичные строения, а также пристройки к ним.

------------------------------------------------------

Группа      Поправочные коэффициенты

капиталь-  ---------------------------------------

ности по

сборнику       I       II      III      IV        V

-----------------------------------------------------

    I              1,00   0,98   0,92   0,77   0,71

   II              1,02   1,00   0,94   0,78   0,73

  III              1,09   1,06   1,00   0,84   0,78

  IV              1,30   1,27   1,19   1,00   0,93

   V              1,40   1,37   1,29   1,10   1,00

-----------------------------------------------------

Гражданские здания по капитальности подразделяются на 6 групп.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    Группы

Конструктивные   ----------------------------------------------------------------------------------------

элементы                      I                 II                 III                  IV                 V              VI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фундаменты      Железобетонные,     бетонные,    бутобетонные,    Деревян-     Глинобит-

                          бутовые,     кирпичные                                               ные стулья   ные, грун-

                                                                                                                 или камен-   товые

                                                                                                                ные столбы

Стены                 Кирпичные,  из  естест-  Каменные   Деревянные  Щитовые  Каркасно-

                           венного камня, крупно-  облегчен-    рубленные,   и  каркас-  камыши-

                           блочные,       крупнопа-  ные       из   и брусчатые  но-засып-  товые     и

                           нельные                           всех видов  смешанные  ные,  сыр-  другие об-

                                                                   кирпича      (кирпичные  цовые, са-  легченные

                                                                   и  легких     и   деревян-  манные и

                                                                   камней        ные)              глинобит-

                                                                                                                ные

Перекрытия      Железобе-  Смешан-

                           тонные      ные   (ме-              Д   е   р   е   в   я   н   н   ы   е

                                            талличес-

                                            кие  и  де-

                                            ревянные

                                            заполнения)

Кровля           Железные,   асбестоцементные,   черепичные

---------------------------------------------------------------------------------------------------

   При расхождении технических характеристик переоцениваемых гражданских зданий с капитальностью аналога необходимо вводить поправочные коэффициенты (см. слева).

   В отдельных сборниках имеются отраслевые таблицы для переходя от одной группы капитальности к другой. В этом случае следует пользоваться только таблицами, указанными в этих сборниках.

При переоценке зданий устаревших конструкций их восстановительная стоимость определяется по укрупненным показателям стоимости 1 куб. м строительного объема аналогичного вида современных зданий без каких либо поправок на имеющиеся отклонения в конструкциях переоцениваемого здания.

------------------------------------------------

Груп-     Поправочные коэффициенты

па ка-  ---------------------------------------

питаль

ности     I      II      III      IV      V     VI

по сбо

рнику

------------------------------------------------

    I      1,00  0,93  0,86  0,80   0,74  0,69

   II      1,08 1,00   0,93  0,86   0,80  0,74

  III      1,16 1,08   1,00  0,93   0,86  0,80

  IV      1,25 1,16   1,08  1,00   0,93  0,86

   V      1,35 1,25   1,16  1,08   1,00  0,93

  VI      1,45 1,35   1,25  1,16   1,08  1,00

--------------------------------------------------


Объем
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КУБ. М

Объем

   В большинстве таблиц даются объемные пределы, заложенные в укрупненные показатели.

   Переоценку здании, имеющих объемы более предусмотренных таблицами производить в следующем порядке:

1)	Здания кирпичные и деревянные, кубатуры которых превышают максимальные объемы, указанные в аналогах не более чем на 19 куб. м, переоценивать по восстановительной стоимости 1 куб. м для наибольшего объема, предусмотренного данной таблицей;

   Здания, объемы которых превышают максимальное по аналогам на 20 куб. м и более переоценивать раздельно:

та часть , которая равно максимальному объему, указанному в таблице, умножается на стоимость 1 куб. м, принятую по этой таблице; остальная часть объема, превышающая максимальный, переоценивается по той же стоимости 1 куб. м с применением К - 0,95.

1)	Здания крупнопанельные и блочные, кубатура которых превышает максимальный объем по апологу не более чем на 49 куб, м, переоцениваются по восстановительной стоимости 1 куб, м, принятой для максимального объема по данному аналогу здания, объем которых превышает табличный на 50 куб. м и более, переоценивать раздельно: сначала переоценивается максимальный объем, предусмотренной для данного аналога, а остальная кубатура переоценивается по той же стоимости 1 куб. м с применением коэффициента - 0,98.

1)	Объем здания с чердачным перекрытием определяется произведением его площади на высоту здании, причем высоту здания следует считать от уровня чистых полов первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия.

1)	Объем здания без чердачного перекрытия определяется путем умножения площади вертикального поперечного сечения здания на длину здания. Площадь вертикального поперечного сечения здания определяется по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа, а длина здания - путем замера расстояния между наружными поверхностями торцовых стен на уровне первого этажа выше цоколя.

1)	Объем подвала или цокольного этажа определяется путем умножения плошал? горизонтального сечения здания на уровне первого этажа выше цоколя здания на высоту, измеренную от уровня лютого пола подвала (цокольного этажа) до уровня чистого пола первого этажа.

1)	Пристройке одного и того же назначения и из одного и того же материала, что и основное здание, включаются в объем основной части здания; не отвечающие этим требованиям пристройки обмеряются и учитываются самостоятельно и в объем здания не включаются.

1)	Объем здания должен исчисляться отдельно по его частям; если эти части резко отличны друг от друга по очертанию, конфигурации или по конструктивному решению, например, здание цеха, в котором имеются одноэтажная часть с железобетонным каркасом и бытовые помещения с кирпичными стенами и т.д.

   В случае раздельного исчисления объема здания стена, разграничивающая части здания, относится к той части, у которой конструкция или высота стен соответствует конструкции или высоте разграничивающей стены.

1)	В общий объем здания должны также включаться:

объем эркеров, тамбуров, закрытых веранд, ниш, лоджий и других частей зданий, увеличивающих их полезный объем;

объем световых фонарей, выступающих за наружное очертание крыши;

объем мансард, светелок и мезонинов, определяемый умножением площади их горизонтального сечения о внешнему обводу стен на уровне пола на высоту от пола мансард (мезонина) до верха засыпки чердачного перекрытия.

1)	При криволинейном очертании перекрытии мансард (мезонина) следует принимать следующую высоту:

а) при определении строительного объема жилых и общественных зданий технические этажи (котельные мастерские и др.) должны включаться в объем зданий;

в объем зданий не включаются: объем портиков, крылец, открытых балконов, объем проездов, чердаков, используемых для технических целей.


Этажность
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КУБ. М

Этажность

   Оценочные таблицы сборников укрупненных показателей расположены в сборниках в зависимости от конструктивных особенностей и этажности зданий.

   Этажность в значительной мере влияет на стоимость измерителя.

   В тех случаях, когда в сборнике отсутствует таблица с требуемой этажностью, следует принять аналог большей или меньшей этажности, а затем откорректировать стоимость 1 куб. м повышающим или понижающим коэффициентом.

1)	При этажности объекта более предусмотренного таблицей применять К - 0,95; при этажности объекта менее предусмотренного таблицей - 1,05.

1)	При наличии у жилых зданий надстроенных этажей применять К - 0,95 к табличной стоимости 1 куб. м.

1)	Если при переоценке встретятся рубленные 2-х этажные здания, то их следует переоценивать на сборнику N 28, по таблицам одноэтажных с применением К - 0,98 или по таблице 16 сборника N 26, том II.

1)	Строения 2-х этажные рубленные на каменных фундаментах с кирпичным цоколям переоценивать по таблице 5 сборника N 28 с применением коэффициентов:

на повышенную этажность К - 0,98;

на большую капитальность фундаментов К - 1,02.

1)	В таблицах 100, 101, 102 приведены стоимости 1 куб. м 2-х этажных общежитий со стенами рубленными, брусчатыми, каркасно-засыпными. Для определения стоимости 1 куб. м таких же одноэтажных зданий к табличной стоимости их следует применять поправочный коэффициент 1,02.

1)	Стоимость 1 куб. м объема 2-этажных гостиниц со стенами рубленными, брусчатыми определяется путем применения к стоимости 1 куб. м объема 2-этажной гостиницы со стенами из кирпича с коэффициентом 0,95.

1)	Общежитие этажностью, превышающей указанную в таблицах переоценивать по таблицам (99-102) сборника N 28 с применением поправочных коэффициентов для зданий: 3-4 этажные - 0,90; 5-этажные - 0,95; 6-8 этажные - 1,03.

1)	Этажность здания определяется количеством наземных этажей, в том числе мансардных, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия возвышаемся над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на 2 м.

   Если отдельные части здания имеют разное количество наземных этажей, его этажность определяется по большему количеству этажей в здании.

1)	Цокольным этажом считается этаж, пол которого заглублен не более чем на половину расстояния от пола до потолка.

1)	   Подвальным этажом считается этаж, пол которого заглублен более чем на половину этой высоты.

 Мезонином называется надстройка, которая по площади менее площади нижележащего этажа и имеет с ним внутреннее сообщение.

  Мансардой и светелкой называются жилые помещения, которые устроены в габаритах чердачного пространства и находятся под общей крышей здания.


Подвалы, техподполья, цокольные этажи
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КУБ. М

Подвалы, техподполья, цокольные этажи

   Подвалы, техподполья и цокольные этажи (верх перекрытий которых находится на расстоянии менее 2-х метров от тротуара или отмостки) не влияют на определение этажности здания. Но их устройство требует дополнительных затрат. При наличии в переоцениваемых строениях (кроме административных) подземных этажей следует руководствоваться следующими указаниями ЦСУ СССР:

1)	Если в таблице сборника, по которой производится переоценка каменных зданий, указано "с подвалом" или "с техническим подпольем", это значит, что стоимость подвалов или технических подполий учтена в восстановительной стоимости 1 куб. м. В этих, случаях восстановительная стоимость здания определяется умножением стоимости 1 куб. м здания, принятой по таблице сборника, на надземный объем здания (объем подвала или технического подполья к надземному объему здания не добавляется). При этом если подвал используется под служебные, общественные или другие цели (домоуправление, ЖЭК, Красный уголок и др.) к восстановительной стоимости здания, исчисленной вышеуказанным способом, добавляется восстановительная стоимость повышенной отделки подвала, которая определяется умножением объема подвала на восстановительную стоимость 1 куб. м, по которому переоценивалось здание, умноженную на коэффициент 0,20.

1)	Если переоценка каменных зданий с подвалом или техническим подпольем производится по таблице сборника, в которой указало "без подвала" или о подвале нет никаких оговорок, восстановительная стоимость определяется как сумма восстановительных стоимостей надземной и подземной части здания. Восстановительная стоимость надземной части здания определяется путем умножения объема надземной части на стоимость 1 куб. м по таблице сборника. Восстановительная стоимость подвала или технического подполья определяется путем умножения объема подземной части здания на стоимость 1 куб. м, принятую для переоценки надземной части здания и на коэффициент 0,8. При этом восстановительная стоимость подвала, используемого под служебные, общественные или другие цели, определяется умножением объема подземной части здания на стоимость 1 куб. м, принятую для переоценки надземной части здания, без каких-либо поправочных коэффициентов.

1)	Стоимость подвала административных зданий служебного назначения, а также заводоуправлений во всех случаях учтена в стоимости 1 куб. м здания и поэтому в характеристиках объектов, приведенных в таблицах сборников, специальной оговорки не сделано.

   Восстановительная стоимость административного здания с подполом во всех случаях определяется умножением надземного объема здания на стоимость 1 куб. м, определенную по таблицам сборников N 18, N 26, том II и N 28.

1)	В сборниках отсутствуют таблицы для деревянных зданий с подвалами. При наличии у деревянных строений подвалов стоимость 1 куб. м рассчитывать в следующем порядке:

а) при наличии отапливаемого подвала табличную стоимость 1 куб. м подвального объема корректировать К-1,07;

б) при наличии неотапливаемого подвала применять К -1,05.

1)	При наличии у переоцениваемого здания цокольного этажа необходимо придерживаться следующих правил:

а) при подборе аналога, предусматривающего подвал, переоценивать наземную часть в обычном порядке, а цокольную - по той же восстановительной стоимости 1 куб. м с применением К - 0,20;

б) при подборе аналога с техподпольем, наземную часть переоценивать по табличной стоимости 1 куб. м с К - 1,07, а цокольную по этой же стоимости куб. м (после применения К - 1,07) с вводом К - 0,20 на повышенную отделку;

в) при подборе аналога без подземных этажей переоценивать по табличной стоимости 1 куб. м с включением объема цокольного этажа в общий оцениваемый объем.

1)	Когда у переоцениваемых зданий с малометражными квартирами имеются подвалы, а таблицами предусмотрены техподполья, необходимо к стоимости 1 куб, м такого здания вводить коэффициенты:

а) для зданий с отапливаемыми подвалами К - 1,07;

б) для зданий с неотапливаемыми подвалами К - 1,05.

Примечание: Восстановительная стоимость таких зданий определяется умножением стоимости 1 куб. м только на объем наземной части.


Встроенные здания
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КУБ. М

Встроенные здания

   По Инструкции ЦСУ СССР при переоценке зданий по состоянию на 1.1.72 г. необходимо выделять (в том числе) восстановительную стоимость встроенных помещений сдаваемых в аренду предприятиям или организациям, относящимся к другим отраслям народного хозяйства

   Определяется только восстановительная стоимость встроенного помещения.

   Методы переоценки зданий смешанного назначения и встроенных помещений:

1)	Здания смешанного назначения, например: в 1 этаже административное помещений, во втором - жилье или часть здания жилая, часть - административная переоценивать в следующем порядке:

   Если здание построено как жилое, а в части его размещено какое либо учреждение - здание следует оценивать по основному функциональному назначению, как жилое, и наоборот, если здание построено как общественное или административное, а в его части размещены жильцы - здание оценивается как общественное.

1)	В 3-х этажном здании размещены лаборатории санэпидемстанции и гостиница. Такое здание переоценивать как административное по таблице  85, сборника N 28. Несоответствие объема поправить коэффициентами.

1)	По § 19 Общей части к сборникам выделяется (в том числе) восстановительная стоимость встроенных помещений следующих отраслей народного хозяйства (кроме помещений, сданных в аренду конторам, трестам, управлениям и другим учреждениям с чисто управленческими иди преимущественно управленческими функциями в разных отраслях народного хозяйства):

1) промышленность - промышленные предприятия, предприятия производственных видов бытового обслуживания населения (предприятия по ремонту металлоизделий, ремонту обуви, трикотажных изделий, пошиву швейных изделий, обуви, химчистки и крашению и др.);

2) транспорт и связь  - транспортные агентства, кассы по продаже билетов, почтовые отделения и др.;

3) торговля и общественное питание - магазины, столовые, кафе, рестораны и др.;

4) коммунальное хозяйство - непроизводственные виды бытового обслуживания населения (парикмахерские, фотографии, комбинаты бытового обслуживания и др.);

5) культура - клубы, библиотеки и др.;

6) искусство - театры, кинотеатры и др.;

7) здравоохранение - детские ясли, поликлиники, диспансеры и др.;

8) просвещение - школы, детские сады, курсы и др.;

9) кредитование и государственное страхование - отделения банков, сберкассы, учреждения Госстраха.

1)	При определении восстановительной стоимости встроенных помещений соблюдать следующие правила:

а) в случае, если стоимость 1 куб. м встроенных арендованных помещений отличается от стоимости основного здания, переоценка их производится следующим образом: сначала переоценивается объем основного здании (без объема встроенных помещений), затем переоценивается объем встроенного помещения;

б) если характеристики встроенных помещений совпадает с характеристикой основного строения, их стоимость определяется по той же откорректированной восстановительной стоимости 1 куб. м основного здания;

в) если встроенное помещение предусмотрено аналогом, то вначале определяется восстановительная стоимость здания в целом, а затем в том числе по табличной стоимость 1 кв. м общей полезной площади определяется восстановительная стоимость встроенного помещения;

г) все виды встроенных торговых помещения допустимо определять по табличной стоимости 1 кв. м общей полезной площади, указанной в аналоге.

1)	Если в доме есть встроенный магазин, а под магазином есть склад в подвале, то стоимость встроенного магазина определяется с учетом объема подвала.


Основные пристройки, надстройки, мансарды, мезонины, светелки и другие части здания
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КУБ. М

Основные пристройки, надстройки, мансарды, мезонины, светелки и другие части здания

1)	Основные пристройки переоцениваются с учетом следующих особенностей:

а) пристройки, имеющие с основным зданием единую конструкцию и материал - переоцениваются по общему объему;

б) пристройки, отличавшиеся от основного здания по материалу, конструкции, этажности и техническому состоянию (на 10 и более процентов) переоцениваются отдельно;

в) пристройка, имеющая одинаковое с основным зданием хозяйственное назначение, принадлежащая одной организации и не отличающаяся от него по конструктивной характеристике, переоценивается вместе с основным зданием как единый инвентарный объект. При этом отсутствие у пристройки четвертой стены в месте примыкания к основному зданию корректируется уменьшением удельного веса фундаментов и стен.

1)	При необходимости определить стоимость здания с неотапливаемой мансардой, переоценку следует производить по таблице 6 или 7 без внесения каких либо поправок.

1)	Сборник № 28 не предусматривает 2-х этажных зданий с мансардами и светелками. При наличии таковых у переоцениваемых строений следует вносить следующие поправки:

а) при наличии у 2-х этажных строений мансард  К - 0,97 к таблице 6;

б) при наличии у 2-х этажных строений светелок К - 0,97 к таблице 2.

1)	Стоимость строений, имеющих мезонины, определяется по аналогии со зданиями, имеющими мансарды и светелки (в зависимости от стеновых материалов оцениваемого объекта).


Прочие конструктивные особенности зданий
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КУБ. М

Прочие конструктивные особенности зданий

   Кроме особенностей зданий, перечисленных в разделе IV данных консультаций, в практической деятельности встречаются и другие конструктивные решения. Некоторые из них в значительной море влияют на укрупненные показатели.

1)	К домам с малометражными квартирами относить все жилые здания, построенные с 1957 года по типовым проектам.

К домам с малометражными квартирами относить также здания, построенные по индивидуальным проектам, но имеющие кухни площадью менее 8,0 кв. м, совмещенные санузлы (все или частично) проходы через жилые комнаты в кухни или санузлы ( во всех квартирах или только в однокомнатных).

1)	Восстановительная стоимость 1 куб. м объема жилых бараков определяется по таблице 9 сборника N 28 с К - 0,93 ( переводится в VI группу капитальности).

1)	Передвижные домики переоценивать по сборнику  N 18 ПД.

1)	В промышленном строительстве размеры накладных расходов, затраты на временные здания и сооружения, различные ведомственные льготы и др. общеплощадочные расходы значительно выше чем в жилищно-гражданском строительстве. Поэтому при переоценке котельных промышленных объектов следует пользоваться соответствующими таблицами сборника № 18, при переоценке зданий котельных, построенных при жилищно-гражданском строительстве, - сборником № 28, котельных, входящих в комплекс сельскохозяйственных объектов - сборником № 26, том II.

1)	При переоценке зданий следует помнить, что в стоимость 1 куб. м  встроенных котельных включено оборудование отопительных котлов, отопительно-вентиляционных устройств и других отопительных агрегатов (приложение 5 Общей части к сборнику).

   В тех случаях, когда в переоцениваемом здании имеется встроенная котельная, а аналогом она не предусмотрена, то строительная часть котельной включается в общий объем и оценивается в зависимости от конструкции здания, а оборудование переоценивается по ценникам № 58, раздел V и прибавляется к стоимости здания.

   Оборудование отдельно стоящих котельных не входит в стоимость 1 куб. м здания и во всех случаях переоценивается раздельно со строительной частью.

1)	В таблице 95 и 97 сборника № 27 высота водонапорных башен принята 10 м. При изменении высоты водонапорной башни за каждый метр более или менее 10 и стоимость башни следует увеличивать или уменьшать по таблице 96 или 98 сборника N 27.


Дополнения к таблицам для переоценки холодных пристроек, веранд, террас и тамбуров
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ДОПОЛНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ХОЛОДНЫХ ПРИСТРОЕК, ВЕРАНД, ТЕРРАС И ТАМБУРОВ

В соответствии с указаниями Общей части к сборникам укрупненных показателей холодные пристройки, независимо от назначения и конструкции, тамбуры, веранды и террасы переоцениваются отдельно, а их стоимость включается в общую стоимость дома.

   В тех случаях когда, переоцениваемые холодные пристройки, тамбуры, веранды, террасы не совпадают по характеристике с аналогом, руководствоваться следующими указаниями:

1)	Восстановительная стоимость холодной 2--х этажной деревянной пристройки определяется по таблице 164 сборника N 28 с коэффициентом К = 0,8.

1)	Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки холодной 2-х этажной кирпичной пристройки определяется по таблице 159 сборника N 28 с К - 0,80, при этом площадь застройки пристройки принимается общей (1 и 2 этажей).

1)	При переоценке сложных пристроек по сборнику N 26, том II, восстановительную стоимость измерителя принимать за 1 куб м, а не за 1 кв. м

1)	 Стоимость тамбуров определять по сборнику N 28. Площадь тамбура равна 3,0 кв. м. Стоимость 1 кв. м застройки тамбура равна его стоимости, деленной на 3.

1)	Восстановительную стоимость холодных тамбуров и пристроек из других материалов определить по таблицам деревянных тамбуров и пристроек с применением следующих коэффициентов:

а) со стонами из кирпича К - 1,1;

б) со стенами из туфа К - 0,8;

л) из других местных материалов К - 0,75;

г) со стенами на шлакоблоков К - 1,05.

1)	Стоимость 2-х этажных веранд и террас определяется путем применения к стоимости  1 кв. м пола веранды или террасы по таблицам сборника N 28 коэффициента - 0,8 (при общей площади 1 и 2 этажей).

   Стоимость 1 кв. м пола веранд и террас кирпичных, из туфа и других местных материалов, определяется путем применения следующих коэффициентов к таблицам 155 и 156 сборника N 28:

со стенами из кирпича - 1,1;

со стенами туфа - 0,8:

со стенами из др. местных материалов - 0,75

со стенами из шлакоблоков - 1,05.

1)	При отсутствии у открытой террасы крыши необходимо уменьшать соответственно  ее удельный вес о пропорциональным уменьшением стоимости измерителя.


Дополнение к таблицам для переоценки служебных строений
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ДОПОЛНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ СЛУЖЕБНЫХ СТРОЕНИЙ

1)	Переоценке по состоянию на 1.1.72 г. подлежат все служебные строения, состоящие на балансе хозрасчетных организаций. Служебные строения не состоящие на балансе, но имеющие стоимость более 50 руб., должны переоцениваться и браться на баланс. Сараи, принадлежащие гражданам, проживающим в государственных домах, не переоцениваются.

1)	Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки сарая рубленного или каркасно-засыпного с кирпичным погребом определяется соответственно по таблицам 162 и 163 с К = 1,05 на облицовку стен погреба кирпичом.

1)	2-х этажные деревянные сараи оцениваются по таблицам 162 и 165 с коэффициентом К - 0,8, при этом площадь сарая принимается общая (1 и 2 этажей).

1)	При переоценке каркасно-засыпных сараев, имеющих обшивку каркаса только с одной стороны следует применять К - 0,85 к стоимости, указанной в таблице 163, сборника N 28 или таблицы 144, сборника N 26.

1)	Сараи со стенами из туфа, бута, ракушечника определяются по таблице 160, а сараи с глинобитными стенами - по таблице 161 сборника N 28.

1)	В таблице 173 и 174 сборника N 28 дана стоимость одного погреба без указания его объема. Принимать показатели таблиц 173 и 174 сборника N 28 объемом до 10 куб. м. Стоимость погреба объемом более 10 куб. м определяется с надбавкой 10 % за каждый 1 куб. м сверх 10 куб. м (см. сборник N 26 таблицу 147).

1)	Погреба,  стены которых обшиты тесом оцениваются по таблицам 173 и 174 (в зависимости от характера перекрытия) сборника N 28 с К - 0,95.

1)	Канализационные уборные из штучного камня и деревянные переоценивать с применением следующих коэффициентов:

а) из штучного камня по таблице 170 с К - 1,10;

б) деревянные по таблице 169 с К = 1,10.

1)	Восстановительная стоимость 1 куб. м объема уборной обшитой тесом по каркасу с кирпичным выгребом определяется по таблице 169 сборника № 28 с К - 0,85 без электроосвещения, К - 0,88 с электроосвещением.

1)	Теплицы под пленкой оцениваются по таблице 149-д или е сборника № 26, том II.


Дополнение к таблицам для переоценки сооружений
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ СООРУЖЕНИЙ

1)	Переоценка водоразборных колонок производится по следующей таблице:

Восстановительная стоимость 1 колонки водоразборной с устройством  гравийного  фильтра  и отмостки ( в руб.):

территориальный пояс	стоимость
1	128
2-4	133
5-6	153
7	167
8	186
9	234
1)	Дворовые колодцы переоцениваются по сборнику N 26, том II, таблица 155.

1)	Абиссинские колодцы не переоцениваются, а принимаются по балансовой стоимости. При отсутствии данных о балансовой стоимости пользоваться таблицей 59 сборника N 27.

1)	Артезианские скважины переоцениваются как сооружения  по сборникам N 27 и N 37. Здания насосных станций над артезианскими скважинами относятся к группе основных фондов "Здания", стоимость их определяется по таблице 79 сборника N 27 или таблице 86 сборника  N 37.

1)	Искусственные пруды и водоемы для разведения рыб переоцениваются по сборнику N 12 по конструктивным частям объекта.

1)	Переоценка колодцев производятся по сборникам N N 21, 26, 27, 37 и др. Бассейны разные - по сборникам  NN 5, 25,35.

1)	Дворовые фонтаны не переоцениваются, а принимаются по балансовой стоимости.

1)	Помойные ямы переоцениваются по следующей таблице:

---------------------------------------------------------

                 1 помойная       Добавляется или

                 яма емкост.       или исключается

Терри-     2 куб. м             на 1 куб. м изме-

ториаль-                            нения    емкости

ный          -------------------------------------------

пояс     со  сру-  при кир- со  сру-  при кир-

             бом  из  пичных   бом  из  пичных

             пластин  стенах   пластин  стенах

--------------------------------------------------------

  1            89         92           44            47

  2            94         97           47            49

  3            98        103          49            52

  4           102       107          52            54

  5           112       118          56            59

  6           119       124          60            62

  7           127       133          65            67

  8           136       142          68            71

  9           151       157          77            80

----------------------------------------------------

Примечание:

1. Стоимость 1 помойной ямы для 10 территориального пояса определяется с увеличением на 20 % к стоимости смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга.

2. Показатели стоимости определены для II климатического района

1)	Различные виды ограждения переоценивать по таблицам 175 и 176 сборника N 28 или по таблице 150 сборника N 26 или по таблицам 70, 71, 72, 73 и 74 сборника N 18 в зависимости от конструкции и материала.

1)	Спецсооружения (ГУ) переоценке ни подлежат.

1)	Навесы, пристроенные к производственниц зданиям, относить к сооружениям.

1)	Переоценку дорог, тротуаров с разным видом покрытия, беседки, расположенные на участках домовладений, производить в следующем порядке:

а) восстановительная стоимость дворовых покрытий, дорожек, площадок, тротуаров, определяется по таблице 156 сборника N 26, т. II;

б) восстановительная стоимость дорог проезжих и автомобильных определяется по сборнику N 19, раздел III;

в) восстановительная стоимость 1 кв. м площади беседки, расположенной на территории домовладения оценивается по таблицам веранд и террас сборника N 28 ( в зависимости от конструкций беседок) с К = 0,98 ( при отсутствии электроосвещения).

1)	В соответствии с п. 8 "Общей части к сборникам" восстановительная стоимость железнодорожных путей, находящихся внутри здания, включена в восстановительную стоимость укрупненного показателя этого здания.


Указание, имеющие общее методическое значение для переоценки зданий и сооружений
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

УКАЗАНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОБЩЕЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

   В ходе переоценки могут возникнуть вопросы, имеющие общее практическое значение для определения восстановительной стоимости всех групп зданий и сооружений.

1)	Здания и сооружение подлежат переоценке независимо от их состояния в том числе, признанные аварийными.

1)	При переоценке зданий можно пользоваться таблицами сборников других отраслей народного хозяйства.

1)	При оценке жилых зданий по сборнику № 26 следует применять все поправки к таким же таблицам сборника № 28.

1)	Если здание построено при долевом участии нескольких совладельцев, то переоценка должна производиться с учетом следующих особенностей:

а) здание построено несколькими организациями и имеет различное назначение - переоценка производится раздельно по соответствующим сборникам, а восстановительная стоимость распределяется по занимаемым частям;

б) здание построено несколькими организациями, но назначение его одинаковое  - переоценка производится по всему объему, а восстановительная стоимость распределяется между совладельцами пропорционально занимаемой общей полезной площади.

1)	Если стоимость части здания, начатой строительством до 1969 года будет отражена в ценах 1955 года, а другая будет в ценах 1969 года, то такое здание при сдаче в эксплуатацию будет иметь смешанную оценку. По инструкции ЦСУ СССР стоимость таких здании необходимо пересчитывать в ценах 69 года.

1)	Отдельно стоящие бойлерные и теплоузлы переоценивать по таблице 152 сборника N28 без корректировки.

1)	Здания церквей, используемые не по назначению, оцениваются по фактическому использованию путем подбора соответствующего аналога в сборниках.

1)	Жилые пристройки, возведенные квартиросъемщиками на собственные средства должны переоцениваться на общих основаниях.

1)	Крыльца входы, как в подвал, так и в само здание, в объем здании не включаются.  (Общая часть к сборникам, п. 20а).

1)	При переоценке жилых здании необходимо повышающие и понижающие коэффициенты перемножить раздельно, руководствуясь п.20 "в", "д", "е" технической части сборника № 28.

1)	Таблицы 41 и 53 предназначены для переоценки кооперативных здании. При необходимости по этим же таблицам можно переоценивать здания, находящиеся в ведении государственных организаций и предприятий, а также в ведении местных Советов.

1)	Отдельно стоящие строения для вагонных и автомобильных весов переоцениваются по сборникам N 13, 21, 29, 33 и 36. Весы переоцениваются отдельно по ценникам № 17 и 36.

1)	Подъемники (лифты) переоцениваются в зависимости от их назначения:

а) грузовые подъемники (лифты), находящиеся в производственных зданиях, в стоимость зданий не включаются;

б) пассажирские лифты включены в восстановительную стоимость всех видов зданий, в которых они предусмотрены аналогом;

в) стоимость эскалаторов в укрупненные показатели восстановительной стоимости торговых зданий не включается (см. сборник N 33). Эскалаторы переоцениваются по ценнику N 113 и их стоимость прибавляется к стоимости зданий.

1)	Зерновые эскалаторы относятся к группе основных фондов "Сооружения".

1)	Укрупненные показатели разработаны для 10 территориальных поясов, а по уровню сметной стоимости для II климатического района. Москва и Московская область отнесены к первому территориальному поясу и II климатическому району.

1)	Восстановительная стоимость жилых зданий (с полнометражными квартирами) приведена с учетом средней полезной высоты комнат в 3,0 м.

   В том случае, когда полезная высота комнат будет иметь отклонения от принятой расчетной высоты 3 м, к ее табличной стоимости вводятся поправочные коэффициенты (см. табл. 2 технической части к жилым зданиям сборника N 28).

1)	При одной и той же полезной высоте комнат, но различной жилой площади в квартирах, изменяется восстановительная стоимость 1 куб. м здания. За среднюю расчетную жилую площадь квартиры принята площадь в 31 - 35 кв. м. При отклонении средней площади квартиры по зданию от расчетной, показатели оценочной стоимости необходимо определять с применением поправочных коэффициентов (см. таблицу 3 технической части к жилым зданиям сборника № 28).

Примечание. Для жилых домов с малометражными квартирами поправочные коэффициенты на отклонение от средней полезной высоты в 3,0 и от средней площади квартиры в 31 - 35 кв. м не применяются.

1)	При отсутствии у переоцениваемого здания специальных помещений кухонь во всех квартирах применять К - 0,85.

   В том случае, если в доме лишь часть квартир не имеет специальных кухонь, коэффициент необходимо увеличивать пропорционально удельному весу квартир, имеющих кухни.

1)	При наличии в зданиях с полнометражными квартирами совмещенных санузлов применять К - 0,98.

   Если часть квартир имеет раздельные санузлы, то коэффициент 0,98 должен быть увеличен в соответствии с удельным весом таких квартир.

Примечание. Наличие совмещенных санузлов в однокомнатных квартирах домов с малометражными квартирами не корректируется.

1)	В тех случаях, когда специфичное для данной отрасли производство размещено в здании построенном по проектам для других отраслей, или в приспособленном здании другого назначении, восстановительную стоимость для таких зданий следует применять по сборникам других отраслей, для которых здание было построено

1)	Если в сборниках отсутствуют укрупненные показатели стоимости 1 куб. м строительного объема переоцениваемого здания и невозможно подобрать соответствующий аналогичный тип здания, а имеются сметы, составленные в ценах 1955 г, то это здание может быть переоценено путем применения поправочных коэффициентов, разработанных министерствами и ведомствами для пересчета сметной стоимости по ценам на 1 января 1969 г, в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 7.07.1970 г N 77.

1)	Здания, построенные в период с 1969 г по 1971 г в ценах 1969 г не переоцениваются.

1)	Здания и сооружения, подвергавшиеся реконструкции (в связи с чем изменилась их техническая характеристика или назначение), записываются в ведомости и переоцениваются в соответствии с их новым назначением или новой характеристикой. В тех случаях, когда работы по реконструкции до  1 января 1972 г. не будут закончены, такие здания и сооружения записываются в ведомости и переоцениваются в соответствии с их старой технической характеристикой и наименованием.


Наименование объекта
ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Выбирете по алфавиту необходимый Вам объект оценки

А	К	У
Б	Л	Ф
В	М	Х
Г	Н	Ц
Д	О	Ч
Е	П	Ш
Ж	Р	Щ
3	С	Э
И	Т	Я


А
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

А

Аванкамеры насосных станций Сборник № 37 Таблица 87

Авто....

Агрегат

Акведуки

Амбулатории ветеринарные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 47

Амбулатории ветеринарные Сборник № 26, том I, Таблица 47

Ангары для оттаивания цистерн горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 231

Ангары - укрытия на один и два самолета Сборник № 24 Таблица 20

Антенно-фидерные сооружения связи Сборник № 25 Отдел IV

Аппаратные маслохозяйства электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 90

Арматура запорная на внешних газопроводах компрессорных станций Сборник 29 Таблица 59

Арматура запорная на магистральных газопроводах краны линейные высокого давления Сборник 29 Таблица 42

Армирование жестких поперечен контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 303

Ателье индивидуального пошива одежды двухэтажное кирпичное Сборник № 28 Таблица 148

Ателье индивидуального пошива одежды трехэтажное кирпичное Сборник № 28 Таблица 149

Аттракционы Сборник № 12б Таблица 208

Аэр....


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

А

Авто

Автовесы грузоподъемностью 10 т Сборник № 26, том IV, Таблица 225

Автовесы грузоподъемностью 10 т газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 146

Автовокзал Сборник 23 Таблица 35

Автозаправочные станции (АЗС)

Автопавильоны на автобусных остановках (построенные до 1965 г.) Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 24

Автопавильоны на автобусных остановках Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 22

Автопавильоны на автобусных остановках Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 23

Автопавильоны на автобусных остановках Сборник 23 Таблица 37

Автопавильоны на автобусных остановках (построенные до 1965 г.) Сборник 23 Таблица 38

Автостанции грузовые Сборник 23 Таблица 39

Автостанция с перроном Сборник 23 Таблица 36


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

А

Агрегат

для очистки азотного газа от СО И O2 металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.68

для производства азотного защитного газа из керосина металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.65

для производства азотного защитного газа состава CO-H2-N2 из природного газа металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.63

для производства азотного защитного газа состава H2-N2 из технического азота и диссоциированного аммиака металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.62

для производства азотного защитного газа состава H2-N2 из природного газа металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.64

для производства диссоциированного аммиака (состав - 75 % Н2, 25 % N 2) металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.67

для производства защитного эндогаза из природного газа (20 % CO, 40 %; 40 % Н2) металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.66

зерносушильный СЗС-8 между складами Сборник 13 (хозр.) Таблица 28.

комплексный комбикормовый МУКЗ Сборник 13 (хозр.) Таблица 59.


Акведуки
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

А

Акведуки

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 310

Сборник № 5 Таблица 58

Сборник № 21 Таблица 269

Сборник № 37 Таблица 35

Сборник № 12б Раздел 6

Сборник № 12б Таблица 46

деревянные Сборник № 12б Таблица 121

гидротехнические с пропускной способностью до 1 м3/сек Сборник № 12б Таблица 118

гидротехнические с пропускной способностью до 10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 119

гидротехнические с пропускной способностью более 10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 120

на пересечениях каналов с каналами Сборник № 16 Таблица 6

с пропускной способностью до 1,2 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 32

с пропускной способностью до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 31


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

А

Аэр

Аэрации Сборник № 12б Таблица 169

Аэровокзалы на 50, 100, 200, 400 и 700 пассажиров в час. Сборник № 24 Таблица 12

Аэровокзалы грузовых перевозок на 60 и 120 т с холодильными установками Сборник № 24 Таблица 15

Аэровокзалы пассажирские Сборник № 24 Таблица 13

Аэротенк газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 103

Аэротенки Сборник № 27 Таблица 109

Аэротенки канализации Сборник № 26, том IV, Таблица 182

Аэротенки-смесители Сборник № 27 Таблица 110

Аэрофильтры Сборник № 27 Таблица 111


Б
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

База

Баки железобетонные для масла электрических подстанций с высшим напряжением 35-220 кв Сборник № 5 Таблица 98

Баки для воды и топлива электростанции мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения Сборник № 5 Таблица 162

Балласт верхнего строения железнодорожного пути широкой колеи на деревянных шпалах и балласт стрелочных переводов Сборник № 21 Таблица 220

Балласт верхнего строения железнодорожного пути широкой колеи на железобетонных шпалах Сборник № 21 Таблица 221

Балласт путей колеи 750 мм и стрелочных переводов Сборник № 21 Таблица 244

Балластировка

Балластный слой Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 67

Балластный слой Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 90

Бани-прачечные

Бассейны

Башня

Бензомаслоуловитель из кирпича с колодцем диаметром 1,5 м Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 34

Бензомаслоуловитель из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 м Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 33

Берегоукрепительные работы Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 60

Берегоукрепительные работы Сборник № 27 Таблица 72

Берегоукрепительные работы и забивка металлического шпунта гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 46

Беседки Сборник № 12б Таблица 205

Библиотеки и книгохранилища

Биофильтры

Биржи лесные Сборник № 9 Таблица 113

Благоустройство территории насосных станций при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 60

Благоустройство территории электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 96

Блок

Блокировка автоматическая железнодорожной линии (без питающей линии и сигнальных проводов) Сборник № 19 Таблица 39

Блокировка полуавтоматическая железнодорожной линии Сборник № 19 Таблиц а 38

Бордюры Сборник № 12б Таблица 185

Борова кирпичные к промышленным печам синтетического каучука Сборник 4 Таблица 17304h173o

Борова нагревательных печей металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.71

Бортовые камни Сборник № 12б Таблица 6

Бойни санитарные и карантины-изоляторы мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 18

Бревноспуски приплотинных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 318

Бревноспуски приплотинных сельских гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 66

Бревнотаски деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 75

Брудергаузы для гусят Сборник № 2 (бюдж) Таблица 35

Брудергаузы для гусят Сборник № 26, том I, Таблица 35

Брусья переводные для стрелочных переводов и глухих пересечений колеи 750 мм Сборник № 21 Таблица 246

Будки

Буна деревянная Сборник № 12б Таблица 157

Буны морские бетонные из массивовой кладки Сборник № 12б Таблица 155

Бункер

Бурачные свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 13

Буродолотозаправочные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 273

Буродолотозаправочные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 274

Буфеты до 20 посадочных мест Сборник № 2 (бюдж) Таблица 274

Буфеты на 20 посадочных мест Сборник № 26, том II, Таблица 132

Быстротоки гидротехнические

Бычок


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

База

книжные с экспедициями «Союзпечати»многоэтажные Сборник № 15 Таблица 7

книжные с экспедициями «Союзпечати»с техническим подпольем Сборник № 15 Таблица 8

кустовая сжиженного газа Сборник 29 Отдел IV

плодоовощные Сборник № 33 Таблица 33

пристанционная для отгрузки спирта Сборник № 10 Таблица 88

производственные на полях добычи торфа Сборник № 16 Таблица 2

торговые одноэтажные Сборник № 33 Таблица 28

торговые одноэтажные Сборник № 36 Таблица 26

фильмобазы Сборник № 15 Таблица 13

хранения нефтепродуктов Сборник 4 Отдел IV

хранения сжиженного газа Сборник 29 Таблица 140

централизованного обслуживания грузовых автомобилей Сборник 23 Таблица 23


Балластировка
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Балластировка

однопутного участка подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 750 мм с открытым балластным слоем Сборник № 19 Таблица 47

однопутных участков подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм с открытым балластным слоем Сборник № 19 Таблица 3

станционного железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Таблица 48

станционного пути при ширине междупутья 4,80 м железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Таблица 4

станционного пути при ширине междупутья 5,30 м железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Таблица 5

однопутных участков внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм с заглубленным балластным слоем Сборник № 19 Таблица 6


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Бани - прачечные

Бани

Бани-прачечные

одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 127

одноэтажные деревянные Сборник № 28 Таблица 128

трехэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 129

Прачечные


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Бани

Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 37

Сборник № 21 Таблица 199

деревянные одноэтажные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 56

кирпичные одноэтажные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 75

кирпичные одноэтажные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 57

линейно-путевые с постирочной Сборник № 21 Таблица 188

линейно-путевые Сборник № 21 Таблица 187

двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 121

одноэтажные деревянные Сборник № 26, том II, Таблица 54

одноэтажные деревянные Сборник № 28 Таблица 120

одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 55

одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 56

одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 119

упрощенные Сборник № 26, том II, Таблица 57

стационарные Сборник № 21 Таблица 189


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Бассейны

биохимические с галереей Сборник № 1 Таблица 111.129

брызгальные на объектах связи Сборник № 25 Таблица 24

брызгальные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 76

гребной закрытый Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 25

двухъярусный для охлаждения воды газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 96

для выращивания молоди рыб круглые бетонные системы ВНИРО Сборник № 12 Таблица 71

для выращивания молоди осетровых рыб системы Улановского Сборник № 12 Таблица 73

для водного хранения и гидротермической обработки фанерного сырья Сборник № 9 Таблица 76

для грануляции шлака Сборник № 8 Раздел 5

для плавания детский учебный Сборник № 35 Таблица 19

для плавания и прыжков Открытые искусственные Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 8

для плавания с ванной 25 х 14 м закрытый Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 27

для плавания с ванной 26 х 11,5 м закрытый Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 26

закрытый гребной Сборник № 35 Таблица 18

закрытый для плавания с ванной 25 х 11,5 м Сборник № 6 (бюдж) Таблица 39

закрытый для плавания с ванной 25 х 11,6 м Сборник № 35 Таблица 15

закрытый для плавания с ванной 25 х 14 м Сборник № 35 Таблица 16

закрытый для плавания с ванной 50 х 21 м Сборник № 35 Таблица 17

напорные деривационных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 311

оросительных холодильников отделений улавливания вакуумкарбонатного способа с получением серной кислоты Сборник № 1 Таблица 111.108

открытые искусственные для плавания и прыжков Сборник № 35 I Таблица 13

открытые искусственные для плавания и прыжков Сборник № 35 II Таблица 14

плавательный с ванной 50 х 21 м закрытый Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 28

плескательный детский открытый Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 19

плескательный детский Сборник № 35 Таблица 20

при лесопильных и окорочных цехах с вертикальными стенами Сборник № 9 Таблица 43

при лесопильных и окорочных цехах с откосными стенами, укрепленными железобетонными плитами Сборник № 9 Таблица 42


Башня
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Башня

водонапорные

для отпуска и переброса зерна Сборник 13 (хозр.) Таблица 33.

для шкивов угольных шахт Сборник № 3 Таблица 2

железобетонные для радиорелейных линий с металлической этажеркой для антенны общей высотой 100 м Сборник № 25 Таблица 30

кирпичные для радиорелейных линий с металлическими этажерками для антенн общей высотой до 30 м Сборник № 25 Таблица 31

кислотные (турмы) деревянные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 120

кислотные (турмы) железобетонные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 119

приемные в торце зерноскладов Сборник 13 (хозр.) Таблица 34.

рабочая заготовительного элеватора со встроенными зерносушилкой и приемом с железной дороги Сборник 13 (хозр.) Таблица 2.

рабочая заготовительного элеватора со встроенным цехом отходов и приемом с железной дороги Сборник 13 (хозр.) Таблица 1.

рабочая элеватора для глубинного хлебоприемного пункта Сборник 13 (хозр.) Таблица 5.

рабочая элеватора для мелькомбинатов со встроенными зерносушилкой Сборник 13 (хозр.) Таблица 3.

рабочая элеватора из сборных железобетонных элементов Сборник 13 (хозр.) Таблица 4.

рабочая очистительная башня типа РБО Сборник 13 (хозр.) Таблица 31.

силосные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 65

силосные Сборник № 26, том I, Таблица 65

силосные глинозема (две силосные башни диаметром 10 м, высотой 41 м, с надстройкой и лестничной клеткой) Сборник № 2 Таблица 214

сушильно-очистительные (СОБ) с приемными устройствами у зерноскладов Сборник 13 (хозр.) Таблица 27.

сушильно-очистительная башня типа РБС-З х 100 Сборник 13 (хозр.) Таблица 30.

тушильные коксовых блоков Сборник № 1 Таблица 111.45

угольные коксовых блоков Сборник № 1 Таблица 111.44


водонапорные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Башня водонапорные

деревянные рубленные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 73

деревянные рубленые Сборник № 9 Таблица 35

деревянные рубленные Сборник № 26, том IV, Таблица 166

деревянные рубленные Сборник № 26, том IV, Таблица 91

деревянные рубленные Сборник № 27 Таблица 92

железобетонные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 80

железобетонные Сборник № 26, том IV, Таблица 173

железобетонные Сборник № 27 Таблица 99

из сборных железобетонных элементов (решетчатые) с металлическим баком Сборник № 21 Таблица 101

кирпичные шатровые с железобетонным баком Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 78

кирпичные шатровые с железобетонным баком Сборник № 21 Таблица 105

кирпичные шатровые с железобетонным баком Сборник № 26, том IV, Таблица 171

кирпичные шатровые с железобетонным баком Сборник № 27 Таблица 97

кирпичные шатровые с металлическим баком Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 76

кирпичные шатровые с металлическим баком Сборник № 21 Таблица 103

кирпичные шатровые с металлическим баком Сборник № 26, том IV, Таблица 169

кирпичные шатровые с металлическим баком Сборник № 27 Таблица 95

металлические бесшатровые Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 75

металлические бесшатровые Сборник № 26, том IV, Таблица 168

металлические бесшатровые Сборник № 27 Таблица 94

решетчатые Сборник № 9 Таблица 34

решетчатой конструкции Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 74

решетчатой конструкции Сборник № 26, том IV, Таблица 167

решетчатой конструкции Сборник № 27 Таблица 93


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Библиотеки и книгохранилища

Библиотеки деревянные

Библиотеки кирпичные

Книгохранилища кирпичные одно- и двухэтажные Сборник № 9(бюдж) Таблица 27


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Библиотеки деревянные

одно- и двухэтажные без читального зала Сборник № 9(бюдж) Таблица 19

одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 200 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 20

одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 500 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 21

одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 1000 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 22


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Библиотеки кирпичные

одно- и двухэтажные без читального зала Сборник № 9(бюдж) Таблица 23

одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 200 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 24

одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 500 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 25

одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 1000 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 26


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Биофильтры

(без шатра) Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 88

(без шатра) Сборник № 27 Таблица 112

дезинфекционно-промывочных станций Сборник № 21 Таблица 55

канализации (без шатра) Сборник № 26, том IV, Таблица 183

канализации (с шатром) Сборник № 26, том IV, Таблица 184

(с шатром) Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 89

(с шатром) Сборник № 27 Таблица 113


Блок
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Блок

бумажных и картонных фабрик Сборник № 9 Таблица 105

воздухонагревателей с газовоздухопроводами и дымовыми трубами доменных цехов при футеровке шамотными изделиями Сборник № 1 Таблица 1.8

воздухонагревателей с газовоздухопроводами и дымовыми трубами доменных цехов при футеровке высокоглиноземистыми и шамотными изделиями Сборник № 1 Таблица 1.9

вспомогательных отделений (алюминиевое производство) Сборник № 2 Таблица 104

вспомогательных помещений, здание объемом

•	до 3500 м3 Сборник 29 Таблица 73

•	до 7500 м3 Сборник 29 Таблица 74

вспомогательных помещений при вокзалах объемом до 300 куб .м Сборник № 21 Таблица 120

вспомогательных служб областных баз снабжения системы «Сельхозтехника» Сборник № 26, том I, Таблица 123

зданий главного корпуса типовой центральной обогатительной фабрики Сборник № 3 Таблица 122

зданий радиальных сгустителей типовой центральной обогатительной фабрики Сборник № 3 Таблица 123

молочные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 10

молочный Сборник № 26, том I, Таблица 10

обезвоживания, классификации, сгущения и грохочения нерудных материалов способом гидромеханизации Сборник № 8 Таблица 57

отделений гидрохимических переделов металлургического производства Сборник № 2 Таблица 53

отделений мокрой обработки (отделения размола, выщелачивания, сгущения, выпарки и классификации) металлургического производства Сборник № 2 Таблица 66

отделений подготовки шихты (титановое производство) Сборник № 2 Таблица 18

печей для плавки алюминия общей производительностью 26 т/сутки Сборник № 1 Таблица 11.16

подсобных помещений Сборник 13 (хозр.) Таблица 78.

подсобных помещений для плодоовощных баз Сборник № 33 Таблица 36

подсобно-производственного и обслуживающего назначения при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 53

подсобно-производственных помещений с санпропускниками для яично-птичной тары на две дезинфекционные камеры Сборник № 2 (бюдж) Таблица 231

подсобно-производственных помещений с санпропускниками для яично-птичной тары на две дезинфекционные камеры Сборник № 26, том I, Таблица 209

реагентного хозяйства очистных водопроводных станций Сборник № 27 Таблица 85

ремонтно-эксплуатационный при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 54

сепарации Сборник 29 Таблица 5

складов готовой кожевенной продукции Сборник № 14 Таблица 45

складов областных баз снабжения системы «Сельхозтехника» площадью 6600 кв. м Сборник № 26, том I, Таблица 122

служебных помещений очистных водопроводных станций Сборник № 27 Таблица 84

служебно-вспомогательных помещений, здание Сборник 29 Таблица 142

спекания металлургического производства Сборник № 2 Таблица 28

фильтров и отстойников очистных водопроводных станций Сборник № 27 Таблица 83

хозцентров прудовых рыбоводных хозяйств с площадью прудов до 500 га Сборник № 12 Таблица 67

хозцентров прудовых рыбоводных хозяйств с площадью прудов до 1000 га Сборник № 12 Таблица 68

хозцентров прудовых рыбоводных хозяйств с площадью прудов до 2000 га Сборник № 12 Таблица 69

хозяйственных помещений при казармах городка ВОХР железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 198

цехов: варочных (с котлами периодической варки), промывных, очистных и отбельных целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 92

цехов каустизации и регенерации извести целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 100

цехов металлургических (отражательный, конвертерный и миксерный) Сборник № 2 Таблица 38

цехов обработки волокнистого сырья со складами сырья и готовой продукции Сборник № 8 Раздел 2

цехов электродного производства (отделения дробления, прокалочное, размольно-рассевное, дозировочно-смесительное, прессовое и обжиговое) Сборник № 2 Таблица 22

электроплавки концентрата (титановое производство) Сборник № 2 Таблица 79


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Будки

вентиляторные эстакад для промывки цистерн Сборник № 21 Таблица 62

весовщиков Сборник № 21 Таблица 183

для оборудования контроля и автоматики общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 89

для установки автоматических водоучитывающих приборов (с колодцем) Сборник № 37 Таблица 55

запасного выхода угольных шахт Сборник № 3 Таблица 20

караульные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 85

над шурфами угольных шахт Сборник № 3 Таблица 49

охраны и ограждения грузовых дворов Сборник № 21 Таблица 184

проходные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 83

релейные железнодорожного транспорта объемом 100 куб. м Сборник № 21 Таблица 131

стрелочные железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 130

стрелочные на лесовозных железных дорогах узкой колеи Сборник № 9 Таблица 15

стрелочные на лесовозных железных дорогах узкой колеи Сборник № 26, том IV, Таблица 89


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Бункер

аккумулирующие угольных шахт Сборник № 3 Таблица 27

бункерные сырья брикетных и полу брикетных заводов Сборник № 16 Таблица 29

деревянные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 26

возвратного кокса и галереи Сборник № 1 Таблица 111.53

для древесных отходов (коры, опилок и т. д.) целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 88

для кокса емкостью 1200 т Сборник № 1 Таблица 111.61

для кокса емкостью 400 т Сборник № 1 Таблица 111.59

для кокса емкостью 800 т Сборник № 1 Таблица 111.60

для отгрузки шихты углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.39

для отходов огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.21

для породы и хвостов флотации углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.40

железнодорожный погрузочный щебня, бункера отходов и подземные галереи щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 47

и коксосортировки с коксопробной для декового кокса Сборник № 1 Таблица 111.62

концентрата углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.38

металлический для отходов и пыли Сборник 13 (хозр.) Таблица 74.

отпуска на автотранспорт и железную дорогу, отходов и пыли, транспортерный мост и устройство для погрузки зерна в вагоны при сушильно-очистительных башнях (СОБ) Сборник 13 (хозр.) Таблица 29.

погрузочные (без угольных складов) типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 112

приемный временного хранения кукурузы в початках, с автомобилеразгрузчиком Сборник 13 Таблица 63.

приемный обогатительных фабрик кварцевого песка Сборник № 8 Таблица 55

промежуточного продукта и породы Сборник № 1 Таблица 111.41

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 24

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 25

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 23


Быстротоки гидротехнические
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Быстротоки гидротехнические

Сборник № 12б Таблица 46

Сборник № 21 Таблица 269

на открытых каналах Сборник № 16 Таблица 7

открытые с пропускной способностью до 2,5 м3/сек Сборник № 12б Таблица 106

открытые с пропускной способностью до 2,5 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 33

открытые, сборные железобетонные с пропускной способностью 3-10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 107

-регуляторы открытые сборные железобетонные с пропускной способностью 2,5-10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 34

с пропускной способностью более 10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 108

с пропускной способностью более 10 сек. м/сек Сборник № 37 Таблица 35

холостых сбросов Сборник № 12б Таблица 105

деревянные, перепады ступенчатые Сборник № 12б Таблица 112


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Б

Бычок

речной причальный бетонный или бутобетонный на каменной постели Сборник № 20 Таблица 72

речной причальный бетонный или бутобетонный на ряжевом основании Сборник № 20 Таблица 73

речной причальный бетонный на свайном основании Сборник № 20 Таблица 74

речной причальный из бетона Сборник № 20 Таблица 75

речной причальный ряжевый на свайном основании Сборник № 20 Таблица 71


В
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Вагоноопрокидыватели углеподготовки Сборник № 1 Таблица 111.1

Вагоны - дома на колесном ходу Сборник № 18-ПД Таблица 4

Ванны для животных Сборник № 2 (бюдж) Таблица 50

Ванны для животных Сборник № 26, том I, Таблица 50

Ванны травильные и промывные прокатных цехов Сборник № 1 Таблица 1.71

Вантузы на асбестоцементных трубопроводах Сборник № 37 Таблица 74

Вводы

Велотреки с железобетонным покрытием открытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 16

Велотреки с железобетонным покрытием Сборник № 35 Таблица 35

Вельццехи с отделениями среднего и мелкого дробления металлургического производства Сборник № 2 Таблица 30

Вентиляторные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 242

Веранды

Верховины русловых нагульных прудов Сборник № 12 Таблица 54

Вестибюли метрополитенов Сборник № 22 Таблица 5

Весы

Ветродвигатели Сборник № 2 (бюдж) Таблица 159

Ветродвигатели Сборник № 26, том I, Таблица 138

Ветроэлектроагрегаты Сборник № 2 (бюдж) Таблица 160

Ветроэлектроагрегаты Сборник № 26, том I, Таблица 139

Взгоны с мостиками и каныжными мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 15

Виварии для животных Сборник № 2 (бюдж) Таблица 52

Виварии для животных Сборник № 26, том I, Таблица 52

Водо

Воздухопроводы технологические на опорах газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 106

Вокзалы большие объемом до 40000 куб. м Сборник № 21 Таблица 113

Вокзалы объемом до 5000 куб. м Сборник № 21 Таблица 114

Волноломы морские Сборник № 12б Таблица 156

Воронки погрузочные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 30

Воронки сопряжения напорных трубопроводов с открытыми каналами Сборник № 16 Таблица 8

Ворота

Входы парадные административных зданий Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 46

Входы Сборник № 6(бюдж) Таблица 5

Входы Сборник № 7(бюдж) Таблица 6

Входы Сборник № 9(бюдж) Таблица 5

Выемка грунта сухопутными снарядами в замкнутых котлованах гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 38

Выемка грунта сухопутными снарядами из котлованов и деривационных и прочих каналов гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 36

Выработки

Выходы из зданий породных бункеров угольных шахт Сборник № 3 Таблица 29

Выходы из тоннеля угольных шахт Сборник № 3 Таблица 21

Вышка

Въезды на бункерные эстакады доменных цехов Сборник № 1 Таблица 1.18


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Вводы

воздушные и кабельные воздушных линий связи и радиофикации Сборник № 25 Раздел 3

воздушные и кабельные линии связи и радиофикации Сборник № 26, том III, Раздел 3

наружные газопроводов по стенам зданий Сборник 29 Таблица 159

подземные газопроводов Сборник 29 Таблица 158

связи и радиофикации воздушные и кабельные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 356


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Веранды

неостекленные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 279

неостекленные Сборник № 26, том II, Таблица 138

неостекленные одноэтажные деревянные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 91

одноэтажные деревянные Сборник № 28 Таблица 155

остекленные Сборник № 26, том II, Таблица 137

остекленные одноэтажные деревянные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 90

стеклянные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 278


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Весы

автомобильные грузоподъемностью 25 т Сборник 13 (хозр.) Таблица 80.

автомобильные грузоподъемностью 30 т Сборник № 2 (бюдж) Таблица 291

автомобильные грузоподъемностью 30 т плодоовощной базы емкостью 12000 т Сборник № 33 Таблица 35

автомобильные грузоподъемностью 30 т плодоовощной базы емкостью 12000 т Сборник № 36 Таблица 50

автомобильные грузоподъемностью 30 т предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции Сборник № 26, том IV, Таблица 22


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Водо

Водовод, водовыпуски (см. трубопроводы)

Водовыпуски, лотки и трубы Сборник № 12б Раздел 3

Водовыпуски

Водогрязелечебницы Сборник № 31 Таблица 16

Вододелители с автоматами расхода на параболических лотках глубиной 60-120 см на лотковой распределительной сети при уклонах менее критических Сборник № 37 Таблица 79

Вододелители с водомерами на параболических лотках глубиной 60-120 см на лотковой распределительной сети при уклонах менее критических Сборник № 37 Таблица 80

Водоемы

Водозабор

Водомеры с сегментной диафрагмой на асбестоцементных трубопроводах Сборник № 37 Таблица 76

Водомеры-водосливы Сборник № 37 Таблица 58

Водоприемники

Водосбросы

Водоспуски

Водохранилища Сборник № 37 Таблица 46


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Водовыпуски

в зимовальные пруды на расход 0,1 куб. м\сек, с забором воды из канала и напорного трубопровода, из сборного железобетона Сборник № 12 Таблица 39

гидротехнические трубчатые с переездом Сборник № 12б Таблица 125

железобетонные и бетонные открытые с пропускной способностью до 10 м3/сек (без переезда) Сборник № 12б Таблица 161

железобетонные и бетонные открытые с пропускной способностью до 10 м3/сек (с переездом) Сборник № 12б Таблица 162

закрытой оросительной сети из асбестоцементных трубопроводов в открытую оросительную сеть Сборник № 37 Таблица 66

закрытой оросительной сети из асбестоцементных трубопроводов в открытую оросительную сеть с автоматами постоянного расхода Сборник № 37 Таблица 67

лотковые (с переездом и без переезда), из сборного железобетона Сборник № 12 Таблица 42

(регуляторы) железобетонные и бетонные открытые без переезда с пропускной способностью до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 11

(регуляторы) железобетонные и бетонные с переездом с пропускной способностью до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 12

(регуляторы) железобетонные и бетонные трубчатые без переезда. с пропускной способностью до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 13

(регуляторы) трубчатые с переездом с пропускной способностью до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 14

с автоматами расхода из канала в параболические лотки глубиной 60-120 см на лотковой распределительной сети при уклонах менее критических Сборник № 37 Таблица 77

с водомерами из канала в параболические лотки глубиной 60-120 см на лотковой распределительной сети при уклонах менее критических Сборник № 37 Таблица 78

трубчатые (без переезда) из сборного железобетона, на расход до 0,9 куб. м\сек Сборник № 12 Таблица 41

трубчатые с автоматами расхода пропускной способностью 0,1-5,2 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 65

трубчатые (с переездом) из сборного железобетона, на расход до 0,9 куб. м\сек Сборник № 12 Таблица 40


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Водоемы

Сборник № 12б Таблица 177

пожарные деревянные Сборник № 9 Таблица 39

пожарные деревянные Сборник № 26, том IV, Таблица 92

пожарные кирпичные и железобетонные Сборник № 9 Таблица 40

пожарные кирпичные и железобетонные Сборник № 26, том IV, Таблица 93

противопожарные при складах ВВ угольных шахт Сборник № 3 Таблица 82

противопожарного водоснабжения Сборник № 16 Таблица 16


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Водозабор

горизонтальные Сборник № 37 Таблица 99

для каптажа подрусловых вод Сборник № 37 Таблица 100

из канала Сборник № 37 Таблица 98

из пруда Сборник № 37 Таблица 97

из реки Сборник № 37 Таблица 96

сооружения Сборник № 37 Таблица 95


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Водоприемники

Сборник № 37 Таблица 86

, магистральные и нагорные каналы Сборник № 16 Таблица 3

-оголовки (подводные) при заборе воды до 10 тыс. куб. м/сутки Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 5803b58o

-оголовки (подводные) при заборе воды до 10 тыс. куб. м/сутки Сборник № 27 Таблица 69

-оголовки (подводные) при заборе воды более 10000 куб. м/сутки Сборник № 27 Таблица 70

при заборе воды до 10000 куб. м в сутки Сборник № 21 Таблица 107

-реки отрегулированные на осушительных системах Сборник № 37 Таблица 124


,Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Водосбросы

открытые паводковые автоматического действия с переездом (без моста) из монолитного, бетона и железобетона на расход 25-50 куб. м \сек и перепад 5,0 м Сборник № 12 Таблица 55

паводковые автоматического действия с переездом (без моста) из монолитного бетона на расход 25-50 куб. м \сек и перепады 4,5-6,0 м Сборник № 12 Таблица 56

паводковые автоматического действия с переездом (без моста) из монолитного железобетона на расходы 25-50 куб. м \сек и перепады 4,5-6,0 м Сборник № 12 Таблица 57

паводковые с сегментными, затворами, из монолитного железобетона на расход 160-250 куб. м \сек, напор 4,5 и перепад 3 м Сборник № 12 Таблица 61

паводковые щитовые закрытого типа из монолитного железобетона на расходы 25, 50, 75 и 100 куб. м \сек и напор 3 м без перепада и с перепадом 1 м Сборник № 12 Таблица 59

паводковые щитовые закрытого типа из сборно-монолитного железобетона на напор 4 м и расходы 40, 80, 120 и 160 куб. м \сек без перепада и с перепадом 1-3 м Сборник № 12 Таблица 58

сифонные Сборник № 12б Таблица 46

сифонные Сборник № 21 Таблица 269

щитовые закрытого типа из монолитного железобетона на расходы 25, 50, 75 и 100 куб. м \сек, напор 3 м и перепад 2-3 м Сборник № 12 Таблица 60


.Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Водоспуски

донные из монолитного бетона на напор 1,0-2,5 м Сборник № 12 Таблица 28

донные из монолитного железобетона на напор 3,0-3,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м) Сборник № 12 Таблица 29

донные из монолитного железобетона на напор 4,0-4,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м) Сборник № 12 Таблица 30

донные из монолитного железобетона на напор 5,0 м (ширина гребня дамбы 4,5 м) Сборник № 12 Таблица 31

донные из сборного железобетона для нагульных и питомных прудов на напор 1,5-3,5 м Сборник № 12 Таблица 38

донные из сборного железобетона для пойменных и русловых прудов на напор 4-7 м Сборник № 12 Таблица 37

донные из сборно-монолитного железобетона на напор 1,0 - 2,5 м Сборник № 12 Таблица 32

донные из сборно-монолитного железобетона на напор 3,0-3,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м) Сборник № 12 Таблица 33

донные из сборно-монолитного железобетона на напор 4,0-4,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м) Сборник № 12 Таблица 34

донные из сборно-монолитного железобетона на напор 5,0 % (ширина гребня дамбы 4,5 м) Сборник № 12 Таблица 35

донные с камерой облова на расход 0,2-2,0 куб. м\сек и напор 2-3 м Сборник № 12 Таблица 36

трубчатые в теле земляных плотин Сборник № 37 Таблица 64


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Ворота

Сборник № 26, том II, Таблица 151

деревянные архитектурно оформленные, окрашенные Сборник № 28 Таблица 176

габаритные для пунктов погрузки грузов на открытый подвижной состав Сборник № 21 Таблица 185

габаритные у переездов электрифицированных железнодорожных линий Сборник № 21 Таблица 141

и калитки Сборник № 2 (бюдж) Таблица 299

металлические и деревянные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 64

металлические и деревянные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 108

металлические и деревянные Сборник № 6(бюдж) Таблица 81

металлические и деревянные Сборник № 7(бюдж) Таблица 91

металлические и деревянные Сборник № 12б Таблица 222

металлические и деревянные Сборник № 18 Таблица 74


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Выработки

горизонтальные и наклонные (Крепость пород 2-3 по Протодьяконову) Сборник № 6 Раздел 3. Таблица 16

горизонтальные на шахтах Донецкого угольного бассейна Сборник № 3 Г

горизонтальные на шахтах Каргандийского угольного бассейна Сборник № 3 Г

горизонтальные на шахтах Кизеловского угольного бассейна Сборник № 3 Г

горизонтальные на шахтах Кузнецкого угольного бассейна Сборник № 3 Г

горизонтальные на шахтах Подмосковного угольного бассейна Сборник № 3 В

горизонтальные на шахтах Челябинского угольного бассейна Сборник № 3 Г

горизонтальные сечением до 10 кв. м Сборник № 2 Таблица 300

горизонтальные сечением до 10 кв. м Сборник № 2 Таблица 302

горизонтальные сечением до 10 кв. м Сборник № 2 Таблица 306

горизонтальные сечением до 10 кв. м Сборник № 2 Таблица 308

горизонтальные сечением до 10 кв. м Сборник № 2 Таблица 310

горизонтальные сечением до 20 кв. м Сборник № 2 Таблица 292

горизонтальные сечением до 20 кв. м Сборник № 2 Таблица 294

горизонтальные сечением до 20 кв. м Сборник № 2 Таблица 296

горизонтальные сечением до 20 кв. м Сборник № 2 Таблица 298

горизонтальные сечением до 20 кв. м Сборник № 2 Таблица 304

наклонные на шахтах Донецкого угольного бассейна Сборник № 3 Д

наклонные на шахтах Каргандийского угольного бассейна Сборник № 3 Д

наклонные на шахтах Кизеловского угольного бассейна Сборник № 3 Д

наклонные на шахтах Кузнецкого угольного бассейна Сборник № 3 Д

наклонные на шахтах Челябинского угольного бассейна Сборник № 3 Д


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

В

Вышка

Вышка караульная угольных шахт Сборник № 3 Таблица 86

Вышка лафетная на лесных биржах Сборник № 9 Таблица 118

Вышка наблюдательная Сборник № 12б Таблица 174

Вышки норийные в торце зерноскладов Сборник 13 (хозр.) Таблица 34.

Вышка с теплушкой (сторожевая) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 46

Вышка с теплушкой (сторожевая) Сборник № 26, том I, Таблица 46


Г
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Газ

Галереи

Гаражи

Гидранты

Гидролотки деревянные для древесины Сборник № 9 Таблица 116

Гидролотки железобетонные для древесины Сборник № 9 Таблица 117

Гидропосты люлечные Сборник № 37 Таблица 56

Гидротранспортеры главные свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 8

Глинозаводы горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 196

Глинозаводы горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 197

Глинозаводы горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 198

Глиномялки для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.20

Горки катальные деревянные на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 52

Горки катальные металлические на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 53

Гостиницы

Градирни

Грибки Сборник № 12б Таблица 173

Грозозащита от статического электричества площадок насосных станций при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 52

Грязелечебницы Сборник № 31 Таблица 16

Грязелечебницы и водогрязелечебницы Сборник № 5 (бюдж) Таблица 16

Грязеотстойники Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 35

Гусятники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 28

Гусятники Сборник № 26, том I, Таблица 28

Гусятники-маточники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 29

Гусятники-маточники Сборник № 26, том I, Таблица 29


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Газ

Газгольдеры (мокрые), газометры и резервуары сферические для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 126

Газгольдеры (мокрые), газометры и резервуары сферические нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 72

Газогенератор (сооружение) Сборник 29 Таблица 120

Газокамеры для животных Сборник № 2 (бюдж) Таблица 54

Газокамеры для животных Сборник № 26, том I, Таблица 54

Газоны Сборник № 12б Таблица 187

Газоочистка серий электролиза (колокольный газоотсос с дымососными, подстанцией электролизеров, вентиляционной металлической трубой и каналами) Сборник № 2 Таблица 113

Газопроводы

Газоснабжение внутреннее квартир с установкой газовых плит и газогорелочных устройств Сборник 29 Таблица 160

Газоснабжение квартир баллонными установками сжиженного газа Сборник 29 Таблица 164

Газоснабжение кухонь общественного питания Сборник 29 Таблица 166

Газоходы Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 121

Газоходы внешние пылеулавливания металлургического производства Сборник № 2 Таблица 115

Газоходы лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 139

Газоходы сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 98

Газоходы электрических станций Сборник № 5 Таблица 12


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Галереи

Сборник № 6(бюдж) Таблица 5

Сборник № 7(бюдж) Таблица 6

Сборник № 8 Таблица 52

Сборник № 9(бюдж) Таблица 5

Сборник № 26, том IV, Таблица 231

административных зданий Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 46

бункерные Сборник № 9 Таблица 58

верхние открытых двухгалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.10

верхние открытых одногалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.17

верхние соединительные транспортерные Сборник 13 (хозр.) Таблица 35.

гидротранспортера и жомоудаления свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 11

деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 75

деревянные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 251

деревянные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 15

для коммуникаций складов бензольных продуктов Сборник № 1 Таблица 111.87

для транспортеров на бункерных эстакадах доменных цехов Сборник № 1  Таблица 1.17

конвейерные глинозаводов горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 200

металлические угольных шахт Сборник № 3 Таблица 13

надземные и перегрузочные узлы (деревянные) щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 49

надземные к производственным зданиям неметаллорудной промышленности Сборник № 8 Раздел 6

надземные транспортерные под конвейер шириной 2 м обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.12

надземные щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 48

наземные на стальных опорах горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 249

нижние открытых двухгалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.11

от рамп на перегрузочные станции коксовых блоков Сборник № 1 Таблица 111.55

переходные Сборник № 15 Таблица 9

подземные горной проходки диаметром 6 м обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.13

полуподземные железобетонные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 250

противообвальные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 59

противообвальные Сборник № 21 Таблица 268

рыбопромышленных предприятий Раздел 5

топливоподачи и узлы пересыпки электрических станций Сборник № 5 Таблица 20

транспортерные сечением 2,8х2,6 м для подачи шихты из складов шихты и извести ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.4

транспортерные сечением 4,5х2,2 м для подачи шихты из складов шихты и извести ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.3

транспортерные углеподготовки под два транспортера объемом до 600 куб. м Сборник № 1 Таблица 111.26

транспортерные углеподготовки под один транспортер объемом до 500 куб. м Сборник № 1 Таблица 111.25

транспортеров для подачи щепы целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 122

трубных цехов керамической промышленности Сборник № 8 Раздел 5

соединительные транспортные элеваторов Сборник 13 (хозр.) Таблица 10.

угольных шахт с опорами и без опор Сборник № 3 Таблица 14


Гаражи
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Гаражи

Сборник № 19 Раздел 2

для автобусов Сборник 23 Таблица 21

для автомашин Сборник № 2 (бюдж) Таблица 128

для автомашин Сборник № 26, том I, Таблица 121

для автомашин и тракторов Сборник № 21 Таблица 208

для грейферных тележек угольных шахт Сборник № 3 Таблица 94

для грузовых автомобилей (построенные до 1965 г) Сборник 23 Таблица 20

для грузовых автомобилей Сборник 23 Таблица 19

для легковых автомобилей Сборник 23 Таблица 22

для размораживания углей на 20 и 30 вагонов Сборник № 1 Таблица 111.20

для тракторов и автомашин Сборник № 9 Таблица 13

для тракторов и автомашин Сборник № 26, том IV, Таблица 87

для хранения 50 комбайнов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 116

для хранения 50 комбайнов Сборник № 26, том I, Таблица 109

на 100 большегрузных автомобилей типа БелАЗ с закрытой стоянкой Сборник № 19 Таблица 69

на 1-30 автомобилей Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 108

на 1-30 автомобилей Сборник № 19 Таблица 67

на 3-30 автомобилей Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 107

на 3-30 автомобилей Сборник № 19 Таблиц 66

на 60 большегрузных автомобилей типа БелАЗ с закрытой стоянкой Сборник № 19 Таблица 68


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Гидранты

водопровода противопожарные Сборник № 26, том IV, Таблица 131

закрытой оросительной сети для подключения дождевальных машин ДМ-80 и ДМ-200 и дождевальных установок СДУ-10 и КДУ-55 Сборник № 37 Таблица 70

закрытой оросительной сети на асбестоцементных трубопроводах для подключения гибких шлангов Сборник № 37 Таблице 69

противопожарные Сборник № 27 Таблица 34

противопожарные и колонки водоразборные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 31


Градирни
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Градирни

Сборник № 5 Таблица 163

башенные

вентиляторная

газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 95

открытого типа с капельным оросителем площадью секции от 4 до 80 м2 Сборник № 27 Таблица 166

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 77


башенные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Градирни башенные

капельные

пленочные и брызгальные бассейны электрических станций Сборник № 5 Таблица 27

пленочные


капельные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Градирни башенные капельные

площадью орошения 64 кв. м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 87

площадью орошения 64 кв. м Сборник № 26, том IV, Таблица 202

площадью орошения 64 кв. м Сборник № 27 Таблица 146

площадью орошения 144 кв. м Сборник № 27 Таблица 148

площадью орошения 256 куб. м Сборник № 27 Таблица 150


пленочные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Градирни башенные пленочные

площадью орошения 16 кв. м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 86

площадью орошения 16 кв. м Сборник № 26, том IV, Таблица 201

площадью орошения 16 кв. м Сборник № 27 Таблица 144

площадью орошения 64 кв. м Сборник № 27 Таблица 145

площадью орошения 144 кв. м Сборник № 27 Таблица 147

площадью орошения 250 кв. м Сборник № 27 Таблица 149


вентиляторная
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Градирни вентиляторные

брызгальные многосекционные с деревянным каркасом площадью секции 16 кв. м Сборник № 26, том IV, Таблица 203

брызгальные многосекционные с деревянным каркасом площадью секции 16 кв. м Сборник № 27 Таблица 153

капельные

капельные и брызгальные

общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 138

пленочные многосекционные


капельные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Градирни вентиляторные капельные

капельного типа Сборник 29 Таблица 57

многосекционные с деревянным каркасом площадью секции 16 кв. м Сборник № 27 Таблица 152

многосекционные, расположенные на плоских кровлях, площадью секций 2 кв. м Сборник № 27 Таблица 161

многосекционные, располагаемые на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 8 кв. м Сборник № 27 Таблица 163

многосекционные, расположенные на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 16 кв. м Сборник № 27 Таблица 165


капельные и брызгальные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Градирни вентиляторные капельные и брызгальные

многосекционные с железобетонным каркасом площадью секции 16 кв. м Сборник № 27 Таблица 155

площадью секции 64 кв. м Сборник № 26, том IV, Таблица 205

площадью секции 64 кв. м Сборник № 27 Таблица 157

многосекционные площадью секции 192 кв. м Сборник № 27 Таблица 159


пленочные многосекционные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Градирни вентиляторные пленочные многосекционные

площадью секции 64 кв. м Сборник № 27 Таблица 156

площадью 144 кв. м Сборник № 27 Таблица 158

с деревянным каркасом площадью секции 16 кв. м Сборник № 27 Таблица 151

с железобетонным каркасом площадью секции 16 кв. м Сборник № 26, том IV, Таблица 204

с железобетонным каркасом площадью секции 16 кв. м Сборник № 27 Таблица 154

располагаемые на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 2 кв. м Сборник № 27 Таблица 160

располагаемые на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 8 кв. м Сборник № 27 Таблица 162

со стальным каркасом, располагаемые на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 16 кв. м Сборник № 27 Таблица 164


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Г

Гостиницы

Гостиницы и общежития Сборник № 26, том II, Таблица 50

двух-, трех- и четырехэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 37

двухэтажные из легкобетонных блоков Сборник № 26, том II, Таблица 41

двухэтажные из легкого кирпича Сборник № 26, том II, Таблица 40

двухэтажные из легкого кирпича Сборник № 28 Таблица 105

двухэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 63

двухэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 39

двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 103

двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 104

двухэтажные крупноблочные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 65

двухэтажные крупноблочные Сборник № 28 Таблица 107

двухэтажные смешанной конструкции Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 64

двухэтажные смешанной конструкции Сборник № 26, том II, Таблица 38

двухэтажные смешанной конструкции Сборник № 28 Таблица 106

крупноблочные Сборник № 28 Таблица 117

крупнопанельные Сборник № 28 Таблица 118

пятиэтажные из кирпичных блоков Сборник № 28 Таблица 116

пятиэтажные из эффективного кирпича Сборник № 28 Таблица 115

пятиэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 72

пятиэтажные крупноблочные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 73

пятиэтажные крупнопанельные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 74

сельские районные до 50 мест со столовой Сборник № 26, том II, Таблица 42

трехэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 66

трехэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 108

трехэтажные крупноблочные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 67

трехэтажные крупноблочные Сборник № 28 Таблица 109

трехэтажные крупнопанельные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 68

трехэтажные крупнопанельные Сборник № 28 Таблица 110

четырехэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 69

четырехэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 111

четырехэтажные крупноблочные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 70

четырехэтажные крупноблочные Сборник № 28 Таблица 112

четырехэтажные крупноблочные летнего типа Сборник № 28 Таблица 113

четырехэтажные крупнопанельные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 71

четырехэтажные крупнопанельные Сборник № 28 Таблица 114


Д
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дамбы

Дворы

Дезинфекторские Сборник № 21 Таблица 53

Депо

Деревья отдельно стоящие

Детские сады и ясли

Диффузоры угольных шахт Сборник № 3 Таблица 50

Довыпуски железобетонные и бетонные трубчатые с пропускной способностью до 10 м3/сек (без переезда) Сборник № 12б Таблица 163

Дом

Дома и Дворцы пионеров

Домики передвижные для птиц Сборник № 2 (бюдж) Таблица 40

Домики передвижные для птиц Сборник № 26, том I, Таблица 40

Дороги, площадки, дорожки, дорожные одежды

Дошники

Дренаж

Дренажные системы Сборник № 12б Раздел I

Дренажные системы на проездах и насосные станции Сборник № 12б Отдел IV

Дренажные устья Сборник № 37 Таблица 144

Душевые и сушилки Сборник № 26, том II, Таблица 65

Душевые и сушилки кирпичные одноэтажные на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 54

Душевые и сушилки кирпичные одноэтажные Сборник № 6(бюдж) Таблица 58

Душевые одноэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 78

Душевые одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 122

Души водяные для охлаждения изложниц сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.47

Дюкеры


Дамбы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дамбы

Дамбы (см. каналы и дамбы)

водооградительные земляные Сборник № 12б Таблица 87

земляные обвалования Сборник № 37 Таблица 8

земляные деривационных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 309

земляные деривационных сельских гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 57

земляные приплотинных сельских гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 67

контурные и разделительные

земляные Сборник № 12б Таблица 85

переливные и струенаправляющие Сборник № 12б Таблица 86

переливные и струенаправляющие приплотинных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 320

переливные и струенаправляющие приплотинных сельских гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 68


.Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

дамбы контурные и разделительные

при условии невозможности установления способа механизированной отсыпки и дальности транспортировки грунта Сборник № 12 Таблица 26

отсыпаемые автосамосвалами с погрузкой грунта II группы экскаваторами, при дальности транспортировки 1-3 км Сборник № 12 Таблица 24

отсыпаемые бульдозерами, при дальности перемещения грунта II группы в насыпь до 100 м; с профилированием дамбы до проектных размеров экскаваторами – драглайн Сборник № 12 Таблица 25

отсыпаемые скреперами емкостью ковша 3,0 куб. м, при дальности перемещения грунта II группы в насыпь до 250 м Сборник № 12 Таблица 22

отсыпаемые скреперами емкостью ковша 6-8 куб. м, при дальности перемещения грунта II группы в насыпь до 500 м Сборник № 12 Таблица 23


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дворы

изложниц сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.49

литейные и поддоменники доменных печей полезным объемом до 2000 куб. м с кирпичным заполнением фахверка стен и металлической кровлей Сборник № 1 Таблица 1.4

литейные и поддоменники доменных печей полезным объемом до 2000 куб. м с облегченными стенами и кровлей Сборник № 1 Таблица 1.5

литейные и поддоменники доменных печей полезным объемом до 3000 куб. м с помещениями колошниковых подъемников и панелей системы загрузки Сборник № 1 Таблица 1.6

переливные и струенаправляющие приплотинных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 320

скотные на 200 голов молодняка крупного рогатого скота мясных пород Сборник № 2 (бюдж) Таблица 8

скотные на 200 голов молодняка крупного рогатого скота мясных пород Сборник № 26, том I, Таблица 8

шихтовые с раздельным хранением материалов - отделения магнитных материалов сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.42

шихтовые с раздельным хранением материалов - отделения сыпучих материалов сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.43

шихтовые с хранением сыпучих и магнитных материалов в одном здании сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.44


Депо
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Депо

Сборник № 21 Таблица 207

вагонные железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 5

для мотовозов и паровозов и вагоноремонтные мастерские железных дорог узкой колеи лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 12

каротажное (см здания стенда отстрелочного)

локомотивно-вагонные железнодорожный путь колеи 750 мм Сборник № 19 Таблица 56

локомотивно-вагонное на 1 стойло с экипировочным пунктом для тепловозов и электровозов Сборник № 19 Таблице 20

локомотивно-вагонное на 2 и 3 стойла для тепловозов и электровозов Сборник № 19 Таблица 21

локомотивно-вагонное на 4 и 9 стойл для тепловозов и электровозов Сборник № 19 Таблица 22

мотовозов нефтепромыслового хозяйства на суше(см здания стенда отстрелочного ...)

моторвагонные и дизельпоездов Сборник № 21 Таблица 6

обработки вагонов III категории Сборник № 21 Таблица 51

огнеупорного ремонта ковшей для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.21

паровозные с мастерскими и служебно-бытовым корпусом Сборник № 21 Таблица 7

паровозо-вагонное Сборник № 19 Таблица 24

пожарные

тепловозо-вагонные для тепловозов ТГМ и ТГК на 1 и 2 стойла Сборник № 19 Таблица 19

троллейбусные и трамвайные Сборник № 30 Таблица 3

экипировки и технического осмотру электровозов и тепловозов Сборник № 21 Таблица 4


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Депо пожарные

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 45

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 46

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 47

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 155

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 156

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 157

Сборник № 18 Таблица 52

Сборник № 18 Таблица 53

Сборник № 18 Таблица 54

и конторы цеховые лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 38

сельского типа Сборник № 2 (бюдж) Таблица 151

сельского типа Сборник № 26, том I, Таблица 136

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 74


Деревья отдельно стоящие
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Деревья отдельно стоящие

дуб, липа, клен остролистный, горный, сахарный и др., ясень, граб, платан, кипарис, кедр, сосна, ель, пихта, каштан, декоративные посадки плодовых деревьев Сборник № 12б Таблица 178

ольха, береза, вяз, лиственница, осина, клен ясенелистный Сборник № 12б Таблица 179

тополь, ива Сборник № 12б Таблица 180


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Детские сады и ясли

Детские сады с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Детские сады с центральным отоплением от встроенной котельной

Детские сады-ясли (комбинаты)

Детские ясли с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Детские ясли с центральным отоплением от встроенной котельной

Детские ясли Сборник № 26, том II, Таблица 88


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Детские сады с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

деревянные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 8

деревянные одноэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 84

деревянные одноэтажные Сборник 32 Таблица 38

деревянные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 9

кирпичные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 7

кирпичные двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 86

кирпичные двухэтажные Сборник 32 Таблица 40

кирпичные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 6

кирпичные одноэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 85

кирпичные одноэтажные Сборник 32 Таблица 39

каркасно-засыпные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 10

каркасно-засыпные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 11

саманные или из сырцового кирпича одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 12

смешанной конструкции двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 13


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Детские сады с центральным отоплением от встроенной котельной

кирпичные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 14

кирпичные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 15


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Детские сады-ясли (комбинаты)

с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

с центральным отоплением от встроенной котельной

сады-ясли Сборник № 26, том II, Таблица 87

сады-ясли кирпичные двухэтажные с круглосуточным пребыванием детей на 280 мест Сборник 32 Таблица 44

сады-ясли панельные двухэтажные с дневным пребыванием детей на 140 мест Сборник 32 Таблица 41

сады-ясли панельные двухэтажные с дневным пребыванием детей на 280 мест Сборник 32 Таблица 43

сады-ясли панельные двухэтажные с круглосуточным пребыванием детей на 140 мест Сборник 32 Таблица 42


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Детские сады-ясли (комбинаты)

с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

кирпичные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 26

кирпичные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 27

деревянные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 28

деревянные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 29

каркасно-засыпные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 30

каркасно-засыпные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 31

саманные или из сырцового кирпича одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 32

смешанной конструкции двухэтапные Сборник № 8(бюдж) Таблица 33


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Детские сады-ясли (комбинаты)

с центральным отоплением от встроенной котельной

кирпичные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 34

кирпичные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 35


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Детские ясли с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

кирпичные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 16

кирпичные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 17

деревянные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 18

деревянные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 19

каркасно-засыпные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 20

каркасно-засыпные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 21

саманные или из сырцового кирпича одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 22

смешанной конструкции двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 23


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Детские ясли с центральным отоплением от встроенной котельной

кирпичные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 24

кирпичные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 25


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дом

бригадные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 227

бригадные для животноводов Сборник № 26, том I, Таблица 205

бригадира пути железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 134

быта пятиэтажный крупнопанельный Сборник № 28 Таблица 139

для животноводов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 225

для животноводов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 226

для животноводов на 18 человек Сборник № 26, том I, Таблица 204

дорожного мастера железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 133

животноводов Сборник № 26, том II, Таблица 16

линейных ремонтеров (обходчиков) с хозяйственными постройками Сборник 29 Таблица 62

моды пятиэтажный крупнопанельный Сборник № 28 Таблица 150

отдыха локомотивных и поездных бригад Сборник № 21 Таблица 132

прочие Сборник № 18-ПД Таблица 5

путевых обходчиков (двух) железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 135

Родильные Сборник № 5 (бюдж) Таблица 5

родильные Сборник № 26, том II, Таблица 75

родильные Сборник № 31 Таблица 5

связи и автоматических телефонных станций Сборник № 21 Таблица 124

сельскохозяйственной культуры Сборник № 2 (бюдж) Таблица 254

сельскохозяйственной культуры Сборник № 26, том II, Таблица 111

типа ГПД Сборник № 18-ПД Таблица 2

типа ПДУ Сборник № 18-ПД Таблица 1

типа СПД Сборник № 18-ПД Таблица 3

угольщиков железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 138


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дома и Дворцы пионеров

деревянные одно- и двухэтажные Сборник № 9(бюдж) Таблица 28

кирпичные одно- и двухэтажные Сборник № 9(бюдж) Таблица 29

кирпичные трех- и четырехэтажные Сборник № 9(бюдж) Таблица 30

смешанной конструкции двухэтажные Сборник № 9(бюдж) Таблица 31


Дороги, площадки, дорожки, дорожные одежды
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дороги, площадки, дорожки, дорожные одежды

Автодороги, дорожки пешеходные Сборник № 21 Таблица 74

Дороги

Дороги, площадки, дорожки внутриплощадочные, открытые стоянки для автомашин газораздаточных станций Сборник 29 Таблица 150

Дороги, дорожки и открытые стоянки для автомашин, внутриплощадочные, пунктов обмена баллонов Сборник 29 Таблица 154

Дорожки Сборник № 2 (бюдж) Таблица 305

Дорожки Сборник № 12б Таблица 6

Дорожки Сборник № 12б Таблица 7

Дорожки рулежные(РД) с цементно-бетонным покрытием Сборник № 24 Таблица 4

Дорожки садово-парковые Сборник № 12б Таблица 188

Дорожные одежды


Дороги
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дороги

автомобильные Сборник 23 Раздел 1

автомобильные лесовозные

внутрихозяйственные на минеральных грунтах Сборник № 37 Таблица 151

внутрихозяйственные на торфяных грунтах Сборник № 37 Таблица 152

грунтовые

деревянные лежневые шириной 3,5 м из бревен d = 18 см (без искусственных сооружений, обстановки пути) Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 14

деревогрунтовые (лежневые) лесовозные Сборник № 9 Таблица 8

железные лесовозные нормальной колеи 1524 мм Сборник № 9 Таблица 10

железные лесовозные нормальной колеи 1524 мм Сборник № 26, том IV, Таблица 85

железные лесовозные узкой колеи 750 мм Сборник № 9 Таблица 9

железные лесовозные узкой колеи 750 мм Сборник № 26, том IV, Таблица 84

канатные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 42

канатные угольных шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т Сборник № 3 Таблица 121

колейные из сборного железобетона лесовозные Сборник № 9 Таблица 3

мощеные колотым камнем Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 5

мощенные колотым камнем Сборник 23 Таблица 5

лежневая шириной проезжей части 6 м газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 33

подъездные и внутренние автомобильные Сборник № 19 Отдел III

с асфальтобетонным покрытием Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 2

с асфальтобетонным покрытием Сборник 23 Таблица 2

с гравийным покрытием лесовозные Сборник № 9 Таблица 2

с гравийным покрытием серповидного профиля Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 7

с гравийным покрытием серповидного профиля Сборник 23 Таблица 7

с грунто-гравийным покрытием лесовозные Сборник № 9 Таблица 6

с облегченным черным щебеночным покрытием Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 4

с облегченным черным щебеночным покрытием Сборник 23 Таблица 4

с покрытием из грунта, укрепленного битумом Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 8

с покрытием из грунта, укрепленного битумом Сборник 23 Таблица 8

с покрытием из грунта, укрепленного цементом Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 9

с покрытием из грунта, укрепленного цементом Сборник 23 Таблица 9

с покрытием из грунтовых оптимальных смесей лесовозные Сборник № 9 Таблица 7

с цементно-бетонным покрытием Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 1

с цементно-бетонным покрытием Сборник 23 Таблица 1

с черным гравийным покрытием лесовозные Сборник № 9 Таблица 1

с черным щебеночным покрытием из горячего черного щебня Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 3

с черным щебеночным покрытием из горячего черного щебня Сборник 23 Таблица 3

с щебеночным покрытием Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 6

с щебеночным покрытием Сборник 23 Таблица 6

эксплуатационные инспекторские оросительных систем Сборник № 37 Таблица 10


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дороги автомобильные лесовозные

грунтовые, обработанные битумными материалами Сборник № 26, том IV, Таблица 79

грунтовые, обработанные цементов Сборник № 26, том IV, Таблица 80

деревогрунтовые (лежневые) Сборник № 26, том IV, Таблица 83

колейные из сборного железобетона Сборник № 26, том IV, Таблица 78

с гравийным покрытием Сборник № 26, том IV, Таблица 77

с грунтогравийным покрытием Сборник № 26, том IV, Таблица 81

с покрытием из грунтовых оптимальных смесей Сборник № 26, том IV, Таблица 82

с черным гравийным покрытием Сборник № 26, том IV, Таблица 76


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дороги грунтовые

обработанные битумными материалами лесовозные Сборник № 9 Таблица 4

обработанные цементом лесовозные Сборник № 9 Таблица 5

профилированные (без искусственных сооружений, обстановки пути) Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 13

профилированные, улучшенные гравием Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 10

профилированные, улучшенные гравием Сборник 23 Таблица 10

профилированные, улучшенные песком Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 11

профилированные, улучшенные песком Сборник 23 Таблица 11

профилированные, улучшенные шлаком слоем 15 см (без искусственных сооружений, обстановки пути) Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 12


Дорожные одежды
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дорожные одежды

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 100

асфальтобетонные двухслойные покрытия на основании из черной щебеночной смеси по щебеночному подстилающему слою Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 62

дорог IV - V технических категорий Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 65

основание дорожных одежд Сборник № 12б Таблица 2

основание дорожных одежд Сборник № 12б Таблица 3

основание дорожных одежд подъездной и внутренней автомобильной дороги Сборник № 19 Таблица 60

основание дорожных одежд Сборник № 26, том IV, Таблица 65

подстилающий слой дорожных одежд Сборник № 12б Таблица 1

подстилающий слой дорожных одежд подъездной и внутренней автомобильной дороги Сборник № 19 Таблица 59

подстилающий слой дорожных одежд Сборник № 26, том IV, Таблица 64

Покрытие

покрытия дорожные Сборник № 26, том IV, Таблица 66

покрытия дорожные кабельных сетей Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 174

покрытия дорожные подъездной и внутренней автомобильной дороги Сборник № 19 Таблица 61

покрытие дорожных одежд Сборник № 12б Таблица 4

покрытие дорожных одежд Сборник № 12б Таблица 5

цементно-бетонные покрытия на щебеночном основании Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 63

черные щебеночные покрытия на щебеночном основании из черного щебня по подстилающему щебеночному слою Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 64


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дошники

деревянные Сборник № 33 Таблица 45

деревянные Сборник № 36 Таблица 55

деревянные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции Сборник № 26, том IV, Таблица 5

железобетонные Сборник № 33 Таблица 43

железобетонные Сборник № 36 Таблица 53

железобетонные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции Сборник № 26, том IV, Таблица 3

кирпичные Сборник № 33 Таблица 44

кирпичные Сборник № 36 Таблица 54

кирпичные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции Сборник № 26, том IV, Таблица 4


Дренаж
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дренаж

вертикальный Сборник № 12б Таблица 78

головной Сборник № 12б Таблица 74

гончарный оросительных систем Сборник № 37 Таблица 118

гончарный с устройством всей необходимой закрытой регулирующей и проводящей сети Сборник № 37 Таблица 131

из асбестоцементных труб оросительных систем

из гончарных труб при глубинеоросительных систем

из деревянных фрезерованных труб Сборник № 37 Таблица 140

из дощатых прямоугольных труб Сборник № 37 Таблица 138

из пластмассовых труб Сборник № 37 Таблица 139

из синтетических (полиэтиленовых) труб оросительных систем Сборник № 37 Таблица 120

комбинированный Сборник № 12б Таблица 77

кротовый и щелевой Сборник № 37 Таблица 141

площадной гончарный, устраиваемый механизированным способом с колодцами и устьевыми сооружениями Сборник № 12б Таблица 75

площадной из асбестоцементных труб с устройством колодцев и устьевых сооружений Сборник № 12б Таблица 76

площадной из синтетических труб с устройством колодцев и устьевых сооружений Сборник № 12б Таблица 76а


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дренаж

из асбестоцементных труб оросительных систем

Сборник № 37 Таблица 119

при глубине заложения более 1,5 м в минеральных грунтах Сборник № 37 Таблица 134

при глубине заложения более 1,5 м в торфяных грунтах Сборник № 37 Таблица 137

при глубине заложения до 1,2 м в минеральных грунтах Сборник № 37 Таблица 132

при глубине заложения до 1,2 м в торфяных грунтах Сборник № 37 Таблица 135

при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в минеральных грунтах Сборник № 37 Таблица 133

при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в торфяных грунтах Сборник № 37 Таблица 136


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дренаж

из гончарных труб при глубинеоросительных систем

при глубине заложения более 1,5 и в минеральных грунтах Сборник № 37 Таблица 127

при глубине заложения более 1,5 м в торфяных грунтах Сборник № 37 Таблица 130

при глубине заложения до 1,2 м в минеральных грунтах Сборник № 37 Таблица 125

при глубине заложения до 1,2 м в торфяных грунтах Сборник № 37 Таблица 128

при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в минеральных грунтах Сборник № 37 Таблица 126

при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в торфяных грунтах Сборник № 37 Таблица 129


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Д

Дюкеры

Сборник № 12б Таблица 46

Сборник № 21 Таблица 269

на пересечениях каналов с каналами или реками Сборник № 16 Таблица 5

железобетонные (для пропуска водотоков через “нулевые места” и выемки) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 80

с пропускной способностью до 10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 128

с пропускной способностью свыше 10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 129

с пропускной способностью до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 22


Е
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Е

Емкости горизонтальные (лежаки) для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 129

Емкости горизонтальные (лежаки) нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 73

Емкости деревянные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 126

Емкости для захоронения спецотходов горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 192

Емкость для слива тяжелых остатков сжиженного газа Сборник 29 Таблица 83

Емкости железобетонные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 127

Емкости запасные для микробов биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.126

Емкости земляные ямные общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 144


Ж
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ж

Желоба для кабеля и гибких тяг на железнодорожном транспорте Сборник № 21 Таблица 283

Жижесборники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 59

Жижесборники Сборник № 26, том I, Таблица 59

Жироловки мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 24

Жироловушка производительностью 100 т в сутки масложировой промышленности Сборник № 10 Таблица 40

Жиросборники Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 109


3
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Заборы деревянные Сборник № 28 Таблица 175

Заборы деревянные архитектурно оформленные, окрашенные Сборник № 28 Таблица 176

Заборы для ограждения пути на перегонах и в пределах станций Сборник № 21 Таблица 239

Зависимость стрелок электроключевая на станциях, оборудованных автоблокировкой железнодорожной линии Сборник № 19 Таблица 41

Заводоуправления

Заводы

Загоны для скота Сборник № 11 Таблица 23

Задвижки на асбестоцементных трубопроводах Сборник № 37 Таблица 73

Задвижки чугунные Сборник № 26, том IV, Таблица 152

Задвижки чугунные Сборник № 27 Таблица 60

Заземления Сборник № 21 Таблица 307

Заземления антенн средневолновых и длинноволновых Сборник № 25 Г

Закладные части затворов и других гидротехнических металлических конструкций гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 52

Закусочные

Зал гимнастический малый Сборник № 6(бюдж) Таблица 38

Зал гимнастический малый Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 35

Зал гимнастический малый Сборник № 35 Таблица 30

Залы спортивные Сборник № 7(бюдж) Таблица 64

Запруды (полузапруды)

затворы плотин деревянные Сборник № 12б Таблица 102

Защита

Звенья и основания дюкеров сборных железобетонных (для пропуска водотоков через «нулевые места» и выемки) Сборник № 19 Таблица 16

Здание

Здания и сооружения

Здания, сараи и стрелочные будки на лесовозных железных дорогах узкой колеи Сборник № 26, том IV, Таблица 89

Зеленые насаждения Сборник № 12б Отдел VIII

Земляное полотно

Земляные работы по оградительным дамбам Сборник № 20 Таблица 99

Земляные работы с обвалованием и благоустройством резервуарных парков Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 134

Земляные работы с обвалованием и благоустройством резервуарных парком Сборник 4 Таблица 103

Зерносклад

Зерносушилка

Зимовники на 100 и 300 пчелосемей Сборник № 2 (бюдж) Таблица 197

Зимовники на 100 и 300 пчелосемей Сборник № 26, том I, Таблица 176

Знак

Золопроводы сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 99

Золошлакопроводы электрических станций Сборник № 5 Таблица 13

Зоны охранные противопожарные на полях добычи торфа Сборник № 16 Таблица 1


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Заводоуправления

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 38

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 39

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 40

1 - 2- и 3 - 4 - этажные Сборник № 18 Таблица 36

1 - 2- и 3 - 4 - этажные Сборник № 18 Таблица 37


Заводы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Заводы

бондарные Сборник № 12 Таблица 18

газовой сажи Сборник 29 Отдел VI

гравийно-песчаные Сборник № 8 Раздел 2

дубильно-экстрактовые Сборник № 14 Раздел 8

жиромучные рыбоконсервных заводов Сборник № 12 Таблица 10

извлечения гелия Сборник 29 Отдел III

искусственной подошвы Сборник № 14 Таблица 67

искусственных кож Сборник № 14 Таблица 66

камнеобрабатывающие Сборник № 8 Раздел 5

камышитовых плит Сборник № 26, том IV, Таблица 49

клеевые многоэтажные мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 26

комбайно-ремонтные с программой 700 - 1000 комбайнов в год Сборник № 26, том I, Таблица 79

комбикормовые производительностью 300 т/сутки Сборник 13 (хозр.) Таблица 56.

комбикормовые

консервный Сборник № 12 Таблица 7

масла и сухого обезжиренного молока Сборник № 11 Таблица 36

масло-казеиновые Сборник № 11 Таблица 37

молочные городские (двухэтажные с подвалом) Сборник № 11 Таблица 31

молочные городские (одноэтажные без подпала) Сборник № 11 Таблица 32

молочные прошоссейно - пристанционные (объем здания более 5000 куб. м) Сборник № 11 Таблица 39

молочные прошоссейно - пристанционные (объем здания до 5000 куб. м) Сборник № 11 Таблица 38

мотороремонтный с программой 3000 - 6000 двигателей в год Сборник № 26, том I, Таблица 84

мыловаренный со складом мыла Сборник № 10 Таблица 32

мясоперерабатывающие (по современным проектам) Сборник № 11 Таблица 12

мясоперерабатывающие (построенные) Сборник № 11 Таблица 11

поливинилхлоридных пленок Сборник № 14 Таблица 69

по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы

по ремонту тракторов с программой 3,0 млн. рублей в год Сборник № 26, том I, Таблица 80

по ремонту электрооборудования с программой 1,0 млн. рублей в год Сборник № 26, том I, Таблица 81

рыбоконсервные Сборник № 12 Таблица 6

рыбопосольные Сборник № 12 Таблица 15

сгущенного молока (двухэтажные с подвалом) Сборник № 11 Таблица 27

сгущенного молока (одноэтажные без подвала) Сборник № 11 Таблица 28

силикатного кирпича Сборник № 8 Раздел 2

сухого молока (двухэтажные с подвалом) Сборник № 11 Таблица 29

сухого молока (одноэтажные без подвала) Сборник № 11 Таблица 30

сыродельные (двухэтажные с подвалом) Сборник № 11 Таблица 33

сыродельные (двухэтажные с подвалом) Сборник № 26, том IV, Таблица 25

сыродельные (одноэтажные) Сборник № 11 Таблица 34

сыродельные (одноэтажные) Сборник № 26, том IV, Таблица 26

щебеночные Сборник № 8 Раздел 1

ячеистого бетона Сборник № 8 Раздел 3


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Закусочные

Сборник № 36 Таблица 23

летнего типа Сборник № 2 (бюдж) Таблица 273

летнего типа Сборник № 12б Таблица 204

летнего типа Сборник № 33 Таблица 20

летнего типа Сборник № 36 Таблица 24

летнего типа Сборник № 26, том II, Таблица 131

на 20 посадочных мест Сборник № 2 (бюдж) Таблица 272

на 20 посадочных мест Сборник № 26, том II, Таблица 130


Запруды (полузапруды)
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Запруды (полузапруды)

земляные с креплением откосов Сборник № 12б Таблица 116

земляные с креплением откосов Сборник № 20 Таблица 98

и полузапруды из каменной наброски на тюфяке Сборник № 12б Таблица 115

и полузапруды из каменной наброски на тюфяке Сборник № 20 Таблица 96

и полузапруды из тюфячной кладки Сборник № 12б Таблица 114

и полузапруды из тюфячной кладки Сборник № 20 Таблица 95

и полузапруды из хворостяной кладки на донном тюфяке Сборник № 12б Таблица 113

и полузапруды из хворостяной кладки на донном тюфяке Сборник № 20 Таблица 94


Защита
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Защита

высокочастотная линий электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 82

катодная металлоконструкции морских эстакад нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 29

от статического электричества площадок насосных станций при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 52

путевая железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Таблица 9

путевая, знаки путевые и упоры путевые железнодорожных путей (см. противоугоны)

трубопроводов от электрокоррозии Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 125

трубопроводов от электрокоррозии Сборник № 5 Таблица 155

электрическая газопроводов от электрохимической коррозии Сборник № 26, том IV, Таблица 218

электрическая газопроводов от электрохимической коррозии Сборник 29 Таблица 133

электрическая магистральных газопроводов Сборник 29 Таблица 41

электрическая магистральных трубопроводов нефтепромыслового хозяйства Сборник 4 Таблица 47

электрическая шлейфов и метанолопроводов Сборник 29 Таблица 31


Здание
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание

абсорбционных отделений с бытовыми помещениями и подстанциями цехов сероочистки Сборник № 1 Таблица 111.117

административное

агрегатные для средств и управления воздушным движением Сборник № 24 Таблица 35

антенного коммутатора (павильона), компараторной, мастерских и разных вспомогательных служб группа капитальности II Сборник № 25 Таблица 33

антенного коммутатора (павильона), компараторной, мастерских и разных вспомогательных служб группа капитальности IV Сборник № 25 Таблица 32

библиотеки

блока воздухонагревателей облегченные Сборник № 1 Таблица 1.11

блока воздухонагревателей Сборник № 1 Таблица 1.10

блока вспомогательных служб лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 141

блюмингов прокатных цехов Сборник № 1 Таблица 1.63

брикетных фабрик Сборник № 3 Таблица 125

бункерных эстакад для доменных печей полезным объемом до 3000 куб. м Сборник № 1  Таблица 1.19

бункеров погрузочных щебня и бункеров отходов асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 9

бункеров установки магнитной сепарации шлакового отделения скрапоразделочных цехов Сборник № 1 Таблица 1.85

бытовых помещений Сборник № 8 Раздел 1

бытовых помещений прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 2

бытовых помещений угольных шахт Сборник № 3 Таблица 68

вентиляторов и калориферов угольных шахт Сборник № 3 Таблица 48

вспомогательные кинематографической промышленности Сборник № 15 Таблица 15

вспомогательное электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 89

вспомогательных служб УП связи Сборник № 25 Таблица 6

вспомогательных цехов завода первичной обработки пеньки и льна Сборник № 14 Таблица 20а

газоочисток для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.37

газорегуляторного пункта (ГРП) Сборник № 26, том IV, Таблица 219

газосбросных устройств складов сырого бензола и поглотительного масла цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.82

гостиницы

ГЭС и помещения подъемных механизмов гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 49

дезактивации при пунктах захоронения спецотходов металлургического производства Сборник № 2 Таблица 116

деривационных гидроэлектростанций надземная часть Сборник № 2 (бюдж) Таблица 306

деривационных сельских гидроэлектростанций надземная часть Сборник № 5 Таблица 54

деривационных гидроэлектростанций подземная часть Сборник № 2 (бюдж) Таблица 307

деривационных сельских гидроэлектростанций подземная часть Сборник № 5 Таблица 55

дизельных электростанций мощностью до 300 кВт Сборник № 2 (бюдж) Таблица 323

дизельных электростанций мощностью до 300 квт Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 178

дизельных электростанций сельских мощностью до 300 квт Сборник № 5 Таблица 71

дизельных электростанций мощностью до 2000 кВт Сборник № 2 (бюдж) Таблица 324

дизельных электростанций сельских мощностью до 2000 квт Сборник № 5 Таблица 72

дизельных служб связи Сборник № 25 Таблица 17

для разгрузки железнодорожных вагонов и автомашин при механизированных бурачных свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 14

для технических бригад для технического обслуживания самолетов у перрона и на местах стоянок Сборник № 24 Таблица 22

домов связи железнодорожных сортировочных (ЖДСП) - кирпичные Сборник № 25 Таблица 2

дробилок угольных шахт Сборник № 3 Таблица 35

дробильно-сортировочного отделения угольных шахт Сборник № 3 Таблица 36

дробильных известковых заводов годовой производительностью 35-65 тыс. т извести Сборник № 8 Раздел 1

душевых угольных шахт Сборник № 3 Таблица 69

дымососных Сборник № 8 Раздел 9

дымососных (эксгаустерных) бедного газа металлургического производства Сборник № 2 Таблица 114

жилые

жомосушка свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 20

заводов медицинских препаратов Сборник № 17 а

заводов медицинского стекла Сборник № 17 в

заводов первичной обработки сырья кожевенных заводов одноэтажные в современных объемно-планировочных и конструктивных решениях Сборник № 14 Таблица 56

заводов сортировочных известковых годовой производительностью 35-65 тыс. т извести Сборник № 8 Раздел 1

заводов химико-фармацевтических Сборник № 17 б

заправочных, массозаготовительных, помольных и прессовых отделений и отделений приема и просева песка и глины Сборник № 8 Раздел 1

и галереи разливочных машин ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.9

кабельных будок связи Сборник № 25 Таблица 20

калориферные Сборник № 8 Раздел 9

кантовальных лебедок установок одноленточных или двухленточных разливочных машин для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.33

караульных и проходных связи Сборник № 25 Таблица 34

катодной станции, кип, диспетчерского пункта и баллонного цеха нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 8

компенсаторов синхронных электрических подстанций с высшим напряжением 35-220 кв Сборник № 5 Таблица 97

конденсаторов отделений дистилляции смолы Сборник № 1 Таблица 111.89

контор связи (РКС) районных объемом до 3000 куб. м - деревянные Сборник № 25 Таблица 3

контор (отделений) связи сельских объемом до 1000 куб. м деревянные Сборник № 26, том III, Таблица 46

контор (отделений) связи сельских объемом до 1000 куб. м кирпичные Сборник № 26, том III, Таблица 45

контор угольных шахт Сборник № 3 Таблица 67

копров башенных горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 256

копровых отделений скрапоразделочных цехов (без бойных площадок) Сборник № 1 Таблица 1.81

корпуса

космической связи типа «ОРБИТА» Сборник № 25 Таблица 27

крепезаделочных и деревообделочных мастерских угольных шахт Сборник № 3 Таблица 52

крепезаделочных с конторами угольных шахт Сборник № 3 Таблица 53

ламповых угольных шахт Сборник № 3 Таблица 72

лебедок горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 265

лебедок горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 266

лебедок горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 267

лебедок угольных шахт Сборник № 3 Таблица 10

лесопропиточных и лесоразделочных с резервуарами угольных шахт Сборник № 3 Таблица 54

магнитной сепарации шлаковых отделений скрапоразделочных цехов Сборник № 1 Таблица 1.86

маневровых лебедок установок одноленточных или двухленточных разливочных машин для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.34

машинные колошниковых подъемников Сборник № 1 Таблица 1.13

машинные скиповых подъемников горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 279

мельниц сырьевых и цементных и бункерные этажерки заводов цементной промышленности Сборник № 8 Раздел 4

мерников отделений дистилляции смолы Сборник № 1 Таблица 111.90

-навесы личиночных цехов для лососевых рыбоводных заводов производительностью 2 и 5 млн. личинок в год Сборник № 12 Таблица 76

нагревательных колодцев прокатных цехов Сборник № 1 Таблица 1.61

надшахтные

насосно-компрессорного отделения Сборник 29 Таблица 75

натяжных устройств угольных шахт Сборник № 3 Таблица 11

общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

общежития

объектов тропосферной связи Сборник № 25 Таблица 28

оперативной и КИПа газопромыслового хозяйства объемом до 800 м3 Сборник 29 Таблица 6

опрокида угольных шахт Сборник № 3 Таблица 47

опрыскивателей установок одноленточных или двухленточных разливочных машин для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.32

отделений

перевозки почт (ОПП) объемом до 15000 куб. м - кирпичные Сборник № 25 Таблица 11

печей вращающихся огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.16

печные и угольных отделений заводов цементной промышленности Сборник № 8 Раздел 3

печных отделений, шахтных известеобжигательных печей Сборник № 26, том IV, Таблица 40

пневмошлакозолоудаления сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 105

подачи коксика и уборки шлака (надземная часть) с галереями от зданий коксика к зданиям нагревательных колодцев Сборник № 1 Таблица 1.62

подсобно-производственного назначения целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 112

подъемных машин

почтамтов железнодорожных сортировочных (ЖДСП) - кирпичные Сборник № 25 Таблица 2

предприятий и объектов связи Сборник № 25 Отдел I

предприятий резиновой промышленности Сборник 4 Таблица 149

при плотинных сельских гидроэлектростанций подземная часть Сборник № 5 Таблица 64

приготовления известкового молока установок одноленточных или двухленточных разливочных машин для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.31

приготовления реагентов со складскими помещениями обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.11

приплотинных гидроэлектростанций надземная часть Сборник № 2 (бюдж) Таблица 315

приплотинных сельских гидроэлектростанций надземная часть Сборник № 5 Таблица 63

приплотинных гидроэлектростанций подземная часть Сборник № 2 (бюдж) Таблица 316

площадки для наружной обмывки вагонов Сборник № 21 Таблица 70

пробных горнорудных предприятий Сборник № 1 Таблица VI.8

проборазделочных угольных шахт Сборник № 3 Таблица 71

производственные, производственно-технические

прокатных станов со встроенными машинными залами Сборник № 1 Таблица 1.65

промышленные промышленности синтетического каучука Сборник 4 Раздел 1

прочие подсобные электрических подстанций с высшим напряжением 35-220 кв Сборник № 5 Таблица 99

прочих производств медицинской промышленности, не вошедших в подотраслевые таблицы Сборник № 17 д

пультов управления цехов грануляции шлака Сборник № 8 Раздел 3

путевые на лесовозных железных дорогах узкой колеи Сборник № 9 Таблица 15

радиальных сгустителей типовой центральной обогатительной фабрики Сборник № 3 Таблица 123

радиодомов и аппаратно-студийного комплекса телевизионных центров Сборник № 25 Таблица 26

радиостанций передающих и приемных, передатчиков телевизионных центров и вещания на ультракоротких волнах, ретрансляционных телевизионных станций и радиорелейных линий Сборник № 25 Таблица 25

раздаточных осевых масел в пунктах технического осмотра вагонов депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 24

разливки, наклонной галереи и выдачи чугуна установок блока из двух двухленточных разливочных машин Сборник № 1  Таблица 1.30

развилки, наклонной галереи и выдачи чугуна установок одноленточных или двухленточных разливочных машин Сборник № 1 Таблица 1.29

разъездов объемом до 150 куб. м Сборник № 21 Таблица 115

регенерации масел Сборник 29 Таблица 53

ремонта вагон - весов для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.22

ремонтно-механического отделения Сборник 29 Таблица 77

ремонтно-эксплуатационное газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 50

решеток

ртутной газопромыслового хозяйства объемом до 250 м3 Сборник 29 Таблица 20

сборного пункта газопромыслового хозяйства объемом до 800 м3 Сборник 29 Таблица 4

сгустителей угольных шахт Сборник № 3 Таблица 40

сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м деревянные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 350

сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м - деревянные Сборник № 25 Таблица 14

сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м кирпичные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 349

сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м - кирпичные Сборник № 25 Таблица 13

служебно

служебные здания для госбанков с сберкассами двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 89

служебные здания для госбанков с сберкассами трехэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 90

соломоловушки и камнеловушки свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 9

сортировки и тюковки 0,6 т табака в смену Сборник № 2 (бюдж) Таблица 223

сортировки и тюковки 0,6 т табака в смену Сборник № 26, том I, Таблица 202

сортировки угля лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 140

сортировок в комплексе с пробными и просевными горнорудных предприятий Сборник № 1 Таблица VI.7

сортировок угольных шахт Сборник № 3 Таблица 37

стенда отстрелочного, каротажного депо и депо мотовозов нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 7

стоянки дорожных механизмов и автомобилей Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 29

сушилок угольных шахт Сборник № 3 Таблица 38

технические вспомогательных усилительных пунктов (ВУП) и дополнительных усилительных пунктов (ДУП) воздушных линий деревянные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 348

технические вспомогательных усилительных пунктов (ВУП), дополнительных усилительных пунктов (ДУП) и усилительных пунктов (УП) воздушных линий кирпичные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 347

технические вспомогательных усилительных пунктов (ВУП), дополнительных усилительных пунктов (ДУП) и усилительных пунктов (УП) воздушных линий связи кирпичные Сборник № 26, том III, Таблица 43

технические вспомогательных усилительных пунктов (ВУП), дополнительных усилительных пунктов (ДУП) и усилительных пунктов (УП) воздушных линий связи деревянные Сборник № 26, том III, Таблица 44

технических служб технического обслуживания самолетов площадью 600 кв. м и 1000 кв. м Сборник № 24 Таблица 23

технологических установок общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 81

типографий областных без подвала Сборник № 15 Таблица 4

типографий областных с подвалами Сборник № 15 Таблица 3

типографий районных без подвала Сборник № 15 Таблица 2

типографий районных с подвалом Сборник № 15 Таблица 1

трансформаторных киосков звуковой частоты предприятий и объектов связи Сборник № 25 Таблица 18

тренажера для одного и двух самолетов Сборник № 24 Таблица 26

узлов перегрузочных асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 10

узлов районных связи (РУС) железнодорожных сортировочных (ЖДСП) - кирпичные Сборник № 25 Таблица 2

умывальных угольных шахт Сборник № 3 Таблица 70

упаковочной и склада готовой продукции Сборник 29 Таблица 116

установки изделия «САТУРН» управления воздушным движением с котельной и без котельной Сборник № 24 Таблица 33

установки механизированной для выборки слюды Сборник № 8 Раздел 5

установок помольных известковых заводов годовой производительностью 35-65 тыс. т извести Сборник № 8 Раздел 1

химических лабораторий угольных шахт Сборник № 3 Таблица 71

хлораторной с контактным отстойником объемом 116,8 м3 Сборник 29 Таблица 148

хозяйственный блок для микрорайонов двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 88

хранения и варки битума при цехах термоизоляционных материалов Сборник № 8 Раздел 2

цехов и технологических установок сланцеперерабатывающей промышленности Сборник 4 Таблица 174

цехов

шахты годовой производительностью 300 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 100

шлаковозгоночных печей металлургического производства Сборник № 2 Таблица 34

экспедиций угольных шахт Сборник № 3 Таблица 71

эксплуатационных баз железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 82

электролизерных и фундаменты под ресиверы водовода электрических станций Сборник № 5 Таблица 34

электропусковых приборов при градирне (объем здания 120 куб. м) общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 139

эмалеприготовительных цехов Сборник № 8 Раздел 5


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание административное

газопромыслового хозяйства АРП Сборник 29 Таблица 47

двухэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 50

двухэтажные кирпичные Сборник № 6(бюдж) Таблица 50

двухэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 52

двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 85

двухэтажные, рубленные из круглого леса или брусьев Сборник № 4 (бюдж) Таблица 51

одноэтажные каркасно-засыпные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 48

одноэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 47

одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 51

одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 84

одноэтажные, рубленные из круглого леса или брусьев Сборник № 4 (бюдж) Таблица 49

при плодоовощных базах Сборник № 33 Таблица 34

семиэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 93

трехэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 52

четырехэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 91

четырехэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 92

четырех - пятиэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 53

четырех-, пятиэтажные кирпичные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 51

шести - семиэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 54


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание библиотеки

двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 94

трехэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 95

четырехэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 96


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое

с полнометражными квартирами

с малометражными квартирами

с малометражными квартирами для Москвы

в районах с особыми геологическими условиями

одноэтажные щитовой конструкции заводского изготовления Сборник № 2 (бюдж) Таблица 290

типа общежития на морском нефтепромысле Сборник 4 Таблица 41


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с полнометражными квартирами

одноэтажные

двухэтажные

трехэтажные

четырехэтажные

пятиэтажные

шестиэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 31

шестиэтажные кирпичные, с подвалом Сборник № 28 Таблица 31

семиэтажные

восьмиэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 33

восьмиэтажные кирпичные, с подвалом Сборник № 28 Таблица 34

восьмиэтажные со стенами из крупных блоков Сборник № 4 (бюдж) Таблица 34

девятиэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 35

девятиэтажные кирпичные, с подвалом Сборник № 28 Таблица 35

десятиэтажные кирпичные, с подвалом Сборник № 28 Таблица 36

девятиэтажные крупнопанельные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 37

девятиэтажные со стенами из крупных блоков Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 36

десяти - двенадцатиэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 38

десяти - двенадцатиэтажные крупнопанельные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 39

десяти - двенадцатиэтажные со стенами из крупных блоков Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 40

двенадцатиэтажные кирпичные, с подвалом Сборник № 28 Таблица 37

тринадцати - шестнадцатиэтажные крупнопанельные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 41

тринадцати - шестнадцатиэтажные со стенами из крупных блоков Сборник № 4 (бюдж) Таблица 42


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с полнометражными квартирами

одноэтажные

деревянные

из местных материалов Сборник № 26, том II, Таблица 15

из саманного кирпича Сборник № 4 (бюдж) Таблица 13

из саманного кирпича Сборник № 26, том II, Таблица 11

из саманного кирпича Сборник № 28 Таблица 10

из саманного кирпича Сборник № 28 Таблица 11

из сырцового кирпича и глинобитные Сборник № 26, том II, Таблица 13

из сырцового кирпича и глинобитные с облицовкой фасада красным кирпичом Сборник № 26, том II, Таблица 14

каркасно-засыпные без мансард Сборник № 4 (бюдж) Таблица 12

каркасно-засыпные Сборник № 26, том II, Таблица 8

каркасно-засыпные Сборник № 28 Таблица 9

каркасные Сборник № 26, том II, Таблица 12

кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 1

кирпичные Сборник № 28 Таблица 1

кирпичные без мансард Сборник № 4 (бюдж) Таблица 8

кирпичные, со светелками и мансардами Сборник № 4 (бюдж) Таблица 9

кирпичные, со светелками Сборник № 26, том II, Таблица 9

кирпичные, со светелками Сборник № 28 Таблица 2

со светелками Сборник № 26, том II, Таблица 10


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с полнометражными квартирами

одноэтажные деревянные

брусчатые без мансард Сборник № 26, том II, Таблица 5

брусчатые без мансард Сборник № 28 Таблица 8

брусчатые, с мансардами Сборник № 26, том II, Таблица 6

брусчатые, с мансардами Сборник № 26, том II, Таблица 7

брусчатые, с мансардами Сборник № 28 Таблица 6

брусчатые, с мансардами Сборник № 28 Таблица 7

рубленные из бревен Сборник № 26, том II, Таблица 2

рубленные из бревен Сборник № 26, том II, Таблица 3

рубленные из бревен Сборник № 26, том II, Таблица 4

рубленные из бревен Сборник № 28 Таблица 3

рубленные из бревен Сборник № 28 Таблица 4

рубленные из бревен Сборник № 28 Таблица 5

рубленные из бревен, без мансард Сборник № 4 (бюдж) Таблица 10

рубленные из брусьев, без мансард Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 11


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с полнометражными квартирами

двухэтажные

бревенчатые Сборник № 26, том II, Таблица 18

брусчатые Сборник № 26, том II, Таблица 19

деревянные брусчатые Сборник № 4 (бюдж) Таблица 16

деревянные, брусчатые Сборник № 28 Таблица 13

деревянные, рубленные из бревен Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 15

каркасно-засыпные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 18

каркасно-засыпные Сборник № 26, том II, Таблица 20

каркасно-засыпные Сборник № 28 Таблица 14

кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 14

кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 17

кирпичные Сборник № 28 Таблица 12

смешанной конструкции Сборник № 4 (бюдж) Таблица 17

смешанной конструкции Сборник № 26, том II, Таблица 21

смешанной конструкции (без подвала) Сборник № 28 Таблица 15


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с полнометражными квартирами

трехэтажные

из легких бетонных блоков Сборник № 28 Таблица 20

из легких бетонных блоков Таблица 26

из легких бетонных блоков Таблица 27

из крупных блоков Сборник № 4 (бюдж) Таблица 21

из мелких легкобетонных блоков Сборник № 4 (бюдж) Таблица 20

кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 19

кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 22

кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 24

кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 25

кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 30

кирпичные Сборник № 28 Таблица 16

кирпичные Сборник № 28 Таблица 17

смешанной конструкции Сборник № 4 (бюдж) Таблица 22

смешанной конструкции Сборник № 28 Таблица 21

смешанной конструкции Сборник № 28 Таблица 22

смешанной конструкции Таблица 28

смешанной конструкции Таблица 29

шлакобетонные Сборник № 26, том II, Таблица 23

шлакобетонные Сборник № 26, том II, Таблица 31

шлакобетонные Сборник № 28 Таблица 18

шлакобетонные Сборник № 28 Таблица 19


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с полнометражными квартирами

четырехэтажные

из крупных легкобетонных блоков Сборник № 4 (бюдж) Таблица 24

из легких бетонных блоков, без подвала Сборник № 28 Таблица 27

из легких бетонных камней без подвалов и с подвалами Сборник № 26, том II, Таблица 35

из легких бетонных камней без подвалов и с подвалами Сборник № 26, том II, Таблица 36

из легких блоков, с подвалом Сборник № 28 Таблица 28

кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 23

кирпичные без подвала Сборник № 26, том II, Таблица 32

кирпичные без подвалов и с подвалами Сборник № 26, том II, Таблица 33

кирпичные без подвалов и с подвалами Сборник № 26, том II, Таблица 34

кирпичные, без подвала Сборник № 28 Таблица 23

кирпичные, без подвала Сборник № 28 Таблица 24

кирпичные, с подвалом Сборник № 28 Таблица 25

кирпичные, с подвалом Сборник № 28 Таблица 26


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с полнометражными квартирами

пятиэтажные

кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 25

кирпичные Сборник № 28 Таблица 29

кирпичные, без лифта Сборник № 28 Таблица 30

кирпичные гостиничного типа Сборник № 4 (бюдж) Таблица 28

крупнопанельные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 27

крупнопанельные, гостиничного типа Сборник № 4 (бюдж) Таблица 30

со стенами из крупных блоков Сборник № 4 (бюдж) Таблица 26

со стенами из крупных блоков гостиничного типа Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 29


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с полнометражными квартирами

семиэтажные

кирпичные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 32

кирпичные, без подвала Сборник № 28 Таблица 32

кирпичные, с подвалом Сборник № 28 Таблица 33


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами

пятиэтажные кирпичные

пятиэтажные крупноблочные

пятиэтажные крупнопанельные

девятиэтажные кирпичные

девятиэтажные крупноблочные

девятиэтажные крупнопанельные


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами

пятиэтажные кирпичные

с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 38

с подвалами Сборник № 28 Таблица 39

для малосемейных, с подвалами Сборник № 28 Таблица 40

кооперативные, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 41

со встроенно-пристроенными предприятиями торговли, с подвалами Сборник № 28 Таблица 42

со встроенными предприятиями торговли, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 43

со встроенными предприятиями торговли, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 44


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами

пятиэтажные крупноблочные

с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 45

для малосемейных, с подвалами Сборник № 28 Таблица 46

со встроенными предприятиями торговли, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 47

со встроенно-пристроенными предприятиями торговли, с подвалами Сборник № 28 Таблица 48


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами

пятиэтажные крупнопанельные

с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 49

с подвалами Сборник № 28 Таблица 50

с подвалами и с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 51

гостиничного типа, с подвалами Сборник № 28 Таблица 52

кооперативные, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 53

с пристроенными предприятиями торговли, с подвалами Сборник № 28 Таблица 54


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами

девятиэтажные кирпичные

с подвалами и с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 55

для малосемейных, с подвалами Сборник № 28 Таблица 56

со встроенно-пристроенными предприятиями торговли, с подвалами Сборник № 28 Таблица 57


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами

девятиэтажные крупноблочные

с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 58

для малосемейных, с подвалами Сборник № 28 Таблица 59


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами

девятиэтажные крупнопанельные

с подвалами Сборник № 28 Таблица 60

гостиничного типа, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 61

для малосемейных, с подвалами Сборник № 28 Таблица 62


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами для Москвы

пятиэтажные

девятиэтажные

двенадцатиэтажные

четырнадцатиэтажные кирпичные, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 76


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами для Москвы

пятиэтажные

кирпичные с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 63

крупноблочные с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 64

крупнопанельные, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 65


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами для Москвы

девятиэтажные

кирпичные с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 66

кирпичные с подвалами, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли Сборник № 28 Таблица 67

крупноблочные, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 68

крупнопанельные, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 69

крупнопанельные, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 70

из крупных прокатных панелей, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 71

крупнопанельные с подвалами, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли Сборник № 28 Таблица 72

крупнопанельные, с подвалами, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли Сборник № 28 Таблица 73


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое с малометражными квартирами для Москвы

двенадцатиэтажные

крупноблочные (дома-башни) с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 74

крупноблочные с подвалами, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли Сборник № 28 Таблица 75


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое в районах с особыми геологическими условиями

для Москвы шестнадцатиэтажные каркасно-панельные, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 77

в районах вечной мерзлоты

в районах с сейсмичностью 7 баллов пятиэтажные крупнопанельные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 81

в районах с просадочными грунтами и сейсмичностью 7-8 баллов пятиэтажные крупнопанельные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 82

в районах с сейсмичностью 9 баллов девятиэтажные каркасно-панельные, с малометражными квартирами, с подвалами Сборник № 28 Таблица 83


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здание жилое в районах с особыми геологическими условиями

в районах вечной мерзлоты

пятиэтажные кирпичные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 78

пятиэтажные крупнопанельные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 79

девятиэтажные крупнопанельные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями Сборник № 28 Таблица 80


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания надшахтные

башенные с дробильным отделением горнорудных предприятий Сборник № 1 Таблица VI.1

без дробильно-сортировочных отделений горнорудных предприятий Сборник № 1 Таблица VI.3

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 268

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 269

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 271

деревянные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 4

каменные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 5

с бункерами угольных шахт Сборник № 3 Таблица 8

с дробильно-сортировочными отделениями горнорудных предприятий Сборник № 1 Таблица VI.2

с корпусом дробления горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 272

с металлическим каркасом угольных шахт Сборник № 3 Таблица 6

сблокированные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 7

Сборник № 2 Таблица 270


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности

трех- и четырехэтажные I и II групп капитальности, двух- и трехпролетные, обшей шириной 15-18 м, высотой этажа до 6 м Сборник № 7 Таблица 36


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом

до 35 тыс. м3

до 50 тыс. м3

до 75 тыс. м3

до 100 тыс. м3

до 200 тыс. м3

до 400 тыс. м3

до 600 тыс. м3

до 800 тыс. м3

до 1000 тыс. м3


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 35 тыс. м3, при средней высоте

до 8,5 м Сборник № 7 Таблица 1

до 10 м Сборник № 7 Таблица 2

более 10 м Сборник № 7 Таблица 3


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 50 тыс. м3, при средней высоте

до 8,5 м Сборник № 7 Таблица 4

до 10 м Сборник № 7 Таблица 5

более 10 м Сборник № 7 Таблица 6


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 75 тыс. м3, при средней высоте

до 8,5 м Сборник № 7 Таблица 7

до 10 м Сборник № 7 Таблица 8

более 10 м Сборник № 7 Таблица 9


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 100 тыс. м3, при средней высоте

до 8,5 м Сборник № 7 Таблица 10

до 10 м Сборник № 7 Таблица 11

более 10 м Сборник № 7 Таблица 12


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 200 тыс. м3, при средней высоте

более 10 м Сборник № 7 Таблица 13

до 12 м Сборник № 7 Таблица 14

более 12 м Сборник № 7 Таблица 15


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3, при средней высоте

до 10 м Сборник № 7 Таблица 16

до 12 м Сборник № 7 Таблица 17

до 15 м Сборник № 7 Таблица 18

до 20 м Сборник № 7 Таблица 19

более 20 м Сборник № 7 Таблица 20


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3, при средней высоте

до 10 м Сборник № 7 Таблица 21

до 12 м Сборник № 7 Таблица 22

до 15 м Сборник № 7 Таблица 23

до 20 м Сборник № 7 Таблица 24

более 20 м Сборник № 7 Таблица 25


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 800 тыс. м3, при средней высоте

более 10 м Сборник № 7 Таблица 26

до 12 м Сборник № 7 Таблица 27

до 15 м Сборник № 7 Таблица 28

до 20 м Сборник № 7 Таблица 29

более 20 м Сборник № 7 Таблица 30


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общего промышленного назначения в различных отраслях машиностроения

одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3, при средней высоте

до 10 м Сборник № 7 Таблица 31

до 12 м Сборник № 7 Таблица 32

до 15 м Сборник № 7 Таблица 33

до 20 м Сборник № 7 Таблица 34

более 20 м Сборник № 7 Таблица 35


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания общежития

См. гостиницы

ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 54

ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 55

ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 56

ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 64

ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 65

ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 66

грузчиков железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 137

для путевых рабочих Сборник № 21 Таблица 136

двухэтажные бревенчатые Сборник № 26, том II, Таблица 47

двухэтажные брусчатые Сборник № 26, том II, Таблица 48

двухэтажные деревянные рубленые Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 60

двухэтажные деревянные рубленые Сборник № 6(бюдж) Таблица 55

двухэтажные деревянные рубленые Сборник № 28 Таблица 100

двухэтажные деревянные, брусчатые Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 61

двухэтажные деревянные, брусчатые Сборник № 28 Таблица 101

двухэтажные каркасно-засыпные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 62

двухэтажные каркасно-засыпные Сборник № 26, том II, Таблица 49

двухэтажные каркасно-засыпные Сборник № 28 Таблица 102

двухэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 59

двухэтажные кирпичные Сборник № 6(бюдж) Таблица 54

двухэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 46

двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 99

одноэтажные каркасно-засыпные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 58

одноэтажные каркасно-засыпные Сборник № 6(бюдж) Таблица 53

одноэтажные каркасно-засыпные Сборник № 26, том II, Таблица 45

одноэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 57

одноэтажные кирпичные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 52

одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 43

одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 44

одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 98


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания отделений

помольных, массозаготовительных прессовых, сушильных, отделений перегрузки вагонеток, отделений подтопков с котельной, отделений ремонта вагонеток и соединительных галерей заводов пластического прессования красного кирпича Сборник № 8 Раздел 1

дробильно-сортировочные асфальтобетонных заводов Сборник № 8 Раздел 1

мельниц сырьевых, отделений цементных мельниц и отделений приготовления глины заводов цементной промышленности Сборник № 8 Раздел 7

милиции двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 87

первичного и вторичного дробления клинкера, дробления угла и сушильных отделений заводов цементной промышленности Сборник № 8 Раздел 1

первичного и вторичного дробления с галереями заводов цементной промышленности Сборник № 8 Раздел 6

перевозки почты при аэропортах (АОПП) железнодорожных сортировочных (ЖДСП) - кирпичные Сборник № 25 Таблица 2

перевозки почт (ОПП) объемом до 3000 куб. м - деревянные Сборник № 25 Таблица 12

печных известковых заводов годовой производительностью 35-65 тыс. т извести Сборник № 8 Раздел 1

печных, формовочных, сушильных, прессовых отделений, сушильных барабанов и отделений дезинтеграторов заводов полусухого прессования красного кирпича Сборник № 8 Раздел 2

печных, шахтных известеобжигательных печей Сборник № 8 Раздел 2

по ремонту и покраске баллонов Сборник 29 Таблица 78

связи - почта и телеграф двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 86


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания подъемных машин

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 234

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 235

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 236

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 237

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 238

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 239

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 240

основного клетевого подъема типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 116

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 3


производственные, производственно-технические
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания производственные, производственно-технические

газопромыслового хозяйства ДРП Сборник 29 Таблица 48

для обработки битумных полувагонов на промывочно-пропарочных станциях Сборник № 21 Таблица 72

бытовое промывочно-пропарочных станций или пунктов Сборник № 21 Таблица 57

осетрово-сигового рыбоводного завода Сборник № 12 Таблица 79

с газонаполнительными пунктами (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) Сборник № 26, том IV, Таблица 223

с газонаполнительными пунктами (ПОБ-500, 1000 и 3000 ГНП) Сборник 29 Таблица 151

семужье-сигового рыбоводного завода Сборник № 12 Таблица 78

с промежуточными складами баллонов (ПОБ-500, 1000 и 3000 ПСБ) Сборник 29 Таблица 152

-технические и прочие сооружения и устройства подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Раздел 2

-технические и служебные подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Раздел 3


решеток
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания решеток

производительностью до 2 тыс. куб. м в сутки с ручной очисткой Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 90

производительностью до 2 тыс. куб. м в сутки с ручной очисткой Сборник № 26, том IV, Таблица 185

производительностью до 2 тыс. куб. м в сутки с ручной очисткой Сборник № 27 Таблица 114

производительностью 1,4-17 тыс. куб. м/сутки с механической очисткой Сборник № 27 Таблица 115

производительностью 17-32 тыс. куб. м/сутки с механической очисткой Сборник № 27 Таблица 116

производительностью 40-280 тыс. куб. м/сутки Сборник № 27 Таблица 117


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания служебно-

бытовые животноводческих и птицеводческих ферм Сборник № 2 (бюдж) Таблица 228

бытовые животноводческих и птицеводческих ферм на 30 человек Сборник № 26, том I, Таблица 206

бытовые на 12 человек для звероводческих ферм Сборник № 2 (бюдж) Таблица 229

бытовые на 12 человек для звероводческих ферм Сборник № 26, том I, Таблица 207

вспомогательное пункта обмена баллонов Сборник 29 Таблица 153

производственные сетевого района Сборник № 21 Таблица 92

технические для оформления и обработки перевозочной документации железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 148

технические железнодорожного транспорта колеи 750 мм Сборник № 16 Таблица 22

технические и служебно-бытовые при экипировочных устройствах на открытых путях Сборник № 21 Таблица 33

эксплуатационное газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 49


Здания и сооружения
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Здания и сооружения

автомобильного транспорта Сборник 23 Отдел II

водопровода

газопромыслового хозяйства Сборник 29 Отдел I. Раздел 2

газопромыслового хозяйства Сборник 29 Отдел I. Раздел 2

ГСМ заправки самолетов резервуар ГСМ заправки самолетов казематный вертикальный металлический Сборник № 24 Таблица 36

ГСМ заправки самолетов сблокированное производственное тип I (водомаслостанция, котельная и тарный склад), объем здания 1568 куб. м Сборник № 24 Таблица 43

ГСМ заправки самолетов сблокированное производственное тип II (водомаслостанция, котельная и тарный склад), объем здания 2453 куб. м Сборник № 24 Таблица 44

нефтеперерабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающие заводы) Сборник 4 Отдел III

нефтепромыслового хозяйства Сборник 4 Отдел I

нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Раздел 3

нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Раздел 2

при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Раздел 2

прочие метрополитенов Сборник № 22 Таблица 11

сезонного производства красного кирпича Сборник № 26, том IV, Таблица 42

сланцеперерабатывающей промышленности Сборник 4 Отдел VII

технологических установок и объектов общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Раздел 5

топливоснабжения и золоудаления электростанций электростанции мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения Сборник № 5 Таблица 161


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Земляное полотно

Сборник № 12б Таблица 12

автомобильных дорог Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 99

бетонные плиты Сборник № 21 Таблица 216

габионная и сипайная кладки Сборник № 21 Таблица 215

железнодорожного пути Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 65

железнодорожного пути Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 89

мощение камнем Сборник № 21 Таблица 213

насыпи и выемки (без искусственных сооружений, укрепительных работ и дренажей) Сборник № 21 Таблица 212

плетневые клетки и каменные наброски Сборник № 21 Таблица 214

подкюветные дренажи Сборник № 21 Таблица 219

подъездной и внутренней автомобильной дороги Сборник № 19 Таблица 58

подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Таблица 46

поперечные осушительные прорези в насыпях Сборник № 21 Таблица 218

укрепление кюветов и канав Сборник № 21 Таблица 217


Зерносклад
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Зерносклад

из местных материалов с внутренним каркасом из сборных железобетонных элементов, с верхней транспортерной галереей Сборник 13 (хозр.) Таблица 22.

из местных строительных материалов с внутренним каркасом из круглого леса, с верхней транспортерной галереей Сборник 13 (хозр.) Таблица 23.

из сборных железобетонных элементов Сборник 13 (хозр.) Таблица 21.


Зерносушилка
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

З

Зерносушилка

двухагрегатная с топкой при рабочей башни элеватора Сборник 13 (хозр.) Таблица 11.

трехагрегатная с топкой, при рабочей башне элеватора Сборник 13 (хозр.) Таблица 12.

открытого типа у элеватора с топкой Сборник 13 (хозр.) Таблица 13.

типа ТТИ-8 деревянного заготовительного элеватора Сборник 13 (хозр.) Таблица 85.

типа ТТИ-8 деревянного заготовительного элеватора Сборник № 26, том IV, Таблица 33


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных

З

Знак

дорожные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 66

путевые железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Таблица 9

путевые и упоры путевые железнодорожных путей (см. противоугоны)

путевые и сигнальные Сборник № 21 Таблица 240

судоходной обстановки «Внимание» Сборник № 20 Таблица 161

судоходной обстановки «Путевой огонь» Сборник № 20 Таблица 168

судоходной обстановки «Сигнал» Сборник № 20 Таблица 159

судоходной обстановки закрепительный Сборник № 20 Таблица 135

судоходной обстановки опознавательный маячного типа Сборник № 20 Таблица 133

судоходной обстановки опознавательный цилиндрической формы Сборник № 20 Таблица 134

судоходной обстановки перевальный с двумя щитами Сборник № 20 Таблица 148

судоходной обстановки перевальный с четырьмя щитами Сборник № 20 Таблица 150

судоходной обстановки рейдовый створный Сборник № 20 Таблица 158

судоходной обстановки створный в виде трехгранной пирамиды Сборник № 20 Таблица 142

судоходной обстановки створный в виде четырехгранной пирамиды Сборник № 20 Таблица 143

судоходной обстановки створный кромочный задний Сборник № 20 Таблица 144

судоходной обстановки створный кромочный передний Сборник № 20 Таблица 146

судоходной обстановки створный с квадратным вертикальным и трапецеидальным щитами Сборник № 20 Таблица 138

судоходной обстановки створный с одним квадратным щитом Сборник № 20 Таблица 136

судоходной обстановки створный с прямоугольным щитом Сборник № 20 Таблица 140

судоходной обстановки у подводных и надводных сооружений Сборник № 20 Таблица 156

судоходной обстановки указания километража Сборник № 20 Таблица 166

судоходной обстановки указания местности Сборник № 20 Таблица 164

судоходной обстановки ходовой Сборник № 20 Таблица 153

судоходной обстановки весенние (ориентир) Сборник № 20 Таблица 152

судоходной обстановки навигационные из труб Сборник № 20 Таблица 129

судоходной обстановки створные деревянные Сборник № 20 Таблица 131

судоходной обстановки створные на металлической решетчатой опоре с оттяжками Сборник № 20 Таблица 125

судоходной обстановки створные на металлической решетчатой опоре Сборник № 20 Таблица 127

судоходной обстановки створные на металлической ферме Сборник № 20 Таблица 123


И
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

И

Изгороди для ограждения пути на перегонах и в пределах станций Сборник № 21 Таблица 239

Изгороди живые Сборник № 12б Таблица 185

Изоляторы и разъединители секционные, разрядники, воздушные стрелки, оттяжки фиксирующие электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 308

Изоляторы, экранировка и лифты Сборник № 25 Раздел 12

Изоляция крыш резервуаров вертикальных стальных и изоляция емкостей горизонтальных (лежаков) нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 78

Изоляция резервуаров вертикальных стальных (РВС) нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 76

Изоляция трубопровода межцеховых коммуникаций Сборник № 6 Раздел 4. Таблица 21

Иловые площадки Сборник № 26, том IV, Таблица 186

Индюшатники Сборник № 26, том I, Таблица 32

Инкубатории Сборник № 2 (бюдж) Таблица 41

Инкубатории Сборник № 2 (бюдж) Таблица 42

Инкубатории Сборник № 26, том I, Таблица 42

Инкубаторий Сборник № 26, том I, Таблица 41

Искусственные сооружения Сборник № 12б Отдел II


К
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель

Кабины

Казармы городка ВОХР железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 196

Калитки Сборник № 26, том II, Таблица 151

Калориферные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 241

Камера

Камни гранитные бортовые Сборник № 12б Таблица 7

Канавы смотровые железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 43

Каналы

Каныжные мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 16

Карантины-изоляторы скотоприемного двора Сборник № 11 Таблица 20

Карантины-изоляторы одноэтажные мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 19

караульные помещения угольных шахт Сборник № 3 Таблица 85

Кафе, кафетерии

Кино

Киоски

Кипятильные при вокзалах объемом до 120 куб. м Сборник № 21 Таблица 121

Кладовые

Клетки для зверей Сборник № 2 (бюдж) Таблица 43

Клетки для зверей Сборник № 26 (т.1) Таблица 43

Клубы, Дома и Дворцы культуры

Коксосортировки с коксопробными объемом более 16000 куб. м Сборник № 1 Таблица 111.58

Коксосортировки с коксопробными объемом до 7000 куб. м Сборник № 1 Таблица 111.56

Коксосортировки с коксопробными объемом от 7000 до 16000 куб. м Сборник № 1 Таблица 111.57

Коллекторы Сборник № 37 Таблица 5

Коллекторы ливневой канализации

Колодцы

Колонки водоразборные, установленные на водопроводных сетях Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 102

Колонки наливные Сборник № 21 Таблица 68

Колонки путевые гидравлические Сборник № 21 Таблица 211

Колонны плоскостные под два межцеховых газопроводов Сборник № 1 Таблица 1.91

Колонны плоскостные под один межцеховой газопровод Сборник № 1 Таблица 1.90

Колонны пространственные под два межцеховых газопровода Сборник № 1 Таблица 1.93

Колонны пространственные под один межцеховой газопровод Сборник № 1 Таблица 1.92

Комбинаты

Компенсаторы синхронные электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 87

Компрессорные

Консоли светофорные с фундаментами на железнодорожных дорогах Сборник № 21 Таблица 272

Консоли опор контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 296

Конструктивные элементы гидротехнические бетонные и железобетонные Сборник № 12б Таблица 97

Конструкции

Конторы

Конюшни

Копры

Коридор над шнеками газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 117

Кормокухни звероводческих ферм Сборник № 2 (бюдж) Таблица 68

Кормокухни звероводческих ферм Сборник № 2 (бюдж) Таблица 69

Кормокухни звероводческих ферм Сборник № 26, том I, Таблица 68

Кормокухни звероводческих ферм Сборник № 26, том I, Таблица 69

Кормоприготовительные цехи для свиноферм и крупного рогатого скота Сборник № 26, том I, Таблица 70

Кормоприготовительные цехи для свиноферм и крупного рогатого скота Сборник № 26, том I, Таблица 71

Коровники

Корпус

Корыта железобетонные водопойные Сборник № 37 Таблица 109

Котельная

Кошары без перекрытий Сборник № 26, том I, Таблица 22

Кошары с деревянными перекрытиями Сборник № 26, том I, Таблица 23

Крепление

Кронштейны железобетонные для светильников наружного освещения Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 167

Кронштейны железобетонные для светильников наружного освещения Сборник № 5 Таблица 215

Кузницы с горном и со слесарно-механическим отделением Сборник № 2 (бюдж) Таблица 150

Кузнецы с горном и со слесарно-механических отделением Сборник № 26, том I, Таблица 135

Купальня детская Сборник № 12б Таблица 176

Курятники Сборник № 26, том I, Таблица 32

Курятники и индюшатники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 32

Кустарники Сборник № 12б Таблица 184

Кухни для собак 1 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 58

Кухни для собак одноэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 80

Кухни для собак 1 - этажные Сборник № 18 Таблица 68

Кухни домовые с отпуском 1000 обедов в сутки на дом Сборник № 33 Таблица 23


Кабель
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель

диспетчерской централизации или автоблокировки с полиэтиленовой изоляцией бронированные (СБВБ, СБПБ) в грунте на железнодорожных дорогах Сборник № 21 Таблица 273

для сигнализации и блокировки Сборник № 25 Д

подземный марки ААБ

подземный марки ААБВ

подземной марки ААШВ

подземные марки АБ

подземной марки АВПБ

подземный марки АСБ

подземный марки АСБВ напряжением 6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 140

подземный марки АСБВ напряжением 6 кв Сборник № 5 Таблица 187

подземный марки АСВ напряжением до 1 кв Сборник № 5 Таблица 197

подземный марки АСВВ напряжением 10 кв Сборник № 5 Таблица 178

подземный марки СБ

подземный марки ЦААБ напряжением 6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 142

подземный марки ЦААБ напряжением 6 кв Сборник № 5 Таблица 189

подземной марки ЦААБ напряжением 10 кв Сборник № 5 Таблица 179

подземный марки ЦАСБ напряжением 6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 143

подземный марки ЦАСБ напряжением 6 кв Сборник № 5 Таблица 190

подземный марки ЦАСБ напряжением 10 кв Сборник № 5 Таблица 180

связи

сигнальные в зданиях (СБВБГ, СБПБГ) на железнодорожных дорогах Сборник № 21 Таблица 276

электрической централизации марки СОБ в грунте на железнодорожных дорогах Сборник № 21 Таблица 275

электрической централизации с полиэтиленовой изоляцией бронированные (СБВБ, СБПБ) в грунте на железнодорожных дорогах Сборник № 21 Таблица 274


подземный марки ААБ
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель подземный марки ААБ

напряжением 1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 145

напряжением 1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 146

напряжением 1 кв Сборник № 5 Таблица 192

напряжением 1 кв Сборник № 5 Таблица 193

напряжением 1 кв Сборник № 5 Таблица 216

напряжением 6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 135

напряжением 6 кв Сборник № 5 Таблица 182

напряжением 10 кв Сборник № 5 Таблица 174

трехжильный напряжением до 1 кВ Сборник № 2 (бюдж) Таблица 338

трехжильный напряжением до 1 кв Сборник № 26, том III, Таблица 33

трехжильный напряжением 10 кВ Сборник № 2 (бюдж) Таблица 342

трехжильный напряжением 10 кв Сборник № 26, том III, Таблица 37

четырехжильный напряжением до 1 кВ Сборник № 2 (бюдж) Таблица 339

четырехжильный напряжением до 1 кв Сборник № 26, том III, Таблица 34


подземный марки ААБВ
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель подземный марки ААБВ напряжением

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 152

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 153

1 кв Сборник № 5 Таблица 200

1 кв Сборник № 5 Таблица 201

6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 139

6 кв Сборник № 5 Таблица 186


подземной марки ААШВ
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель подземной марки ААШВ напряжением

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 156

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 157

1 кв Сборник № 5 Таблица 204

1 кв Сборник № 5 Таблица 205

6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 144

6 кв Сборник № 5 Таблица 191

10 кв Сборник № 5 Таблица 181


подземные марки АБ
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель подземные марки АБ напряжением

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 147

1 кв Сборник № 5 Таблица 194

1 кв Сборник № 5 Таблица 195

6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 136

6 кв Сборник № 5 Таблица 183

10 кв Сборник № 5 Таблица 175


подземной марки АВПБ
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель подземной марки АВПБ напряжением

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 154

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 155

1 кв Сборник № 5 Таблица 202

1 кв Сборник № 5 Таблица 203

6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 141

6 кв Сборник № 5 Таблица 188


подземной марки АСБ
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель подземный марки АСБ напряжением

до 1 кв Сборник № 5 Таблица 196

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 148

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 149

6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 137

6 кв Сборник № 5 Таблица 184

10 кв Сборник № 5 Таблица 176


подземный марки СБ
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель подземный марки СБ напряжением

до 1 кв Сборник № 5 Таблица 198

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 150

1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 151

1 кв Сборник № 5 Таблица 199

6 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 138

6 кв Сборник № 5 Таблица 185

10 кв Сборник № 5 Таблица 177

трехжильный до 1 кВ Сборник № 2 (бюдж) Таблица 340

трехжильный до 1 кв Сборник № 26, том III, Таблица 35

трехжильный 10 кВ Сборник № 2 (бюдж) Таблица 343

трехжильный 10 кв Сборник № 26, том III, Таблица 38

четырехжильный до 1 кВ Сборник № 2 (бюдж) Таблица 341

четырехжильный до 1 кв Сборник № 26, том III, Таблица 36


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабель связи

связи Сборник № 2 (бюдж) Таблица 357

связи Сборник № 25 Раздел 2

связи городские Сборник № 26, том III, В

связи железных дорог Сборник № 19 Таблица 37

связи магистральные для железных дорог с кордельно-бумажной изоляцией марки МКБАБ в грунте Сборник № 21 Таблица 278

связи междугородние Сборник № 26, том III, А

связи на железнодорожном транспорте Сборник № 21 Таблица 277

связи радиотрансляции Сборник № 25 В

связи радиотрансляции Сборник № 26, том III, Б


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кабины

для переодевания Сборник № 12б Таблица 171

из алюминиевых трехслойных панелей для радиорелейных линий Сборник № 25 Таблица 29

телефонные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 352

телефонные Сборник № 25 Таблица 19

телефонные Сборник № 26, том III, Таблица 48


Камера
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Камера

Сборник № 19 Раздел 5

вентиляционные и технологические Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 118

вентиляционные и технологические Сборник № 19 Таблица 94

вентиляционные серий электролиза металлургического производства Сборник № 2 Таблица 100

горизонтальные и наклонные (Крепость пород 2-3 по Протодьяконову) Сборник № 6 Раздел 3. Таблица 16

закрытого способа работ метрополитенов Сборник № 22 Таблица 4

и ванны распылительные для окраски Сборник № 8 Раздел 3

каптажные Сборник № 37 Таблица 101

на шахтах Донецкого угольного бассейна Сборник № 3 Ж

на шахтах Каргандийского угольного бассейна Сборник № 3 Ж

на шахтах Кизеловского угольного бассейна Сборник № 3 Ж

на шахтах Кузнецкого угольного бассейна Сборник № 3 Ж

на шахтах Подмосковного угольного бассейна Сборник № 3 Д

на шахтах Челябинского угольного бассейна Сборник № 3 Ж

охлажденной и горячей воды при насосной для откачки воды общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 140

переключения электрических станций (см. насосная)

подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Отдел IV

пылеотходная деревянного заготовительного элеватора Сборник 13 (хозр.) Таблица 87.

пылеотходная деревянного заготовительного элеватора Сборник № 26, том IV, Таблица 35

распределительные № 2 биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.127

распределительные М 1 биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.123

распределительные перед нефтеловушками и нефтеотделителями производительностью 110-880 л/сек Сборник № 27 Таблица 169

реакции Сборник № 2 Таблица 97

реакции биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.130

реакции (медное производство) Сборник № 2 Таблица 96

сечением

смесительная биологического обесфеноливания сточных вод газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 102

твердения железобетонных изделий Сборник № 8 Раздел 5

фумигационные Сборник № 33 Таблица 46

фумигационные объемом 100 куб. м Сборник № 2 (бюдж) Таблица 217

фумигационная объемом 100 куб. м Сборник № 26, том I, Таблица 196


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Камера сечением

10-15 кв. м горнокапитальные выработки Сборник № 2 Таблица 312

10-15 кв. м горнокапитальные выработки Сборник № 2 Таблица 314

10-15 кв. м горнокапитальные выработки Сборник № 2 Таблица 316

10-15 кв. м горнокапитальные выработки Сборник № 2 Таблица 318

7-10 кв. м горнокапитальные выработки Сборник № 2 Таблица 320

7-10 кв. м горнокапитальные выработки Сборник № 2 Таблица 321

7-10 кв. м горнокапитальные выработки Сборник № 2 Таблица 323

7-10 кв. м горнокапитальные выработки Сборник № 2 Таблица 325

7-10 кв. м горнокапитальные выработки Сборник № 2 Таблица 327


Каналы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Каналы

Сборник № 12б Таблица 122

Сборник № 12б Раздел 6

Сборник № 19 Раздел 3

аэрационные молочной промышленности Сборник № 11 Таблица 44

деривационные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 310

деривационные Сборник № 5 Таблица 58

для реагентов, вентиляционные и калориферные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 96

и дамбы технического водоснабжения и гидрозолоудаления электрических станций Сборник № 5 Таблица 30

и лотки Сборник 29 Таблица 58

кабельные между РУ и ОПУ электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 93

магистральные Сборник № 16 Таблица 3

нагорные Сборник № 16 Таблица 3

нагорные Сборник № 37 Таблица 4

непроходные

одноячейковые непроходные бетонные для наружных тепловых сетей общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 95

отводящие

открытые осушительные в минеральных грунтах Сборник № 37 Таблица 121

открытые осушительные в торфяных грунтах Сборник № 37 Таблица 122

открытые (сеть внутрихозяйственная) оросительных систем Сборник № 37 Таблица 117

подводящие

подпольные в зданиях лесопропиточных угольных шахт Сборник № 3 Таблица 59

подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Отдел IV

проходные

сливные к резервуарам с приемниками угольных шахт Сборник № 3 Таблица 58

с расходом более 5 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 2

с расходом до 5 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 1

технического водоснабжения закрытые из сборных железобетонных конструкций с колодцами, односекционные электрических станций Сборник № 5 Таблица 32


непроходные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Каналы непроходные

односекционные

двухсекционные


односекционные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Каналы непроходные односекционные

бетонные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 113

бетонные Сборник № 19 Таблица 83

из сборных железобетонных элементов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 114

из сборных железобетонных элементов Сборник № 19 Таблица 84

с кирпичной облицовкой Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 112

с кирпичной облицовкой Сборник № 19 Таблица 82


двухсекционные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Каналы непроходные двухсекционные

бетонные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 116

бетонные Сборник № 19 Таблица 86

из сборных железобетонных элементов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 117

из сборных железобетонных элементов Сборник № 19 Таблица 87

с кирпичной облицовкой Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 115

с кирпичной облицовкой Сборник № 19 Таблица 85


отводящие
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Каналы отводящие

деривационные гидроэлектростанции Сборник № 2 (бюдж) Таблица 314

деривационных гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 62

приплотинных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 322

приплотинных сельских гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 70


подводящие
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Каналы подводящие

- галереи Сборник № 27 Таблица 68

к насосным станциям Сборник № 37 Таблица 85

открытые Сборник № 27 Таблица 67

приплотинных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 321

приплотинных сельских гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 69


проходные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Каналы проходные

бетонные или бутобетонные с монолитным железобетонным перекрытием и гидроизоляцией Сборник № 5 Таблица 146

бетонные или бутобетонные с монолитным железобетонным перекрытием без гидроизоляции Сборник № 5 Таблица 145

бутобетонные с железобетонным сборным перекрытием без гидроизоляции Сборник № 5 Таблица 147

бутобетонные с железобетонным сборным перекрытием и гидроизоляцией Сборник № 5 Таблица 148


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кафе, кафетерии

Кафе летние Сборник № 2 (бюдж) Таблица 270

Кафе летние Сборник № 12б Таблица 203

Кафе летние Сборник № 26, том II, Таблица 128

Кафе летние Сборник № 33 Таблица 19

Кафе летние Сборник № 36 Таблица 22

Кафетерии-закусочные Сборник № 12б Таблица 202

Кафетерии-закусочные Сборник № 33 Таблица 18

Кафетерии-закусочные Сборник № 36 Таблица 21


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кино

Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест Сборник № 5 (бюдж) Таблица 12

Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест Сборник № 31 Таблица 12

Киноплощадки летние и кинотеатры Сборник № 34 Отдел IV

Киноплощадки на 400, 800 и 1000 мест летние открытые Сборник № 26, том IV, Таблица 226

Киноплощадки на 800 и 1000 мест летние крытые Сборник № 26, том IV, Таблица 227

Киностудии - здания вспомогательных цехов Сборник № 15 Таблица 11

Киностудии - основные цехи Сборник № 15 Таблица 10

Кинотеатры круглогодичного действия Сборник № 34 Отдел V

Кинотеатры круглогодичного действия с расширенным составом помещения Сборник № 26, том II, Таблица 99

Кинотеатры на 460 мест летний Сборник № 26, том IV, Таблица 228


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Киоски

Киоски деревянные Сборник № 12б Таблица 199

Киоски деревянные Сборник № 33 Таблица 9

Киоски деревянные Сборник № 36 Таблица 13

Киоски для справок одноэтажные деревянные Сборник № 28 Таблица 154

Киоски сборно-разборной конструкции Сборник № 12б Таблица 200

Киоски сборно-разборной конструкций Сборник № 33 Таблица 10

Киоски сборно-разборной конструкции Сборник № 36 Таблица 12


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Кладовые

багажные при вокзалах объемом 50 - 100 куб. м Сборник № 21 Таблица 118

главные материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 154

для хранения баллонов с газами материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 158

запасных частей материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 156

и емкости химических материалов, материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 159

и сараи промывочно-пропарочных станций или пунктов Сборник № 21 Таблица 59

масел пекококсовых установок Сборник № 1 Таблица 111.65

петард материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 160

строительных материалов материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 155

съемного вагонного оборудования материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 157


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Клубы, Дома и Дворцы культуры

Клубы

Клубы и дома культуры Сборник № 34 Отдел III

Клубы, Дома и Дворцы культуры деревянные

Клубы, Дома и Дворцы культуры кирпичные

Клубы, Дома и Дворцы культуры смешанной конструкции

Клубы и курзалы санаториев и домов отдыха Таблица 21

Клубы-столовые кирпичные Сборник № 6(бюдж) Таблица 66

Клубы-столовые санаториев и домов отдыха Сборник № 31 Таблица 19


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Клубы

двухэтажные с подвалами Сборник № 2 (бюдж) Таблица 253

двухэтажные с подвалами Сборник № 26, том II, Таблица 103

и дома культуры деревянные с залами на 150 - 200 мест Сборник № 2 (бюдж) Таблица 249

и дома культуры деревянные с залами на 150 - 200 мест Сборник № 26, том II, Таблица 100

и дома культуры каменные с залами на 100 - 200 мест Сборник № 2 (бюдж) Таблица 250

и дома культуры каменные с залами на 100 - 200 мест Сборник № 26, том II, Таблица 101

и курзалы санаториев, домов отдыха, турбаз Сборник № 5 (бюдж) Таблица 21

на 300 - 500 мест Сборник № 2 (бюдж) Таблица 251

на 300 - 500 мест Сборник № 26, том II, Таблица 110

с залами на 400 - 600 мест Сборник № 2 (бюдж) Таблица 252

с залами на 400 - 600 мест Сборник № 26, том II, Таблица 102

-столовая летних пионерских лагерей и выездных дач детских дошкольных учреждений кирпичный одноэтажный Сборник № 8(бюдж) Таблица 43

-столовые санаториев, домов отдыха, турбаз Сборник № 5 (бюдж) Таблица 19


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Клубы, Дома и Дворцы культуры деревянные

одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 200 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 7

одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 500 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 8

одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 800 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 9

одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 1200 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 10


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Клубы, Дома и Дворцы культуры кирпичные

одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 500 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 11

одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 800 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 12

одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 1200 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 13


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Клубы, Дома и Дворцы культуры смешанной конструкции

двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 200 и до 500 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 14

двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 800 и до 1200 мест Сборник № 9(бюдж) Таблица 15


Коллекторы ливневой канализации
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Коллекторы ливневой канализации

в тоннелях из железобетонных блоков, сооружаемых щитовой проходкой Сборник № 12б Таблица 67

в тоннелях из керамических блоков, сооружаемых щитовой проходкой Сборник № 12б Таблица 68

сборные железобетонные:

при глубине заложения до 5 м Сборник № 12б Таблица 69

при глубине заложения до 7 м Сборник № 12б Таблица 70

при глубине заложения до 9 м Сборник № 12б Таблица 71


Колодцы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Колодцы

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 303

Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 103

Сборник № 26, том II, Таблица 155

береговые на магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 62

водобойные Сборник № 12б Таблица 46

водобойные Сборник № 21 Таблица 269

водозаборные Сборник № 21 Таблица 108

водозаборные (водоприемники береговые) Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 59

водозаборные (водоприемники береговые) Сборник № 27 Таблица 71

водоприемные у насосных станций Сборник № 16 Таблица 10

водопроводные Сборник № 26, том IV, Таблица 151

водопроводные Сборник № 27 Таблица 59

водосборные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 68

водосбросные Сборник № 27 Таблица 80

деревянные на закрытой сети на осушительных системах Сборник № 37 Таблица 143

закрытой сети осушительных систем Сборник № 37 Таблица 142

канализационные поглощающие Сборник № 26, том IV, Таблица 187

кирпичные и железобетонные для телефонной канализации Сборник № 25 Б

-лазы смотровые, уравнительные башни и быстротоки холостых сбросов деривационных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 313

-лазы смотровые уравнительные, башни и быстротоки холостых сбросов сельских деривационных гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 61

линейные на магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 61

нагревательные регенеративные - группа из четырех ячеек Сборник № 1 Таблица V.19

нагревательные рекуперативные - группа из двух ячеек с отоплением из центра подины Сборник № 1 Таблица V.5

нагревательные рекуперативные - группы из двух ячеек с отоплением одной верхней горелкой Сборник № 1 Таблица V.10

нагревательные рекуперативные - группы из четырех ячеек с отоплением одной верхней горелкой Сборник № 1 Таблица V.14

отводные круглые на магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 63

пароконденсатопроводов общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 101

с будкой для диафрагмовых насосов общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 90

станционные телефонной канализации Сборник № 25 В

питьевые Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 69

питьевые Сборник № 27 Таблица 81

поглощающие Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 92

поглощающие Сборник № 27 Таблица 119

приемные реагентов угольных шахт Сборник № 3 Таблица 95

продувочные и маслоуловители Сборник № 5 Таблица 164

сопряжения напорных трубопроводов с открытыми каналами Сборник № 16 Таблица 9

типа КН нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 20

УНРС с этажерками кислородно-конверторных цехов Сборник № 1 Таблица 1.57

УНРС с этажерками электросталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.53

утепленные для резервуарных парков Сборник 4 Таблица 113

шахтные деревянные Сборник № 37 Таблица 106

шахтные кирпичные Сборник № 37 Таблица 105

шахтные несовершенные Сборник № 37 Таблица 104

шахтные питьевые Сборник № 21 Таблица 112

шахтные совершенные Сборник № 37 Таблица 103


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Комбинаты

административно-бытовые типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 110

административно-бытовые угольных шахт Сборник № 3 Таблица 66

Комбинаты бытового обслуживания

полиграфические, фабрики красочной печати кирпичные Сборник № 15 Таблица 5

полиграфические, фабрики красочной печати панельные Сборник № 15 Таблица 6

полуфабрикатов на 15 т сырья в 2 смены и столовая на 188 посадочных мест Сборник № 33 Таблица 21

сбытовые и рыбообрабатывающие с холодильником Сборник № 12 Таблица 14

тепличные с несущими железобетонными конструкциями для беспочвенного выращивания овощей и рассады Сборник № 2 (бюдж) Таблица 171

тепличные с несущими железобетонными конструкциями для беспочвенного выращивания овощей и рассады Сборник № 26, том I, Таблица 150

тепличные с несущими стальными конструкциями для выращивания рассады и овощей гидропонным способом Сборник № 2 (бюдж) Таблица 170

тепличные с несущими стальными конструкциями для выращивания рассады и овощей гидропонным способом Сборник № 26, том I, Таблица 149


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Комбинаты бытового обслуживания

двухэтажные кирпичные на 30 и 60 рабочих мест Сборник № 26, том II, Таблица 71

двухэтажные кирпичные на 30 и 60 рабочих мест Сборник № 28 Таблица 135

двухэтажные кирпичные на 35 и 70 рабочих мест Сборник № 28 Таблица 136

двухэтажные крупнопанельные на 100 рабочих мест Сборник № 28 Таблица 137

одноэтажные кирпичные на 15 и 22 рабочих места Сборник № 26, том II, Таблица 70

одноэтажные кирпичные на 15 и 22 рабочих места Сборник № 28 Таблица 134


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Компрессорные

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 13

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 14

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 15

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 16

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 146

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 147

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 148

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 149

Сборник № 18 Таблица 13

Сборник № 18 Таблица 14

Сборник № 18 Таблица 15

Сборник № 18 Таблица 16

воздушные центральные с фонарем, объем здания 5650 куб. м общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 87

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 243

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 244

железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 88

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 75


Конструкции
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Конструкции

бетонные и железобетонные гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 44

бетонные и железобетонные Сборник № 37 Таблица 51

гидротехнические бетонные и железобетонные Сборник № 12б Таблица 93

гидротехнические деревянные Сборник № 12б Таблица 101

гидротехнические металлические Сборник № 12б Таблица 99

гидротехнические каменные Сборник № 12б Таблица 98

гидротехнические металлические гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 53

для надземной прокладки трубопроводов: отдельно стоящие опоры и эстакады в сборном железобетоне, установленные в сухом грунте Сборник № 5 Таблица 151

для надземной прокладки трубопроводов: отдельно стоящие опоры и эстакады в сборном железобетоне, установленные в мокром грунте Сборник № 5 Таблица 152

кабель-кранов КК-20 на лесобиржах Сборник № 9 Таблица 17

каменные гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 43

стальные антенных систем параболической формы стальных радиомачт и радиобашен Сборник № 25 З

стальных радиомачт и радиобашен Сборник № 25 И


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Конторы

для всех служб железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 143

материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 146

МТС двухэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 232

МТС двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 53

обслуживания пассажиров и резерва проводников Сборник № 21 Таблица 145

объединенные НГЧ; ШЧ; ПЧ; ПЧЛ железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 144

проходные 1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 58

проходные 1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 59

проходные 1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 60

скотоприемного двора Сборник № 11 Таблица 20

товарные железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 147


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Конюшни

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 59

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 24

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 25

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 26

Сборник № 18 Таблица 69

Сборник № 26, том I, Таблица 24

Сборник № 26, том I, Таблица 25

Сборник № 26, том I, Таблица 26

и сараи для фуража Сборник № 2 (бюдж) Таблица 27

и сараи для фуража и колодцы Сборник № 9 Таблица 31

и сараи для фуража Сборник № 26, том I, Таблица 27


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Копры

надшахтные металлические высотой 35-40 м для скипового подъема Сборник № 2 Таблица 263

надшахтные металлические высотой 40-45 м для скипового и клетевого подъема Сборник № 2 Таблица 264

надшахтные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 1

шахтные деревянные высотой 20-25 м для скипового подъема Сборник № 2 Таблица 257

шахтные деревянные высотой 25-30 м для клетевого и бадьевого подъема Сборник № 2 Таблица 258

шахтные металлические высотой 15-20 м для клетевого подъема Сборник № 2 Таблица 259

шахтные металлические высотой 20-28 м для двухклетевого подъема Сборник № 2 Таблица 260

шахтные металлические высотой 25-30 м для клетевого подъема Сборник № 2 Таблица 261

шахтные металлические высотой 30-35 м для клетевого и скипового подъемов Сборник № 2 Таблица 262


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Коровники

Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 40

Сборник № 21 Таблица 193

беспривязного содержания Сборник № 2 (бюдж) Таблица 7

беспривязного содержания Сборник № 26, том I, Таблица 7

двухрядные и помещения для молодняка (со сплошными стенами) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 1

двухрядные и помещения для молодняка (со сплошными стенами) Сборник № 26, том I, Таблица 1

двухрядные и помещения для молодняка (стены каркасные) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 2

двухрядные и помещения для молодняка (стены каркасные) Сборник № 26, том I, Таблица 2

двухрядные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 3

двухрядные Сборник № 26, том I, Таблица 3

четырехрядные с молочным блоком Сборник № 2 (бюдж) Таблица 5

четырехрядные с молочным блоком Сборник № 26, том I, Таблица 5

четырехрядные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 4

четырехрядные Сборник № 26, том I, Таблица 4

шестирядные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 6

шестирядные Сборник № 26, том I, Таблица 6


Корпус
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус

агломерации аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.10

агломерации Сборник № 2 Таблица 159

административные и административно-приемные санаториев и домов отдыха Сборник № 31 Таблица 22

административные и административно-приемные санаториев, домов отдыха, турбаз Сборник № 5 (бюдж) Таблица 22

административно-приемный летних пионерских лагерей и выездных дач детских дошкольных учреждений кирпичный одноэтажный Сборник № 8(бюдж) Таблица 44

ангарные авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме более 150 тыс. куб. м Сборник № 24 Таблица 16

ангарные авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме от 100 до 150 тыс. куб. м Сборник № 24 Таблица 17

ангарные авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме от 40 до 100 тыс. куб. м Сборник № 24 Таблица 18

ангарные авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме от 30 до 40 тыс. куб. м Таблица 19

батарейных циклопов аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.13

бесфонарные с техническим чердаком камвольно-суконных предприятий Сборник № 14 Таблица 14

бесфонарные с техническим чердаком хлопчатобумажных, льняных и шелковых предприятий Сборник № 14 Таблица 6

бункеров извести с погрузочными галереями аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.8

бункеров погрузочных горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 232

бункеров шихтовых аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.7

вспомогательного производства для технического обслуживания самолетов Сборник № 24 Таблица 21

вспомогательный маргаринового завода Сборник № 10 Таблица 37

вузов, техникумов и училищ

гидрогенизационный масложировой и парфюмерной промышленности Сборник № 10 Таблица 29

главный

грохочения агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 156

грохочения агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 157

грохочения окомковательных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.17

для практических занятий при училищах механизации сельского хозяйства Сборник № 2 (бюдж) Таблица 248

для практических занятий при училищах механизации сельского хозяйства одноэтажные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 29

дробления

измельчения топлива агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 158

измельчения топлива аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.6

инженерные экспериментальных баз горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 183

колбасные многоэтажные (построенные) Сборник № 11 Таблица 10

колбасные одноэтажные (по современным проектам) Сборник № 11 Таблица 9

колбасные одноэтажные (построенные) Сборник № 11 Таблица 8

лабораторий автоклавных НИИ 1 - 2-этажные без подвалов Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 8

лабораторные

лечебные больниц Сборник № 5 (бюдж) Таблица 2

лечебные больниц Сборник № 26, том II, Таблица 73

лечебные для санаториев (профилакториев) и лечебно-бальнеологические корпуса для курортов Сборник № 5 (бюдж) Таблица 15

маслопрессовый масло-жировой и парфюмерной промышленности Сборник № 10 Таблица 33

модельных установок НИИ 2 - 3-этажные без подвалов Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 7

мясожировые многоэтажные (построенные) Сборник № 11 Таблица 6

мясожировые одноэтажные (по современным проектам) Сборник № 11 Таблица 5

мясожировые одноэтажные (построенные) Сборник № 11 Таблица 4

обезвоживания шламов аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.14

обогащения асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 5

обогащения обогатительных фабрик кварцевого песка Сборник № 8 Таблица 54

обогащения (производительностью до 1,2 млн. т/год по концентрату) обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.5

обогащения (производительностью до 8 млн. т/год по концентрату) обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.4

общественные санатории, дома отдыха, турбазы Сборник № 5 (бюдж) Таблица 14

окомкования и обжига Сборник № 1 Таблица VIII.14

отдела заказов и сбыта при ремонтном заводе Сборник № 26, том I, Таблица 89

отделений подготовительных - приемный бункерный склад руды, извести и трепела, отделений дробления, грохочения и смесительное) брикетных фабрик металлургического производства Сборник № 2 Таблица 9

отделений прессовых брикетных фабрик металлургического производства Сборник № 2 Таблица 7

отделений свинцовых производственно-заготовительных баз по вторичной переработке цветных металлов Сборник № 2 Таблица 140

отделений смесительных брикетных фабрик металлургического производства Сборник № 2 Таблица 8

охлаждения и сортировки агломерата аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.11

патологоанатомические Сборник № 5 (бюдж) Таблица 6

патологоанатомические (МОРГИ) Сборник № 26, том II, Таблица 78

первичного смешивания аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.9

печные цехов карбидокремниевых электронагревателей огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.37

подсобный

предубойного содержания скота многоэтажные мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 14

предубойного содержания скота одноэтажные мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 13

приводных станций обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.6

приготовления

приема и крупного дробления обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.3

производственный

производственно-заготовительных площадок для лома и отходов цветных металлов Сборник № 2 Таблица 142

промывки гравия и щебня (деревянные), здания приемных бункеров и обогревалок Сборник № 8 Таблица 45

промывки и флотации обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.7

радиологические Сборник № 5 (бюдж) Таблица 4

распределения материалов аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.2

cборочный часовых заводов и заводов по изготовлению микропровода Сборник № 7 Таблица 48

сгущения (на 2 сгустителя диаметром более 30 м) агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 176

сгущения (на 2 сгустителя диаметром до 30 м) агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 175

сгущения (на 3 сгустителя диаметром до 30 м) агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 177

сепарационный свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 21

силосный

синтетических душистых веществ. Цех гидрирования Сборник № 10 Таблица 54

синтетического цитраля комбината СДВ Сборник № 10 Таблица 53

складов топлива аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.1

складской свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 4

служебный (служебно-эксплуатационный блок) при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 55

служебный электрических станций Сборник № 5 Таблица 35

сортировки известняка аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.3

сортировки и промывки щебня Сборник № 8 Таблица 43

сортировки щебня, промывки гравия и щебня Сборник № 8 Таблица 44

cоставные на заводах химико-лабораторной посуды, стекла и приборов Сборник № 7 Таблица 50

спальные

cпортивный

стекловарения на заводах химико-лабораторной посуды, стекла и приборов Сборник № 7 Таблица 49

сушки асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 3

технического обслуживания НИИ одноэтажные надземного (без подвала) и подземного типов Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 9

учебно-производственные техникумов общетехнического профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 15

учебно-производственные техникумов сельскохозяйственного профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 16

учебные

фильтрации и сушки агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 171

фильтрации и сушки агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 172

фильтрации со складами концентрата агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 173

химических процессов центральных доводочных фабрик металлургического производства Сборник № 2 Таблица 77

хозяйственные Сборник № 5 (бюдж) Таблица 8

хозяйственные для санаториев и домов отдыха Сборник № 5 (бюдж) Таблица 23

хозяйственные для санаториев и домов отдыха Сборник № 26, том II, Таблица 79

хозяйственные летних пионерских лагерей и выездных дач детских дошкольных учреждений кирпичный или деревянный одноэтажный Сборник № 8(бюдж) Таблица 42

центральных доводочных фабрик металлургического производства Сборник № 2 Таблица 76

эксгаустеров аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.12

экспериментальных мастерских НИИ 1 - 2-этажные без подвалов Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 6

экстракционный маслоэкстракционного завода Сборник № 10 Таблица 27

электролизных одно-двухэтажные с пристройками металлургического производства Сборник № 2 Таблица 42

электролизных одноэтажные с расходными бункерами металлургического производства Сборник № 2 Таблица 43

электроремонтный при ремонтном заводе Сборник № 26, том I, Таблица 90


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпуса вузов, техникумов и училищ

главный учебный сельскохозяйственных вузов четырехэтажный Сборник 32 Таблица 27

главный учебный технических вузов двух- и пятиэтажный Сборник 32 Таблица 29

индустриального техникума машиностроительного профиля в три этажа со спортивным и актовым залами Сборник 32 Таблица 34

индустриального техникума металлургического профиля в четыре этажа со спортивным и актовым залами Сборник 32 Таблица 35

индустриального техникума электротехнического профиля в три и четыре этажа Сборник 32 Таблица 36

лабораторный вузов машиностроительного профиля двух - трехэтажный в двух вариантах - кирпичный и из блоков Сборник 32 Таблица 25

сельскохозяйственного техникума Сборник 32 Таблица 37

учебно-лабораторный вузов Сборник 32 Таблица 28

учебно-лабораторный физического факультета госуниверситета в два и четырнадцать этажей Сборник 32 Таблица 30

учебно-производственный при техникумах двухэтажные Сборник 32 Таблица 32

учебно-производственный при техникумах одноэтажные Сборник 32 Таблица 31

учебно-производственные при техникумах одноэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 246

учебный зоотехнического факультета для сельскохозяйственных вузов - трехэтажный Сборник 32 Таблица 24

учебный индустриальных техникумов четырехэтажные Сборник 32 Таблица 33

учебные медицинских институтов Сборник № 5 (бюдж) Таблица 28

учебный общетехнического факультета заочного и вечернего обучения вузов - четырехэтажный Сборник 32 Таблица 26

учебно-производственные при техникумах одноэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 94

учебные училищ механизации сельского хозяйства четырехэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 247

учебные училищ механизации сельского хозяйства четырехэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 95

для практических занятий при училищах механизации сельского хозяйства Сборник № 26, том II, Таблица 96

для практических занятий при училищах механизации сельского хозяйства Сборник 32 Таблица 23

профессионально-технических училищ для подготовки рабочих химической промышленности (из трех блоков) Сборник 32 Таблица 21

профессионально-технических училищ из трех блоков для подготовки рабочих строительства Сборник 32 Таблица 20

профессионально-технических училищ каркасно-панельной конструкции швейной промышленности в один и четыре этажа Сборник 32 Таблица 19

профессионально-технических училищ металлообрабатывающего профиля Сборник 32 Таблица 18

ремесленных училищ двух - и трех - четырехэтажные Сборник 32 Таблица 14

ремесленных училищ трех - четырехэтажные Сборник 32 Таблица 15

учебные ремесленных училищ четырех - и двухэтажные Сборник 32 Таблица 16

учебные училищ механизации сельского хозяйства четырехэтажные Сборник 32 Таблица 17

мастерские учебно-производственные к ремесленным училищам угольной промышленности. Здание одноэтажное Сборник 32 Таблица 22


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус главный

авторемонтных заводов Сборник 23 Таблица 28

аптек Сборник № 5 (бюдж) Таблица 25

аптек Сборник № 31 Таблица 25

асфальтобетонных заводов Сборник № 8 Раздел 1

бессемеровских цехов в составе отделений: миксерных, конверторных, подготовки ковшей, разливочных, шихтовых и машинных залов Сборник № 1 Таблица 1.54

больниц Сборник № 5 (бюдж) Таблица 1

больниц Сборник № 31 Таблица 1

больниц (больницы, только одно основное здание) Сборник № 26, том II, Таблица 81

брикетных и полу брикетных заводов Сборник № 16 Таблица 26

брикетных фабрик Сборник № 2 Таблица 6

винного завода городского типа и винной базы с цехами разлива вина Сборник № 10 Таблица 80

винного завода городского типа и винной базы с цехами разлива вина Сборник № 36 Таблица 71

газогенераторных станций технологического (водяного) газа Сборник № 18 Таблица 78

газогенераторных станций энергетического газа Сборник № 18 Таблица 77

дизельных электростанций мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения Сборник № 5 Таблица 156

для производства древесностружечных плит Сборник № 9 Таблица 74

завода

и отделений приема, грохочения сырья, объединенных складов известняка и топлива, складов комовой извести, складов готовой продукции Сборник № 8 Раздел 4

лечебные больниц Сборник № 31 Таблица 2

лечебные для санаториев (профилакториев) и лечебно-бальнеологические корпуса для курортов Сборник № 31 Таблица 15

литейного и прокатного цехов и склада готовой продукции предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 118

литейного и прокатного цехов предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 117

литейного, прокатного и фольгопрокатного цехов предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 119

локомобильных электростанций мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения Сборник № 5 Таблица 157

мартеновских цехов с печами садкой до 100 т Сборник № 1  Таблица 1.38

мартеновских цехов с печами садкой до 200 т Сборник № 1 Таблица 1.39

мартеновских цехов с печами садкой 260-500 т Сборник № 1 Таблица 1.40

мартеновских цехов с печами садкой более 500 т Сборник № 1 Таблица 1.41

медносерных заводов: ватержакетный, химический цех и компрессорная Сборник № 2 Таблица 60

на фабриках и заводах ювелирной промышленности Сборник № 7 Таблица 51

обогатительных фабрик

общественные санаториев и домов отдыха Сборник № 31 Таблица 14

отделений кумароновой смолы Сборник № 1 Таблица 111.100

паротурбинных электростанций мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения Сборник № 5 Таблица 158

патологоанатомические Сборник № 31 Таблица 6

пивоваренного завода и цех безалкогольных напитков Сборник № 36 Таблица 64

по производству мебели одноэтажные и двухэтажные Сборник № 9 Таблица 69

по производству мебели трехэтажные и четырехэтажные Сборник № 9 Таблица 70

по производству фанеры Сборник № 9 Таблица 72

производства полимерных материалов Сборник № 8 Раздел 1

производства полимерных материалов Сборник № 8 Раздел 2

производства слюдяных изделий Сборник № 8 Раздел 1

производственные

производственно-заготовительных баз по вторичной переработке цветных металлов Сборник № 2 Таблица 139

получения твердой серы мышьяково-содовым способом Сборник № 1 Таблица 111.109

радиологические больниц Сборник № 31 Таблица 4

ремонтного завода Сборник № 26, том I, Таблица 87

рыбокомбината Сборник № 12 Таблица 16

с подвалом в блоке с лесопропиточной угольных шахт Сборник № 3 Таблица 55

санаториев и домов отдыха Сборник № 5 (бюдж) Таблица 11

санаториев и домов отдыха Сборник № 31 Таблица 11

санаториев туберкулезных межколхозных Сборник № 26, том II, Таблица 83

солерудника Сборник № 10 Таблица 92

солодовенного завода Сборник № 36 Таблица 65

солепромыслов озерных Сборник № 10 Таблица 93

спальные санаториев и домов отдыха Сборник № 31 Таблица 18

станции технического обслуживания автомобилей Сборник 23 Таблица 29

станции технического обслуживания автомобилей(построенные до 1965 г.) Сборник 23 Таблица 30

стекольной промышленности (здания и сооружения периода строительства до 1960 г.) Сборник № 8 Раздел 2

типовой центральной обогатительной фабрики Сборник № 3 Таблица 122

углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.31

учебные медицинских институтов Сборник № 31 Таблица 28

фабрики

хлопкоочистительных заводов группа капитальности I Сборник № 14 Таблица 21

хлопкоочистительных заводов группа капитальности II Сборник № 14 Таблица 22

хлопкоочистительных заводов группа капитальности II и III Сборник № 14 Таблица 23

хозяйственные больниц Сборник № 31 Таблица 8

хозяйственные для санаториев и домов отдыха Сборник № 31 Таблица 23

цеха карбидокремниевых электронагревателей огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.36

цеха производства коньяков Сборник № 10 Таблица 85

цеха смолодоломитовых изделий огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.24

электрических станций - надземная часть Сборник № 5 Таблица 2

электрических станций - подземная часть Сборник № 5 Таблица 1


.Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

корпус главный завода

асбестоцементных изделий и отстойники рекуперационных вод Сборник № 8 Раздел 1

железобетонных изделий большой производительности Сборник № 8 Раздел 2

картонно-рубероидного Сборник № 8 Раздел 1

коньячного спирта Сборник № 10 Таблица 84

ликероводочного Сборник № 10 Таблица 89

маргаринового Сборник № 10 Таблица 31

первичного виноделия Сборник № 10 Таблица 77

первичного виноделия Сборник № 26, том IV, Таблица 12

первичного виноделия Сборник № 36 Таблица 69

пивоваренного и цех безалкогольных напитков Сборник № 10 Таблица 75

синтетических моющих средств Сборник № 10 Таблица 51

солевыварочного Сборник № 10 Таблица 94

солодовенного Сборник № 10 Таблица 76

спиртового Сборник № 10 Таблица 87

табачно-ферментационного Сборник № 10 Таблица 91

шампанских вин (бутылочный метод) Сборник № 10 Таблица 81

шампанских вин (резервуарный метод) Сборник № 10 Таблица 82


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус главный обогатительных фабрик

производительность более 10000 т/сутки Сборник № 2 Таблица 163

производительность более 10000 т/сутки Сборник № 2 Таблица 164

производительность более 10000 т/сутки Сборник № 2 Таблица 166

производительность до 10000 т/сутки Сборник № 2 Таблица 165

производительность до 250 т/сутки Сборник № 2 Таблица 167

золотодобывающей промышленности Сборник № 2 Таблица 168

золотодобывающей промышленности Сборник № 2 Таблица 169

золотодобывающей промышленности Сборник № 2 Таблица 170


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус главный производственные

гипсовой промышленности Сборник № 8 Раздел 1

гипсовой промышленности прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 3

заводов железобетонных изделий малой производительности Сборник № 8 Раздел 3

заводов железобетонных напорных труб Сборник № 8 Раздел 4

завода первичной обработки пеньки и льна Сборник № 14 Таблица 20

заводов струнобетонных шпал Сборник № 8 Раздел 4

и камеры твердения асбестоцементных изделий Сборник № 8 Раздел 2

комбинатов керамических плиток Сборник № 8 Раздел 1

комбинатов кислотоупоров Сборник № 8 Раздел 1

комбинатов крупнопанельного домостроения Сборник № 8 Раздел 1

комбинатов санитарно-строительной керамики Сборник № 8 Раздел 1

трикотажных фабрик бесфонарные Сборник № 14 Таблица 54

трикотажных фабрик с наружными кирпичными стенами Сборник № 14 Таблица 52

трикотажных фабрик с панельными стенами Сборник № 14 Таблица 53

швейных фабрик пятиэтажные Сборник № 14 Таблица 51

швейных фабрик трех- и четырехэтажные Сборник № 14 Таблица 50


.Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус главный фабрики

парфюмерной Сборник № 10 Таблица 54a

помольно-обогатительных Сборник № 8 Раздел 2

по производству теплоизоляционных плит из торфа Сборник № 16 Таблица 34

табачной Сборник № 10 Таблица 90

чаепрессовочной Сборник № 10 Таблица 101

чаеразвесочной Сборник № 10 Таблица 102

чайной по переработке 1 млн. кг зеленого чайного листа в сезон Сборник № 10 Таблица 100

чайной по переработке 2,5 млн. кг зеленого чайного листа в сезон Сборник № 10 Таблица 99

чайной по переработке 3 млн. кг зеленого чайного листа в сезон Сборник № 10 Таблица 98

чайной по переработке 5 млн. кг зеленого чайного листа в сезон Сборник № 10 Таблица 97


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус дробления

I-II стадий обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.1

III-IV стадий обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.2

агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 143

вторичного щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 41

вторичного и третичного и додрабливания (на импортном оборудовании) щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 42

вторичного и третичного щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 40

вторичного и третичного, промывки и сортировки гравийно-песчаных заводов Сборник № 8 Таблица 51

горнорудных предприятий Сборник № 1 Таблица VI.6

известняка аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.4

крупного

первичного и приемные бункера гравийно-песчаных заводов Сборник № 8 Таблица 50

первичного (на импортном оборудовании) щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 39

первичного щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 37

первичного щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 38

с приемным бункером агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 155

среднего агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 154

среднего асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 2

среднего и мелкого

топлива с галереями аглофабрик черной металлургии Сборник № 1 Таблица VII.5


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус крупного дробления

агломерационных и обогатительных фабрик производительность более 10000 т/сутки Сборник № 2 Таблица 149

агломерационных и обогатительных фабрик полузаглубленного типа производительность более 10000 т/сутки Сборник № 2 Таблица 147

агломерационных и обогатительных фабрик с преобладающей наземной частью производительность до 10000 т/сутки Сборник № 2 Таблица 146

агломерационных и обогатительных фабрик с преобладающей подземной частью производительность 5 млн. т/год Сборник № 2 Таблица 144

агломерационных и обогатительных фабрик с преобладающей подземной частью производительность более 10000 т/сутки Сборник № 2 Таблица 145

агломерационных и обогатительных фабрик с преобладающей подземной частью производительность до 10000 т/сутки Сборник № 2 Таблица 148

асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 1


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус среднего и мелкого дробления

агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 153

с преобладающей наземной частью (производительность более 10000 т/сутки) агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 150

с преобладающей подземной частью (производительность до 10000 т/сутки) агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 151

с преобладающей подземной частью (производительность более 10000 т/сутки) агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 152


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус лабораторные

вузов двух-, трехэтажные Сборник № 6(бюдж) Таблица 12

для ветеринарно-бактериологических лабораторий Сборник № 2 (бюдж) Таблица 51

для ветеринарно-бактериологических лабораторий Сборник № 26, том I, Таблица 51

НИИ биологического профиля 4 - 6-этажные с техническим этажом и техподпольем Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 3

НИИ гуманитарного профиля и общего назначения 3 - 5-этажные без подвалов Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 5

НИИ технического профиля 5 - 7-этажные с техническим этажом и техподпольем Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 4

НИИ физического профиля 4 - 6-этажные с техническим этажом и техподпольем Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 1

НИИ химического профиля 4 - 6-этажные с техническим этажом и подвалом Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 2


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус подсобный

для хлебоприемных пунктов Сборник 13 (хозр.) Таблица 76.

для мелькомбинатов Сборник 13 (хозр.) Таблица 77.

завода овощесушильного Сборник № 10 Таблица 68

завода овощных и фруктовых консервов Сборник № 10 Таблица 67

завода овощных и фруктовых консервов Сборник № 26, том IV, Таблица 10

завода овощных и фруктовых консервов Сборник № 36 Таблица 62

полуфабрикатов на 15 т сырья в 2 смены и столовой на 188 посадочных мест Сборник № 33 Таблица 22

фабрики макаронной Сборник № 10 Таблица 65

хлебозавода Сборник № 10 Таблица 61

хлебозавода Сборник № 36 Таблица 58

хлебопекарни Сборник № 10 Таблица 63

хлебопекарни Сборник № 26, том IV, Таблица 8

хлебопекарни Сборник № 36 Таблица 60


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус приготовления

приготовления бентонита и известняка окомковательных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.16

приготовления реагентов агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 179

приготовления реагентов со складами агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 181

приготовления реагентов со складами реагентов агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 180

приготовления шихты окомковательных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.15


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус производственный

вальцовых станковых мельниц колхозного типа Сборник 13 (хозр.) Таблица 83.

вальцовых станковых мельниц колхозного типа Сборник № 26, том IV, Таблица 31

завода дрожжевого Сборник № 10 Таблица 72

завода крахмалопаточного Сборник № 10 Таблица 73

завода крахмалопаточного Сборник № 10 Таблица 74

завода овощесушильного Сборник № 10 Таблица 68

завода овощных и фруктовых консервов Сборник № 10 Таблица 66

завода овощных и фруктовых консервов Сборник № 26, том IV, Таблица 9

завода овощных и фруктовых консервов Сборник № 36 Таблица 61

заводов первичной обработки сырья кожевенных заводов одноэтажные Сборник № 14 Таблица 55

заводов сахаро-рафинадных Сборник № 10 Таблица 22

заводов свеклосахарных Сборник № 10 Таблица 1

и блоки подсобных производств одно- и двухэтажные с устаревшими конструкциями заводов жестких хромовых и юфтевых кож Сборник № 14 Таблица 57

и блоки подсобных производств одно- и двухэтажные в современных объемно-планировочных и конструктивных решениях заводов жестких хромовых и юфтевых кож Сборник № 14 Таблица 58

и печи стекольных заводов сортовой посуды и топки сушильных барабанов составных цехов стекольной промышленности Сборник № 8 Раздел 4

и подсобный овощесушильного завода Сборник № 26, том IV, Таблица 11

и подсобный овощесушильного завода Сборник № 36 Таблица 63

корундовых легковесов огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.25

камвольно-суконных предприятий многоэтажные в монолитном железобетоне Сборник № 14 Таблица 16

камвольно-суконных предприятий многоэтажные в сборном железобетоне Сборник № 14 Таблица 15

камвольно-суконных предприятий многоэтажные с деревянными перекрытиями Сборник № 14 Таблица 17

крахмалопаточного завода Тип I Сборник № 36 Таблица 67

крахмалопаточного завода Тип II Сборник № 36 Таблица 68

меховых фабрик многоэтажные в современных объемно-планировочных и конструктивных решениях с крановым оборудованием в мокрых цехах Сборник № 14 Таблица 64

меховых фабрик одно- и двухэтажные с устаревшими конструкциями Сборник № 14 Таблица 63

многоэтажные и одноэтажные блоки подсобных цехов обувных фабрик в современных объемно-планировочных и конструктивных решениях Сборник № 14 Таблица 62

обувных фабрик разной этажности с устаревшими конструкциями Сборник № 14 Таблица 61

составной цех и цех силикатной глыбы стеклотарного завода Сборник № 10 Таблица 71

установок подготовки нефти нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 14

фабрики кондитерской Сборник № 10 Таблица 70

фабрики макаронной Сборник № 10 Таблица 64

хлебозавода Сборник № 10 Таблица 60

хлебопекарни Сборник № 10 Таблица 62

хлопчатобумажных, льняных и шелковых предприятий многоэтажные в монолитном железобетоне Сборник № 14 Таблица 8

хлопчатобумажных, льняных и шелковых предприятий многоэтажные в сборном железобетоне Сборник № 14 Таблица 7

хлопчатобумажных, льняных и шелковых предприятий многоэтажные с деревянными перекрытиями Сборник № 14 Таблица 9

хлебозавода Сборник № 36 Таблица 57

хлебопекарни Сборник № 26, том IV, Таблица 7

хлебопекарни Сборник № 36 Таблица 59

шедовые с оболочкой двоякой кривизны темного ската хлопчатобумажных, льняных и шелковых предприятий Сборник № 14 Таблица 5

шедовые с цилиндрической оболочкой темного ската хлопчатобумажных, льняных и шелковых предприятий Сборник № 14 Таблица 4

шедовых одноэтажные с плоским темным скатом хлопчатобумажных, льняных и шелковых предприятий группа капитальности I Сборник № 14 Таблица 1

шедовых одноэтажные с плоским темным скатом хлопчатобумажных, льняных и шелковых предприятий группа капитальности II Сборник № 14 Таблица 2

шедовых одноэтажные с плоским темным скатом хлопчатобумажных, льняных и шелковых предприятий группа капитальности III Сборник № 14 Таблица 3

шедовых одноэтажные с плоским темным скатом камвольно-суконных предприятий группа капитальности I Сборник № 14 Таблица 10

шедовых одноэтажные с плоским темным скатом камвольно-суконных предприятий группа капитальности II Сборник № 14 Таблица 11

шедовых одноэтажные с плоским темным скатом камвольно-суконных предприятий группа капитальности III Сборник № 14 Таблица 12

шедовых с оболочкой двоякой кривизны темного ската (прядильно-ткацкая фабрика) Сборник № 14 Таблица 13


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус силосный

деревянных заготовительных элеваторов Сборник 13 (хозр.) Таблица 84.

деревянных заготовительных элеваторов Сборник № 26, том IV, Таблица 32

с квадратными монолитными железобетонными силосами Сборник 13 (хозр.) Таблица 7.

с квадратными железобетонными сборными силосами Сборник 13 (хозр.) Таблица 8.

с круглыми монолитными железобетонными силосами Сборник 13 (хозр.) Таблица 6.

с круглыми сборными железобетонными силосами Сборник 13 (хозр.) Таблица 9.


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус спальные

пионерлагерей Сборник № 2 (бюдж) Таблица 238

пионерских лагерей и выездных дач детских дошкольных учреждений

на 50 мест для санаториев и домов отдыха Сборник № 26, том II, Таблица 80

санаториев, домов отдыха, турбаз Сборник № 5 (бюдж) Таблица 18

школ-интернатов


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус спальные пионерских лагерей и выездных дач детских дошкольных учреждений

кирпичные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 36

кирпичные двухэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 37

деревянные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 38

каркасно-засыпные одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 39

саманные или из сырцового кирпича одноэтажные Сборник № 8(бюдж) Таблица 40


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус спальные школ-интернатов

деревянные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 60

деревянные одноэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 59

каркасно-засыпные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 63

каркасно-засыпные одноэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 62

кирпичные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 55

кирпичные одноэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 54

кирпичные пятиэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 58

кирпичные трехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 56

кирпичные четырехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 57

смешанной конструкции двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 61


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус cпортивный

без бассейна Сборник № 7 (бюдж) Таблица 65

объемом до 6000 куб. м Сборник № 6 (бюдж) Таблица 36

объемом до 6000 куб. м Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 36

объемом 6000 куб. м Сборник № 35 Таблица 26

объемом от 6000 до 10000 куб. м Сборник № 35 Таблица 27

объемом до 10000 куб. м Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 37

с двумя залами и бассейном 25х14 м Сборник № 6 (бюдж) Таблица 37

с двумя залами и бассейном 25х14 м Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 34

с двумя залами и бассейном 25х14 м Сборник № 35 Таблица 31

с тремя залами Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 33

с тремя залами Сборник № 35 Таблица 28


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Корпус учебные

вузов гуманитарного профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 8

вузов сельскохозяйственного профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 7

вузов технического профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 9

гуманитарных факультетов университетов Сборник № 6 (бюдж) Таблица 11

индустриальных техникумов машиностроительного профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 18

индустриальных техникумов металлургического профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 19

индустриальных техникумов химико-технологического или текстильного профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 17

индустриальных техникумов электротехнического профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 20

медицинских институтов Сборник № 6 (бюдж) Таблица 14

общетехнического факультета заочного и вечернего обучения вузов четырехэтажный Сборник № 6 (бюдж) Таблица 13

ремесленных училищ Сборник № 6 (бюдж) Таблица 27

техникумов сельскохозяйственного профиля Сборник № 6 (бюдж) Таблица 21

училищ механизации сельского хозяйства четырехэтажные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 28

физико-технических факультетов университетов Сборник № 6 (бюдж) Таблица 10


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Котельная

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 144

Сборник № 18 Таблица 11

депо для обслуживания технологических нужд экипировочных устройств снабжения нефтепродуктами локомотивов (с мастерскими) Сборник № 21 Таблица 31

для отопления дежурных пунктов дистанции контактной сети и участков энергоснабжения Сборник № 21 Таблица 91

здание объемом

до 800 куб. м Сборник 29 Таблица 16

до 1000 куб. м Сборник № 2 (бюдж) Таблица 142

до 1000 куб. м Сборник 29 Таблица 17

до 1000 куб. м Сборник № 26, том I, Таблица 134

до 2500 куб. м Сборник 29 Таблица 18

до 3000 куб. м Сборник 29 Таблица 19

и подземное хозяйство, подземные газоходы, каналы и приямки Сборник № 2 (бюдж) Таблица 145

лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 28

на антраците, каменном и буром углях Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 10

на антраците, каменном и буром углях Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 11

на антраците, каменном и буром углях Сборник № 2 (бюдж) Таблица 143

на антраците, каменном и буром углях Сборник № 18 Таблица 10

на газе, мазуте Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 9

на газе и мазуте Сборник № 4 (бюдж) Таблица 81

на газе и мазуте Сборник № 6 (бюдж) Таблица 46

на газе и мазуте Сборник № 7 (бюдж) Таблица 75

на газе, мазуте Сборник № 18 Таблица 9

на твердом топливе Сборник № 4 (бюдж) Таблица 80

на твердом топливе Сборник № 6 (бюдж) Таблица 45

на твердом топливе Сборник № 7 (бюдж) Таблица 74

одноэтажные кирпичные для бань и прачечных Сборник № 26, том II, Таблица 62

отопительная одноэтажная кирпичная Сборник № 28 Таблица 151

отопительная одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 152

отопительные одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 63

отопительные одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 64

пиковые водогрейные электрических станций Сборник № 5 Таблица 6

(подземное хозяйство) Сборник № 18 Таблица 12

с энергохимической установкой (в блоке) лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 143


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

К

Крепление

берегов и откосов выправительных сооружений Сборник № 37 Таблица 54

берега портовых и заводских акваторий Сборник № 20 Таблица 108

кюветов и канав гидротехнических каналов Сборник № 12б Таблица 127

обочин Сборник № 12б Таблица 6

откосов береговых монолитными железобетонными плитами Сборник № 20 Таблица 102

откосов береговых мостовой и одерновкой Сборник № 20 Таблица 100

откосов береговых сборными железобетонными плитами Сборник № 20 Таблица 104

откосов и дна гидротехнических каналов Сборник № 12б Таблица 126

откосов и дна каналов Сборник № 37 Таблица 9

откосов земляного полотна, кюветов и устройства дренажа мелкого заложения Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 66

откосов земляного полотна, кюветов и устройство дренажа мелкого заложения Сборник № 12б Таблица 13

откосов земляного полотна, кюветов к устройства дренажа мелкого заложения железнодорожных путей Сборник № 19 Таблица 2

откосов земляного полотна, кюветов м устройства дренажа мелкого заложения Сборник № 26, том IV, Таблица 69

откосов земляных сооружений электрических станций Сборник № 5 Таблица 31

подводного откоса и дна хворостяными тюфяками с загрузкой камнем Сборник № 20 Таблица 107

подводного откоса каменной наброской, упорные призмы и каменные банкеты Сборник № 20 Таблица 106

русл малых рек и осушительных каналов Сборник № 37 Таблица 156


Л
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Лаборатория

Лавки и палатки керосиновые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 261

Лавки керосиновые Сборник № 36 Таблица 15

Лебедочные для слипов предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 229

Ледники Сборник № 9 Таблица 41

Ледники карманного типа Сборник № 2 (бюдж) Таблица 289

Ледники карманного типа Сборник № 26, том II, Таблица 148

Ледники карманного типа Сборник № 26, том IV, Таблица 39

Ледники карманного типа Сборник № 36 Таблица 88

Лежни и плиты опорные железобетонные контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 289

Лестницы металлические для перехода через обвалования Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 139

Лестницы железобетонные на откосах фундаментов под резервуары Сборник 4 Таблица 116

Лестницы металлические для перехода через обвалования Сборник 4 Таблица 115

Лестницы с площадками для обслуживания межцеховых газопроводов Сборник № 1 Таблица 1.95

Лесопарки Сборник № 12б Таблица 182

Лечебницы ветеринарные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 48

Лечебницы ветеринарные Сборник № 26, том I, Таблица 48

Лианы деревянные на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 47

Ливнеспуски

Линия

Лифты (см. изоляторы)

Лифты доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.7

Ложбины на осушительных системах Сборник № 37 Таблица 123

Лотки

Льдозаводы деревянные и кирпичные Сборник № 12 Таблица 5

Льдозаводы производительностью 180 т льда в сутки Сборник № 21 Таблица 178

Льдопункты механизированные с заготовкой льда в год 30; 15 и 5 тыс. куб. м с сооружениями Сборник № 21 Таблица 177

Льдопункты с деревянной эстакадой и сооружениями Сборник № 21 Таблица 176

Люфт-клозеты


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Лаборатория

1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 40

1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 41

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 47

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 48

1 - 3 - и 4 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 39

1 - 2 - и 4 - этажные Сборник № 18 Таблица 46

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 275

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 276

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 277

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 278

ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 51

по испытанию взрывчатых материалов при базисном складе ВВ угольных шахт Сборник № 3 Таблица 80

с пунктами переработки винограда Сборник № 2 (бюдж) Таблица 218

с пунктами переработки винограда Сборник № 26, том I, Таблица 197

сырьевая свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 19


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Ливнеспуски

лотковые железобетонные Сборник № 37 Таблица 26

лотковые железобетонные Сборник № 37 Таблица 27

лотковые железобетонные пропускной способностью до 5 м3/сек Сборник № 12б Таблица 164

лотковые железобетонные пропускной способностью 8-10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 165

с круглыми трубами Сборник № 12б Таблица 166

с круглыми трубами Сборник № 37 Таблица 28

с прямоугольными трубами Сборник № 12б Таблица 167

с прямоугольными трубами Сборник № 37 Таблица 29


Линия
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Линия

автоблокировки столбовая на железнодорожном транспорте Сборник № 21 Таблица 279

высоковольтная сигнальная автоблокировки (без стоимости проводов) железнодорожной линии Сборник № 19 Таблица 40

прокладка 1 км кабеля Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 86

радиофикации и связи

электропередачи

электропитания для прожекторного освещения Сборник № 21 Таблица 180


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Линия радиофикации и связи

I и II классов из столбов местной пропитки Сборник № 26, том III, Б

I и II классов из столбов, пропитанных заводским способом Сборник № 26, том III, Г

воздушные связи и радиофикации из проводов на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях Сборник № 25 Раздел 2

из столбов местной пропитки Сборник № 26, том III, А

из столбов, пропитанных заводским способом Сборник № 26, том III, В

радиофикации и внутрирайонной связи I и II классов из столбов местной пропитки Сборник № 25 Б

радиофикации и внутрирайонной связи I и II классов из столбов, пропитанных заводским способом Сборник № 25 Г

радиофикации и внутрирайонной связи из столбов местной пропитки Сборник № 25 А

радиофикации и внутрирайонной связи из столбов, пропитанных заводским способом Сборник № 25 В

радиофикации и связи столбовые и стоечные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 354

связи Сборник № 5 Таблица 105

связи из проводов цветных на столбах Сборник № 25 Б

связи из стальных проводов на столбах Сборник № 25 А

связи столбовая Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 83

связи столбовая (без установки траверс подвески проводов) железных дорог Сборник № 19 Таблица 34

стоечные радиофикации и внутрирайонной связи Сборник № 25 Д

стоечные радиофикации и связи Сборник № 26, том III, Д

столбовые и стоечные воздушных линий связи и радиофикации Сборник № 25 Раздел I

телефонная на морской эстакаде нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 30

фидерные передающих и приемных антенн Сборник № 25 Раздел 9


Линия электропередачи
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Линия электропередачи

35 кв Сборник № 5 Таблица 100

110 кв Сборник № 5 Таблица 101

220 кв Сборник № 5 Таблица 102

330 кв Сборник № 5 Таблица 103

500 кв Сборник № 5 Таблица 104

воздушная в море -6 киловольт (ЛЭП-6 кв) нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 39

воздушная в море - 33 кв нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 40

кабельные сети и электроосвещение метрополитенов Сборник № 22 Таблица 10

напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Раздел 2

питающая и отсасывающая сеть для трамвайных и троллейбусных линий Сборник № 30 Таблица 14

по опорам контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 306

сельские воздушные

сети Сборник № 5 Часть II

городские Сборник № 5 Раздел 2


сельские воздушные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Линия электропередачи сельские воздушные

напряжением 0,4 кв Сборник № 5 Раздел 3

напряжением 0,4 кв подвеска провода на установленных опорах Сборник № 5 Таблица 111

напряжением 6 - 10 кв Сборник № 5 Раздел 4

напряжением 35 кв Сборник № 5 Раздел 5

на деревянных опорах

на железобетонных опорах


на деревянных опорах
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Линия электропередачи сельские воздушные на деревянных опорах напряжением

0,4 кВ из пропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 2 (бюдж) Таблица 327

0,4 кв из пропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 181

0,4 кв из пропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 26, том III, Таблица 22

0,4 кВ из непропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 2 (бюдж) Таблица 328

0,4 кв из непропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 182

0,4 кв из непропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 26, том III, Таблица 23

0,4 кВ из пропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 2 (бюдж) Таблица 329

0,4 кв из пропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 183

0,4 кв из пропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 26, том III, Таблица 24

0,4 кВ из непропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 2 (бюдж) Таблица 330

0,4 кв из непропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 184

0,4 кв из непропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 26, том III, Таблица 25

0,4 кв на опорах из непропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 5 Таблица 109

0,4 кв на опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 5 Таблица 107

0,4 кв на опорах из пропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 5 Таблица 108

0,4 кв на опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 5 Таблица 106

6 - 10 кВ из пропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 2 (бюдж) Таблица 333

6 - 10 кв из пропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 26, том III, Таблица 28

6 - 10 кВ из непропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 2 (бюдж) Таблица 334

6 - 10 кв из непропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 26, том III, Таблица 29

6 - 10 кВ из непропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 2 (бюдж) Таблица 336

6 - 10 кв из непропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 26, том III, Таблица 31

6 - 10 кВ из пропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 2 (бюдж) Таблица 335

6 - 10 кв из пропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 26, том III, Таблица 30

6 - 10 кв на опорах из непропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 5 Таблица 115

6 - 10 кв на опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 5 Таблица 113

6 - 10 кв на опорах из пропитанного леса с деревянными приставками Сборник № 5 Таблица 114

6 - 10 кв на опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками Сборник № 5 Таблица 112

35 кв на одностоечных опорах с деревянными приставками, подвесными изоляторами Сборник № 5 Таблица 120

35 кв на одностоечных опорах с деревянными приставками, со штыревыми изоляторами Сборник № 5 Таблица 118

35 кв на одностоечных опорах с железобетонными приставками, со штыревыми изоляторами Сборник № 5 Таблица 117

35 кв на одностоечных опорах с железобетонными приставками, с подвесными изоляторами Сборник № 5 Таблица 119


на железобетонных опорах
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Линия электропередачи сельские воздушные на железобетонных опорах напряжением

0,4 кВ Сборник № 2 (бюдж) Таблица 331

0,4 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 185

0,4 кв Сборник № 5 Таблица 110

0,4 кв Сборник № 26, том III, Таблица 26

6-10 кВ Сборник № 2 (бюдж) Таблица 337

6 - 10 кв Сборник № 5 Таблица 116

6-10 кв Сборник № 26, том III, Таблица 32

35 кв, со штыревыми изоляторами Сборник № 5 Таблица 121


Лотки
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Лотки

Лотки (см. каналы и лотки)

Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 58

Сборник № 12б Таблица 45

Сборник № 21 Таблица 266

Сборник 29 Таблица 58

бетонные и железобетонные односекционные и двухсекционные общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 96

Вентури - Паршала Сборник № 37 Таблица 57

внутри зданий общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 94

- водовыпуски в гибкие трубопроводы с вентильным затвором на лотках глубиной 40 - 100 см Сборник № 37 Таблица 83

водоизмерительные сточных вод пропускной способностью от 2,7 до 280 тыс. куб. м/сутки Сборник № 27 Таблица 120

железобетонные сборные односекционные и двухсекционные общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 97

и мостики через кюветы автодороги общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 133

канализации между сооружениями Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 94

междушпальные сборные, железобетонные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 82

междушпальные сборные, железобетонные водопропускные Сборник № 19 Таблица 18

односекционные и двухсекционные кирпичные общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 98

односекционные и двухсекционные кирпичные с двойными плитами перекрытия общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 99

параболического сечения из сборного железобетона на расход воды до 5 м3/сек Сборник № 12б Таблица 168

параболического сечения из сборного железобетона на расход воды до 5 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 30


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Л

Люфт-клозеты

деревянные с деревянными выгребами в одноэтажных зданиях Сборник № 7 (бюдж) Таблица 85

деревянные с деревянными выгребами в одноэтажных зданиях Сборник № 28 Таблица 171

с кирпичными и деревянными выгребами Сборник № 2 (бюдж) Таблица 300

с кирпичными и деревянными выгребами Сборник № 4 (бюдж) Таблица 109

с кирпичными и деревянными выгребами Таблица 152

кирпичные с каменными выгребами в двухэтажных зданиях Сборник № 7 (бюдж) Таблица 86

кирпичные с каменными выгребами в двухэтажных зданиях Сборник № 28 Таблица 172


М
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Магазин

Малые архитектурные формы и различные сооружения в парках отдыха Сборник № 12б Отдел IX

Манеж спортивный с легкоатлетической дорожкой крытый Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 24

Манеж спортивный с легкоатлетической дорожкой Сборник № 35 Таблица 29

Маслоотделители биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.125

Маслослив ГСМ заправки самолетов прирельсовый Сборник № 24 Таблица 40

Маслохозяйства электрических станций Сборник № 5 Таблица 25

Мастерская

Мастерские и склады орудий лова и сетематериалов Сборник № 26, том IV, Таблица 229

Мастерские и технические службы обслуживания самолетов (полезная площадь 2100 кв. м) Сборник № 24 Таблица 24

Мастерские и технические службы обслуживания самолетов (полезная площадь 3500 кв. м) Сборник № 24 Таблица 25

Мачта сигнальная - семафорная и штормовая Сборник № 20 Таблица 155

Мачта судоходной обстановки флажная Сборник № 20 Таблица 163

Мельницы

Места бойные копровых отделений скрапоразделочных цехов Сборник № 1 Таблица 1.82

Места бойные шлаковых отделений скрапоразделочных цехов Сборник № 1 Таблица 1.83

Места стоянок самолетов (МС), перроны и другие площадки на аэродромах класса А, Б и В Сборник № 24 Таблица 5

Места стоянок самолетов (МС), перроны и другие площадки на аэродромах класса Г и Д Сборник № 24 Таблица 6

Металлоконструкции

Метантенки канализации Сборник № 26, том IV, Таблица 188

Метантенки Сборник № 27 Таблица 121

Молниеотвод высотой 35 м Сборник 29 Таблица 32

Молочные при фермах Сборник № 2 (бюдж) Таблица 72

Молочные при фермах Сборник № 2 (бюдж) Таблица 73

Молочные прифермские Сборник № 26, том I, Таблица 72

Молочные прифермские Сборник № 26, том I, Таблица 73

Молы и волноломы

Мотели Сборник № 5 (бюдж) Таблица 24

Мотели Сборник № 31 Таблица 24

Мостики переходные мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 17

Мостики светофорные с фундаментами на железнодорожных дорогах Сборник № 21 Таблица 272

Мосты

Мойки механизированные Сборник 23 Таблица 25

Музеи


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Магазин

главные Сборник № 18 Таблица 19

главные Сборник № 18 Таблица 20

главные и склады судового оборудования предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 225

главный при ремонтном заводе Сборник № 26, том I, Таблица 88

(лабазы) для торговли фуражом Сборник № 26, том II, Таблица 118

(лабазы) для торговли фуражом Сборник № 33 Таблица 12

для смешанной торговли Сборник № 26, том II, Таблица 121

для смешанной торговли одноэтажные Сборник № 36 Таблица 6

для торговли мебелью одноэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 120

для торговли мебелью одноэтажные Сборник № 36 Таблица 4

одноэтажные Сборник № 36 Таблица 1

одноэтажные Сборник № 36 Таблица 2

одноэтажные Сборник № 36 Таблица 3

продовольственные, промтоварные и смешанной торговли одноэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 112

продовольственные одноэтажные с буфетом-закусочной до 30 мест Сборник № 33 Таблица 7

продовольственные одноэтажные с буфетом-закусочной до 30 мест Сборник № 36 Таблица 7

продовольственные, промтоварные и смешанной торговли двухэтажные и более Сборник № 33 Таблица 5

продовольственные, промтоварные и смешанной торговли одноэтажные Сборник № 33 Таблица 4

продовольственные, промтоварные и смешанной торговли одноэтажные Сборник № 36 Таблица 5

промтоварные одноэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 113

сельмаги Сборник № 26, том II, Таблица 119

универсальные многоэтажные Сборник № 33 Таблица 2

универсальные многоэтажные Сборник № 36 Таблица 10

универсальные одноэтажные Сборник № 33 Таблица 1

универсальные одноэтажные Сборник № 36 Таблица 8

универмаги районные двухэтажные со столовой до 100 мест Сборник № 33 Таблица 6

универсальные районные двухэтажные со столовой до 100 мест Сборник № 36 Таблица 9


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Мастерская

I разряда с административно-бытовым помещением для механизированных дистанций железнодорожного пути с отдельными подсобными цехами и зданиями Сборник № 21 Таблица 76

III разряда для механизированных дистанций железнодорожного пути Сборник № 21 Таблица 77

арматурная железобетонных изделий Сборник № 8 Раздел 10

арматурная для производства строительных материалов Сборник № 26, том IV, Таблица 47

бытового обслуживания населения Сборник № 26, том II, Таблица 66

бытового обслуживания населения Сборник № 26, том II, Таблица 67

бытового обслуживания населения Сборник № 26, том II, Таблица 68

бытового обслуживания кирпичные или блочные, одноэтажные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 79

деревообделочная

и навесы для тары материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 162

кишечные на 40 комплектов говяжьих кишок, 300 пучков бараньих черев и 100 шт. бараньих синюг в смену Сборник № 26, том IV, Таблица 24

кишечные на 40 комплектов говяжьих кишок, 300 пучков бараньих черев и 100 шт., бараньих синюг в смену Сборник № 36 Таблица 83

ковровоткацкие, строчевышивальные и швейные Сборник № 26, том II, Таблица 72

колбасные мощностью 0,5 и 1 т в сутки Сборник № 36 Таблица 78

колбасные мощностью 0,8 и 1 т в сутки Сборник № 26, том IV, Таблица 23

колбасные производительностью 0,5 И 1 т в сутки с производством безалкогольных напитков 10 и 20 гл. в смену Сборник № 36 Таблица 79

лечебно-производственные Сборник № 5 (бюдж) Таблица 10

лечебно-производственные больниц Сборник № 31 Таблица 10

машинно-тракторные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 88

машинно-тракторные Сборник № 26, том I, Таблица 99

машинно-тракторные для МТС (МТМ) и мастерские межрайонные капитального ремонта (ММКР) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 89

машинно-тракторные для МТС (МТМ) и мастерские межрайонные капитального ремонта (ММКР) Сборник № 26, том I, Таблица 100

машиноремонтные

механические

орудий лова и сетематериалов Сборник № 12 Раздел 4

по изготовлению мебели одноэтажная кирпичная Сборник № 28 Таблица 146

по ремонту металлоизделий двухэтажная кирпичная Сборник № 28 Таблица 143

по ремонту металлоизделий одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 142

по ремонту обуви мощностью 200 и 500 пар в смену механизированные двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 141

по ремонту обуви мощностью 30 тыс. пар в год одноэтажная кирпичная Сборник № 28 Таблица 140

по ремонту обуви мощностью 30 тыс. пар в год одноэтажная кирпичная Сборник № 26, том II, Таблица 69

по химической чистке и крашению одежды, производительностью 200 и 250 кг в смену одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 132

прививочные на 1000 тыс. прививок виноградной лозы в годы Сборник № 2 (бюдж) Таблица 216

прививочные на 1000 тыс. прививок виноградной лозы в год Сборник № 26, том I, Таблица 195

ремонтно-механические на одно ремонтное место с локомобильной или дизельный электростанцией (при лесхозах) Сборник № 26, том I, Таблица 210

ремонтные для гаражного хозяйства Сборник 23 Таблица 24

ремонтные дорожно-ремонтных пунктов (ДРП) с конторой (построенные до 1965 г.) Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 27

ремонтные железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 78

ремонтные на 600 условных ремонтов в год Сборник № 2 (бюдж) Таблица 83

ремонтные на 900 условных ремонтов в год Сборник № 2 (бюдж) Таблица 84

ремонтные с конторой дорожных участков (ДУ) (построенные до 1965 г.) Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 25

ремонтные совмещенных комплексов дорожных участков и дорожно-ремонтных пунктов (построенные до 1965 г.) Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 26

ремонтные совмещенных комплексов дорожных участков и пунктов технической помощи (построенные до 1965 г.) Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 28

тарные в блоке со складами тары и готовой продукции шлаковой промышленности Сборник № 8 Раздел 2

тароремонтная Сборник 13 (хозр.) Таблица 75.

технического ухода и текущего ремонта Сборник № 2 (бюдж) Таблица 87

технического ухода и текущего ремонта Сборник № 26, том I, Таблица 98

углепробные и вулканизационные Сборник № 1 Таблица 111.21

учебно-производственные межшкольные кирпичное двухэтажное Сборник № 7(бюдж) Таблица 71

учебно-производственные ремесленных училищ угольной промышленности Сборник № 6(бюдж) Таблица 44

центральные ремонтно-механические и ремонтные цехи Сборник № 26, том IV, Таблица 86

центральные ремонтно-механические и ремонтные цехи лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 11

центральные ремонтные на 25-30 тракторов в год Сборник № 2 (бюдж) Таблица 85

центральные ремонтные на 25 - 30 тракторов в год Сборник № 26, том I, Таблица 96

центральные ремонтные на 100-200 тракторов и другой сельскохозяйственной техники в год Сборник № 2 (бюдж) Таблица 86

центральные ремонтные на 100 - 200 тракторов и другой сельхозтехники в год Сборник № 26, том I, Таблица 97

ширпотреба при лесхозах (обозных изделий, бондарные, гнутарные и др.) Сборник № 26, том I, Таблица 211


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Мастерская деревообделочная

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 5

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 6

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 7

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 8

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 94

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 95

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 96

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 97

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 98

Сборник № 18 Таблица 5

Сборник № 18 Таблица 6

Сборник № 18 Таблица 7

Сборник № 18 Таблица 8

Сборник № 26, том I, Таблица 102

с материально-техническим складом Сборник № 2 (бюдж) Таблица 99

с материально-техническим складом Сборник № 26, том I, Таблица 101


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Мастерская машиноремонтная

на 150 условных капитальных ремонтов в год Сборник № 2 (бюдж) Таблица 81

на 150 условных капитальных ремонтов в год Сборник № 26, том I, Таблица 91

на 300 условных ремонтов в год Сборник № 2 (бюдж) Таблица 82

на 300 условных ремонтов в год Сборник № 26, том I, Таблица 92

на 600 условных ремонтов в год Сборник № 26, том I, Таблица 93

на 900 условных ремонтов в год Сборник № 26, том I, Таблица 94

на 1600-2600 условных капитальных ремонтов в год Сборник № 26, том I, Таблица 95


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Мастерская механическая

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 1

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 2

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 3

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 4

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 90

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 91

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 92

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 93

Сборник № 6 (бюдж) Таблица 43

Сборник № 18 Таблица 1

Сборник № 18 Таблица 2

Сборник № 18 Таблица 3

Сборник № 18 Таблица 4

промкомбинатов угольных шахт Сборник № 3 Таблица 51


Мельницы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Мельницы

сельскохозяйственные

сельскохозяйственного типа для приготовления комбикормов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 66

сельскохозяйственного типа для приготовления комбикормов Сборник № 26, том I, Таблица 66

производительностью до 120 т/сутки; стены кирпичные Сборник 13 (хозр.) Таблица 42.

производительностью 120-140 т/сутки, стены кирпичные Сборник 13 (хозр.) Таблица 37.

железобетонная каркасная производительностью 120-140 т/су тки Сборник 13 (хозр.) Таблица 38.

производительностью 200-245 т/сутки; здание выполнено в сборном железобетонном каркасе Сборник 13 (хозр.) Таблица 39.

производительностью 200 - 245 т/сутки; здание железобетонное, возводимое в скользящей опалубке Сборник 13 (хозр.) Таблица 40.

производительностью 500 т/сутки Сборник 13 (хозр.) Таблица 41.


Металлоконструкции
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Металлоконструкции

(крепления) мелкие трубопроводов эстакад общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 137

опор, площадок и лестниц, навесов и коллекторов, емкостей горизонтальных (лежаков) для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 130

технологические для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов (площадки и лестницы, крепления и стойки) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 144

технологические для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов (площадки и лестницы, крепления и стойки) Сборник 4 Таблица 131


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Молы и волноломы

из бетонных массивов Сборник № 20 Таблица 84

из массивов-гигантов Сборник № 20 Таблица 86

из наброски бетонных массивов Сборник № 20 Таблица 88

ряженые Сборник № 20 Таблица 92

свайные с бетонной надстройкой Сборник № 20 Таблица 90


Мосты
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Мосты

автодорожные через каналы Сборник № 37 Таблица 47

автодорожные деревянные шириной 4,5 м Сборник № 26, том IV, Таблица 73

деревянные балочные с рамными опорами и деревянными пакетными пролетными строениями Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 56

деревянные пешеходные Сборник № 26, том IV, Таблица 74

деревянные под один путь Сборник № 12б Таблица 25

деревянные под 1 путь Сборник № 21 Таблица 258

длиной более 30 м (без подходов)

и переезды через магистральные и нагорные каналы Сборник № 16 Таблица 15

к погрузочным бункерам типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 117

мостовое полотно под один путь Сборник № 12б Таблица 26

наплавные Сборник № 12б Таблица 33

наплавные деревянные Сборник № 26, том IV, Таблица 75

переходные между главным и объединенно-вспомогательным корпусом электрических станций Сборник № 5 Таблица 9

пешеходные Сборник № 21 Таблица 261

пешеходные железобетонные Сборник № 12б Таблица 23

пешеходные металлические Сборник № 12б Таблица 24

пешеходные через каналы Сборник № 37 Таблица 155

под два транспортера углеподготовки многопролетные Сборник № 1 Таблица 111.30

под два транспортера углеподготовки однопролетные Сборник № 1 Таблица 111.29

под железную дорогу колеи 750 мм Сборник № 16 Таблица 18

под один транспортер углеподготовки многопролетные Сборник № 1 Таблица 111.28

под один транспортер углеподготовки однопролетные Сборник № 1 Таблица 111.27

со средней высотой опор от обреза фундамента

труб пневмосетей Сборник 13 (хозр.) Таблица 82.


длиной более 30 м (без подходов)
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Мосты длиной более 30 м (без подходов)

Сборник 23 Раздел 2

наплавные деревянные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 20

средняя высота опор от обреза фундамента до 5 м Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 15

средняя высота опор от обреза фундамента до 5 м Сборник 23 Таблица 12

средняя высота опор от обреза фундамента от 5 до 10 м Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 16

средняя высота опор от обреза фундамента от 5 до 10 м Сборник 23 Таблица 13

средняя высота опор от обреза фундамента от 10 до 15 м Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 17

средняя высота опор от обреза фундамента от 10 до 15 м Сборник 23 Таблица 14

средняя высота опор от обреза фундамента от 15 до 20 м Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 18

средняя высота опор от обреза фундамента от 15 до 20 м Сборник 23 Таблица 15

средняя высота опор от обреза фундамента более 20 м Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 19

средняя высота опор от обреза фундамента более 20м Сборник 23 Таблица 16

наплавные деревянные Сборник 23 Таблица 17


со средней высотой опор от обреза фундамента
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Мосты со средней высотой опор от обреза фундамента

до 5 м Сборник № 12б Таблица 28

от 5 до 10 м Сборник № 12б Таблица 29

от 10 до 15 м Сборник № 12б Таблица 30

от 15 до 20 м Сборник № 12б Таблица 31

более 20 м Сборник № 12б Таблица 32


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

М

Музеи

деревянные одно- и двухэтажные Сборник № 9(бюдж) Таблица 16

кирпичные одно- и двухэтажные Сборник № 9(бюдж) Таблица 17

смешанной конструкции двухэтажные Сборник № 9(бюдж) Таблица 18


Н
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Набережные

Набережные и береговые укрепления Сборник № 12б Отдел VI

Навесы

Надстройка на набережной речной в виде бычков и пал Сборник № 20 Таблица 78

Насаждения снегозащитные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 69

Насаждения снегозащитные Сборник № 21 Таблица 243

Насосная

Насыпи фильтрующие Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 57

Насыпи фильтрующие Сборник № 12б Таблица 15

Насыпи фильтрующие Сборник № 21 Таблица 267

Нефте...

Ниши компенсаторные общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 100


Набережные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Набережные

морские

речные


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Набережные морские

больверк на сваях-оболочках Сборник № 20 Таблица 24

деревянная свайная с бетонным ростверком Сборник № 20 Таблица 10

деревянная свайная с каменным ядром Сборник № 20 Таблица 14

деревянная свайная с ряжевым надрубом Сборник № 20 Таблица 12

деревянная свайная эстакада Сборник № 20 Таблица 16

железобетонная свайная эстакада Сборник № 20 Таблица 8

железобетонная уголкового типа Сборник № 20 Таблица 6

железобетонная эстакада на сваях-оболочках Сборник № 20 Таблица 22

из деревянных ряжей с бетонной надстройкой Сборник № 20 Таблица 4

из железобетонного шпунта Сборник № 20 Таблица 18

из массивовой кладки Сборник № 20 Таблица 2

из стального шпунта Сборник № 20 Таблица 20


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Набережные речные

Сборник № 12б Раздел 1

двухъярусная с нижним шпунтом и верхним вертикальным элементом Сборник № 20 Таблица 44

деревянные свайные с бетонным ростверком Сборник № 12б Таблица 137

деревянная свайная с бетонным ростверком Сборник № 20 Таблица 52

железобетонные достроенные на призматических сваях с задним шпунтом для предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 192

железобетонные достроенные на призматических сваях с передним шпунтом для предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 190

железобетонные достроенные на сваях-оболочках с задним шпунтом для предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 194

железобетонные из сборных плит Сборник № 12б Таблица 135

железобетонная из сборных плит Сборник № 20 Таблица 46

железобетонные свайные со сборным железобетонным верхним строением Сборник № 12б Таблица 136

железобетонная свайная с железобетонным ростверком Сборник № 20 Таблица 48

железобетонная свайная со сборным железобетонным верхним строением Сборник № 20 Таблица 50

железобетонные уголкового профиля Сборник № 12б Таблица 130

из деревянных ряжей Сборник № 12б Таблица 134

из деревянных ряжей Сборник № 20 Таблица 38

из железобетонного шпунта Сборник № 20 Таблица 54

из железобетонных оболочек большого диаметра с надстройкой Сборник № 20 Таблица 66

из лицевых элементов и контрфорсов Сборник № 20 Таблица 42

из массива-гиганта и надстройки из сборных плит Сборник № 20 Таблица 40

из металлического шпунта Сборник № 20 Таблица 56

из незаанкеренного шпунта Сборник № 20 Таблица 70

козловой системы Сборник № 20 Таблица 68

на сваях-оболочках Сборник № 12б Таблица 133

откосная высотой до 5 м Сборник № 12б Таблица 143

площадка железобетонная снегосбросная Сборник № 12б Таблица 145

полуоткосная из деревянного шпунта Сборник № 20 Таблица 62

полуоткосная из железобетонного шпунта Сборник № 20 Таблица 64

полуоткосная ряжевая с бетонной надстройкой Сборник № 20 Таблица 58

полуоткосная свайная с ряжевым надрубом Сборник № 20 Таблица 60

полуоткосные с деревянным свободным шпунтом Сборник № 12б Таблица 142

полуоткосные с железобетонным шпунтом Сборник № 12б Таблица 140

с железобетонным шпунтом Сборник № 12б Таблица 131

с железобетонным шпунтом Сборник № 12б Таблица 138

со свободным железобетонным шпунтом Сборник № 12б Таблица 141

со стальным шпунтом Сборник № 12б Таблица 132

со стальным шпунтом Сборник № 12б Таблица 139

стенка причальная высотой до 4 м Сборник № 12б Таблица 144


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Навесы

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 29

Сборник № 18 Таблица 31

Сборник № 26, том IV, Таблица 60

деревянные

для металла материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 163

для отдельно стоящих зданий зарядных станциям Сборник № 21 Таблица 206

для подстилки (пометохранилище) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 76

для подстилки (пометохранилище) Сборник № 26, том I, Таблица 76

для пристраиваемых зданий зарядных станциям к грузовым складам Сборник № 21 Таблица 205

для сельскохозяйственных машин Сборник № 2 (бюдж) Таблица 123

для сельскохозяйственных машин Сборник № 26, том I, Таблица 114

для сена и торфяной подстилки Сборник № 2 (бюдж) Таблица 75

для сена и торфяной подстилки Сборник № 26, том I, Таблица 75

для тракторов при совхозах Сборник № 2 (бюдж) Таблица 124

для тракторов при совхозах Сборник № 2 (бюдж) Таблица 125

для тракторов при совхозах Сборник № 2 (бюдж) Таблица 126

для тракторов при совхозах Сборник № 26, том I, Таблица 117

для тракторов при совхозах Сборник № 26, том I, Таблица 118

для тракторов при совхозах Сборник № 26, том I, Таблица 119

для хранения кабеля предприятий и объектов связи Сборник № 25 Таблица 21

для хранения кабеля Сборник № 2 (бюдж) Таблица 353

для хранения кабеля связи Сборник № 26, том III, Таблица 49

для хранения кукурузы в початках Сборник 13 (хозр.) Таблица 70.

для хранения парниковых рам и инвентаря Сборник № 2 (бюдж) Таблица 163

для хранения парниковых рам и инвентаря Сборник № 26, том I, Таблица 142

над бассейнами системы ВНИРО для выращивания молоди рыб Сборник № 12 Таблица 72

над платформами Сборник № 21 Таблица 169

над угольными ямами угольных шахт Сборник № 3 Таблица 33

с платформой насосно-наполнительного цеха для хранения баллонов Сборник 29 Таблица 139

теневой на железобетонных стойках на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 46

теневой на металлических стойках на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 45

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 63

упрощенные небольшие для разных хозяйственных нужд Сборник № 2 (бюдж) Таблица 127

упрощенные небольшие для разных хозяйственных нужд Сборник № 26, том I, Таблица 120

хлопка-сырца Сборник № 14 Таблица 42


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Навесы деревянные

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 283

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 284

Сборник № 6 (бюдж) Таблица 76

Сборник № 12б Таблица 206

Сборник № 26, том II, Таблица 142

Сборник № 26, том II, Таблица 143

без платформ и с платформами Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 89

на деревянных столбах с платформами Сборник № 28 Таблица 157

на деревянных стульях с платформами и без платформ Сборник № 28 Таблица 158

с платформами и без платформ Сборник № 7 (бюдж) Таблица 76


Насосная
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Насосная

береговые технического водоснабжения и камеры переключения электрических станций Сборник № 5 Таблица 29

береговые первого подъема Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 56

береговые первого подъема Сборник № 27 Таблица 65

второго подъема Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 70

второго подъема газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 56

водоподъемные станции специального назначения Сборник № 9 Таблица 33

водоподъемных станций лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 32

воздуходувные Сборник № 27 Таблица 137

второго подъема Сборник № 26, том IV, Таблице 164

второго подъема Сборник № 27 Таблица 82

для дизельного топлива, топочного мазута и масел Сборник № 21 Таблица 30

для перекачки производственных кислых сточных вод Сборник № 27 Таблица 175

для слива темных нефтепродуктов из железнодорожных цистерн (для маслорегенерационной установки РМ-250-61) Сборник 4 Таблица 147

дренажных систем Сборник № 12б Таблица 80

железнодорожного водоснабжения в шахте Сборник № 21 Таблица 99

железнодорожного водоснабжения над артезианскими скважинами диаметром 100; 150; 200; 250 и 300 мм Сборник № 21 Таблица 100

железнодорожного водоснабжения надземные Сборник № 21 Таблица 98

и водоприемники Сборник № 37 Таблица 86

и подстанции радиальных сгустителей хвостов флотации углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.35

канализационные

компрессорная и генераторная без фонаря общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 86

компрессорные отделения биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.120

конденсации цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.71

морского водопровода Сборник № 12б Таблица 84

над артезианскими скважинами Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 67

над артезианскими скважинами Сборник № 26, том IV, Таблица 163

над артезианскими скважинами Сборник № 27 Таблица 79

нефтяная нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 3

оборотного водоснабжения производительностью 2, 4 и 12 тыс. куб. м/сутки Сборник № 26, том IV, Таблица 206

оборотного водоснабжения производительностью 2, 4 и 12 тыс. м3/сутки Сборник № 27 Таблица 173

оборотного водоснабжения производительностью 16, 20 и 24 тыс. м.3/сутки Сборник № 27 Таблица 174

осветленной воды угольных шахт Сборник № 3 Таблица 41

осушения и противопожарного водоснабжения торфяных полей Сборник № 16 Таблица 11

осушительных систем Сборник № 12б Таблица 81

перекачки антисептика угольных шахт Сборник № 3 Таблица 56

перекачки дезинфекционно-промывочных станций Сборник № 21 Таблица 54

перекачки конденсата газопромыслового хозяйства здание объемом до 800 м3 Сборник 29 Таблица 11

плавучие Сборник № 37 Таблица 92

подъема свеклы Сборник № 10 Таблица 10

при метантенках (с камерой управления) Сборник № 27 Таблица 122

промывочно-пропарочных станций или пунктов Сборник № 21 Таблица 58

сетевые и дренажные тепловых сетей Сборник № 5 Таблица 154

складов

cтанции Сборник № 12б Раздел 2

с трансформаторной подстанцией Сборник № 8 Раздел 8

на конденсатопроводе газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 93

отделений улавливания вакуумкарбонатного способа с получением серной кислоты Сборник № 1 Таблица 111.104

отстойников шламовых углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.43

перекачечная при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 49

перекачки конденсата и очищенных стоков газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 90

перекачки сточных вод газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 114

при аэротенке газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 92

при отстойнике скрубберного цикла газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 89

склада готовой продукции газопромыслового хозяйства, здание Сборник 29 Таблица 67

технологические (без каркаса и без фонаря) для хранения нефтепродуктов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 132

технологическая (без каркаса и без фонаря) общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 84

технологические (без каркаса с фонарем) для хранения нефтепродуктов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 131

технологическая (без каркаса с фонарем) общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 83

технологическая газопромыслового хозяйства, здание Сборник 29 Сборник 4 Таблица 66

технологические (с каркасом и фонарем, с каркасом без фонаря) для хранения нефтепродуктов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 133

технологическая (с каркасом и фонарем, с каркасом без фонаря) общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 85

тушильных башен коксовых блоков Сборник № 1 Таблица 111.46

установок по производству высокотемпературного пекококса Сборник № 1 Таблица 111.66

центральная газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 88

цехов сероочистки Сборник № 1 Таблица 111.111

цеха фенольных вод газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 91

циркуляционная газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 55

циркуляционная газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 113

шахтного типа для перекачки талых, дождевых и дренажных вод Сборник № 12б Таблица 82


канализационные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Насосная канализационные

на два агрегата 2 1/2НФ или 4ФВ-5М Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 103

на два агрегата 2 1/2НФ или 4ФВ-5М Сборник № 27 Таблица 141

(с камерой управления) при метантенках Сборник № 26, том IV, Таблица 189

на два агрегата 2 1/2 НФ или 4ФВ-5М Сборник № 26, том IV, Таблица 199

на три агрегата 2 1/2НФ, 4НФ или 4ФВ-5М Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 104

на три агрегата 2 1/2 НФ, 4 НФ ИЛИ 4ФВ-5М Сборник № 26, том IV, Таблица 200

на три агрегата 2 1/2НФ, 4НФ или 4ФВ-5М Сборник № 27 Таблица 142

на три агрегата 6 НФ Сборник № 12б Таблица 83

на три агрегата 6НФ Сборник № 27 Таблица 138

на 5 агрегатов 8НФ Сборник № 27 Таблица 140

на пять агрегатов 16Ф8-18 Сборник № 27 Таблица 139

пневматические производительностью 25,50 и 100 куб. м/сутки Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 107


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Насосная складов

бензольных продуктов Сборник № 1 Таблица 111.85

ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 39

кислоты цехов сероочистки Сборник № 1 Таблица 111.118

масел с насосными смолоперегонных цехов Сборник № 1 Таблица 111.98

реактивов с насосными смолоперегонных цехов Сборник № 1 Таблица 111.94

реактивов цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.76

смолы Сборник № 1 Таблица 111.92

смолы цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.73

сырого бензола и поглотительного масла цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.79


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Н

Нефте

базы глубинные емкостью 145 и 385 куб. м Сборник № 2 (бюдж) Таблица 132

базы глубинные емкостью 145 и 385 куб. м Сборник № 26, том I, Таблица 128

ловушки Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 146

ловушки Сборник № 21 Таблица 67

ловушки Сборник № 24 Таблица 55

ловушки общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 142

ловушка производительностью 15-45 л/сек Сборник № 27 Таблица 167

ловушки производительностью 110, 165 и 220 л/сек нефтеотделители производительностью 440, 660 и 880 л/сек Сборник № 27 Таблица 168

отделители и песколовки Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 145

отделители и песколовки общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 141

проводы (см. трубопроводы)


О
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Обвалования земляные Сборник № 12б Таблица 85

Обвязка устья эксплуатационных скважин газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 2

Обмывочные с сушилкой для животных Сборник № 2 (бюдж) Таблица 49

Обмывочные с сушилкой для животных Сборник № 26, том I, Таблица 49

Оборудование газометров, резервуаров сферических и емкостей горизонтальных (лежаков) для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 127

Оборудование резервуаров вертикальных стальных Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 142

Оборудование резервуаров вертикальных стальных для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 123

Обстановка дороги Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 104

Обстановка дороги Сборник № 12б Таблица 8

Обстановка подъездной и внутренней автомобильной дороги Сборник № 19 Таблица 63

Объекты

Общежития

Овчарни без перекрытий Сборник № 26, том I, Таблица 22

Овчарни и кошары Сборник № 2 (бюдж) Таблица 22

Овчарни с деревянными перекрытиями Сборник № 26, том I, Таблица 23

Оголовки

Ограды для ограждения пути на перегонах и в пределах станций Сборник № 21 Таблица 239

Ограждения

Озеленение Сборник № 21 Таблица 74

Окраска газгольдеров, газометров и резервуаров сферических для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 128

Окраска резервуаров вертикальных стальных Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 141

Окраска резервуаров вертикальных стальных для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 122

Операторная нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 4

Опоры

Опояска береговая Сборник № 12б Таблица 159

Оранжереи бесстеллажные цветочные с соединительным коридором Сборник № 2 (бюдж) Таблица 294

Орошение лиманное Сборник № 37 Таблица 112

Осветлители - перегниватели (цилиндрические) комплекс из 4 отстойников с камерой Сборник № 27 Таблица 170

Освещение баскетбольных и волейбольных площадок Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 44

Освещение прожекторное на станциях Сборник № 21 Таблица 179

Освещение сигнальное

Освещение спортивного ядра Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 40

Освещение теннисных площадок Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 43

Освещение футбольного поля Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 41

Освещение хоккейных полей Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 42

Основания морские островного типа для бурения скважин на нефть и газ нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 31

Основания свайные под фундаменты Сборник № 1 Таблица 111.134

Отделения

Оттяжки металлические к анкерным опорам контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 295

Отмостка каменная и сооружения для резервуаров вертикальных стальных с наружными подогревателями Сборник 4 Таблица 106

Отмостки Сборник № 12б Таблица 6

Оторочка морская железобетонная свайная Сборник № 20 Таблица 36

Отстойники


Объекты
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Объекты

закладочного хозяйства угольных шахт Сборник № 3 Таблица 91

общезаводского хозяйства прочие нефтяной промышленности Сборник 4 Раздел 8

подсобные

промышленности синтетического каучука Сборник 4 Отдел VI

промышленности шинной, резинотехнических изделий, асбесто-технических изделий, сажевой промышленности, производств резиновой обуви, регенераторной шиноремонтной промышленности Сборник 4 Отдел V

прочие производственного назначения нерудной промышленности Сборник № 8 Раздел 3


Оголовки
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Оголовки

водозаборные насосных станций Сборник № 37 Таблица 93

для водоперепускных труб (2 оголовка) Сборник № 12б Таблица 42

для труб (2 оголовка) Сборник № 12б Таблица 38

дюкера сборных железобетонных (для пропуска водотоков через «нулевые места» и выемки) Таблица 17

труб автодорожных (2 оголовка) Сборник № 26, том IV, Таблица 72

труб для пропуска каналов оросительных систем при минимальной засыпке над трубой 0,25 м. Сборник № 19 Таблица 15

труб под тяжелые и нормальные нагрузки при засыпке над трубой от 0,4 до 1,0 м Таблица 13


Ограждения
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Ограждения

Сборник № 26, том II, Таблица 150

деревянные Сборник № 26, том II, Таблица 149

деревянные и из колючей проволоки на деревянных столбах Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 60

деревянные и из колючей проволоки на деревянных столбах Сборник № 2 (бюдж) Таблица 295

деревянные и из колючей проволоки на деревянных столбах Сборник № 18 Таблица 70

деревянные на деревянных столбах Сборник № 4 (бюдж) Таблица 104

деревянные на деревянных столбах Сборник № 6 (бюдж) Таблица 77

деревянные на деревянных столбах Сборник № 7 (бюдж) Таблица 87

деревянные на деревянных столбах Сборник № 12б Таблица 218

дороги Сборник № 12б Таблица 9

железобетонные сплошные и решетчатые Сборник № 6 (бюдж) Таблица 79

железобетонные сплошные и решетчатые Сборник № 7 (бюдж) Таблица 89

железобетонные сплошные и решетчатые Сборник № 12 (бюдж) Таблица 220

железобетонные сплошные и решетчатые и железобетонные столбы с сетчатым и деревянным Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 62заполнением

железобетонные сплошные и решетчатые и железобетонные столбы с деревянным заполнением Сборник № 4 (бюдж) Таблица 106

железобетонные сплошные и решетчатые и железобетонные столбы с сетчатым и деревянным заполнением Сборник № 2 (бюдж) Таблица 297

железобетонные сплошные и решетчатые и железобетонные столбы с сетчатым и деревянным заполнением Сборник № 18 Таблица 72

кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 61

кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением Сборник № 6 (бюдж) Таблица 78

кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением Сборник № 7 (бюдж) Таблица 88

кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением Сборник № 12 (бюдж) Таблица 219

кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением Сборник № 2 (бюдж) Таблица 296

кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением Сборник № 4 (бюдж) Таблица 105

кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением Сборник № 18 Таблица 71

металлические Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 63

металлические Сборник № 6 (бюдж) Таблица 80

металлические Сборник № 7 (бюдж) Таблица 90

металлические Сборник № 2 (бюдж) Таблица 298

металлические Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 107

металлические Сборник № 12 (бюдж) Таблица 221

металлические Сборник № 18 Таблица 73

складов ВВ валом и колючей проволокой угольных шахт Сборник № 3 Таблица 84


Опоры
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Опоры

гибкой длинной ноги рудных кранов (без разгрузочных траншей и эстакад башенных вагоноопрокидывателей) Сборник № 1  Таблица 1.25

гибкой длинной ноги рудных кранов (с эстакадами башенных вагоноопрокидывателей и разгрузочными траншеями рудных дворов) Сборник № 1  Таблица 1.26

деревянные

для освещения пассажирских платформ Сборник № 21 Таблица 181

для уличного освещения металлические Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 101

железобетонные

жесткой короткой ноги рудных кранов с отбойными стенками рудных дворов Сборник № 1  Таблица 1.27

из столбов местной пропитки для линий I и II классов Сборник № 25 Ж

из столбов местной пропитки для линий I и II классов Сборник № 26, том III, Ж

из столбов местной пропитки для линий радиофикации и внутренней связи Сборник № 26, том III, Е

из столбов местной пропитки для линий радиофикации и внутренней связи Сборник № 25 Е

из столбов, пропитанных заводским способом, для линий I и II классов Сборник № 26, том III, И

из столбов, пропитанных заводским способом, для линий I и II классов Сборник № 25 И

из столбов, пропитанных заводским способом, для линий радиофикации и внутрирайонной связи Сборник № 26, том III, З

из столбов, пропитанных заводским способом, для линий радиофикации и внутрирайонной связи Сборник № 25 3

крайние под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 97

крайние под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Таблица 54

контактной сети

линии электропередачи

межцеховые газопроводов и теплопроводов газораздаточных станций и пунктов обмена баллонов Сборник 29 Таблица 147

мостов Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 49

мостов выше обреза фундамента необлицованная Сборник № 12б Таблица 18

мостов выше обреза фундамента необлицованные Сборник № 21 Таблица 254

мостов выше обреза фундаментов облицованная Сборник № 12б Таблица 19

мостов выше обреза фундамента облицованные Сборник № 21 Таблица 255

отдельно стоящие в сборном железобетоне, установленные в сухом грунте Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 122

отдельно стоящие в сборном железобетоне, установленные в мокром грунте Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 123

открытых трансформаторных подстанций Сборник № 9 Таблица 27

под газопровод надземных балочных переходов газопровода Сборник 29 Таблица 37

под горизонтальные емкости Сборник 4 Таблица 112

под золошлакопроводы электрических станций Сборник № 5 Таблица 14

пролетного строения надземных висячих переходов газопровода Сборник 29 Таблица 39

промежуточные под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 98

промежуточные под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Таблица 55

рейдовых сооружений лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 25

сборные железобетонные под межцеховые трубопроводы Сборник № 1 Таблица 1.94

трансформаторных подстанций открытых Сборник № 26, том IV, Таблица 90

фидерные


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Опоры деревянные

на деревянных приставках из непропитанного леса ВЛ 6-10 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 127

на деревянных приставках из непропитанного леса ВЛ 380/220 в Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 160

на деревянных приставках из пропитанного леса ВЛ 6-10 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 126

на деревянных приставках из пропитанного леса ВЛ 380/220 в Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 159

с железобетонными приставками ВЛ 380/220 в Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 161

с железобетонными приставками ВЛ 6-10 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 128

контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 293


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Опоры железобетонные

ВЛ 380/220 в Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 162

ВЛ 6-10 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 129

одиночные электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 291

сдвоенные электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 292

уличного освещения Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 166


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Опоры контактной сети

металлические электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 290

трамвая железобетонные Сборник № 30 Таблица 10

трамвая металлические Сборник № 30 Таблица 11

троллейбуса железобетонные Сборник № 30 Таблица 12

троллейбуса металлические Сборник № 30 Таблица 13


линии электропередачи
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Опоры линии электропередачи

деревянные на деревянных приставках из непропитанного леса ВЛ 380/220 в Сборник № 5 Таблица 208

деревянные на деревянных приставках из непропитанного леса ВЛ 6-10 кв Сборник № 5 Таблица 166

деревянные на деревянных приставках из пропитанного леса ВЛ 380/220 в Сборник № 5 Таблица 207

деревянные на деревянных приставках из пропитанного леса ВЛ 6-10 кв Сборник № 5 Таблица 165

деревянные с железобетонными приставками ВЛ 380/220 в Сборник № 5 Таблица 209

деревянные с железобетонными приставками ВЛ 6-10 кв Сборник № 5 Таблица 167

железобетонные ВЛ 380/220 в Сборник № 5 Таблица 210

железобетонные ВЛ 6-10 кв Сборник № 5 Таблица 168

железобетонные уличного освещения Сборник № 5 Таблица 214


фидерные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Опоры фидерные

для передающих антенн

для приемных антенн

из асбестоцементных труб с деревянными траверсами Сборник № 25 И

из асбестоцементных труб с траверсами из асбестоцементных труб Сборник № 25 К


для передающих антенн
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Опоры фидерные для передающих антенн

из древесины хвойных пород заводской пропитки нормальной высоты Сборник № 25 А

из древесины хвойных пород заводской пропитки повышенной высоты Сборник № 25 Б

железобетонные повышенной высоте Сборник № 25 Д

железобетонные повышенной высоты Сборник № 25 Е


для приемных антенн
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Опоры фидерные для приемных антенн

из древесины хвойных пород заводской пропитки нормальной высоты Сборник № 25 В

из древесины хвойной породы заводской пропитки повышенной высоты Сборник № 25 Г

железобетонные нормальной высоты Сборник № 25 Ж

железобетонные повышенной высоты Сборник № 25 З


Освещение сигнальное
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Освещение сигнальное

радиомачт и радиобашен (СОМ) Сборник № 25 Раздел 10

металлических радиобашен и радиомачт Сборник № 25 А

деревянных радиомачт для передающих антенн Сборник № 25 Б

деревянных радиомачт для приемных антенн Сборник № 25 В


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Отделения

аммиачно-сульфатные складов смолы цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.75

аффинационные с элеваторной башней, с приемным и разгрузочным отделениями свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 25

бегунные, тоннельные сушила, отделения ящичных подавателей, соединительные галереи заводов полусухого прессования красного кирпича Сборник № 8 Раздел 3

бензольные складов реактивов цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.78

брикетные огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.13

бункерные цехов сепарации шлаков ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.21

вакуумнасосные улавливания с получением серной кислоты Сборник № 1 Таблица 111.105

ванные и бытовые помещения цехов электролиза металлургического производства Сборник № 2 Таблица 44

весовые для хлопковых семян Сборник № 14 Таблица 46

воздушной сепарации цехов сепарации шлаков ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.24

выкручивания металлургического производства Сборник № 2 Таблица 63

выпарные гидрометаллургических цехов Сборник № 2 Таблица 51

выщелачивания и обескремнивания металлургического производства Сборник № 2 Таблица 61

газокамерных печей огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.30

газоочистки цехов восстановления и дистилляции (титановое производство) Сборник № 2 Таблица 111

газоочистки цехов хлорирования (титановое производство) Сборник № 2 Таблица 112

газоочистки цехов электролиза металлургического производства Сборник № 2 Таблица 110

глинодробильные огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.7

грубой и тонкой очистки газов металлургического производства Сборник № 2 Таблица 109

дезинтеграторные углеподготовки Сборник № 1 Таблица 111.6

дозировочные сырого доломита огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.35

дозировочные углеподготовки Сборник № 1 Таблица 111.5

дробильные и дробильно-сортировочные огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.8

дробильное сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 102

дробления и сортировки обожженного доломита, включая силосный склад огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.19

дробления спека (глиноземное производство) Сборник № 2 Таблица 16

дымососов агломерационных цехов Сборник № 2 Таблица 161

известняковое свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 2

известковое углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.36

камерных сушил огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.33

карбонизации и выкручивания металлургического производства Сборник № 2 Таблица 62

кольцевых печей огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.29

конденсации металлургического производства Сборник № 2 Таблица 78

контактные получения серной кислоты (цехи мокрого катализа) Сборник № 1 Таблица 111.116

концентрации агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 182

коррекционных бассейнов (без резервуаров) горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 201

кристаллизации и хранения серы цехов для получения твердой серы мышьяково-содовым способом Сборник № 1 Таблица 111.113

кристаллизации масел смолоперегонных цехов Сборник № 1 Таблица 111.88

магнитной сепарации цехов сепарации шлаков ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.23

машинно-насосные цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.69

машинные с насосными пекококсовых установок Сборник № 1 Таблица 111.63

машинные цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.70

мелкого и крупного дробления (глиноземное производство) Сборник № 2 Таблица 12

миксерные сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.45

мокрого размола (глиноземное производство) Сборник № 2 Таблица 14

непрерывной разливки стали кислородно-конверторных цехов Сборник № 1 Таблица 1.56

окончательного дробления углеподготовки Сборник № 1 Таблица 111.4

остывочные цехов сепарации шлаков ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.22

отгрузки огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.20

охлаждения агломерата агломерационных цехов (открытая этажерка, крановая эстакада и закрытая галерея) Сборник № 2 Таблица 162

очистные цехов электролиза металлургического производства Сборник № 2 Таблица 46

перегрузки глинозаводов горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 199

печные получения серной кислоты (цехи мокрого катализа) Сборник № 1 Таблица 111.115

подготовительные торфобрикетных заводов Сборник № 16 Таблица 28

подготовки днищ бессемеровских цехов Сборник № 1 Таблица 1.59

подготовки изложниц сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.50

подготовки огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.11

помола глины и шамота огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.12

предварительного дробления углеподготовки Сборник № 1 Таблица 111.3

приготовления глины и шламбассейны заводов цементной промышленности Сборник № 8 Раздел 2

приготовления угля Сборник № 8 Раздел 9

приема глины огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.6

приема привозного магнезита огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.4

приемки боксита (заглубленные) металлургического производства Сборник № 2 Таблица 64

приемки влажного сырья гидрометаллургических цехов Сборник № 2 Таблица 52

промывки агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 174

пылеулавливания огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.18

раздевания слитков сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.46

размола сырья (глиноземное производство) Сборник № 2 Таблица 15

распускные с элеваторной башней и разгрузочным отделением свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 23

растворения и хранения соды цехов для получения твердой серы мышьяково-содовым способом Сборник № 1 Таблица 111.112

ректификации сырого бензола Сборник № 1 Таблица 111.83

родильные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 11

родильное животноводческое Сборник № 26, том I, Таблица 11

рукавных фильтров металлургического производства Сборник № 2 Таблица 89

очистки шлаковозных ковшей и производства щебня из настылей и скардовин Сборник № 8 Раздел 9

очистки шлаковозных ковшей и производство щебня из настылей и скардовин Сборник № 8 Раздел 10

сепараторные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 293

сепараторные Сборник № 11 Таблица 41

сепараторные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции Сборник № 26, том IV, Таблица 29

складские алюминиевых и медных сплавов производственно-заготовительных баз по вторичной переработке цветных металлов Сборник № 2 Таблица 141

смесительно-прессовые легковесных корундовых изделий огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.23

смесительные углеподготовки Сборник № 1 Таблица 111.7

спекания агломерационных цехов Сборник № 2 Таблица 160

cортировочные цехов литого шлакового щебня Сборник № 8 Раздел 2

среднего дробления (глиноземное производство) Сборник № 2 Таблица 13

сухих электрофильтров металлургического производства Сборник № 2 Таблица 90

сушильные углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.37

сушильные ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.2

сушильных барабанов огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.10

тоннельных и периодических печей огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.27

тоннельных сушил на полочных вагонетках огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.26

топочные фабрик и заводов первичной обработки сырья Сборник № 14 Таблица 31

угледробильные огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.9

углепомольные огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.17

упаковки цехов сепарации шлаков ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.25

упаковочное, здание газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 118

флотационные углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.32

формовочные и сушильные сараи заводов сезонного производства красного кирпича Сборник № 8 Раздел 4

формовочные, формовочно-прессовые, помольно-смесительные и массо-заготовительные огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.22

шахтных печей огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.28

шихтовые электродного производства Сборник № 2 Таблица 5

шламобассейнов огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.15

шламопомольные огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.14


Отстойники
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

О

Отстойники

Сборник № 37 Таблица 45

вторичные биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.131

вторичные вертикальные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 95

вторичные вертикальные Сборник № 27 Таблица 124

вторичные вертикальные канализации Сборник № 26, том IV, Таблица 191

вторичный газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 98

горизонтальные железобетонные Сборник № 37 Таблица 108

горизонтальные канализационные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 96

горизонтальные канализационные Сборник № 26, том IV, Таблица 192

горизонтальные канализационные Сборник № 27 Таблица 125

горизонтальные кирпичные Сборник № 37 Таблица 107

двухъярусные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 97

двухъярусные Сборник № 26, том IV, Таблица 193

двухъярусные Сборник № 27 Таблица 126

для воды скрубберного цикла газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 97

контактные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 98

контактные канализации Сборник № 26, том IV, Таблица 194

контактные Сборник № 27 Таблица 127

оборотного водоснабжения Сборник № 8 Раздел 5

(первичные) биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.124

первичные вертикальные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 93

первичные для окалины прокатных и трубопрокатных цехов Сборник № 1 Таблица 1.68

первичные для окалины прокатных цехов Сборник № 1 Таблица 1.69

(песколовки) деривационных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 311

(песколовки) и бассейны напорные сельских деривационных гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 59

первичные вертикальные канализации Сборник № 26, том IV, Таблица 190

первичные вертикальные Сборник № 27 Таблица 123

радиальные канализационные Сборник № 27 Таблица 128

тушильных башен коксовых блоков Сборник № 1 Таблица 111.47

установок для опрыскивания шлаковых ковшей для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.24

установок одноленточных или двухленточных разливочных машин для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.36

шахтных вод с хлораторной типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 118

шахтных и шламовых вод угольных шахт Сборник № 3 Таблица 89

шламовые углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.42


П
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Павильон

Палатка

Пал речной в виде куста из железобетонных свай Сборник № 20 Таблица 82

Пал речной в виде куста из металлических труб Сборник № 20 Таблица 80

Парикмахерские на 7 и 15 рабочих мест одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 153

Парки

Парники с паровым или водяным отоплением Сборник № 2 (бюдж) Таблица 161

Парники с паровым или водяным отоплением или электрообогревом Сборник № 26, том I, Таблица 140

Парники с электрообогревом Сборник № 2 (бюдж) Таблица 161а

Парники углубленные с применением биотоплива Сборник № 2 (бюдж) Таблица 162

Парники углубленные м применением биотоплива Сборник № 26, том I, Таблица 141

Перголы (озелененные вьющимися растениями беседки) на деревянных стойках на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 49

Перголы круглые с металлическим каркасом на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 51

Перголы прямоугольные на железобетонных колоннах (стойках) на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 50

Переводы стрелочные Сборник № 21 Таблица 233

Переводы стрелочные и глухие пересечения (без стоимости переводных брусьев) колеи 750 мм Сборник № 21 Таблица 249

Переводы стрелочные и пересечение глухое рельсового пути колеи 1524 мм, уложенные из новых материалов Сборник № 19 Таблица 8

Переводы стрелочные из новых материалов железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Таблица 50

Переводные брусья для стрелочных переводов и глухих пересечений верхнего строения железнодорожного пути широкой колеи Сборник № 21 Таблица 223

Переезды

Перепады

Переправы паромные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 21

Переправа паромная - при амплитуде колебаний от 0,8 до 2 м Сборник 23 Таблица 18

Переправы паромные при амплитуде колебаний от 0,8 до 2 м Сборник № 12б Таблица 34

Пересечение глухое из новых материалов железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Таблица 51

Пересечения глухие и перекрестные съезды Сборник № 21 Таблица 234

Переходные коридоры угольных шахт Сборник № 3 Таблица 19

Переходы

Перила деревянные, тумбы и ограждения, парапеты Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 70

Перфораторная нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 5

Песколовки

Пескораздаточные устройства для тепловозов и паровозов Сборник № 21 Таблица 10

Пескораздаточные устройства для электровозов Сборник № 21 Таблица 9

Пескосушилки депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 11

Пескосушилки со складом сырого песка Сборник № 19 Таблица 57

Песочницы на участках дошкольных учреждений Сборник № 8 (бюдж) Таблица 48

Печи

Пилоны металлические угольных шахт Сборник № 3 Таблица 33

Пирс

Питомник декоративный Сборник № 12б Таблица 189

Питомники для собак одноэтажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 57

Питомники для собак одноэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 79

Питомники для собак одноэтажные Сборник № 18 Таблица 67

Пищеблоки больниц Сборник № 31 Таблица 9

Пищеблоки кирпичные на участках дошкольных учреждений Сборник № 8(бюдж) Таблица 55

Пищеблоки кирпичные Сборник № 6(бюдж) Таблица 67

Пищеблоки лечебно-профилактических учреждений Сборник № 5 (бюдж) Таблица 9

Плазы (отдельно стоящие) предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 227

Планировка орошаемых площадей Сборник № 37 Таблица 113

Платформы

Плиты газовые, проточные и емкостные водонагреватели Сборник 29 Таблица 162

Плотины

Площади Сборник № 12б Отдел I

Площадки

Пляжи, пруды, водоемы Сборник № 12б Отдел VII

Пневмотранспорт наружный деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 79

Погреба

Подвал долголетней выдержки шампанского (бутылочный метод) Сборник № 10 Таблица 83

Подвеска

Подзоры Сборник № 12б Таблица 6

Подогреватели

Подстанции

Подъемник для буев судоходной обстановки Сборник № 20 Таблица 171

Подъемники коксовой мелочи доменных печей (стальные конструкции) Сборник № 1 Таблица 1.14

Полосы укрепительные у кромки дорожной одежды, крепления обочин, подзоры и отмостки, дорожки и тротуары, бортовые камни подъездной и внутренней автомобильной дороги Сборник № 19 Таблица 62

Полосы укрепительных у кромки дорожной одежды, крепления обочин, подзоров и отмосток, дорожек и тротуаров, бортовых камней в руб. Сборник № 26, том IV, Таблица 67

Полотно земляное Сборник № 26, том IV, Таблица 63

Полотно однопутное земляное железнодорожных путей Сборник № 19 Таблица 1

Поликлиники Сборник № 5 (бюдж) Таблица 3

Поликлиники Сборник № 31 Таблица 3

Поликлиники и амбулатории Сборник № 26, том II, Таблица 74

Полосы взлетно-посадочные с металлическим покрытием без искусственного основания Сборник № 24 Таблица 10

Полосы взлетно-посадочные с металлическим покрытием по грунтощебеночному основанию Сборник № 24 Таблица 11

Полосы взлетно-посадочные(ВПП) с цементно-бетонным покрытием Сборник № 24 Таблица 3

Полотно мостовое под 1 путь Сборник № 21 Таблица 260

Полубункеры деревянные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 26

Полубункеры погрузочные с тоннелем и эстакадой угольных шахт Сборник № 3 Таблица 28

Поля

Помещения

Понуры, экраны и ядра плотин Сборник № 12б Таблица 90

Поперечины гибкие из биметаллических сталемедных тросов при пересечении электрифицированных путей железных дорог Сборник № 21 Таблица 302

Поперечины гибкие из стальных тросов при пересечении электрифицированных путей железных дорог Сборник № 21 Таблица 301

Поперечины жесткие контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 294

Порталы устьев входные штолен и наклонных стволов угольных шахт Сборник № 3 Таблица 9

Портики Сборник № 6 (бюдж) Таблица 5

Портики Сборник № 7 (бюдж) Таблица 6

Портики Сборник № 9 (бюдж) Таблица 5

Портики административных зданий Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 46

Пост

Постройки лагерные свиноводческих ферм Сборник № 26, том I, Таблица 21

Постройки свиноводческих ферм лагерные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 21

Прачечные

Прачечные-химчистки

Предприятие валяльно-войлочное Раздел 6

Предприятие по переработке зерна

Предприятие специализированное по ремонту электробытовых машин, приборов, часов, здание двухэтажное кирпичное Сборник № 28 Таблица 144

Приборы уравнительные, башмакосбрасыватели Сборник № 21 Таблица 232

Приставки и оттяжки отдельных опор, радиомачт и радиобашен Сборник № 25 К

Приставки и оттяжки опор Сборник № 26, том III, К

Пристройки деревянные холодные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 281

Пристройки деревянные холодные Сборник № 26, том II, Таблица 140

Пристройки одноэтажные деревянные, холодные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 93

Пристройки одноэтажные деревянные холодные Сборник № 28 Таблица 164

Причалы из сборного железобетона для прудовых рыбоводных хозяйств Сборник № 12 Таблица 64

Приямки и утепленные колодцы для резервуарных парков Сборник 4 Таблица 113

Приямки для угля и погрузочные воронки угольных шахт Сборник № 3 Таблица 30

Провода связи и радиофикации на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях Сборник № 2 (бюдж) Таблица 355

Провода стальные на столбовых линиях Сборник № 26, том III, А

Провода усиливающие и фидеры питания двойные контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 305

Провода усиливающие и фидеры питания одиночные контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 304

Провода цветные на столбовых линиях Сборник № 26, том III, Б

Проезды Сборник № 12б Отдел I

Проезжая часть и тротуары на автодорожных мостах Сборник № 12б Таблица 27

Производство бетонных и шлакобетонных мелких блоков Сборник № 8 Раздел 11

Производство специализированное по восстановлению автомобильных и тракторных деталей с программой 0,5 млн. рублей в год Сборник № 26, том I, Таблица 82

Производство специализированное по централизованному восстановлению автомобильных и тракторных деталей на 1,0 млн. рублей в год Сборник № 26, том I, Таблица 83

Пролетные строения

Прорези дренажные Сборник № 12б Таблица 79

Прорези поперечные осушительные в насыпях Сборник № 12б Таблица 14

Противоугоны и принадлежности пути Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 95

Противоугоны и принадлежности пути железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Таблица 52

Противоугоны, путевая защита и принадлежности пути Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 73

Противоугоны, путевая защита, знаки путевые и упоры путевые железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Таблица 9

Профилактории гаражного хозяйства Сборник 23 Таблица 26

Профилактории для гаражного хозяйства (построенные до 1965 г.) Сборник 23 Таблица 27

Пруды Сборник № 12б Таблица 177

Птицекомбинаты Сборник № 11 Таблица 25

Птичники

Пункт

Пути

Путепроводы из сборного железобетона под автомобильную дорогу Сборник № 12б Таблица 22

Путепроводы на перегонах из сборного железобетона под автомобильную дорогу Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 55

Путепроводы на перегонах из сборного железобетона под автомобильную дорогу Сборник № 21 Таблица 259

через железнодорожные пути нормальной колеи и автодороги Сборник № 16 Таблица 21

Пылеуловители доменных печей с газопроводами грязного газа Сборник № 1 Таблица 1.12


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Павильон

багажный аэровокзалов Сборник № 24 Таблица 14

демонстрационный Сборник № 26, том I, Таблица 127

для собак Сборник № 21 Таблица 201

для стрелково-охотничьих стендов Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 31

для стрелково-охотничьих стендов Сборник № 35 Таблица 39

для торговли промтоварами одноэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 114

для торговли промтоварами одноэтажные Сборник № 33 Таблица 8

для торговли промтоварами одноэтажные Сборник № 36 Таблица 11

климатолечения пионерлагерей Сборник № 5 (бюдж) Таблица 29

климатолечения пионерлагерей Сборник № 31 Таблица 29

медицинский Сборник № 12б Таблица 170

метрополитенов Сборник № 22 Таблица 5

по ремонту мебели одноэтажный кирпичный Сборник № 28 Таблица 145

пригородные пассажирские на боковых платформах Сборник № 21 Таблица 116

пригородные пассажирские на промежуточных платформах Сборник № 21 Таблица 117

-раздевальня Сборник № 12б Таблица 197

-раздевальня для плоскостных сооружений Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 39

-раздевальня для плоскостных сооружений Сборник № 35 Таблица 25

рыночные Сборник № 33 Таблица 25

сборно-разборной конструкции Сборник № 12б Таблица 200

сборно-разборной конструкций Сборник № 33 Таблица 10

сборно-разборной конструкции Сборник № 36 Таблица 12

спортивный для малых стадионов Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 38

спортивный для малых стадионов Сборник № 35 Таблица 24


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Палатка

для торговли хлебом Сборник № 2 (бюдж) Таблица 262

для торговли хлебом Сборник № 26, том II, Таблица 116

и лавки керосиновые Сборник № 26, том II, Таблица 115

различного назначения Сборник № 2 (бюдж) Таблица 263

различного назначения Сборник № 26, том II, Таблица 117

различного назначения Сборник № 33 Таблица 11

различного назначения Сборник № 36 Таблица 14

торговые Сборник № 12б Таблица 201


Парки
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Парки

Парки Сборник № 12б Таблица 181

резервуарный газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 82

резервуарные дизельного топлива, наземные, с безэстакадным сливом депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 17

резервуарные дизельного топлива, наземные, с безэстакадным сливом и сливными обустройствами депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 18

резервуарные дизельного топлива, наземные, с эстакадным сливом и сливными обустройствами депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 19

резервуарный (для индивидуальных восстановительных стоимостей) нефтяной промышленности Сборник 4 Раздел 6

резервуарные для топочного мазута депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 29

резервуарный нефтяной промышленности Сборник 4 Раздел 2

товарных резервуаров (ПТР) нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 32


Переезды
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Переезды

(броды) открытые через каналы осушительных систем Сборник № 37 Таблица 154

и повороты на параболических лотках Сборник № 37 Таблица 81

на дорогах Сборник № 37 Таблица 153

с деревянным настилом и шлагбаумов на переездах Сборник № 12б Таблица 10

с деревянным настилом и шлагбаумов на переездах на железнодорожных путях Сборник № 19 Таблица 10

с деревянным настилом через железнодорожный путь, уложенный на деревянных шпалах Сборник № 21 Таблица 235

с настилом из железобетонных плит Сборник № 12б Таблица 11

с настилом из железобетонных плит на железнодорожных путях Сборник № 19 Таблица 11

с настилом из железобетонных плит через железнодорожный путь, уложенный на деревянных шпалах Сборник № 21 Таблица 236

с настилом из железобетонных плит через железнодорожный путь, уложенный на железобетонных шпалах Сборник № 21 Таблица 237

трубчатые через гидротехнические каналы Сборник № 12б Таблица 124

трубчатые через каналы с расходом до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 15

упрощенные для внутризаводских путей Сборник № 21 Таблица 250

через железные дороги колеи 750 мм Сборник № 16 Таблица 20

через магистральные и нагорные каналы Сборник № 16 Таблица 15


Перепады
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Перепады

гидротехнические консольные с пропускной способностью более 10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 111

гидротехнические ступенчатые на расход воды до 10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 109

гидротехнические ступенчатые с пропускной способностью более 10 м3/сек Сборник № 12б Таблица 110

консольные на сбросных каналах, из сборного железобетона на расход 1-5 куб. м \сек и перепад 2-3 м Сборник № 12 Таблица 53

консольные с пропускной способностью более 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 37

одноступенчатые Сборник № 16 Таблица 14

открытый деревянный Сборник № 37 Таблица 145

-регулятор открытый деревянный Сборник № 37 Таблица 146

-регуляторы ступенчатые на расход до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 18

-регуляторы шахтные с переездом на расход до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 17

ступенчатые с пропускной способностью более 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 36


Переходы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Переходы

воздушные нефтепроводов и продуктопроводов через препятствия Сборник 4 Таблица 46

нефтепроводов и продуктопроводов через болота, заболоченные и обводненные участки Сборник 4 Таблица 44

нефтепроводов и продуктопроводов через русла водных преград (реки, озера, каналы) Сборник 4 Таблица 45

стальными трубопроводами поименной части рек (независимо от ширины русловой части) Сборник № 26, том IV, Таблица 156

стальными трубопроводами русловой части рек при ширине русловой части от 10 до 30 м Сборник № 26, том IV, Таблица 153

стальными трубопроводами русловой части рек при ширине русловой части от 31 до 100 м Сборник № 26, том IV, Таблица 154

стальными трубопроводами русловой части рек при ширине русловой части более 100 м Сборник № 26, том IV, Таблица 155

стальными трубопроводами русловой части рек

стальными трубопроводами пойменной части рек (независимо от ширины русловой части) Сборник № 27 Таблица 64


Песколовки
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Песколовки

горизонтальные пропускной способностью до 5 л/сек с прямолинейным движением сточных вод Сборник № 26, том IV, Таблица 195

горизонтальные пропускной способностью до 6 л/сек с прямолинейным движением сточных вод Сборник № 27 Таблица 129

горизонтальные пропускной способностью до 8 л/сек с прямолинейным движением сточных вод Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 99

горизонтальные пропускной способностью до 8 л/сек с прямолинейным движением сточных вод Сборник № 26, том IV, Таблица 196

горизонтальные пропускной способностью до 8 л/сек с прямолинейным движением сточных вод Сборник № 27 Таблица 130

горизонтальные пропускной способностью до 16 л/сек с прямолинейным движением сточных вод Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 100

горизонтальные пропускной способностью до 16 л/сек с прямолинейным движением сточных вод Сборник № 27 Таблица 131

горизонтальные пропускной способностью 31-183 л/сек с круговым движением сточных вод Сборник № 27 Таблица 133

горизонтальные пропускной способностью до 32 л/сек с прямолинейным движением сточных вод Сборник № 27 Таблица 132

горизонтальные пропускной способностью 183-920 Л/СЕК с круговым движением сточных вод Сборник № 27 Таблица 134

здание газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 94

с трубопроводами Сборник № 21 Таблица 66


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Печи

башенные для термообработки стальной ленты Сборник № 1 Таблица V.39

ванные стекольной промышленности (здания и сооружения периода строительства до 1960 г.) Сборник № 8 Раздел 2

вертикальные для термообработки стальной ленты Сборник № 1 Таблица V.40

двухванные Сборник № 1 Таблица V.4

для керамических изделий Сборник № 8 Раздел 9

для нагрева штрипса Сборник № 1 Таблица V.38

доменные полезным объемом от 1033 до 1386 куб. м с колошниковым устройством и наклонным мостом с кладкой лещади и нижней части горна углеродистыми блоками Сборник № 1 Таблица 1.2

доменные полезным объемом от 1513 до 3000 куб. м с колошниковым устройством и наклонным мостом Сборник № 1 Таблица 1.3

доменные с колошниковым устройством и наклонным мостом с кладкой всей печи из шамотного кирпича Сборник № 1 Таблица 1.1

камерные

кольцевые 32-камерные и шахты над ними, гофманские 22-камерные печи, тоннельные печи производства красного кирпича Сборник № 8 Раздел 7

кольцевые 32 - камерные и шахты над ними, гофманские 22 - камерные печи, тоннельные печи для производства строительных материалов Сборник № 26, том IV, Таблица 45

конвейерные для нагрева фасонных частей, для нагрева труб Сборник № 8 Раздел 3

колпаковые

кольцевые металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.35

конвейерные металлургических заводов Сборник № 1 Таблица V.36

мартеновские качающиеся, имеющие четыре регенератора Сборник № 1 Таблица V.3

мартеновские стационарные, имеющие два регенератора Сборник № 1 Таблица V.1

мартеновские стационарные, имеющие четыре регенератора Сборник № 1 Таблица V.2

методические

нагревательные и термические с шагающим подом для заготовок, прутков, пакетов, сутунки Сборник № 1 Таблица V.33

нагревательные и термические с шагающим подом для труб Сборник № 1 Таблица V.34

нагревательные полуметодические Сборник № 1 Таблица V.32

напольные, кольцевые бессводовые печи и шатры над ними, кольцевые 14-камерные щелевые печи и шатры над ними производства красного кирпича Сборник № 8 Раздел 6

напольные, кольцевые бессводовые печи и шатры над ними, кольцевые 14-камерные щелевые печи и шатры над ними для производства строительных материалов Сборник № 26, том IV, Таблица 44

огневых калориферов и дымовые трубы угольных шахт Сборник № 3 Таблица 90

промышленные промышленности синтетического каучука Сборник 4 Раздел 5

промышленные промышленности синтетического каучука Сборник 4 Таблица 171

протяжные термические Сборник № 1 Таблица V.37

реакторов Сборник № 8 Раздел 4

роликовые

секционные для

сушильные в здании сушилки угольных шахт Сборник № 3 Таблица 39

тоннельные для керамических блоков и кирпича Сборник № 8 Раздел 8

трубчатые Сборник № 8 Раздел 4

цельные для обжига чугунных ванн Сборник № 8 Раздел 4

шахтные пересыпные механизированные известеобжигательные Сборник № 8 Раздел 4

шахтные пересыпные немеханизированные известеобжигательные Сборник № 8 Раздел 3

шахтные пересыпные немеханизированные известеобжигательные Сборник № 26, том IV, Таблица 41


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Печи камерные

муфельные для обжига чугунных раковин Сборник № 8 Раздел 4

нагревательные регенеративные с выкатным подом Сборник № 1 Таблица V.49

нагревательные регенеративные Сборник № 1 Таблица V.47

нагревательные рекуперативные Сборник № 1 Таблица V.46

отжигательные с внешней механизацией Сборник № 1 Таблица V.50

с выкатным подом Сборник № 1 Таблица V.48


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Печи колпаковые

для листов Сборник № 1 Таблица V.56

для прутков Сборник № 1 Таблица V.59

круглые многостопные для рулонов Сборник № 1 Таблица V.58

одностопные для рулонов Сборник № 1 Таблица V.55

с выкатным подом Сборник № 1 Таблица V.61

с защитной атмосферой для листов Сборник № 1 Таблица V.60

трехстопные для рулонов Сборник № 1 Таблица V.57


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Печи методические

для нагрева под штамповку и резку полосы Сборник № 1 Таблица V.31

нагревательные без подогрева воздуха с двухстороннем нагревом металла Сборник № 1 Таблица V.22

нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «ЧАПМАН-ШТЕЙН», с двухсторонним нагревом металла Сборник № 1 Таблица V.23

нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «АМКО» с двухсторонним нагревом металла Сборник № 1 Таблица V.24

нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «ЧАПМАН-ШТЕЙН» с двухсторонним нагревом металла, для проволочных, мелкосортных и штрипсовых станов Сборник № 1 Таблица V.25

нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «ЧАПМАН-ШТЕЙН» с подогревом газа с двухсторонним нагревом металла Сборник № 1 Таблица V.27

нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «АМКО» с двухсторонним нагревом металла и безударной выдачей Сборник № 1 Таблица V.29

нагревательные с подогревом воздуха в отдельно стоящем радиационном рекуператоре и двухсторонним нагревом металла Сборник № 1 Таблица V.30

нагревательные с подогревом воздуха и двухсторонним нагревом металла Сборник № 1 Таблица V.28

нагревательные с подогревом воздуха и односторонним нагревом металла для мелкосортных и проволочных станов Сборник № 1 Таблица V.26


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Печи роликовые

для термообработки листов с подогревом воздуха или газа Сборник № 1 Таблица V.42

для термообработки листов, заготовок, проволоки, рельсов без подогрева воздуха и газа Сборник № 1 Таблица V.41

для термообработки проволоки и прутков в защитной атмосфере Сборник № 1 Таблица V.43

для термообработки труб в защитной атмосфере Сборник № 1 Таблица V.45

для термообработки труб Сборник № 1 Таблица V.44


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Печи секционные для

нагрева заготовок перед прокаткой труб Сборник № 1 Таблица V.53

нагрева заготовок перед прокаткой шаров Сборник № 1 Таблица V.52

нагрева оправок Сборник № 1 Таблица V.54

термообработки и подогрева труб Сборник № 1 Таблица V.51


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Пирс

морской деревянный свайный Сборник № 20 Таблица 30

морской для судов местных линий на свайном основании Сборник № 20 Таблица 34

морской железобетонный на сваях-оболочках Сборник № 20 Таблица 32

морской железобетонный свайный Сборник № 20 Таблица 28

морской ряжевый Сборник № 20 Таблица 26


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Платформы

автомобильные для разгрузки скота Сборник № 11 Таблица 22

грузовые с кирпичными арками Сборник № 21 Таблица 170

грузовые угольных шахт Сборник № 3 Таблица 87

деревянные Сборник № 21 Таблица 171

железобетонные Сборник № 21 Таблица 172

железнодорожные для разгрузки скота Сборник № 11 Таблица 21

крытые

открытые

пассажирские высокие обычного типа из сборных железобетонных рамных опор и настила Сборник № 21 Таблица 166

пассажирские высокие со сборными железобетонными подпорными стенками с засыпкой грунтом Сборник № 21 Таблица 167

пассажирские низкие Сборник № 21 Таблица 168

погрузочные при материальных складах энергоснабжения Сборник № 21 Таблица 95

прирельсовые погрузочные для хлопкового волокна и площадки для бунтов хлопка-сырца Сборник № 14 Таблица 48

прирельсовые угольных шахт Сборник № 3 Таблица 64

разгрузочные на один и два вагона прирельсового маслослива ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 42

скотопогрузочные Сборник № 21 Таблица 175


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Платформы крытые

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 25

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 26

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 111

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 112

Сборник № 6 (бюдж) Таблица 75

Сборник № 18 Таблица 27

Сборник № 18 Таблица 28

деревянные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 87


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Платформы открытые

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 27

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 28

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 113

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 114

Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 88

Сборник № 6 (бюдж) Таблица 73

Сборник № 6 (бюдж) Таблица 74

Сборник № 18 Таблица 29

Сборник № 18 Таблица 30


Плотины
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Плотины

бетонные и железобетонные, каменные сооружения и затворы Сборник № 12б Раздел 2

водозаборные бетонные и железобетонные Сборник № 12б Таблица 92

водозаборные деривационных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 308

водозаборные сельских деривационных гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 56

водосливные бетонные и железобетонные Сборник № 12б Таблица 91

водосливные деревянные Сборник № 12б Таблица 100

водосливные приплотинных гидроэлектростанции Сборник № 2 (бюдж) Таблица 317

водосливные приплотинных сельских гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 65

земляные Сборник № 12б Таблица 88

земляные Сборник № 37 Таблица 7

земляные, возведенные методом гидромеханизации со всеми вспомогательными работами с учетом разработки и транспортировки грунта гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 42

земляные деривационных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 309

земляные деривационных сельских гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 57

земляные и дамбы Сборник № 12б Раздел 1

земляные и дамбы приплотинных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 319

земляные из грунта полезных выемок гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 41

земляные из грунта, разрабатываемого в карьере гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 40

земляные приплотинных сельских гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 67

низконапорные, дамбы, регуляционные сооружения Сборник № 12б Отдел V

низконапорные и шлюзы, судоходные каналы - бетонные работы Сборник № 20 Таблица 114

низконапорные и шлюзы, судоходные каналы - ворота шлюза Сборник № 20 Таблица 117

низконапорные и шлюзы, судоходные каналы - затворы в плотинах Сборник № 20 Таблица 116

низконапорные и шлюзы, судоходные каналы - земляные работы Сборник № 20 Таблица 111

низконапорные и шлюзы, судоходные каналы - конструкции деревянные плотин и шлюзов Сборник № 20 Таблица 118

низконапорные и шлюзы, судоходные каналы - подушки противофильтрационные и фильтры Сборник № 20 Таблица 112

низконапорные и шлюзы, судоходные каналы - ряжи деревянные Сборник № 20 Таблица 115

низконапорные и шлюзы, судоходные каналы - свайные работы Сборник № 20 Таблица 113


Площадки
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Площадки

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 305

Сборник № 21 Таблица 64

асфальтовые для временного хранения зерна Сборник 13 (хозр.) Таблица 36.

баскетбольные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 257

баскетбольные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 32

баскетбольные Сборник № 12б Таблица 190

баскетбольные Сборник № 26, том II, Таблица 106

баскетбольные Сборник № 35 Таблица 3

баскетбольные открытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 3

визировочная с приемной лабораторией Сборник 13 (хозр.) Таблица 79.

водопойные Сборник № 37 Таблица 110

волейбольные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 33

волейбольные Сборник № 12б Таблица 191

волейбольные Сборник № 35 Таблица 4

волейбольные открытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 1

волейбольные размером 25 х 14 м Сборник № 2 (бюдж) Таблица 258

волейбольные размером 25х14 м Сборник № 26, том II, Таблица 107

городошные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 35

городошные Сборник № 12б Таблица 193

городошные открытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 4

городошные размером 30 х 15 м Сборник № 2 (бюдж) Таблица 259

городошные размером 30х15 м Сборник № 26, том II, Таблица 108

городошные Сборник № 35 Таблица 6

для автомашин газораздаточных станций Сборник 29 Таблица 150

для гимнастики, фехтования и тяжелой атлетики Сборник № 35 Таблица 7

для гимнастики, фехтования и тяжелой атлетики открытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 5

для обезвоживания и погрузки шлама тушильных башен коксовых блоков Сборник № 1 Таблица 111.49

для пропарки железнодорожных вагонов-цистерн складов бензольных продуктов Сборник № 1 Таблица 111.86

для слива и пропарки цистерн складов кумароновой смолы Сборник № 1 Таблица 111.103

дренажные биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.128

иловые Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 91

иловые Сборник № 27 Таблица 118

иловые общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 143

контейнерные железнодорожного транспорта с автопогрузчиком Сборник № 21 Таблица 151

контейнерные железнодорожного транспорта с козловым краном Сборник № 21 Таблица 149

контейнерные железнодорожного транспорта с мостовым краном Сборник № 21 Таблица 150

контейнерные соляных предприятий Сборник № 10 Таблица 96

обслуживающие на лесопильных производствах Сборник № 9 Таблица 67

открытые бетонные газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 65

открытые складов сырого бензола и поглотительного масла цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.80

открытые установки дымососов и другого оборудования у стены котельной электрических станций Сборник № 5 Таблица 3

приемные на шахтах Донецкого угольного бассейна Сборник № 3 Е

приемные на шахтах Каргандийского угольного бассейна Сборник № 3 Е

приемные на шахтах Кизеловского угольного бассейна Сборник № 3 Е

приемные на шахтах Кузнецкого угольного бассейна Сборник № 3 Е

приемные на шахтах Челябинского угольного бассейна Сборник № 3 Е

погрузочно-разгрузочные газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 79

посадочные и выходы из людского подъема угольных шахт Сборник № 3 Таблица 22

приэстакадные для бурения и промышленных сооружений нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 22

приэстакадная железобетонная нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 25

пуска и приема скребка при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 51

регенерации, поглотительного раствора отделений улавливания вакуумкарбонатного способа с получением серной кислоты Сборник № 1 Таблица 111.107

садово-парковые Сборник № 12б Таблица 188

сепарации, пунктов редуцирования и одоризационных установок газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 14

складов реактивов открытые цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.77

складов смолы цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.74

слипа горизонтальные предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 214

сортировочные деревянные деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 49

сортировочные железобетонные деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 50

спортивные специализированные для проведения учебных занятий и соревнований по настольному теннису Сборник № 7 (бюдж) Таблица 69

спортивная для занятий и игры в теннис Сборник № 7(бюдж) Таблица 70

спортивная комбинированная для проведения учебных занятий с младшими школьниками Сборник № 7(бюдж) Таблица 68

спортивная комбинированная Сборник № 7(бюдж) Таблица 67

танцевальные Сборник № 12б Таблица 196

теннисные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 34

теннисные Сборник № 12 (бюдж) Таблица 192

теннисные Сборник № 35 Таблица 5

теннисные открытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 2

у открытых частей печей спекания металлургического производства Сборник № 2 Таблица 29

электродегидраторов, отстойников и теплообменников на установках подготовки нефти нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 13


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Погреба

с деревянным перекрытием Сборник № 28 Таблица 174

с деревянными перекрытиями кирпичные на участках дошкольных учреждений Сборник № 8 (бюдж) Таблица 57

для горючих и смазочных материалов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 136

для горючих и смазочных материалов Сборник № 26, том I, Таблица 132

индивидуального пользования Сборник № 2 (бюдж) Таблица 288

индивидуального пользования Сборник № 4 (бюдж) Таблица 98

индивидуального пользования Сборник № 26, том II, Таблица 147

со сводчатыми перекрытиями кирпичные Сборник № 28 Таблица 173

со сводчатыми перекрытиями кирпичные на участках дошкольных учреждений Сборник № 8 (бюдж) Таблица 56


Подвеска
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Подвеска проводов

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 85

алюминиевых 380/220 в Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 163

алюминиевых 380/220 в Сборник № 5 Таблица 211

алюминиевых ВЛ 6-10 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 130

алюминиевых ВЛ 6-10 кв Сборник № 5 Таблица 169

алюминиевых сети наружного освещения на тросах Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 168

алюминиевых сети наружного освещения на тросах Сборник № 5 Таблица 217

высоковольтных и сигнальных проводов линии автоблокировки на железнодорожном транспорте Сборник № 21 Таблица 280

линии связи железных дорог Сборник № 19 Таблица 36

медных напряжением до 1 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 165

медных напряжением до 1 кв Сборник № 5 Таблица 213

медных ВЛ 6-10 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 133

медных ВЛ 6-10 кв Сборник № 5 Таблица 172

медных ВЛ 6-10 кв Сборник № 5 Таблица 173

на стоечных линиях напряжением до 240 в Сборник № 26, том III, В

на стоечных линиях напряжением свыше 240 Сборник № 26, том III, в Г

на стоечных линиях напряжением связи свыше 240 в Сборник № 25 Г

на стоечных линиях связи напряжением до 240 в Сборник № 25 В

на установленных опорах Сборник № 26, том III, Таблица 27

на установленных опорах линий напряжением 0,4 кВ Сборник № 2 (бюдж) Таблица 332

сталеалюминевых Сборник № 5 Таблица 170

сталеалюминиевых ВЛ 6-10 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 131

стальных ВЛ 380/220 в Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 164

стальных ВЛ 380/220 в Таблица 212

стальных ВЛ 6-10 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 132

стальных ВЛ 6-10 кв Сборник № 5 Таблица 171

стальных для наружного освещения на тросах Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 170

стальных для наружного освещения на тросах Сборник № 5 Таблица 219

стальных сети наружного освещения на тросах Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 169

стальных сети наружного освещения на тросах Сборник № 5 Таблица 218

цепная полукомпенсированная из биметаллического несущего троса электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 298

цепная полукомпенсированная из медного несущего троса электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 299

цепная полукомпенсированная из стального несущего троса электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 297


Подогреватели
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Подогреватели

внутренние для резервуаров вертикальных стальных Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 143

внутренние для резервуаров вертикальных стальных для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 124

наружные для резервуаров вертикальных стальных для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 125

трубчатые нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 67

трубчатые нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 68


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Подстанции

радиальных сгустителей хвостов флотации углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.35

трансформаторные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 345

трансформаторные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 346

трансформаторные Сборник № 18 Таблица 17

трансформаторные Сборник № 18 Таблица 18

трансформаторные Сборник № 21 Таблица 85

трансформаторные и распределительные пункты закрытого типа Сборник № 26, том III, Раздел 4

тяговые железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 83

тяговые на 4 кремниево-выпрямительных агрегата железных дорог Сборник № 19 Таблица 27

тяговые троллейбусные и трамвайные Сборник № 30 Таблица 4

электрические с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Раздел 1


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Покрытие

антикоррозийное внутренних поверхностей резервуаров вертикальных стальных нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 77

дворовые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 305

дворовые, дорожки, площадки, тротуаров Сборник № 26, том II, Таблица 156

дорожные кабельных сетей Сборник № 5 Таблица 223

дорожные трамвайных путей и путевой дренаж Сборник № 30 Таблица 9

открытых складских площадок, территории портов и судоремонтных заводов Сборник № 20 Таблица 121

площадок, установок т автоподъездов общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 132

стапелей и рельсовых путей предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 216


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Поля

летные аэродромов класса Д Сборник № 24 Таблица 2

летные аэродромов классов А, Б, В, Г Сборник № 24 Таблица 1

подземной фильтрации септиков Сборник № 26, том IV, Таблица 198

подземной фильтрации септиков Сборник № 27 Таблица 136

футбольное Сборник № 2 (бюдж) Таблица 256

футбольное Сборник № 6 (бюдж) Таблица 31

футбольное Сборник № 26, том II, Таблица 105

футбольное Сборник № 35 Таблица 2

футбольное открытое Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 6


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Помещения

бытовые

вспомогательные при депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 8

для изготовления торфоперегнойных горшочков Сборник № 2 (бюдж) Таблица 164

для изготовления торфоперегнойных горшочков Сборник № 26, том I, Таблица 143

для молодняка и телят с родильным отделением к коровнику на 100 коров Сборник № 2 (бюдж) Таблица 9

для установки сортировальных столов Сборник 13 (хозр.) Таблица 71.

караульные

машинные блюмингов (включая пристроенные подстанции) Сборник № 1 Таблица 1.64

для молодняка и телят с родильным отделением к коровнику на 100 коров Сборник № 26, том I, Таблица 9

инвентарные общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 91

перегрузочные транспортерных галерей ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.5


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Помещения бытовые

1 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 38

1 - этажные Сборник № 18 Таблица 45

1 - этажные щитовые и каркасно-засыпные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 62

1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 36

1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 37

1 - 2 -этажные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 61

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 43

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 44

1 - 2 и 3 - 4-этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 34

1 - 2 и 3 - 4-этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 35

1 - 2 и 3 - 4-этажные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 60

1 - 2- и 3 - 4 - этажные Сборник № 18 Таблица 41

1 - 2- и 3 - 4 - этажные Сборник № 18 Таблица 42

для заводов железобетонных изделий полигонного типа годовой производительностью до 5-10 тыс. куб. м Сборник № 8 Раздел 11

для монтеров пути на малых станциях железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 142

при главном корпусе лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 134


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Помещения караульные

городка ВОХР железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 197

1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 51

1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 52

1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 53

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 61

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 62

1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 63

складов ВВ угольных шахт Сборник № 3 Таблица 81


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Посты

дежурных по переездам двухэтажные железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 140

дежурных по переездам одноэтажные Сборник № 21 Таблица 139

механизированных горок железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 129

пожарные

приемки и сдачи при станции технического обслуживания автомобилей (построенные до 1965 г.) Сборник 23 Таблица 40

приемки хлопка-сырца с автомобильными весами Сборник № 14 Таблица 43

приемки хлопка-сырца с автомобильными весами (навес с приямком и помещение весовщика) Сборник № 26, том IV, Таблица 61

секционирования контактной сети Сборник № 21 Таблица 86

стрелочные Сборник № 21 Таблица 61

управления установок одноленточных или двухленточных разливочных машин для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.35

управления предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 231

электрической централизации Сборник № 21 Таблица 128

электрической централизации, совмещенные со зданиями заводских станций железных дорог Сборник № 19 Таблица 31


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Посты пожарные

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 42

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 43

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 44

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 152

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 153

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 154

Сборник № 18 Таблица 49

Сборник № 18 Таблица 50

Сборник № 18 Таблица 51

Сборник № 21 Таблица 207

деревянные одноэтажные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 100

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 74


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Прачечные

одноэтажные деревянные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 77

одноэтажные деревянные Сборник № 26, том II, Таблица 59

одноэтажные деревянные Сборник № 28 Таблица 125

одноэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 76

одноэтажные кирпичные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 59

одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 58

одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 124

одно- и двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 60

одно- и двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 61

двухэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 126


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Прачечные-химчистки

одноэтажные кирпичные производительностью 225 кг в смену Сборник № 28 Таблица 130

двухэтажные кирпичные производительностью 380-1065 кг в смену Сборник № 28 Таблица 131


Пролетные строения
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Пролетные строения

железобетонные Сборник № 12б Таблица 20

металлические Сборник № 12б Таблица 21

надземных висячих переходов с газопроводом Сборник 29 Таблица 40

мостов Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 53

мостов железобетонные Сборник № 21 Таблица 256

мостов металлические Сборник № 21 Таблица 257

мостов унифицированные сборные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 96

мостов унифицированные сборные железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Таблица 53

мостов унифицированные сборные предварительно напряженные железобетонные длиной 9, 12, 15, 18 и 24 м под автомобили БелАЗ-540 весом в груженом состоянии 51,5 т Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 106

мостов унифицированные сборные предварительно напряженные железобетонные длиной 9, 12, 15, 18 и 24 м под автомобили БелАЗ-540 весом в груженом состоянии 51,5 т Сборник № 19 Таблица 65

мостов унифицированные сборные предварительно напряженные железобетонные длиной 9, 12, 15, 18 и 24 м под автомобили БелАЗ-540 весом в груженом состоянии 51,5 т Сборник № 26, том IV, Таблица 71


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Птичники

Птичники для выращивания утят Сборник № 2 (бюдж) Таблица 36

Птичники для выращивания утят Сборник № 26, том I, Таблица 36

Птичники для выращивания цыплят Сборник № 2 (бюдж) Таблица 31

Птичники для выращивания цыплят Сборник № 26, том I, Таблица 31

Птичники и акклиматизаторы для кур Сборник № 2 (бюдж) Таблица 33

Птичники и акклиматизаторы для кур Сборник № 26, том I, Таблица 33

Птичники с вольерным содержанием Сборник № 2 (бюдж) Таблица 34

Птичники с вольерным содержанием Сборник № 26, том I, Таблица 34


Пункт
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Пункт

автоматизированные приводные радиомаркерные с АПР-7 И АПР-8 управления воздушным движением Сборник № 24 Таблица 28

бензозаправочный Сборник 23 Таблица 34

водораспределительный нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 35

вспомогательных усилительных (ВУП), дополнительных усилительных (ДУП) и усилительных (УП) воздушных линий - кирпичные Сборник № 25 Таблица 7

вспомогательных усилительных (ВУП) и дополнительных усилительных (ДУП) воздушных линий - деревянные Сборник № 25 Таблица 8

выделенных приемных (ВПП) объемом до 500 куб. м - деревянные Сборник № 25 Таблица 10

выделенных приемных(ВПП) объемом до 500 куб. м - кирпичные Сборник № 25 Таблица 9

дежурные дистанции контактной сети железных дорог Сборник № 19 Таблица 28

дежурные дистанции контактной сети со служебно-бытовыми и производственными помещениями Сборник № 21 Таблица 90

замера газа газопромыслового хозяйства, здание объемом до 4000 м3 Сборник 29 Таблица 12

зарядные для аккумуляторных погрузчиков Сборник № 21 Таблица 203

здравпункты фельдшерские Сборник № 26, том II, Таблица 82

газорегуляторный (ГРП) Сборник 29 Таблица 134

газорегулировочный газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 111

грибоварочные на 5 т маринованных и 500 кг сушеных грибов в сезон Сборник № 26, том IV, Таблица 16

грибоварочные на 5 т маринованных и 500 кг сушеных грибов в сезон Сборник № 36 Таблица 74

искусственного осеменения коров и кобыл Сборник № 2 (бюдж) Таблица 58

искусственного осеменения коров и кобыл Сборник № 26, том I, Таблица 58

искусственного осеменения овец Сборник № 2 (бюдж) Таблица 57

искусственного осеменения овец Сборник № 26, том I, Таблица 57

коконозаготовительные производительностью 50 т в сезон Сборник № 2 (бюдж) Таблица 214

коконозаготовительные производительностью 50 т в сезон Сборник № 26, том I, Таблица 193

командно-диспетчерские(КДП) управления воздушным движением Сборник № 24 Таблица 27

контрольно-измерительный с разрядником на силовом кабеле, включая ковер, заземления и земляные работы Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 158

контрольно-измерительный с разрядником на силовом кабеле, включая ковер, заземление и земляные работы Сборник № 5 Таблица 206

контрольно-пропускной Сборник 23 Таблица 31

контрольно-пропускные (проходные) Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 99

контрольно-пропускной и такелажные при гаражах (построенные до 1965 г.) Сборник 23 Таблица 32

контрольно-технического осмотра вагонов Сборник № 21 Таблица 36

контрольные автоблокировки объемом до 500 куб. м Сборник № 21 Таблица 127

контрольные автотормозов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 37

льнообрабатывающий Сборник № 2 (бюдж) Таблица 179

льнообрабатывающий в колхозе Сборник № 26, том I, Таблица 158

медпункт-изолятора летних пионерских лагерей и выездных дач детских дошкольных учреждений кирпичное или деревянное одноэтажное Сборник № 8(бюдж) Таблица 41

медпункты одно-двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 76

медпункты одно-двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 77

механизированные комплексной подготовки вагонов под погрузку Сборник № 21 Таблица 80

механизированные комплексной подготовки вагонов под погрузку на 100 вагонов в сутки Сборник № 21 Таблица 35

механизированные очистительно-сушильные с хранилищем Сборник № 2 (бюдж) Таблица 174

механизированный очистительно-сушильный с хранилищем Сборник № 26, том I, Таблица 153

молокоприемные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 292

молокоприемные Сборник № 11 Таблица 40

молокоприемные Сборник № 26, том IV, Таблица 28

необслуживаемые усилительные (НУП) для кабеля 1х4, уплотненного аппаратурой типа К-60Пх4 Сборник № 2 (бюдж) Таблица 351

нефтесборный нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 33

обработки льна-долгунца (производственный корпус) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 180

обработки льна-долгунца (производственный корпус) колхозный Сборник № 26, том I, Таблица 159

очистки и сушки зерна механизированный производительностью 3 и 4 т/ч Сборник № 2 (бюдж) Таблица 172

очистки и сушки зерна механизированный производительностью 3 и 4 т/ч Сборник № 26, том I, Таблица 151

первичной обработки конопляной тресты производительностью 1500 т соломы в сезон Сборник № 2 (бюдж) Таблица 181

первичной обработки конопляной тресты производительностью 1500 т соломы в сезон межколхозный Сборник № 26, том I, Таблица 160

подготовки вагонов под погрузку Сборник № 21 Таблица 34

по переработке плодов, ягод и овощей Сборник № 2 (бюдж) Таблица 182

по переработке плодов, ягод и овощей Сборник № 26, том I, Таблица 161

приемо-заготовительные картофеля механизированные производительностью 5000 т и овощей 2000 т в сезон Сборник № 26, том IV, Таблица 20

приемо-заготовительные картофеля механизированные производительностью 5000 т и овощей 2000 т в сезон Сборник № 36 Таблица 38

приемо-заготовительные на 90 т предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции Сборник № 26, том IV, Таблица 19

приемо-заготовительные на 90 т Сборник № 36 Таблица 37

приемо-раздаточный упрощенный ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 52

приемо-сдаточный одноэтажный кирпичный Сборник № 28 Таблица 123

приемный комплексный на 100 рабочих мест двухэтажный крупнопанельный Сборник № 28 Таблица 138

проходные Сборник № 18 Таблица 55

проходные 1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 49

проходные 1 - 2 - этажные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 50

проходные 1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 56

проходные 1 - 2 - этажные Сборник № 18 Таблица 57

проходные одноэтажные с навесами Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 48

распределения конденсата газопромыслового хозяйства, здание Сборник 29 Таблица 13

распределительные

рыбоприемный типовой на 5 т с холодильником емкостью 25 т Сборник № 12 Таблица 13

рыбоприемный типовой на 5 т с холодильником емкостью 25 т Сборник № 26, том IV, Таблица 232

семеочистительно - сушильный производительностью 1,5 - 2 т/ч Сборник № 2 (бюдж) Таблица 173

cемеочистительно-сушильный производительностью 1,5 - 2 т/ч Сборник № 26, том I, Таблица 152

скотоубойные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 55

скотоубойные Сборник № 26, том I, Таблица 55

скотоубойные сельские Сборник № 2 (бюдж) Таблица 56

скотоубойные Тип I Сборник № 36 Таблица 81

скотоубойные Тип II, Тип III и Тип IV Сборник № 36 Таблица 82

скотоубойные на 25 голов крупного рогатого скота с холодильником Сборник № 36 Таблица 80

скотоубойные сельские Сборник № 26, том I, Таблица 56

стартовый диспетчерский и метеонаблюдательный управления воздушным движением Сборник № 24 Таблица 32

технического осмотра (ПТО) на 250 вагонов для промышленных железных дорог Сборник № 19 Таблица 25

технического осмотра (ПТО) на 500 вагонов для промышленных железных дорог Сборник № 19 Таблица 26

томатоварочные на 100 т в сезон Сборник № 26, том IV, Таблица 17

томатоварочные на 100 т в сезон Сборник № 36 Таблица 75

убойные мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 7

убойные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции Сборник № 26, том IV, Таблица 30

управления общеподстанционные электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Таблица 88

усилительные вспомогательные двенадцатиканальной системы высокочастотного телефонирования Сборник № 21 Таблица 126

усилительные двенадцатиканальной системы высокочастотного телефонирования Сборник № 21 Таблица 125

усилительных (УП), кабельных линий, наземные и обвалованные предприятий и объектов связи Сборник № 25 Таблица 5

усилительные необслуживаемые(НУП) предприятий и объектов связи Сборник № 25 Таблица 15

усилительные необслуживаемые(НУП) для кабеля 1 х 4, уплотненного аппаратурой типа К-60П предприятий и объектов связи Сборник № 25 Таблица 16

усилительные необслуживаемые (НУП) для кабеля связи 1х4, уплотненного аппаратурой типа К-60п х 4 Сборник № 26, том III, Таблица 47

усилительные (подземных) предприятий и объектов связи Сборник № 25 Таблица 4

шкафные регуляторные Сборник № 26, том IV, Таблица 220

шкафные регуляторные Сборник 29 Таблица 135

экипировки и складов баллонов для рефрижераторных поездов Сборник № 21 Таблица 38

эксплуатационно-ремонтные железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 81


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Пункты распределительные

закрытого типа Сборник № 2 (бюдж) Таблица 344

центральные Сборник № 21 Таблица 87

6 - 10 кв Сборник № 5 Таблица 226

6-10 кв Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 177


Пути
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

П

Пути

железнодорожные железнодорожных эстакад для нефтепродуктов общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 135

железнодорожные колеи 750 мм Сборник № 16 Таблица 17

железнодорожный колеи 750 мм (без балластного слоя) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 92

железнодорожные колеи 1524 мм (без балластного слоя) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 71

и путевые устройства подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 750 мм Сборник № 19 Раздел 1

и устройства путевые подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Раздел 1

перегружателей открытых двухгалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.13

перегружателей открытых одногалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.18

подкрановые площадок, территории портов и судоремонтных заводов Сборник № 20 Таблица 119

подкрановые Сборник № 26, том IV, Таблица 97

подкрановые деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 77

подкрановые кабель-кранов целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 115

подстакерные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 114

подъездные и внутренние железнодорожные колеи 750 мм Сборник № 19 Отдел II

подъездные и внутренние железнодорожные колеи 1524 мм Сборник № 19 Отдел 1

рельс контактный метрополитенов Сборник № 22 Таблица 9

рельсовые горизонтальные на слипах и эллингах предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 210

рельсовые для перекатки силовых трансформаторов и автотрансформаторов электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 94

рельсовые и упоры скреперных складов угольных шахт Сборник № 3 Таблица 93

рельсовые наклонные на поперечных и продольных слипах и эллингах предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 212

трамвайные на деревянных шпалах Сборник № 30 Таблица 7

трамвайные на железобетонных шпалах Сборник № 30 Таблица 8

тушильного вагона коксовых блоков Сборник № 1 Таблица 111.50

узкоколейные, площадки для топлива и шлака Сборник № 21 Таблица 75


Р
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Р

Радиобашни стальные из стальных труб и прокатных профилей Сборник № 25 Ж

Радиобашни стальные Сборник № 25 Раздел 3

Радиомачты деревянные Сборник № 25 Раздел I

Радиомачты из асбестоцементных труб Сборник № 25 Раздел 2

Радиомачты стальные Сборник № 25 Раздел 3

Раздаточные смазки для локомотивов Сборник № 21 Таблица 22

Раздаточные устройства дизельного топлива, масел и воды для тепловозов Сборник № 21 Таблица 20

Раздаточные устройства осевых масел в пунктах технического осмотра вагонов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 23

Разработка подводная (водолазная) грунта в отвал гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 39

Рампы собственно коксовых блоков Сборник № 1 Таблица 111.52

Распределительные устройства главные электрических станций Сборник № 5 Таблица 10

Регенерационно-концепропиточные при пунктах технического осмотра вагонов Сборник № 21 Таблица 25

Регулятор закрытый деревянный Сборник № 37 Таблица 147

Регулятор закрытый железобетонный Сборник № 37 Таблица 149

Регулятор открытый железобетонный Сборник № 37 Таблица 148

Резервуары

Рекуператоры металлические отдельно стоящие для подогрева воздуха Сборник № 1 Таблица V.69

Рекуператоры трубчатые отдельно стоящие из труб размером 57 х 3,5 для подогрева газа или воздуха Сборник № 1 Таблица V.70

Рельсы

Рельсовый железнодорожный путь колеи 750 мм (без балластного слоя) из новых материалов Сборник № 19 Таблица 49

Рельсовый путь из новых материалов (без балластного слоя) железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Таблица 7

Рестораны Сборник № 33 Таблица 13

Рестораны Тип I Сборник № 36 Таблица 16

Рестораны Тип II Сборник № 36 Таблица 17

Рудоспуски и восстающие сечением 10-15 кв. м Сборник № 2 Таблица 288

Рудоспуски и восстающие сечением 10-15 кв. м Сборник № 2 Таблица 290

Рыбозаградители на рыбосборно-осушительной и сбросной сети Сборник № 12 Таблица 51

Рыбоуловители земляные и железобетонные для облови выростных и нагульных прудов рыбоводных хозяйств с креплением и без крепления откосов Сборник № 12 Таблица 52

Рынки колхозные крытые Сборник № 33 Таблица 24

Рыхление скальных грунтов гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 37

Русла селевые Сборник № 37 Таблица 6

Ряжи деревянные Сборник № 12б Таблица 103


Резервуары
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Р

Резервуары

Сборник № 21 Таблица 65

вертикальные

водонапорные прямоугольные Сборник № 26, том IV, Таблица 176

водонапорные цилиндрические Сборник № 26, том IV, Таблица 175

ГСМ заправки самолетов без противокоррозионного покрытия емкостью 75, 50, 25 и 10 куб. м Сборник № 24 Таблица 38

ГСМ заправки самолетов с противокоррозионным покрытием емкостью 75, 50, 25 и 10 куб. м Сборник № 24 Таблица 37

для воды и топлива электростанции мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения Сборник № 5 Таблица 162

для сборки конденсата на линии газопровода Сборник 29 Таблица 101

для хранения воды для пожарных целей железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 45

железобетонный

неиспарившихся остатков (подземный) емкостью 5 м3 (для газораздаточных станций и пунктов обмена баллонов) Сборник 29 Таблица 144

-отстойник с крановой эстакадой Сборник № 8 Раздел 8

подземные железобетонные Сборник № 37 Таблица 102

противопожарного запаса воды типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 120

прямоугольные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 83

прямоугольные Сборник № 27 Таблица 102

разделочные с камерой переключения для обезвоживания нефтепродуктов Сборник № 27 Таблица 172

сливной для неиспарившихся остатков (подземной) емкостью 2,5 м3 Сборник 29 Таблица 143

сферические для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 126

сферические нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 72

угольные открытых одногалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.19

уравнительные обесфеноленных вод биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.133

уравнительные фенольных вод Сборник № 1 Таблица 111.122

-хранилища масел для экипировки локомотивов Сборник № 21 Таблица 15

-хранилища осевых масел для пунктов технического осмотра вагонов Сборник № 21 Таблица 16

цилиндрические Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 82

цилиндрические Сборник № 27 Таблица 101

цистерны надземные горизонтальные для светлых и темных нефтепродуктов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 135

цистерны наземные горизонтальные для светлых и темных нефтепродуктов Сборник № 26, том I, Таблица 131

цистерны подземные горизонтальные для светлых и темных нефтепродуктов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 134

цистерны подземные горизонтальные для светлых и темных нефтепродуктов Сборник № 26, том I, Таблица 130

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 57


вертикальные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Р

Резервуары вертикальные

стальные (РВС) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 140

стальные РВС (без подогревателей) для хранения нефтепродуктов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 125

стальные РВС (без подогревателей) нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 69

стальные (РВС) для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 121

стальные РВС (с внутренними подогревателями) для хранения нефтепродуктов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 126

стальные РВС (с внутренними подогревателями) нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 70

стальные РВС (с наружными подогревателями) нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 71


железобетонный
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Р

Резервуары железобетонный

газопромыслового хозяйства емкостью

железобетонные, заглубленные для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 120

железобетонные прямоугольные для темных и светлых нефтепродуктов с подпором грунтовых вод (по проекту ГИПРОАЗНЕФТИ) Сборник 4 Таблица 119

железобетонные прямоугольные, заглубленные для светлых нефтепродуктов (по проекту ГИПРОАЗНЕФТИ) Сборник 4 Таблица 118

железобетонные прямоугольные, заглубленные для темных нефтепродуктов (по проекту ГИПРОАЗНЕФТИ) Сборник 4 Таблица 117


газопромыслового хозяйства емкостью
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Р

Резервуары железобетонный газопромыслового хозяйства емкостью

до 100 м3 Сборник 29 Таблица 23

до 250 м3 Сборник 29 Таблица 24

до 900 м3 Сборник 29 Таблица 25

до 1000 м3 Сборник 29 Таблица 26


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Р

Рельсы

верхнего строения железнодорожного пути широкой колеи со скреплениями, уложенные на деревянных шпалах (без стоимости шпал) Р75 Сборник № 21 Таблица 224

верхнего строения железнодорожного пути широкой колеи со скреплениями, уложенные на деревянных шпалах (без стоимости шпал) Р65 Сборник № 21 Таблица 225

верхнего строения железнодорожного пути широкой колеи со скреплениями, уложенные на деревянных шпалах (без стоимости шпал) Р50 Сборник № 21 Таблица 226

верхнего строения железнодорожного пути широкой колеи со скреплениями, уложенные на деревянных шпалах (без стоимости шпал) Р43 и Р38 Сборник № 21 Таблица 227

колеи 750 мм со скреплениями (без стоимости шпал) Р24, Р18 и Р15 Сборник № 21 Таблица 247

колеи 750 мм со скреплениями (без стоимости шпал) Р38, Р33 и IV-а Сборник № 21 Таблица 248

объемно-закаленные в масле и рельсы, сваренные в плети Сборник № 21 Таблица 230

со скреплениями, уложенные на железобетонных шпалах (без стоимости шпал) Р65 Сборник № 21 Таблица 228

со скреплениями, уложенные на железобетонных шпалах (без стоимости шпал) Р50 Сборник № 21 Таблица 229


С
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Cады детские деревянные одноэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 233

Сады детские кирпичные двухэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 235

Сады детские кирпичные одноэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 234

Сады-ясли детские Сборник № 2 (бюдж) Таблица 236

Сады-ясли детские Сборник № 2 (бюдж) Таблица 237

Сады-ясли детские Сборник № 5 (бюдж) Таблица 7

Сады - ясли детские Сборник № 31 Таблица 7

Санатории ночные (профилактории) Сборник № 5 (бюдж) Таблица 17

Санатории ночные (профилактории) Сборник № 31 Таблица 17

Санитарно-защитные зоны Сборник № 12б Таблица 183

Санпропускники для яично-птичных баз, инвентаря и транспортных средств на одну дезинфекционную камеру Сборник № 2 (бюдж) Таблица 230

Санпропускники для яично-птичных баз, инвентаря и транспортных средств на одну дезинфекционную камеру Сборник № 26, том I, Таблица 208

Садки для содержания рыбы емкостью 50, 100 и 150 т Сборник № 12 Таблица 65

Садки стационарные земляные для содержания товарной рыбы емкостью 25, 50 и.75 т с деревянным и железобетонным покрытием Сборник № 12 Таблица 66

Санпропускники с конторой Сборник № 21 Таблица 50

Санпропускники с мужским и женским отделениями при линейно-путевых пунктах Сборник № 21 Таблица 186

Сараи

Сборник аварийный фенольных стоков газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 100

Сборник конденсата и очищенных стоков газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 99

Сборник обесфеноленных вод биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.132

Сборник фенольных вод Сборник № 1 Таблица 111.121

Cбросы концевые из асбестоцементных трубопроводов Сборник № 37 Таблица 72

Cбросы промежуточные из асбестоцементных трубопроводов Сборник № 37 Таблица 71

Светильники

Свинарники

Сгустители открытые диаметром 30 м (комплекс из восьми открытых чашевых сгустителей диаметром 30 м каждый с четырьмя тоннелями и эстакадами) агломерационных и обогатительных фабрик Сборник № 2 Таблица 178

Сгустители радиальные углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.33

Сгустители радиальные хвостов флотации углеобогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица 111.34

Секции

Селедуки Сборник № 37 Таблица 38

Селеспуски, дюкеры, сифонные водосбросы, акведуки, быстротоки и водобойные колодцы Сборник № 12б Таблица 46

Селеспуски, дюкеры, сифонные водосбросы, акведуки, быстротоки и водобойные колодцы Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 60

Селеспуски, дюкеры, сифонные водосбросы, акведуки, быстротоки и водобойные колодцы Сборник № 21 Таблица 269

Септик газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 149

Септики Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 101

Сигнализация автоматическая на переездах линий, оборудованных автоблокировкой железнодорожной линии Сборник № 19 Таблица 42

Сигнализация на въездах и выездах в цеховые и складские здания и при пересечении людских потоков на внутренних путях Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 87

Сигнализация на въездах и выездах в цеховые, складские здания и при пересечении людских потоков и на внутренних путях железнодорожной линии Сборник № 19 Таблица 44

Сигнализация переездная Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 88

Сигнализация переездная железнодорожной линии Сборник № 19 Таблица 45

Система централизованной заправки самолетов (ЦЗС) авиатопливом наземная упрощенная Сборник № 24 Таблица 57

Системы циркуляционные водоснабжения газогенераторных станций Сборник № 18 Таблица 79

Сифоны переносные сварные для забора воды из лотковых каналов на расход до 60 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 84

Скважины

Склад

Слипы наклонная часть поперечных слипов для предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 200

Смесители и камеры реакции биохимических установок Сборник № 1 Таблица 111.130

Соединители рельсовые Сборник № 21 Таблица 231

Сооружения

Сопряжения

Стадионы спортивных игр с аренами открытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 18

Стадион спортивных игр с аренами Сборник № 35 Таблица 8

Стан бригадный полевой Сборник № 2 (бюдж) Таблица 141

Стан бригадный полевой Сборник № 26, том I, Таблица 133

Станция

Стапели - горизонтальные стапельные места и наземные подкрановые пути Сборник № 20 Таблица 196

Стапели продольные (наклонные) Сборник № 20 Таблица 198

Стволы

Стеллажи прокатных и трубопрокатных цехов Сборник № 1 Таблица 1.70

Cтенды площадки открытого формования железобетонных изделий Сборник № 8 Раздел 9

Стенды предварительно-напряженных конструкции железобетонных изделий Сборник № 8 Раздел 9

Стенды стрелково-охотничьи однокомплектные открытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 15

Стенды стрелково-охотничьи однокомплектные Сборник № 35 Таблица 40

Стенки

Стены волноотбойные бетонные Сборник № 12б Таблица 160

Стойки отдельные воздушных линий Сборник № 25 Л

Стойки отдельные Сборник № 26, том III, Л

Стойла обмывочные и продувочные для электровозов и тепловозов закрытые Сборник № 21 Таблица 40

Столбики опорные, шкивы и гибкие тяги на железнодорожном транспорте Сборник № 21 Таблица 281

Столбы головные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 33

Столовые

Столы крытые на колхозных рынках Сборник № 26, том II, Таблица 133

Столы крытые на колхозных рынках Сборник № 33 Таблица 27

Стоянки открытые для автомашин газораздаточных станций Сборник 29 Таблица 150

Стоянки открытые для автомашин, внутриплощадочные, пунктов обмена баллонов Сборник 29 Таблица 154

Стройдворы для строительно-монтажных управлений Сборник № 26, том IV, Таблица 46

Сушилки

Сходы лестничные на откосах Сборник № 12б Таблица 158

Сцежи целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 121


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Сараи

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 285

Сборник № 26, том II, Таблица 144

багажные при вокзалах Сборник № 21 Таблица 119

для дрезин Сборник № 21 Таблица 209

для дров деревянные, каркасно-обшивные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 42

для дров деревянные, каркасно-обшивные Сборник № 21 Таблица 195

для дров кирпичные, шлакобетонные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 41

для дров кирпичные, шлакобетонные Сборник № 21 Таблица 194

для грубых кормов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 74

для грубых кормов Сборник № 26, том I, Таблица 74

для комбайнов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 117

для комбайнов Сборник № 26, том I, Таблица 110

для комбайнов при совхозах Сборник № 2 (бюдж) Таблица 122

для комбайнах при совхозах Сборник № 26, том I, Таблица 116

для сельскохозяйственных машин Сборник № 2 (бюдж) Таблица 121

для сельскохозяйственных машин Сборник № 26, том I, Таблица 115

для сельскохозяйственных машин, пожарный пост и зарядный пункт Сборник № 2 (бюдж) Таблица 131

для сельскохозяйственных машин, пожарный пост и зарядный пункт Сборник № 26, том I, Таблица 126

для тракторов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 120

для тракторов Сборник № 26, том I, Таблица 113

из бутового и штучного камня Сборник № 2 (бюдж) Таблица 286

из бутового и штучного камня Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 96

из бутового и штучного камня Сборник № 26, том II, Таблица 145

на 20 тракторов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 119

на 20 тракторов Сборник № 26, том I, Таблица 112

на 24 сельскохозяйственные машины Сборник № 2 (бюдж) Таблица 118

на 24 сельскохозяйственные машины Сборник № 26, том I, Таблица 111

на лесовозных железных дорогах узкой колеи Сборник № 9 Таблица 15

на лесовозных железных дорогах узкой колеи Сборник № 26, том IV, Таблица 89

одноэтажные деревянные Сборник № 7(бюдж) Таблица 78

одноэтажные деревянные рубленые Сборник № 28 Таблица 162

одноэтажные из бутового или штучного камня Сборник № 7(бюдж) Таблица 80

одноэтажные из саманного кирпича Сборник № 28 Таблица 161

одноэтажные из штучного камня Сборник № 28 Таблица 160

одноэтажные каркасно-засыпные Сборник № 7(бюдж) Таблица 79

одноэтажные каркасно-засыпные Сборник № 28 Таблица 163

одноэтажные кирпичные Сборник № 7(бюдж) Таблица 77

одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 159

одноэтажные саманные и из сырцового кирпича Сборник № 7 (бюдж) Таблица 81

пожарный для сельской местности Сборник № 2 (бюдж) Таблица 158

пожарный для сельской местности Сборник № 26, том I, Таблица 137

при вокзалах объемом до 100 куб. м Сборник № 21 Таблица 122

(пункты) для хранения инструмента Сборник № 21 Таблица 210

саманные и турлучные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 287

саманные и турлучные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 97

саманные и турлучные Сборник № 26, том II, Таблица 146

с клетками для зверей Сборник № 2 (бюдж) Таблица 44

с клетками для зверей Сборник № 26, том I, Таблица 44

со стенами кирпичными, деревянными, каркасно-засыпными Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 95

хозяйственные при вокзалах площадью до 20 кв. м Сборник № 21 Таблица 123


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Светильники наружного освещения

с лампами накаливания Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 171

с люминесцентными лампами Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 173

с лампами накаливания Сборник № 5 Таблица 220

с люминесцентными лампами Сборник № 5 Таблица 222

с ртутными лампами Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 172

с ртутными лампами Сборник № 5 Таблица 221


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Свинарники

-маточники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 15

-маточники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 16

-маточники Сборник № 26, том I, Таблица 15

-маточники Сборник № 26, том I, Таблица 16

-маточники для репродукторных ферм (с поросятами - отъемышами) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 17

-маточники для репродукторных ферм (с поросятами-отъемышами) Таблица 17

откормочники Сборник № 26, том I, Таблица 19

- откормочники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 18

- откормочники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 19

- откормочники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 20

-откормочники Сборник № 26, том I, Таблица 18

-откормочники Сборник № 26, том I, Таблица 20


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Секции

калориферных установок блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 108

котельных устройствами блока главного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 103

подъемных машин блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 105

подъемных машин блока главного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 104

помещений различного назначения (помещения складов инертной пыли, противопожарных материалов, пожарного поста, гаража для автопогрузчика, сливного пункта, распредпункта) блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 109

ремонтных мастерских и материальных складов блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 107

технологического комплекса блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 106

технологического комплекса блока главного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 101

электроподстанции с распределительными устройствами блока главного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 102


Скважины
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Скважины

артезианские

для вертикального дренажа Сборник № 37 Таблица 116

для наблюдения за уровнем грунтовых вод Сборник № 37 Таблица 59

эксплуатационные газовые, вертикальные, наклоннонаправленные, одноствольные и нагнетательные Сборник 29 Таблица 1

эксплуатационные на газовых промыслах, обвязка устья скважин, шлейфы и метанолопроводы Сборник 29 Отдел I. Раздел 1

эксплуатационные на нефть и газ, нагнетательные, поглощающие, контрольные, термальные и скважины для подземных газохранилищ на суше, морских основаниях и эстакадах Сборник 4 Раздел 1


артезианские
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Скважины артезианские

глубиной до:

100 м Сборник № 37 Таблица 60

100 м в грунтах I-III групп при удельном весе грунта III группы до 5 % Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 61

100 м в грунтах I-III групп при удельном весе грунта III группы до 5 % Сборник № 26, том IV, Таблица 157

100 м в грунтах I-III групп при удельном весе грунта III группы до 5% Сборник № 27 Таблица 73

100 м в грунтах I-V групп при удельном весе скальных пород IV-V групп до 10 % Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 62

100 м в грунтах I-V групп при удельном весе скальных пород IV-V групп до 10 % Сборник № 26, том IV, Таблица 158

100 м в грунтах I - V групп при удельном весе скальных пород IV - V групп до 10% Сборник № 27 Таблица 74

200 м в грунтах I-IV групп при удельном весе скальных пород IV группы до 3 % Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 63

200 м в грунтах I-IV групп при удельном весе скальных пород IV группы до 3 % Сборник № 26, том IV, Таблица 159

200 м в грунтах I-IV групп при удельном веса скальных пород IV группы до 3% Сборник № 27 Таблица 75

200 м в грунтах I-V групп при удельном весе скальных пород IV и V групп до 35 % Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 65

200 м в грунтах I-V групп при удельном весе скальных пород IV и V групп до 35 % Сборник № 26, том IV, Таблица 161

200 м в грунтах I-IV групп при удельном веса скальных пород IV и V групп до 35% Сборник № 27 Таблица 77


Склад
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад

аммиачной воды емкостью 1500 куб. м прирельсовые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 209

аммиачной воды емкостью 1500 куб. м прирельсовые Сборник № 26, том I, Таблица 188

анодной массы Сборник № 2 Таблица 222

антрацена смолоперегонных цехов Сборник № 1 Таблица 111.97

аптечные центральные Сборник № 5 (бюдж) Таблица 26

аптечные центральные Сборник № 31 Таблица 26

бензольных продуктов закрытые Сборник № 1 Таблица 111.84

бестарного хранения муки

боксита с железнодорожной эстакадой Сборник № 2 Таблица 208

брикетированного жома, с брикетным отделением свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 6

брикетов и бункерные Сборник № 16 Таблица 30

брикетов шелухи Сборник № 10 Таблица 48

ВВ - подсобные помещения горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 247

ВВ угольных шахт Сборник № 3 Таблица 78

ВВ - хранилища горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 245

взрывоопасного лома Сборник № 2 Таблица 229

вспомогательных материалов текстильных предприятий Сборник № 14 Таблица 36

вспомогательных материалов Сборник № 26, том IV, Таблица 54

гипсового камня Сборник № 8 Раздел 2

глины, цемента и химреагентов газопромыслового хозяйства, здание объемом до 6000 м3 Сборник 29 Таблица 28

глинозема товарного с силосами Сборник № 2 Таблица 215

глубинные (неприрельсовые) на 5 и 10 вагонов Сборник № 36 Таблица 32

глубинные расходные аммиачной воды емкостью 600 куб. м Сборник № 2 (бюдж) Таблица 210

глубинные расходные аммиачной воды емкостью 600 куб. м Сборник № 26, том I, Таблица 189

горючих и

готовой продукции

гранулированного шлака и сортированного шлакового щебня Сборник № 8 Раздел 4

грузовые опасных грузов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 161

грузовые прирельсовые с вводом железнодорожного пути Сборник № 21 Таблица 153

грузовые прирельсовые с крытой и открытой платформами Сборник № 21 Таблица 152

дезинфекционных средств Сборник № 2 (бюдж) Таблица 198

дезинфекционных средств Сборник № 26, том I, Таблица 177

для бестарного хранения сахара-песка в силосах Сборник № 10 Таблица 5

для бестарного хранения сахара-песка на рафинадных заводах Сборник № 10 Таблица 24

для бестарного хранения сахара-сырца Сборник № 10 Таблица 26

для газации отходов и тары Сборник 13 (хозр.) Таблица 81.

для горючего железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 165

для горючего и смазочных материалов дежурного пункта контактной сети Сборник № 21 Таблица 96

для инвентаря на пляже Сборник № 12б Таблица 172

для охотничьего пороха на 5 и 10 т Сборник № 36 Таблица 34

для приемки, первичной обработки и кратковременного хранения кожевенного сырья, пушнины и шерсти площадью 250 кв. м Сборник № 26, том IV, Таблица 15

для приемки, первичной обработки и кратковременного хранения кожевенного сырья, пушнины и шерсти площадью 250 кв. м Сборник № 36 Таблица 73

для продовольственных товаров

для промышленных товаров одноэтажные кирпичные Сборник № 33 Таблица 32

для промышленных товаров одноэтажные кирпичные Сборник № 36 Таблица 29

для табака в гаванках на 15 т Сборник № 2 (бюдж) Таблица 220

для табака в гаванках на 15 т Сборник № 26, том I, Таблица 199

для хранения затаренного сахара-песка Сборник № 10 Таблица 3

для хранения кукурузы в початках Сборник № 2 (бюдж) Таблица 195

для хранения кукурузы в початках Сборник № 26, том I, Таблица 174

для хранения материально-технических ценностей площадью

для хранения медицинского имущества Сборник № 5 (бюдж) Таблица 27

для хранения медицинского имущества Сборник № 31 Таблица 27

для хранения различных материалов и упаковочные заводов цементной промышленности Сборник № 8 Раздел 5

древесного угля лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 135

дробленой руды (сооружение с верхней загрузочной галереей и железобетонной подземной разгрузочной галереей) Сборник № 2 Таблица 202

жидкого пека (с шатром) Сборник № 2 Таблица 211

заводов первичной обработки пеньки и льна Сборник № 26, том IV, Таблица 55

заполнителей железобетонных изделий Сборник № 8 Раздел 6

извести безбункерные Сборник № 26, том IV, Таблица 40

извести бункерного типа, склады извести безбункерные известковых заводов Сборник № 8 Раздел 2

извести бункерного типа Сборник № 26, том IV, Таблица 40

известнякового камня и угля свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 17

изоляционного масла участка энергоснабжения Сборник № 21 Таблица 97

инертных газов (титановое производство) Сборник № 2 Таблица 227

кварцитов сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.60

кислородных баллонов Сборник № 2 Таблица 223

кислоты цехов сероочистки (открытые) Сборник № 1 Таблица 111.119

коагулянта и извести Сборник № 26, том IV, Таблица 181

коагулянта и извести Сборник № 27 Таблица 108

кокса и термоантрацита со щелевыми бункерами ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.17

комбикормов сборный железобетонный емкостью 500 т Сборник 13 (хозр.) Таблица 57.

концентрата

концентрированных кормов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 224

концентрированных кормов Сборник № 26, том I, Таблица 203

кормов рыбоводных хозяйств Сборник № 12 Таблица 70

крепежных материалов типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 115

крепителя с насосной Сборник № 8 Раздел 5

кумароновой смолы (закрытые части) Сборник № 1 Таблица 111.101

кумароновой смолы (открытые части) Сборник № 1 Таблица 111.102

льна Сборник № 26, том IV, Таблица 53

льна текстильных предприятий Сборник № 14 Таблица 35

магнезитового порошка привозного огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.34

масел смолоперегонных цехов Сборник № 1 Таблица 111.99

масла тарного хранения при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 58

масличных семян Сборник № 10 Таблица 46

материальный

материально-технические

меди черновой Сборник № 2 Таблица 219

металла для заводов железобетонных изделий полигонного типа годовой производительностью до 5-10 тыс. куб. м Сборник № 8 Раздел 11

метанола и диэтиленгликоля (ДЭГа) газопромыслового хозяйства емкостью до 50 м3 Сборник 29 Таблица 27

механизированные хлопка-сырца Сборник № 14 Таблица 40

минеральных кормов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 130

минеральных кормов районных баз снабжения системы «Сельхозтехника» Сборник № 26, том I, Таблица 125

минеральных удобрений

мышьяка цехов для получения твердой серы мышьяково-содовым способом Сборник № 1 Таблица 111.114

нафталина смолоперегонных цехов Сборник № 1 Таблица 111.96

немеханизированные хлопка-сырца Сборник № 14 Таблица 41

обмолоченных семян кукурузы насыпью Сборник 13 (хозр.) Таблица 69.оборудования и инструментов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 213

оборудования и инструментов Сборник № 26, том I, Таблица 192

окатышей (открытые) окомковательных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.18

орудий лова и сетематериалов Сборник № 12 Раздел 4

орудий лова и сетематериалов Сборник № 26, том IV, Таблица 229

открытый масла электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 90

открытый с наливной эстакадой промышленности синтетического каучука Сборник 4 Таблица 169

охлаждаемые Сборник № 12 Таблица 4

пека цехов электродной массы Сборник № 1 Таблица 11.18

пенопорошка при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 57

песка закрытые депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 12

пека (подземные) Сборник № 2 Таблица 210

пиломатериалов открытые (подстопные места) Сборник № 9 Таблица 66

пиломатериалов сухих Сборник № 9 Таблица 59

подсолнечных семян с норийной башней Сборник № 10 Таблица 44

полубункерные и скреперные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 31

полуфабрикатов горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 206

портовые

приемные глинозема Сборник № 2 Таблица 209

приемные карналлита Сборник № 2 Таблица 225

принадлежностей для взрывных работ угольных шахт Сборник № 3 Таблица 79

реактивов смолоперегонных цехов Сборник № 1 Таблица 111.95

руды Сборник № 2 Таблица 203

руды сухой асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 6

свеклы призаводские Сборник № 10 Таблица 7

сельскохозяйственных машин Сборник № 2 (бюдж) Таблица 212

сельскохозяйственных машин Сборник № 26, том I, Таблица 191

семян готовой продукции и костры Сборник № 26, том IV, Таблица 56

семян готовой продукции и костры заводов первичной обработки пеньки и льна Сборник № 14 Таблица 38

семян посевных хлопковых Сборник № 14 Таблица 44

семян посевных хлопковых Сборник № 26, том IV, Таблица 62

силосные гипса Сборник № 8 Раздел 2

силосные для приема и временного хранения ртутьсодержащей руды Сборник № 2 Таблица 213

силосные карналлита Сборник № 2 Таблица 212

силосные соды и поташа горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 216

сильно действующих ядовитых веществ горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 217

сильно действующих ядовитых веществ горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 218

скрапа копровых отделений скрапоразделочных цехов Сборник № 1 Таблица 1.79

смазочных и горючих материалов угольных шахт Сборник № 3 Таблица 62

смазочных материалов (с устройством бензозаправочной установки) типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 119

смолы огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.38

смолы открытые пекококсовых установок Сборник № 1 Таблица 111.64

смолы Сборник № 1 Таблица 111.93

соды отделений улавливания вакуумкарбонатного способа с получением серной кислоты Сборник № 1 Таблица 111.106

соли Сборник № 2 (бюдж) Таблица 277

соли Сборник № 26, том II, Таблица 136

соли на 800 т Сборник № 36 Таблица 33

сульфитно-спиртовой барды огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.39

сухого песка башенного типа депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 13

сырого песка открытого типа с наклонной плоскостью для загрузки песка депо железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 14

сырья

такелажа лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 30

тарного хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 78

тарный на 100 бочек ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 49

тарный на 130 бочек ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 48

тары и стружки Сборник № 2 (бюдж) Таблица 211

тары и стружки Сборник № 26, том I, Таблица 190

технических материалов (закрытая часть) горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 220

технических материалов (открытая часть) горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 221

технического имущества площадью 1100 и 2300 кв. м для технического обслуживания самолетов Сборник № 24 Таблица 58

топлива для древесных отходов Сборник № 9 Таблица 60

топлива лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 26

топлива на 1,5 т и смазочных материалов подземный Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 32

топлива электрических станций Сборник № 5 Таблица 19

угольные типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 113

фабрик первичной обработки шерсти заводов первичной обработки пеньки и льна Сборник № 14 Таблица 39

фильтрационного осадка свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 18

флотоколчедана целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 96

химикатов емкостью 600 т Сборник № 2 (бюдж) Таблица 207

химикатов емкостью 600 т Сборник № 26, том I, Таблица 186

химических средств защиты растений и животных емкостью 600 т прирельсовые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 206

химических средств защиты растений и животных емкостью 600 т прирельсовые Сборник № 26, том I, Таблица 185

химических средств защиты растений и животных емкостью 1000 т Сборник № 2 (бюдж) Таблица 205

химических средств защиты растений и животных емкостью 1000 т Сборник № 26, том I, Таблица 184

хлопка Сборник № 26, том IV, Таблица 52

хлопка-сырца механизированные Сборник № 26, том IV, Таблица 58

хлопка-сырца немеханизированные Сборник № 26, том IV, Таблица 59

хлопка текстильных предприятий Сборник № 14 Таблица 34

хлопковых семян Сборник № 10 Таблица 47

хлора базисный на 210 баллонов Сборник № 27 Таблица 107

хлора расходные Сборник № 26, том IV, Таблица 180

хлора расходные Сборник № 27 Таблица 106

хлорной извести с мастерской Сборник № 21 Таблица 52

хранения отходов белой жести Сборник № 2 Таблица 228

холодильник готовой продукции маргаринового завода Сборник № 10 Таблица 35

холодильник и производство майонеза маргаринового завода Сборник № 10 Таблица 34

цемента Сборник № 8 Раздел 7

цемента Сборник № 26, том IV, Таблица 48

центральный и авиадвигателей для технического обслуживания самолетов Сборник № 24 Таблица 59

шерсти мытой и грязной Сборник № 26, том IV, Таблица 57

шихтовых материалов труболитейных заводов Сборник № 1 Таблица 11.26

шихты с пекоплавильными отделениями ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.19

шихты ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.1

шихты флюсоплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 11.13

шрота механизированный с бункерной галереей Сборник № 10 Таблица 45

щепы целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 90

ядохимикатов и ремхимикатов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 208

ядохимикатов и ремхимикатов Сборник № 26, том I, Таблица 187

яйцесклады на три вагона яиц Сборник № 36 Таблица 36

яйцесклады Сборник № 36 Таблица 35


бестарного хранения муки
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад бестарного хранения муки

емкостью 150 т Сборник 13 (хозр.) Таблица 50.

бестарного хранения муки емкостью 300 т Сборник 13 (хозр.) Таблица 51.

бестарного хранения муки емкостью 500 т Сборник 13 (хозр.) Таблица 52.

бестарного хранения муки емкостью 750 т Сборник 13 (хозр.) Таблица 53.

бестарного хранения муки емкостью 1500 т Сборник 13 (хозр.) Таблица 54.


готовой продукции
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад готовой продукции

асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 7

в таре хлебопекарной промышленности Сборник 13 (хозр.) Таблица 67.

газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 112

для деревообрабатывающих предприятий Сборник № 9 Таблица 85

для тарных грузов

железобетонных изделий Сборник № 8 Раздел 8

изделий отдельно стоящие огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.31

изделий, пристроенных к печному или сушильному отделению огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.32

прокатных цехов Сборник № 1 Таблица 1.66

текстильных предприятий двухэтажные отапливаемые Сборник № 14 Таблица 32

текстильных предприятий одноэтажные неотапливаемые Сборник № 14 Таблица 33

титановое производство Сборник № 2 Таблица 226

ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.10

целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 110


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад горючих и

масел (надземные) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 30

масел (надземные) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 31

масел (надземные) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 32

масел (надземные) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 137

масел (надземные) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 138

масел (надземные) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 139

масел (надземные) Сборник № 18 Таблица 32

масел (надземные) Сборник № 18 Таблица 33

масел (надземные) Сборник № 18 Таблица 34

масел (полуподземные) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 33

масел (полуподземные) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 140

масел (полуподземные) Сборник № 18 Таблица 35

смазочных материалов Сборник № 9 Таблица 29


для тарных грузов
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад готовой продукции для тарных грузов

двухэтажный, сборный железобетонный, с кирпичным заполнением стен Сборник 13 (хозр.) Таблица 46.

готовой продукции для тарных грузов, двухэтажный, сборный железобетонный; стены из навесных панелей Сборник 13 (хозр.) Таблица 47.

готовой продукции для тарных грузов трехэтажный сборный железобетонный, с кирпичным заполнением стен Сборник 13 (хозр.) Таблица 48.

готовой продукции для тарных грузов трехэтажный сборный железобетонный; стены из навесных панелей Сборник 13 (хозр.) Таблица 49.


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад для продовольственных товаров

двухэтажные кирпичные Сборник № 33 Таблица 31

двухэтажные кирпичные Сборник № 36 Таблица 31

одноэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 276

одноэтажные деревянные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 275

одноэтажные деревянные Сборник № 26, том II, Таблица 134

одноэтажные деревянные Сборник № 33 Таблица 29

одноэтажные деревянные Сборник № 36 Таблица 30

одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 135

одноэтажные кирпичные Сборник № 33 Таблица 30

одноэтажные кирпичные Тип I Сборник № 36 Таблица 27

одноэтажные кирпичные Тип II Сборник № 36 Таблица 28


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад для хранения материально-технических ценностей площадью

500 кв. м прирельсовые неотапливаемые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 100

500 кв м прирельсовые неотапливаемые Сборник № 26, том I, Таблица 103

1000 кв. м прирельсовые неотапливаемые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 102

1000 кв. м прирельсовые неотапливаемые Сборник № 26, том I, Таблица 105

1000 кв. м прирельсовые отапливаемые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 101

1000 кв. м прирельсовые отапливаемые Сборник № 26, том I, Таблица 104


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад концентрата

асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 8

и химических реагентов горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 207

обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.9

с галереями и перегрузочными станциями Сборник № 1 Таблица 1.28

с перегрузочным узлом и галереями (открытые) обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.10


материальный
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад материальный

без рамп Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 22

без рамп Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 23

без рамп Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 24

без рамп Сборник № 2 (бюдж) Таблица 107

без рамп Сборник № 2 (бюдж) Таблица 108

без рамп Сборник № 2 (бюдж) Таблица 109

без рамп Сборник № 18 Таблица 25

без рамп Сборник № 18 Таблица 26

без рамп Сборник № 18 Таблица 24

без рамп, деревянные, одноэтажные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 86

без рамп, деревянные, одноэтажные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 70

без рамп, кирпичные, панельные одноэтажные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 85

без рамп, кирпичные, панельные одноэтажные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 69

газопромыслового хозяйства, здание Сборник 29 Таблица 76

газопромыслового хозяйства здание объемом до 3600 м3 Сборник 29 Таблица 29

или огнеупоров газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 110

с навесом, неотапливаемые при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 56

с платформой и навесом угольных шахт Сборник № 3 Таблица 61

с рампами Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 19

с рампами Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 20

с рампами Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 21

с рампами Сборник № 2 (бюдж) Таблица 104

с рампами Сборник № 2 (бюдж) Таблица 105

с рампами Сборник № 2 (бюдж) Таблица 106

с рампами Сборник № 4 (бюдж) Таблица 83

с рампами Сборник № 6 (бюдж) Таблица 71

с рампами Сборник № 18 Таблица 21

с рампами Сборник № 18 Таблица 22

с рампами Сборник № 18 Таблица 23

с рампами деревянные, одноэтапные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 84

с рампами одноэтажные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 72

угольных шахт Сборник № 3 Таблица 60

цехов регенерации горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 224

энергоснабжения электрифицированных железных дорог, закрытые Сборник № 21 Таблица 93

энергоснабжения электрифицированных железных дорог, открытые Сборник № 21 Таблица 94


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад материально-технические

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 110

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 129

Сборник № 26, том I, Таблица 107

площадью 90 кв. м неотапливаемые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 103

неотапливаемые площадью 90 кв. м Сборник № 26, том I, Таблица 106

районных баз снабжения системы «Сельхозтехника» Сборник № 26, том I, Таблица 124


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад минеральных удобрений

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 204

Сборник № 26, том I, Таблица 183

емкостью 1000 т Сборник № 2 (бюдж) Таблица 199

емкостью 1000 т Сборник № 26, том I, Таблица 178

емкостью 2000 т прирельсовые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 200

емкостью 2000 т прирельсовые Сборник № 26, том I, Таблица 179

емкостью 2000 т, в том числе 200 т ядохимикатов прирельсовые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 201

емкостью 2000 т, в том числе 200 г ядохимикатов прирельсовые Сборник № 26, том I, Таблица 180

емкостью 3200 т прирельсовые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 202

емкостью 3200 т прирельсовые Сборник № 26, том I Таблица 181

емкостью 3500 т прирельсовые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 203

емкостью 3500 г прирельсовые Сборник № 26, том I, Таблица 182


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад портовые

многоэтажные Сборник № 20 Таблица 185

многоэтажные Сборник № 20 Таблица 187

одноэтажные Сборник № 20 Таблица 173

одноэтажные Сборник № 20 Таблица 175

одноэтажные Сборник № 20 Таблица 177

одноэтажные Сборник № 20 Таблица 179

одноэтажные Сборник № 20 Таблица 181

одноэтажные Сборник № 20 Таблица 183

стали и секций открытые предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 208


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Склад сырья

горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 204

и готовой продукции горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 205

и готовой продукции производства полимерных материалов Сборник № 8 Раздел 1

и готовой продукции производства полимерных материалов Сборник № 8 Раздел 2

закрытые огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.3

керамической промышленности Сборник № 8 Раздел 4

крытые огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.2

открытые огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.1

трубных цехов керамической промышленности Сборник № 8 Раздел 5

шохи заводов первичной обработки пеньки и льна Сборник № 14 Таблица 37


Сооружения
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Сооружения

водо...

воздушных линий связи и радиофикации Сборник № 25 Отдел II

вспомогательные кинематографической промышленности Сборник № 15 Таблица 15

гидротехнические

для спуска судов с помощью передаточных плавучих доков Сборник № 20 Таблица 204

дорожные: перила, тумб, парапетов и дорожных знаков Сборник № 26, том IV, Таблица 68

заводов медицинского стекла Сборник № 17 г

и конструкции регуляционные на плотинах и дамбах деревянные Сборник № 12б Раздел 3

искусственные подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Раздел 2

и устройства экипировочных пунктов железнодорожного транспорта Сборник № 19 Таблица 32

кабельных линий Сборник № 25 Отдел III

канализации Сборник № 27 Раздел III

копровых установок шлаковой промышленности Сборник № 8 Раздел 4

очистные канализационные производительностью до 100 куб. м/сутки (малая канализация) Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 106

очистные канализационные производительностью до 100 куб. м/сутки (малая канализация) Сборник № 26, том IV, Таблица 207

перегораживающие на каналах из монолитного железобетона на расход 0,5-2,0 куб. м \сек и напор 1,0-2,0 м Сборник № 12 Таблица 49

перегораживающие на каналах, совмещенные со шлюзом-регулятором, на расход 2 куб. м \сек и напор 1,5 м Сборник № 12 Таблица 50

по добыче и обогащению нерудных материалов способом гидромеханизации Сборник № 8 Раздел 6

прискважинные нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 12

при производственных котельных Сборник № 19 Отдел V

по борьбе с водной эрозией Сборник № 37 Таблица 61

по борьбе с водной эрозией Сборник № 37 Таблица 62

прочие и устройства подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Раздел 4

разные Сборник № 27 Раздел V

регуляционные (выправительные) на плотинах и дамбах Сборник № 12б Раздел 5

септиков Сборник № 26, том IV, Таблица 197

септиков Сборник № 27 Таблица 135

складские НИИ одноэтажные Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 10

сопрягающие на плотинах и дамбах Сборник № 12б Раздел 4

технические обслуживающего назначения железнодорожного транспорта колеи 750 мм Сборник № 16 Таблица 23

технологические дезинфекционно-промывочных станций Сборник № 21 Таблица 56

технологические площадок для наружной обмывки вагонов Сборник № 21 Таблица 71

технологические площадок для обработки битумных полувагонов Сборник № 21 Таблица 73

химической промышленности Сборник № 6 Отдел III. Таблица 17

цехов, технологических установок и общезаводского хозяйства сланцеперерабатывающей промышленности Сборник 4 Таблица 175

энергетические коммунального назначения Сборник № 5 Часть IV


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Сооружения водо...

водовыпускные насосных станций Сборник № 37 Таблица 94

водозаборные

водозаборные закрытой оросительной сети из параболических лотков с уклонами менее критических для подачи воды в асбестоцементные трубопроводы Сборник № 37 Таблица 68

водозаборные на реках Сборник № 37 Таблица 39

водопровода Сборник № 27 Раздел II

водопроводные и канализационные промышленных предприятий Сборник № 27 Раздел IV

водосбросные автоматического действия на расход до 50 м3/сек Сборник № 12б Таблица 96

водосбросные автоматического действия на расход до 50 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 21

водосбросные гидротехнические деревянные Сборник № 12б Таблица 104

водосбросные железобетонные и бетонные с пропускной способностью до 50 м3/сек Сборник № 12б Таблица 95

водосбросные железобетонные и бетонные с пропускной способностью до 50 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 19

водосбросные щитовые открытого типа из сборно-монолитного железобетона Сборник № 12б Таблица 94

сооружения водосбросные щитовые открытого типа из сборно-монолитного железобетона Сборник № 37 Таблица 20


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Сооружения гидротехнические

габионные и сипайные Сборник № 12б Таблица 117

деревянные Таблица 44

деревянные: головные регуляторы, шлюзы-регуляторы, трубы Сборник № 37 Таблица 41

деревянные: перепады консольные, быстротоки деревянные Сборник № 37 Таблица 43

деревянные: перепады ступенчатые, быстротоки, акведуки. Сборник № 37 Таблица 42

защитные, регулировочные и выправительные Сборник № 37 Таблица 53

железобетонные на каналах Сборник № 12б Таблица 123

железобетонные на каналах технического водоснабжения электрических станций Сборник № 5 Таблица 33

каменные и кирпичные Сборник № 37 Таблица 40

перегораживающие железобетонные и бетонные с пропускной способностью до 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 16

перегораживающие, шлюзы-регуляторы, вододелители с расходом свыше 10 куб. м/сек Сборник № 37 Таблица 16а

сопрягающие железобетонные Сборник № 37 Таблица 150

сопрягающие и водосбросные сифоны на параболических лотках глубиной 50-120 см Сборник № 37 Таблица 82


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Сопряжения

околоствольные выработки Сборник № 6 Раздел 2. Таблица 15

стволов шахт с околоствольными дворами на шахтах Донецкого угольного бассейна Сборник № 3 В

стволов шахт с околоствольными дворами на шахтах Каргандийского угольного бассейна Сборник № 3 В

стволов шахт с околоствольными дворами на шахтах Кизеловского угольного бассейна Сборник № 3 В

стволов шахт с околоствольными дворами на шахтах Кузнецкого угольного бассейна Сборник № 3 В

стволов шахт с околоствольными дворами на шахтах Подмосковного угольного бассейна Сборник № 3 Б

стволов шахт с околоствольными дворами на шахтах Челябинского угольного бассейна Сборник № 3 В


Станция
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Станция

автозаправочная Сборник № 24 Таблица 53

автозаправочная общего пользования и топливозаправочные пункты Сборник 23 Таблица 33

автоматических телефонных (АТС), международных телефонных (МТС) и телеграфов Сборник № 25 Таблица 1

водная

водомаслонагревательная ГСМ Сборник № 24 Таблица 47

водомаслостанция ГСМ заправки самолетов тип I. Объем здания 959 куб. м Сборник № 24 Таблица 45

водомаслостанция ГСМ заправки самолетов тип II. Объем здания 631 куб. м Сборник № 24 Таблица 46

водомоторная на 16 судов Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 10

водомоторная на 16 судов Сборник № 35 Таблица 21

газораздаточная сжиженных газов (ГРС), пункт обмена баллонов с газонаполнительным пунктом (ПОБ-500, 1000 и 3000 ГНП) или с промежуточным складом баллонов (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), шкафная установка баллонов сжиженного газа, подземная установка сжиженного газа, газоснабжение жилых домов Сборник 29 Отдел VII Раздел 2

газораспределительная газопромыслового хозяйства, здание кирпичное Сборник 29 Таблица 60

газораспределительная газопромыслового хозяйства, здание панельное Сборник 29 Таблица 61

газораспределительные и газорегуляторные нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 6

газоспасательные с здравпунктом горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 193

гидрометеорологическая и аэрологическая, деревянная одноэтажная Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 11

гидрометеорологическая и аэрологическая, кирпичные одноэтажные Сборник № 13 (бюдж.) Таблица 12

горноспасательные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 73

для слива и хранения жиров (для парфюмерно-косметических фабрик) Сборник № 10 Таблица 59

заводские железных дорог Сборник № 19 Таблица 29

зарядные для аккумуляторных погрузчиков с гаражом Сборник № 21 Таблица 204

зарядная, здание с гаражом для автокар Сборник 13 (хозр.) Таблица 68.

зарядная с гаражом для автокар, здание Сборник 13 (хозр.) Таблица 68.

и усадьбы газораспределительные линейных ремонтеров (обходчиков) на магистральных газопроводах Сборник 29 Отдел II. Раздел 3

канализационная биологической очистки производительностью 25 м3/сутки газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 30

кислородная КГН-30 Сборник № 10 Таблица 42

компрессорные автоматизированные железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 39

компрессорные магистральных газопроводов и подземные хранилища природного газа Сборник 29 Отдел II. Раздел 2

компрессорные цехов для получения твердой серы мышьяково-содовым способом Сборник № 1 Таблица 111.110

конденсатные перекачечные общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 88

концевые открытых двухгалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.12

лыжные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 40

лыжные Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 13

лыжные Сборник № 35 Таблица 32

лыжная секционного типа крытый Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 32

лыжные секционного типа Сборник № 35 Таблица 33

маслосливная маргаринового завода Сборник № 10 Таблица 38

метрополитенов Сборник № 22 Таблица 2

мясомолочные контрольные на колхозных рынках Сборник № 33 Таблица 26

натяжные коксовых рамп Сборник № 1 Таблица 111.51

натяжные открытых одногалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.15

очистки питьевой воды Сборник № 9 Таблица 36

очистки сточных вод Сборник № 9 Таблица 37

очистных канализационных сооружений производительностью 12,5-26 и 50-100 м3/сутки Сборник № 27 Таблица 184

очистных канализационных сооружений производительностью 200-700 м3/сутки Сборник № 27 Таблица 185

(павильоны) на конечных пунктах трамваев и троллейбусов Сборник № 30 Таблица 6

(павильоны) ожидания на промежуточных пунктах трамвая и троллейбуса Сборник № 30 Таблица 5

перегрузочные железобетонные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 46

перегрузочные кирпичные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 45

перегрузочные коксовых рамп Сборник № 1 Таблица 111.54

перегрузочные металлические угольных шахт Сборник № 3 Таблица 44

перегрузочные углеподготовки надземные объемом до 3000 куб. м Сборник № 1 Таблица 111.24

перегрузочные углеподготовки подземные объемом до 1000 куб. м Сборник № 1 Таблица 111.22

перегрузочные углеподготовки полуподземные объемом до 3000 куб. м Сборник № 1 Таблица 111.23

перекачки конденсата газопромыслового хозяйства, здания объемом до 200 м3 Сборник 29 Таблица 10

пневматические насосные производительностью 25,50 и 100 м3/ сутки очистных канализационных сооружений Сборник № 27 Таблица 186

погрузочные железобетонные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 46

погрузочные с металлическим каркасом угольных шахт Сборник № 3 Таблица 43

подземной газификации углей Отдел V

пожаротушения ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 56

приводные асбестовой промышленности Сборник № 8 Раздел 4

приводные открытых одногалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.16

распиловочные топливных и технологических дров лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 137

сливные Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 105

сливные Сборник № 27 Таблица 143

сортировочно-измельчительные деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 57

технической подготовки пассажирских составов в рейс на 2 и 4 пути Сборник № 21 Таблица 48

умягчения воды

(установка) по обесфториванию подземных вод с содержанием фтора до 5 мг/л для хозяйственно-питьевых нужд производительностью 5-8 тыс. куб. м/сутки Сборник № 27 Таблица 91

фильтровальные производительностью

центральные перегрузочные открытых двухгалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.9

центральные перегрузочные открытых одногалерейных складов угля Сборник № 1 Таблица 111.14

электрические


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Станция водная

комплексные на естественных водоемах и гребные базы до 60 судов Сборник № 2 (бюдж) Таблица 260

Комплексные на естественных водоемах и гребные базы до 60 судов Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 20

комплексная на естественных водоемах и гребные базы до 60 судов Сборник № 26, том II, Таблица 109

комплексные на естественных водоемов и гребные базы до 60 судов Сборник № 35 I Таблица 10

комплексные на естественных водоемов и гребные базы до 60 судов Сборник № 35 II Таблица 11

комплексные на естественных водоемов и гребные базы до 60 судов Сборник № 35 III Таблица 12

простейшие на естественных водоемах Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 7

простейшие на естественных водоемах Сборник № 35 Таблица 9


умягчения воды
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Станция умягчения воды

для производственного водоснабжения из поверхностных источников производительностью по осветленной воде 2 - 4 тыс. м3/сутки, по умягченной воде 6 - 4 тыс. м3/сутки. (умягчением до 0,1 мг-экв/л) Сборник № 27 Таблица 176

умягчения подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд производительностью 3,2-12 тыс. куб. м/сутки при жесткости исходной воды соответственно от 20 до 10 мг-экв/л с напорными металлическими фильтрами Сборник № 27 Таблица 89

умягчения подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд производительностью 8-20 тыс. куб. м/сутки при жесткости исходной воды соответственно от 20 до 40 мг-экв/л с безнапорными железобетонными фильтрами Сборник № 27 Таблица 90


фильтровальные производительностью
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Станция фильтровальные производительностью

40, 80 и 120 куб. м/сутки (с коагуляцией) Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 71

40, 80 И 120 куб. м/сутки (с коагуляцией) Сборник № 26, том IV, Таблица 165

40, 80 И 120 куб. м/сутки (с коагуляцией) Сборник № 27 Таблица 86

до 450 куб. м/сутки (без коагуляции) Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 72

до 450 куб. м/сутки (без коагуляции) Сборник № 27 Таблица 88

800-30000 м3/сутки Сборник № 27 Таблица 87


электрические
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Станция электрическая

Сборник № 5 Часть I

гидравлические Сборник № 26, том III, А

гидравлические и гидроузлы Сборник № 5 Раздел 2

гидравлические сельские Сборник № 5 Раздел 3

дизельные Сборник № 26, том III, Б

дизельные сельские Сборник № 5 Раздел 4

промышленные паротурбинные с турбогенераторами мощностью более 4000 квт Сборник № 5 Раздел 1


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Стволы

горнокапитальных работ в химической промышленности Сборник № 6 Раздел 1. Таблица 14

метрополитенов Сборник № 22 Таблица 6

шахт вертикальные и шурфы на шахтах Донецкого угольного бассейна Сборник № 3 А

шахт вертикальные и шурфы на шахтах Каргандийского угольного бассейна Сборник № 3 А

шахт вертикальные и шурфы на шахтах Кизеловского угольного бассейна Сборник № 3 А

шахт вертикальные и шурфы на шахтах Кузнецкого угольного бассейна Сборник № 3 А

шахт вертикальные и шурфы на шахтах Подмосковного угольного бассейна Сборник № 3 А

шахт вертикальные и шурфы на шахтах Челябинского угольного бассейна Сборник № 3 А

шахт наклонные на шахтах Донецкого угольного бассейна Сборник № 3 Б

шахт наклонные на шахтах Каргандийского угольного бассейна Сборник № 3 Б

шахт наклонные на шахтах Кизеловского угольного бассейна Сборник № 3 Б

шахт наклонные на шахтах Кузнецкого угольного бассейна Сборник № 3 Б

шахт наклонные на шахтах Челябинского угольного бассейна Сборник № 3 Б

шахт сечением до 15 кв. м Сборник № 2 Таблица 285

шахт сечением до 30 кв. м Сборник № 2 Таблица 284


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Стенки

кирпичные утепляющие и фундаменты для вертикальных стальных резервуаров с наружными подогревателями Сборник 4 Таблица 107

ледозащитные с рыбозаградителями для водосбросов с напором до 4,5 м и расходом до 250 куб. м \сек (с опорами из вертикальных и наклонных свай) Сборник № 12 Таблица 62

ледозащитные с рыбозаградителями для водосбросов с напором до 4,5 м и расходом до 250 куб. м \сек (с опорами из вертикальных свай) Сборник № 12 Таблица 63

оградительные общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 93

подпорные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 61

подпорные Сборник № 12б Таблица 47

подпорные Сборник № 21 Таблица 270

подпорные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 99


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Столовые

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 264

Сборник № 9 Таблица 41

Сборник № 26, том II, Таблица 122

двухэтажные кирпичные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 269

двухэтажные кирпичные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 65

двухэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 127

двухэтажные кирпичные Сборник № 33 Таблица 16

двухэтажные кирпичные Сборник № 36 Таблица 20

для школ-интернатов кирпичные одноэтажные Сборник № 7 (бюдж) Таблица 72

для школ-интернатов деревянные одноэтажные Сборник № 7 (бюдж) Таблица 73

на 50 мест Сборник № 2 (бюдж) Таблица 267

на 50 мест Сборник № 26, том II, Таблица 125

на 188 посадочных мест Сборник № 33 Таблица 21

одноэтажные деревянные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 268

одноэтажные деревянные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 64

одноэтажные деревянные Сборник № 26, том II, Таблица 126

одноэтажные деревянные Сборник № 33 Таблица 15

одноэтажные деревянные Сборник № 36 Таблица 19

одноэтажные кирпичные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 266

одноэтажные кирпичные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 63

одноэтажные кирпичные Сборник № 26, том II, Таблица 124

одноэтажные кирпичные Сборник № 33 Таблица 14

одноэтажные кирпичные Сборник № 36 Таблица 18

трехэтажные кирпичные Сборник № 33 Таблица 17

санаториев, домов отдыха, турбаз Сборник № 5 (бюдж) Таблица 20

санаториев и домов отдыха Сборник № 31 Таблица 20


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

С

Сушилки

газовые для сушки дров лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 138

конвейерные Сборник № 8 Раздел 3

деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 52

для керамических изделий Сборник № 8 Раздел 7

керамической промышленности Башенные распылительные Сборник № 8 Раздел 8

кукурузы, с топкой Сборник 13 (хозр.) Таблица 65.одноэтажные кирпичные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 78

одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 122

стационарная для семенной кукурузы в початках производительность до 0,8 т/ч Сборник № 2 (бюдж) Таблица 176

стационарная для семенной кукурузы в початках производительностью до 0,8 т/ч Сборник № 26, том I, Таблица 155

табака солнечные на 7 и 8 глазков с сортировкой и тюковкой Сборник № 2 (бюдж) Таблица 221

табака солнечная на 7 и 8 глазков с сортировкой и тюковкой Сборник № 26, том I, Таблица 200

табака трубоогневые на 30 и 50 рам Сборник № 2 (бюдж) Таблица 222

теневые на 5 т сухого табака Сборник № 2 (бюдж) Таблица 219

теневая на 5 т сухого табака Сборник № 26, том I, Таблица 198

тоннельные гипсовых изделий Сборник № 8 Раздел 2

трубоогневая табака на 30 и 50 рам Сборник № 26, том I, Таблица 201


Т
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Тамбуры деревянные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 282

Тамбуры деревянные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 94

Тамбур деревянный Сборник № 26, том II, Таблица 141

Тамбур деревянный одноэтажный Сборник № 28 Таблица 165

Танцевальные площадки крытые одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 97

Театры Сборник № 34 Отдел I

Телятники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 12

Телятники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 13

Телятники Сборник № 26, том I, Таблица 12

Телятники Сборник № 26, том I, Таблица 13

Теплицы

Террасы открытые Сборник № 2 (бюдж) Таблица 280

Террасы открытые Сборник № 26, том II, Таблица 139

Террасы открытые Сборник № 28 Таблица 156

Террасы открытые, деревянные одноэтажные Сборник № 4 (бюдж) Таблица 92

Терриеонники горнорудных предприятий Сборник № 1 Таблица VI.10

Тиры стрелковые

Тока крытые (навесы) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 178

Ток крытый (навесы) Сборник № 26, том I, Таблица 157

Тока крытые механизированные зерноочистительные сушильные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 177

Ток механизированный зерноочистительный сушильный крытый Сборник № 26, том I, Таблица 156

Тоннель

Топливоподачи газогенераторных станций технологического (водяного) газа Сборник № 18 Таблица 76

Топливоподачи газогенераторных станций энергетического газа Сборник № 18 Таблица 75

Траверса Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 84

Траверсы воздушных линий Сборник № 25 М

Траверсы воздушных линий Сборник № 26, том III, М

Траверсы морские бетонные из массивовой кладки Сборник № 12б Таблица 155

Транспорт нефтепродуктов (нефтепродуктоводы) Сборник 4 Отдел II

Трансформаторы и трансформаторные подстанции

Траншеи и ямы силосные простейшего типа Сборник № 2 (бюдж) Таблица 62

Траншеи и ямы силосные простейшего типа Сборник № 26, том I, Таблица 62

Траншеи силосные заглубленные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 64

Траншеи силосные заглубленные Сборник № 26, том I, Таблица 64

Траншеи силосные наземные и полузаглубленные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 63

Траншеи силосные наземные и полузаглубленные Сборник № 26, том I, Таблица 63

Трибуны Сборник № 12б Таблица 195

Трибуны спортивные Сборник № 35 Таблица 34

Трибуны открытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 23

Тротуары Сборник № 2 (бюдж) Таблица 305

Тротуары Сборник № 12б Отдел I

Тротуары Сборник № 12б Таблица 6

Тротуары и гранитные бортовые камни Сборник № 12б Таблица 7

Тротуары на автодорожных мостах Сборник № 12б Таблица 27

Трубопроводы

Трубы

Тумба речная причальная(отдельно стоящая) Сборник № 20 Таблица 76

Турбазы Сборник № 5 (бюдж) Таблица 13

Турбазы Сборник № 31 Таблица 13


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Теплицы

весенние сборно-разборные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 169

весенние сборно-разборные Сборник № 26, том I, Таблица 148

с несущими деревянными конструкциями Сборник № 2 (бюдж) Таблица 167

с несущими деревянными конструкциями Сборник № 26, том I, Таблица 146

с несущими железобетонными панелями без служебных помещений Сборник № 2 (бюдж) Таблица 168

с несущими железобетонными панелями без служебных помещений Сборник № 26, том I, Таблица 147

с несущим каркасом из металлических труб со служебным помещением (без котельной) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 166

с несущими конструкциями из металлических труб со служебным помещением (без котельной) Сборник № 26, том I, Таблица 145

с несущими конструкциями из стального проката (с котельной) Сборник № 2 (бюдж) Таблица 165

с несущими конструкциями из стального проката (с котельной) Сборник № 26, том I, Таблица 144


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Тиры стрелковые

для стрельбы из пневматического оружия Сборник № 12б Таблица 194

для стрельбы из пневматического оружия Сборник № 35 Таблица 38

для стрельбы из пневматического оружия крытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 30

закрытые Сборник № 6 (бюдж) Таблица 42

закрытые Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 29

закрытые Сборник № 35 Таблица 37

полузакрытые Сборник № 6 (бюдж) Таблица 41

полузакрытый Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 14

полузакрытые Сборник № 35 Таблица 36


Тоннель
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Тоннель

Сборник № 19 Раздел 4

автодорожные Сборник № 11 (бюдж.) Примечание

вентиляционные метрополитенов Сборник № 22 Таблица 7

гидротехнические Сборник № 37 Таблица 49

гидротехнический гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 51

железнодорожные Сборник № 21 Таблица 271

железобетонный трубопроводов циркуляционной системы газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 104

перегонные метрополитенов Сборник № 22 Таблица 1

переходной из административно-бытового комбината в блок вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 111

пешеходные Сборник № 12б Таблица 36

пешеходные Сборник № 21 Таблица 173

подземные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 17

подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Отдел IV

полуподземные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 18

почтово-багажные Сборник № 21 Таблица 174

проходные

соединительный от железнодорожного приемного устройства до склада масло-жировой и парфюмерной промышленности Сборник № 10 Таблица 50

транспортные Сборник № 12б Таблица 35


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Тоннель проходные

двухсекционные кирпичные Сборник № 19 Таблица 91

двухсекционные из монолитного железобетона Сборник № 19 Таблица 92

двухсекционные из сборных железобетонных элементов Сборник № 19 Таблица 93

из типовых сборных железобетонных элементов без гидроизоляции Сборник № 5 Таблица 149

из типовых сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией Сборник № 5 Таблица 150

односекционные кирпичные Сборник № 19 Таблица 88

односекционные из монолитного железобетона Сборник № 19 Таблица 89

односекционные из сборных железобетонных элементов Сборник № 19 Таблица 90

сечением 4,2х2,2 м ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.6


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трансформаторы и трансформаторные подстанции

подстанции Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 17

подстанции Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 18

подстанции Сборник № 4 (бюдж) Таблица 82

подстанции Сборник № 6 (бюдж) Таблица 47

подстанции Сборник № 21 Таблица 60

подстанции и распределительные пункты городские Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 175

подстанции и распределительные пункты городские Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 176

подстанции и распределительные пункты городские Сборник № 5 Таблица 224

подстанции и распределительные пункты городские Сборник № 5 Таблица 225

подстанции комплектные электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 83

Трансформаторы и автотрансформаторы силовые электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 85

Трансформаторы собственных нужд и заземляющие реакторы электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 86


Трубопроводы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 310

Сборник № 12б Раздел 6

Сборник № 5 Таблица 58

водовод высоконапорный нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 19

водоснабжения

водопроводы поливочные в парках Сборник № 12б Таблица 209

ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 41

газопроводы

гидротехнические Сборник № 12б Таблица 122

канализация

межцеховые технологические без изоляционных работ Сборник № 6 Раздел 2. Таблица 19

напорные Сборник № 16 Таблица 4

напорные деревянные гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 47

напорные деревянные, металлические и железобетонные деривационных гидроэлектростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 312

напорные деревянные, металлические и железобетонные сельских деривационных гидроэлектростанций Сборник № 5 Таблица 60

насосных станций оросительных систем напорные асбестоцементные Сборник № 37 Таблица 91

насосных станций оросительных систем напорные деревянные и железобетонные Сборник № 37 Таблица 90

насосных станций оросительных систем напорные металлические Сборник № 37 Таблица 89

нефтепродуктопроводы

резервуарных парков для хранения нефтепродуктов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 127

сети внешние и сооружения водопровода и канализации электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 95

сети на осушительных системах в закрытых трубопроводах межхозяйственная и внутрихозяйственная Сборник № 37 Таблица 3

сети оросительная и водосбросная для рисовых внутрихозяйственная Сборник № 37 Таблица 111

стальные в тоннелях

телефонной канализации для кабелей связи из асбестоцементных или бетонных труб без учета смотровых устройств емкостью каналов Сборник № 25 А

телефонной канализации и смотровые устройства кабельных линий связи Сборник № 25 Раздел 1

тепловые сети

другие трубопроводы (см. Каналы деривационные, трубопроводы и акведуки)


стальные в тоннелях
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы стальные в тоннелях

на бетонных опорах Сборник № 27 Таблица 180

стальные в тоннелях на металлических консольных опорах Сборник № 27 Таблица 178

стальные в тоннелях на металлических стоечных опорах Сборник № 27 Таблица 179

стальные в тоннелях на опорах из металлических кронштейнов Сборник № 27 Таблица 177


водоснабжения
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Водоводы

пляжа Сборник № 12б Таблица 175

Сети водопровода

Сети и водоводы водопровода

технического, стальные электрических станций Сборник № 5 Таблица 28


Водоводы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Водоводы

из асбестоцементных труб

из железобетонных труб (напорных)

самотечные из стальных труб от водоприемных оголовков до насосных станций первого подъема Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 57

самотечные из стальных труб от водоприемных оголовков до насосных станций первого подъема Сборник № 27 Таблица 66

из стальных труб

из чугунных труб


из асбестоцементных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Водоводы из асбестоцементных труб

ВТ-3

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 10

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 107

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 10

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 11

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 108

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 11

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 12

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 109

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 12

ВТ-6

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 13

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 110

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 13

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 14

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 111

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 14

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 15

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 112

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 15

ВТ-9

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 16

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 113

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 16

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 17

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 114

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 17

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 18

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 115

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 18


из железобетонных труб (напорных)
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Водоводы из железобетонных труб (напорных)

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 128

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 31

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 129

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 32

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 130

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 33


из стальных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Водоводы из стальных труб

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 28

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 125

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 28

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 29

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 126

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 29

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 30

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 127

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 30


из чугунных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Водоводы из чугунных труб

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 22

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 119

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 22

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 23

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 120

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 23

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 24

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 121

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 24


Сети водопровода
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Сети водопровода

из асбестоцементных труб

из стальных труб

из чугунных труб


из асбестоцементных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Сети водопровода из асбестоцементных труб

ВТ-3

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 1

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 98

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 1

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 2

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 99

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 2

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 3

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 100

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 3

ВТ-6

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 4

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 101

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 4

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 5

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 102

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 5

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 6

при глубине заложения до 4м Сборник № 26, том IV, Таблица 103

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 6

ВТ-9

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 7

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 104

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 7

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 8

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 105

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 8

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 9

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 106

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 9


из стальных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Сети водопровода из стальных труб

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 25

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 122

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 25

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 26

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 123

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 26

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 27

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 124

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 27


из чугунных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоснабжения

Сети водопровода из чугунных труб

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 19

при глубине заложения до 2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 116

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 19

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 20

при глубине заложения до 3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 117

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 20

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 21

при глубине заложения до 4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 118

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 21


газопроводы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы газопроводы

внутрипромысловые нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 17

газоходы межцеховые, включая опоры, пролетное строение, рабочие площадки и лестницы Сборник № 6 Раздел 3. Таблица 20

городские, уличные и дворовые и газорегуляторные пункты (ГРП) Сборник 29 Отдел VII Раздел 1

дворовые из стальных труб диаметром до 100 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий Сборник № 26, том IV, Таблица 217

дворовые из стальных труб диаметром до 100 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий Сборник 29 Таблица 132

коллекторные и панельные Сборник 29 Таблица 107

линейные на опорах Сборник 29 Таблица 105

магистральные

межцеховые Сборник № 1 Таблица 1.89

межцеховой технологический Сборник 29 Таблица 81

надземных балочных переходов Сборник 29 Таблица 38

уличные


магистральные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы газопроводы магистральные

магистральные Сборник 29 Отдел II. Раздел I

диаметром до 1200 мм Сборник 29 Таблица 34


уличные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы газопроводы уличные

низкого давления из асбестоцементных труб диаметром до 500 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий Сборник № 26, том IV, Таблица 210

низкого давления из асбоцементных труб диаметром до 500 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий Сборник 29 Таблица 123

низкого давления из асбестоцементных труб диаметром до 500 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями Сборник № 26, том IV, Таблица 214

низкого давления из асбоцементных труб диаметром до 500 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями Сборник 29 Таблица 127

низкого и среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий Сборник № 26, том IV, Таблица 209

низкого и среднего давлений из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий Сборник 29 Таблица 122

низкого и среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями Сборник № 26, том IV, Таблица 213

низкого и среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями Сборник 29 Таблица 126

низкого и среднего давления из стальных труб диаметром до 1000 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий Сборник № 26, том IV, Таблица 208

низкого и среднего давления из стальных труб диаметром до 1000 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий Сборник 29 Таблица 121

низкого и среднего давления из стальных труб диаметром до 1000 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями Сборник № 26, том IV, Таблица 212

низкого и среднего давления из стальных труб диаметром до 1000 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями Сборник 29 Таблица 125


канализация
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации

коллекторы в тоннелях

ливневая

cети и коллекторы


коллекторы в тоннелях
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации

Коллекторы в тоннелях

из железобетонных блоков, сооружаемых щитовой проходкой Сборник № 27 Таблица 54

из керамических блоков, сооружаемых щитовой проходкой Сборник № 27 Таблица 55


ливневая
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации ливневой

коллекторы, водостоки Сборник № 12б Отдел III

из асбестоцементных безнапорных труб

из бетонных труб

из железобетонных труб (безнапорных)

из керамических труб

из чугунных труб Сборник № 12б Таблица 57


из керамических труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализация ливневая из керамических труб

при глубине заложения до:

2 м Сборник № 12б Таблица 51

3 м Сборник № 12б Таблица 52

4 м Сборник № 12б Таблица 53

5 м Сборник № 12б Таблица 54

6 м Сборник № 12б Таблица 55

7 м Сборник № 12б Таблица 56


из железобетонных труб (безнапорных)
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализация ливневая из железобетонных труб (безнапорных)

при глубине заложения до:

2 м Сборник № 12б Таблица 58

3 м Сборник № 12б Таблица 59

4 м Сборник № 12б Таблица 60

5 Сборник № 12б Таблица 61

6 м Сборник № 12б Таблица 62

7 м Сборник № 12б Таблица 63


из бетонных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации ливневой из бетонных труб

при глубине заложения до 2 м Сборник № 12б Таблица 64

при глубине заложения до 3 м Сборник № 12б Таблица 65

при глубине заложения до 4 м Сборник № 12б Таблица 66


из асбестоцементных безнапорных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации ливневой из асбестоцементных безнапорных труб

при глубине заложения до 2 м Сборник № 12б Таблица 48

при глубине заложения до 3 м Сборник № 12б Таблица 49

при глубине заложения до 4 м Сборник № 12б Таблица 50


cети и коллекторы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации cети и коллекторы

cети и коллекторы

из асбестоцементных безнапорных труб

из бетонных труб

из железобетонных труб (безнапорных)

из керамических труб

из чугунных труб. Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 41

из чугунных труб Сборник № 26, том IV, Таблица 141

из чугунных труб Сборник № 27 Таблица 44

наружные производственные Сборник № 21 Таблица 69


из асбестоцементных безнапорных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации cети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб

при глубине заложения до:

2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 32

2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 132

2 м Сборник № 27 Таблица 35

3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 33

3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 133

3 м Сборник № 27 Таблица 36

4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 34

4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 134

4 м Сборник № 27 Таблица 37


из бетонных труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации cети и коллекторы из бетонных труб

при глубине заложения до 2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 48

при глубине заложения до 2 м Сборник № 27 Таблица 51

при глубине заложения до 3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 49

при глубине заложения до 3 м Сборник № 27 Таблица 52

при глубине заложения до 4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 50

при глубине заложения до 4 м Сборник № 27 Таблица 53


из железобетонных труб (безнапорных)
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации cети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных)

при глубине заложения до:

2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 42

2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 142

2 м Сборник № 27 Таблица 45

3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 43

3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 143

3 м Сборник № 27 Таблица 46

4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 44

4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 144

4 м Сборник № 27 Таблица 47

5 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 45

5 м Сборник № 26, том IV, Таблица 145

5 м Сборник № 27 Таблица 48

6 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 46

6 м Сборник № 26, том IV, Таблица 146

6 м Сборник № 27 Таблица 49

7 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 47

7 м Сборник № 26, том IV, Таблица 147

7 м Сборник № 27 Таблица 50


из керамических труб
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы канализации cети и коллекторы из керамических труб

при глубине заложения до:

2 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 35

2 м Сборник № 26, том IV, Таблица 135

2 м Сборник № 27 Таблица 38

3 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 36

3 м Сборник № 26, том IV, Таблица 136

3 м Сборник № 27 Таблица 39

4 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 37

4 м Сборник № 26, том IV, Таблица 137

4 м Сборник № 27 Таблица 40

5 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 38

5 м Сборник № 26, том IV, Таблица 138

5 м Сборник № 27 Таблица 41

6 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 39

6 м Сборник № 26, том IV, Таблица 139

6 м Сборник № 27 Таблица 42

7 м Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 40

7 м Сборник № 26, том IV, Таблица 140

7 м Сборник № 27 Таблица 43


нефтепродуктопроводы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы нефтепродуктопроводы

внешние технологические перекачечных и наливных станций при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 50

магистральные линейная часть Сборник 4 Раздел 1

межплощадочные технологические установок подготовки нефти нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 16

на морской эстакаде нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 26

нефтепроводы и газопроводы

и паропроводы и конденсатопроводы общезаводские технологические Сборник 4 Таблица 79

резервуарных парков нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 74

резервуарных парков нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 75

технологические производственных корпусов установок подготовки нефти нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 15

технологические эстакад галерейного типа и др. общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 136

технологические эстакады промышленности синтетического каучука Сборник 4 Таблица 170

установок технологические нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 66


нефтепроводы и газопроводы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы нефтепродуктопроводы

нефтепроводы и газопроводы

нефтепроводы внутрипромысловые нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 18

нефтепроводы и газопроводы диаметром до 168 мм, проложенные по дну моря при помощи киржима в акватории морского промысла на расстоянии от базы или причала до 5 км нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 36

нефтепроводы и газопроводы диаметром до 168 мм, проложенные по дну моря при помощи киржима в открытом море нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 37

нефтепроводы и газопроводы диаметром от 168 мм, проложенные по дну моря при помощи краново-монтажного судна нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 38

нефтепроводы и продуктопроводы магистральные в гористой местности Сборник 4 Таблица 43

нефтепроводы и продуктопроводы магистральные в равнинных, холмистых и пустынных местностях Сборник 4 Таблица 42


тепловые сети
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы тепловые сети

водоводы тепловых сетей

паропроводы

Сети тепловые наружные Сборник № 5 Часть III


водоводы тепловых сетей
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоводы тепловых сетей

бесканальной прокладки в монолитной армопенобетонной изоляции

в непроходных каналах

в полупроходных каналах

в унифицированных сборных железобетонных полупроходных каналах без гидроизоляции с подвижной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 132

в унифицированных сборных железобетонных полупроходных каналах с гидроизоляцией с подвесной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 133

на эстакадах Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 120

на эстакадах Сборник № 5 Таблица 142


бесканальной прокладки в монолитной армопенобетонной изоляции
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоводы тепловых сетей

бесканальной прокладки в монолитной армопенобетонной изоляции

без попутного дренажа Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 116

без попутного дренажа Сборник № 5 Таблица 135

с попутным дренажем Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 117

с попутным дренажом Сборник № 5 Таблица 136


в непроходных каналах
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоводы тепловых сетей

в непроходных каналах

из железобетонных сегментов конструкции Мосэнергопроекта Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 115

из железобетонных сегментов конструкции Мосэнергопроекта Сборник № 26, том III, Таблица 41

из железобетонных сегментов конструкции МОСЭНЕРГОПРОЕКТА Сборник № 5 Таблица 127

прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков с гидроизоляцией или попутным дренажом с подвесной изоляцией труб Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 111

прямоугольных со стенками из кирпича или бетонных блоков с гидроизоляцией или попутным дренажем с подвесной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 123

прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков с засыпкой изоляцией Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 114

прямоугольных со стенками из кирпича или бетонных блоков с засыпной изоляцией Сборник № 5 Таблица 126

прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков с засыпной изоляцией Сборник № 26, том III, Таблица 40

прямоугольных со стенками из кирпича или бетонных блоков без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 122

унифицированных сборных железобетонных без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 112

унифицированных сборных железобетонных без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 124

унифицированных сборных железобетонных с гидроизоляцией или попутным дренажом с подвесной изоляцией труб Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 113

унифицированных сборных железобетонных с гидроизоляцией или попутным дренажем с подвесной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 125


в полупроходных каналах
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы водоводы тепловых сетей

в полупроходных каналах

сооруженных щитовым способом Сборник № 5 Таблица 134

со стенками из железобетонных блоков без попутного дренажа Сборник № 5 Таблица 130

со стенками из железобетонных блоков с попутным дренажом Сборник № 5 Таблица 131

со стенками из кирпича без попутного дренажа Сборник № 5 Таблица 128

со стенками из кирпича с попутным дренажем Сборник № 5 Таблица 129

тоннелях Сборник № 5 Таблица 141


паропроводы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы паропроводы тепловых сетей

в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков

в проходных тоннелях (каналах) Сборник № 5 Таблица 143

в унифицированных сборных железобетонных непроходных каналах без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 118

в унифицированных сборных железобетонных непроходных каналах без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 139

в унифицированных сборных железобетонных непроходных каналах с гидроизоляцией или попутным дренажем с подвесной изоляцией труб Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 119

в унифицированных сборных железобетонных непроходных каналах с гидроизоляцией или попутным дренажом с подвесной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 140

на эстакадах Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 121

на эстакадах Сборник № 5 Таблица 144


в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубопроводы паропроводы тепловых сетей

в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков

без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 137

без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб Сборник № 26, том III, Таблица 42

с гидроизоляцией или попутным дренажом с подвесной изоляцией труб Сборник № 5 Таблица 138


Трубы
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубы

вентиляционные высотой до 150 м и диаметром до 4 м металлургического производства Сборник № 2 Таблица 102

вентиляционные цехов восстановления и дистилляции металлургического производства Сборник № 2 Таблица 101

водопропускные

железобетонные овоидальные из монолитного бетона Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 44

железобетонные сборные длиной 21,8 и 2 м для щитовых паводковых водосбросов на расходы 40, 80, 120 и 160 куб. м \сек и напор 4 м Сборник № 12 Таблица 58a

железобетонные сборные для щитовых водосбросов закрытого типа на расходы 25, 50, 75 и 100 куб. м \сек Сборник № 12 Таблица 60d

дымовые

каменные и мосты каменные пролетом до 10 м Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 45

каменные и железобетонные. Мосты каменные пролетом до 10 м Сборник № 21 Таблица 265

металлические и деревянные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 47

металлические и деревянные Сборник № 21 Таблица 264

под железнодорожными путями колеи 750 мм, для пропуска воды Сборник № 16 Таблица 19

сборные бетонные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 46

сборные бетонные Сборник № 21 Таблица 263

сборные железобетонные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 48

сборные железобетонные Сборник № 21 Таблица 262

сборные железобетонные, водопропускные круглые Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 76


водопропускные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубы водопропускные

бетонные прямоугольные Сборник № 12б Таблица 41

железобетонные круглые Сборник № 12б Таблица 39

железобетонные водопропускные прямоугольные Сборник № 12б Таблица 40

каменные и железобетонные, мосты каменные с пролетом до 10, м Сборник № 12б Таблица 44

круглые для пропуска каналов оросительных систем при минимальной засыпке над трубой 0,25 м Сборник № 12б Таблица 37

металлические и деревянные Сборник № 12б Таблица 43

сборные железобетонные


сборные железобетонные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубы водопропускные сборные железобетонные

для пропуска каналов оросительных систем с минимальной засыпкой над трубой 0,25 м Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 105

для пропуска каналов оросительных систем с минимальной засыпкой над трубой 0,25 м Сборник № 19 Таблица 64

для пропуска каналов оросительных систем с минимальной засыпкой над трубой 0,25 м Сборник № 26, том IV, Таблица 70

сборные железобетонные круглые под тяжелые и нормальные нагрузки для пропуска каналов оросительных систем при минимальной засыпке над трубой 0,25 м. Сборник № 19 Таблица 14

сборные железобетонные круглые под тяжелые и нормальные нагрузки при засыпке над трубой от 0,4 до 1,0 м Сборник № 19 Таблица 12


дымовые
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Т

Трубы дымовые

железобетонные сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 95

кирпичные Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 119

кирпичные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 48

кирпичные сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 96

кирпичные, футерованные огнеупорным кирпичом Сборник № 1 Таблица V.72

к промышленным печам синтетического каучука Сборник 4 Таблица 172

металлические Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 120

металлические Сборник № 6 (бюдж) Таблица 49

металлические сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 97

металлические, футерованные огнеупорным кирпичом Сборник № 1 Таблица V.73

электростанций мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения Сборник № 5 Таблица 160


У
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Уборные

Уголки детские Сборник № 12б Таблица 207

Узлы

Указатели дорожные со щитами Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 67

Укрепительные полосы у кромки дорожной одежды, крепление обочин, подзоры, отмостки, дорожки и тротуары, бортовые камни Сборник № 12б Таблица 6

Укрепления берега водной преграды при переходе трубопроводом нефтепромыслового хозяйства Сборник 4 Таблица 48

Укрепление береговые

Укрепление дна и откосов каналов, гребня и откосов дамб Сборник № 12 Таблица 27

Улицы (дороги), проезды, площади, тротуары Сборник № 12б Отдел I

Упоры и откидные (поворотные) брусья путевого заграждения Сборник № 21 Таблица 251

Упоры путевые Сборник № 21 Таблица 241

Упоры путевые железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Таблица 9

Управление транспортные, совмещенные со зданиями заводских станций железных дорог Сборник № 19 Таблица 30

Усадьбы обходчика при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 64

Усиление слоем асфальтобетона цементно-бетонных покрытий аэродромов Сборник № 24 Таблица 9

Усреднители для сточных вод заводов синтетического каучука Сборник № 27 Таблица 181

Установка

Устройство

Утятники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 28

Утятники и гусятники Сборник № 26, том I, Таблица 28

Участки автоматизированного и механизированного полива из гибких трубопроводов Сборник № 37 Таблица 115

Участки под орошение дождеванием Сборник № 37 Таблица 114

Участки электроснабжения железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 89

Училища


Уборные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Уборные

Сборник № 21 Таблица 202

дворовые угольных шахт Сборник № 3 Таблица 88

деревянные рубленные и из штучного камня Сборник № 2 (бюдж) Таблица 301

деревянные рубленные и из штучного камня Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 110

деревянные рубленные и из штучного камня Сборник № 26, том II, Таблица 153

каркасно-обшивные с деревянным выгребом Сборник № 12б Таблица 214

каркасно-обшивные с кирпичным или железобетонным выгребом Сборник № 12б Таблица 215

кирпичные с кирпичным или железобетонным выгребом Сборник № 12б Таблица 216

общественные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 302

общественные Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 111

общественные Сборник № 26, том II, Таблица 154

общественные одноэтажные кирпичные (с санитарно-техническими приборами) Сборник № 28 Таблица 166

общественные одноэтажные кирпичные для Москвы Сборник № 28 Таблица 168

общественные одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 167

общественные с санитарно-техническими приборами Сборник № 12б Таблица 217

одноэтажные деревянные Сборник № 7 (бюдж) Таблица 83

одноэтажные деревянные рубленые Сборник № 28 Таблица 169

одноэтажные из бутового или штучного камня Сборник № 7(бюдж) Таблица 84

одноэтажные из штучного камня Сборник № 28 Таблица 170

одноэтажные кирпичные Сборник № 7(бюдж) Таблица 82

перронные Сборник № 21 Таблица 191

при линейно-путевых и служебно-технических зданиях Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 38

при линейно-путевых и служебно-технических зданиях Сборник № 21 Таблица 190


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Узлы

перегрузочные горнорудных предприятий Сборник № 1 Таблица VI.5

перегрузочные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 280

перегрузочные обогатительных фабрик Сборник № 1 Таблица VIII.8

перегрузочные щебеночных заводов Сборник № 8 Таблица 46

погрузки, погрузочные бункера, перегрузочные узлы, бункера отходов, разгрузочные площадки Сборник № 8 Таблица 53

приемные на шахтах Донецкого угольного бассейна Сборник № 3 Е

приемные на шахтах Каргандийского угольного бассейна Сборник № 3 Е

приемные на шахтах Кизеловского угольного бассейна Сборник № 3 Е

приемные на шахтах Кузнецкого угольного бассейна Сборник № 3 Е

приемные на шахтах Челябинского угольного бассейна Сборник № 3 Е

на шахтах Подмосковного угольного бассейна Сборник № 3 Г

редуцирования газа в газорегуляторных пунктах (ГРП) Сборник № 26, том IV, Таблица 222

редуцирования газа в газорегуляторных пунктах (ГРП) Сборник 29 Таблица 137

сортировки горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 281


Укрепление береговые
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Укрепление береговые

Сборник № 12б Раздел 2

берегового откоса плетневыми клетками и каменными набросками Сборник № 12б Таблица 147

берегового откоса сборными железобетонными плитами с упорным поясом Сборник № 12б Таблица 152

волногасящее морского берега тетраподами Сборник № 12б Таблица 154

подводного откоса каменной наброской, упорные призмы и каменные банкеты Сборник № 12б Таблица 148

откосов мостовой и одерновкой Сборник № 12б Таблица 149

откосов мощением Сборник № 12б Таблица 146

откосов монолитными железобетонными плитами Сборник № 12б Таблица 150

откосов сборными железобетонными плитами Сборник № 12б Таблица 151

разных конструкций Сборник № 12б Таблица 153


Установка
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Установка

баллонов шкафная сжиженного газа Сборник 29 Таблица 155

- баллон под кожухом у стены Сборник 29 Таблица 156

бетоносмесительные для заводов железобетонных изделий полигонного типа годовой производительностью до 5-10 тыс. куб. м Сборник № 8 Раздел 11

биогенной подпитки и нейтрализации сточных вод заводов синтетического каучука пропускной способностью по реагентам: суперфосфата 1,9 т/сутки и сульфата аммония 3,7 т/сутки Сборник № 27 Таблица 182

бункерные деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 65

вентиляторные типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т угольных шахт Сборник № 3 Таблица 114

вибровакуумные для заводов железобетонных изделий полигонного типа годовой производительностью до 5-10 тыс. куб. м Сборник № 8 Раздел 11

водоочистная нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 34

воздухоподогрева при безгаражном хранении автомашин Сборник № 9 Таблица 14

воздухоподогрева при безгаражном хранении автомашин Сборник № 26, том IV, Таблица 88

газобензиновые (газоперерабатывающие) извлечения гелия Сборник 29 Отдел III

грануляции доменных шлаков гидрожелобным способом Сборник № 8 Раздел 10

грануляции полусухой доменных шлаков гидрожелобным способом Сборник № 8 Раздел 7

грануляции полусухой доменных шлаков гидрожелобным способом Сборник № 8 Раздел 8

грануляции полусухой доменных шлаков гидрожелобным способом Сборник № 8 Раздел 9

для антисептирования механизированные открытые деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 56

для гидравлической чистки изложниц с пристройками помещений насосно-аккумуляторных сталеплавильных цехов Сборник № 1 Таблица 1.48

для гидроразгрузки автомашин свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 16

для гидроразгрузки железнодорожных вагонов свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 15

для обезжелезивания воды с содержанием железа до 15 мг/л производительностью 200, 400 - 800 куб. Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 108м/сутки

для обезжелезивания с применением омарганцованного песка производительностью 200 и 400-800 м3/сутки очистных канализационных сооружений Сборник № 27 Таблица 187

для обезжелезивания способом аэрации производительностью 2000 -м3/сутки очистных канализационных сооружений Сборник № 27 Таблица 188

для опрыскивания шлаковых ковшей для доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.23

для очистки питьевой воды с двумя медленными фильтрами Сборник № 21 Таблица 109

для очистки питьевой воды с применением коагуляции Сборник № 21 Таблица 110

для реостатных испытаний тепловозов на открытых путях Сборник № 21 Таблица 46

для хлорирования воды хлорной известью и жидким хлором Сборник № 21 Таблица 111

доильные типа “Елочка” Сборник № 2 (бюдж) Таблица 14

доильные типа «Елочки» Сборник № 26, том I, Таблица 14

замерная нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 11

зерноочистительная механизированная упрощенного типа Сборник № 2 (бюдж) Таблица 175

зерноочистительная механизированная упрощенного типа Сборник № 26, том I, Таблица 154

компрессорные электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 91

концевая сепарационная нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 10

концевая трапная газопромыслового хозяйства производительностью до 25 000 т/сутки Сборник 29 Таблица 7

купоросные Сборник № 1 Таблица 1.74

курсового и глиссадного радиомаяков СП-50М в сооружении VI управления воздушным движением Сборник № 24 Таблица 29

курсового и глиссадного радиомаяков СП-50М в сооружении V управления воздушным движением Сборник № 24 Таблица 30

курсового и глиссадного радиомаяков СП-50М сооружении типа «ТЕПЛЯК» управления воздушным движением Сборник № 24 Таблица 31

лесопильные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 115

лесопильные Сборник № 26, том I, Таблица 108

лесопильные Сборник № 36 Таблица 84

маслорегенерационная РМ-250-61 без насосной нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 146

мелассная для комбикормовых заводов Сборник 13 (хозр.) Таблица 58.

мокрой грануляции доменного шлака Сборник № 1 Таблица 1.76

монорельсовые угольных шахт Сборник № 3 Таблица 92

наружная

насосная низкотемпературной сепарации (НТС) газопромыслового хозяйства здание объемом до 5000 м3 Сборник 29 Таблица 8

нейтрализационные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 93нейтрализационные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 94

нейтрализационные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 95

оборудования метеорадиолокатора МРЛ-1 «ОБЛАКО - Б» управления воздушным движением на эстакаде Сборник № 24 Таблица 34

пирометрическая, здание газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 115

подземная сжиженного газа Сборник 29 Таблица 157

по подаче угля и песка на паровоз железнодорожного транспорта Сборник № 19 Таблица 33

приемные доломита огнеупорных заводов Сборник № 1 Таблица 1У.5

приемные трубных цехов керамической промышленности Сборник № 8 Раздел 5

разгрузочно-раскряжевочные на нижних складах лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 16

сортировочно-маркировочные и пакетирующие деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 55

технологическая и сооружения при них нефтяной промышленности Сборник 4 Раздел 1

технологические нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 65

торфоперегрузочные железнодорожного транспорта Сборник № 16 Таблица 25

траверсы линии связи железных дорог Сборник № 19 Таблица 35

трапная сбора нефти и газа нефтепромыслового хозяйства на суше Сборник 4 Таблица 9

углеразмольные Сборник № 1 Таблица 111.8

хлораторные

цементационные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 184


наружная
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Установка наружная

промышленности синтетического каучука Сборник 4 Раздел 2

цехов


цехов
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Установка наружная цехов

газофракционирующей установки нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 162

по производству гидроперекиси нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 168

по производству бутилкаучука нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 165

по производству дивинила нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 161

по производству дивинилметилстирольного каучука нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 164

по производству дивинильного каучука нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 166

по производству изопренового каучука нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 163

по производству стирола нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 167


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Установка хлораторные

(без котельной) при работе на жидком хлоре и хлорной извести производительностью 5 кг хлора в час Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 85

(без котельной) при работе на жидком хлоре и хлорной извести производительностью 5 кг хлора в час Сборник № 26, том IV, Таблица 178

(без котельной) при работе на жидком хлоре и хлорной извести производительностью 5 кг хлора в час Сборник № 27 Таблица 104

производительностью 2-5 кг хлора в час, совмещенные со складом хлора Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 84

производительностью 2, 5, 10, 30, 80 И 100 кг хлора в час, совмещенные со складом хлора Сборник № 26, том IV, Таблица 177

производительностью 2, 5, 10, 30, 50 и 100 кг хлора в час, совмещенные со складом хлора Сборник № 27 Таблица 103

с расходом хлора 10 и 40 кг/ч Сборник № 26, том IV, Таблица 179

с расходом хлора 10 и 40 кг/ч Сборник № 27 Таблица 105


Устройство
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Устройство

в зерноскладах брандмауэрной стены, огнезащитного заслона, электросиловой штепсельной сети и активной вентиляции определяется дополнительно по таблице 26 на измеритель, указанный в ней Сборник 13 (хозр.) Таблица 26.

грузоподъемные для ревизии силовых трансформаторов и автотрансформаторов электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 92

для выдачи топочного мазута на паровозы Сборник № 21 Таблица 28

для наружной обмывки паровозов на открытой площадке Сборник № 21 Таблица 42

для наружной очистки и обмывки электровозов, тепловозов и моторвагонных секций Сборник № 21 Таблица 41

для приема зерна с автотранспорта

для приемки сырья с вагоноопрокидывателями горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 230

для слива отстоя из топливозаправщиков ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 54

для слива топочного мазута на паровозы Сборник № 21 Таблица 27

дробильные электрических станций Сборник № 5 Таблица 17

ледозащитные Сборник № 37 Таблица 63

маневровые угольных шахт Сборник № 3 Таблица 12

механизированной подачи масел на парковые пути станции Сборник № 21 Таблица 26

наружной установки комплектные распределительные(КРУН 6 - 10 кв.) электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 75

нижних транспортерных галерей в зерноскладах определяется дополнительно по таблице 25 на измеритель, указанный в ней Сборник 13 (хозр.) Таблица 25.

погрузочные для формирования сушильных штабелей, остывочные навесы, разгрузочно-сортировочные устройства Сборник № 9 Таблица 51

погрузочные лесных складов угольных шахт Сборник № 3 Таблица 97

поперечного типа для приема зерна, поступающего по железной дороге, с галереей, соединяющей устройство с рабочей башней Сборник 13 (хозр.) Таблица 19.

приемное деревянного заготовительного элеватора Сборник 13 (хозр.) Таблица 86.

приемное деревянного заготовительного элеватора Сборник № 26, том IV, Таблица 34

приемное для хлопковых семян железнодорожное Сборник № 10 Таблица 49

приемное и галереи топливоподачи Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 123

приемное и галереи топливоподачи сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 103

приемное с автотранспорта проездного типа у зерносклада Сборник 13 (хозр.) Таблица 32.

продольного типа для приема зерна, поступающего по железной дороге, с галереей, соединяющей устройство с рабочей башней Сборник 13 (хозр.) Таблица 20.

разгрузочные

размораживающие электрических станций Сборник № 5 Таблица 18

распределительные

рыбозаградительные Сборник № 37 Таблица 88

cмазко-раздаточные для электровозов и маневровых тепловозов Сборник № 21 Таблица 21


для приема зерна с автотранспорта
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Устройство для приема зерна с автотранспорта

на два проезда, у элеватора Сборник 13 (хозр.) Таблица 14.

на два проезда, облегченной конструкции, с помещением приема и опорами под волокуши у элеватора Сборник 13 (хозр.) Таблица 18.

на два проезда, с радиально-поворотными автомобилеразгрузчиками БПШФ-2, пристроенное к существующему приемному устройству Сборник 13 (хозр.) Таблица 17.

на три проезда, у элеватора Сборник 13 (хозр.) Таблица 15.

на шесть проездов, у элеватора Сборник 13 (хозр.) Таблица 16.


разгрузочные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Устройства разгрузочные

закрытые (включая фундаменты под оборудование и железнодорожные пути) сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 100

открытые Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 122

открытые сооружений при производственных котельных Сборник № 19 Таблица 101

электрических станций Сборник № 5 Таблица 15

электрических станций Сборник № 5 Таблица 16


распределительные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

устройство распределительное

закрытые 6 - 10 кв электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 84

открытые Сборник № 21 Таблица 84

открытые 35 кв. электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 76

открытые 110 кв. электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 77

открытые 150 кв. электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 78

открытые 220 кв. электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 79

открытые 330 кв. электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 80

открытые 500 кв. электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв Сборник № 5 Таблица 81


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

У

Училища

профессионально-техническое для подготовки рабочих строительства Сборник № 6(бюдж) Таблица 24

профессионально-техническое для подготовки рабочих химической промышленности Сборник № 6(бюдж) Таблица 25

профессионально-техническое для подготовки рабочих швейной промышленности Сборник № 6(бюдж) Таблица 23

профессионально-техническое металлообрабатывающего профиля Сборник № 6(бюдж) Таблица 22

ремесленные кирпичные двух-, трех- и четырехэтажные Сборник № 6(бюдж) Таблица 26


Ф
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ф

Фабрики

Фидера для коротковолновых антенн, трансформаторы и шлейфы фидерные Сборник № 25 Л

Фидера горизонтальные концентрические для антенн средних и длинных волн Сборник № 25 М

Фидеры питания двойные контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 305

Фидеры питания одиночные контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 304

Фильтры и дренажи гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 45

Фильтры и дренажи Сборник № 37 Таблица 52

Фильтры обратные земляных плотин Сборник № 12б Таблица 89

Фильтры песчаные Сборник № 27 Таблица 171

Фильтры-поглотители осушительных систем Сборник № 37 Таблица 157

Флагштоки Сборник № 12б Таблица 213

Флотаторы для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 300 и 900 м3/сутки Сборник № 27 Таблица 183

Фотовитрина Сборник № 12б Таблица 212

Фотокомбинат cпециализированный двухэтажный кирпичный Сборник № 28 Таблица 147

Фонтан декоративный Сборник № 12б Таблица 210

Фонтанчик питьевой Сборник № 12б Таблица 211

Фундаменты

Футляры под дорогами

Футляры под дорогами Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 53

Футляры под дорогами Сборник № 12б Таблица 73

Футляры стальные под дорогами Сборник № 26, том IV, Таблица 150

Футляры стальные под дорогами Сборник № 27 Таблица 58


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ф

Фабрики

бумажные с размольно-подготовительными и отделочными цехами Сборник № 9 Таблица 103

жестянобаночная Сборник № 12 Таблица 17

картонные с размольно-подготовительными и отделочными цехами Сборник № 9 Таблица 104

кинокопировальные Сборник № 15 Таблица 12

красочной печати кирпичные Сборник № 15 Таблица 5

красочной печати панельные Сборник № 15 Таблица 6

мороженого Сборник № 33 Таблица 55

нетканых материалов Раздел 3

обогатительные кварцевого песка Сборник № 8 Раздел 4

обогатительные (главный корпус) угольных шахт Сборник № 3 Таблица 34

обогатительные центральных и групповых Сборник № 3 Таблица 124

обувных картонов Сборник № 14 Таблица 70

первичной обработки шерсти Сборник № 14 Таблица 19

плащевых тканей Сборник № 14 Таблица 68

по химчистке и крашению одежды производительностью 1000 кг в смену одноэтажные кирпичные Сборник № 28 Таблица 133


Фундаменты
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ф

Фундаменты

для башен

железобетонные раздельные контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 285

и якоря железобетонные для стальных радиомачт и радиобашен Сборник № 25 Раздел 11

монолитные бетонные контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 287

опор мостов бетонные на опускных колодцах и кессонах Сборник № 21 Таблица 253

опоры мостов бетонного на опускных колодцах и кессонах Сборник № 12б Таблица 17

опоры мостов на естественном и свайном основаниях Сборник № 12б Таблица 16

опор мостов на естественном и свайном основании Сборник № 21 Таблица 252

песчаные под резервуары вертикальные стальные и сооружения при них (для резервуаров без подогревателей) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 135

песчаные под резервуары вертикальные стальные и сооружения при них (для резервуаров с внутренними подогревателями) Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 136

песчаные под резервуары вертикальные стальные и сооружения при них (для резервуаров без подогревателей) Сборник 4 Таблица 104

песчаные под резервуары вертикальные стальные и сооружения при них (для резервуаров с внутренними подогревателями) Сборник 4 Таблица 105

поворотных кругов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 47

под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 92

под вагонные весы Сборник № 21 Таблица 182

под вертикальные стальные резервуары Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 137

под вертикальные стальные резервуары Сборник 4 Таблица 109

под вертикальные стальные резервуары Сборник 4 Таблица 110

под вертикальные стальные резервуары Сборник 4 Таблица 111

под картоноделательные машины Сборник № 8 Раздел 4

под котлы водогрейные (железобетонные) электрических станций Сборник № 5 Таблица 7

под котлы электрических станций Сборник № 5 Таблица 5

под кулерины Сборник № 16 Таблица 33

под металлические лестницы к вертикальным резервуарам Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 138

под металлические лестницы к вертикальным резервуарам Сборник 4 Таблица 114

под механизированные осветлители цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.68

под мокрые газгольдеры, газометры и резервуары сферические Сборник 4 Таблица 108

под оборудование деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 68

под оборудование горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 283

под оборудование и подпольные каналы в главных корпусах фабрик торфяных плит Сборник № 16 Таблица 35

под оборудование и технологические сооружения и устройства в зданиях главных корпусов брикетных и полу брикетных заводов (не включенных в стоимость 1 куб. м здания) Сборник № 16 Таблица 27

под оборудование предприятий резиновой промышленности Сборник 4 Таблица 150

под оборудование технологическое дизельных электротранспорта Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 180

под оборудование технологическое дизельных сельских электростанций Сборник № 5 Таблица 74

под оборудование технологическое электростанций мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения Сборник № 5 Таблица 159

под оборудование угольных шахт Сборник № 3 Таблица 98

под опоры контактной сети железобетонные, стаканного типа электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 284

под оросительные холодильники для масла складов сырого бензола и поглотительного масла цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.81

под прокатное и трубопрокатное оборудование Сборник № 1 Таблица 1.67

под сажевые печи газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 119

под силовые трансформаторы у стены машинного зала электрических станций Сборник № 5 Таблица 11

под стойки и стойки железобетонные для общезаводских трубопроводов общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 102

под технологическое оборудование дизельных электростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 326

под трубчатые и газовые холодильники цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.67

под турбогенераторы электрических станций Сборник № 5 Таблица 4

под электрофильтры цехов химических улавливания Сборник № 1 Таблица 111.72

прочие железобетонные контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Сборник № 21 Таблица 286

свайные бетонные контактной сети электрифицированных железных дорог Сборник № 21 Таблица 288


для башен
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ф

Фундаменты для башен

трехгранных из труб Сборник № 25 И

четырехгранных из труб Сборник № 25 К

четырехгранных из труб с наклонными консолями Сборник № 25 Л

из труб и прокатных профилей Сборник № 25 М

радиорелейных линии из труб и прокатных профилей Сборник № 25 Н

телевизионных Сборник № 25 О


Х
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Х

Химводоочистка электрических станций Сборник № 5 Таблица 26

Ходы наклонные метрополитенов Сборник № 22 Таблица 3

Хозяйства

Холодильники

Хранилище


Хозяйства
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Х

Хозяйства

мазутное

объединенные мазутные и масляные с металлическими резервуарами электрических станций Сборник № 5 Таблица 23

объединенное ремонтное железнодорожного транспорта промышленного предприятия Сборник № 19 Таблица 23

подземное Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 12

элеваторно-складское


мазутное
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Х

Хозяйства мазутное

Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 124

сооружений при производственных котельных Сборник № 19Таблица 104

основные с железобетонными резервуарами емкостью до 5000 куб. м электрических станций Сборник № 5 Таблица 21

основные с железобетонными резервуарами емкостью по 10000 куб. м электрических станций Сборник № 5 Таблица 22

растопочные электрических станций Сборник № 5 Таблица 24


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Х

Холодильники

льдосоляные Сборник № 12 Таблица 2

многоэтажные (построенные) мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 3

общего назначения Сборник № 26, том IV, Таблица 36

общего назначения Сборник № 33 Таблица 51

Холодильники общего назначения Сборник № 36

общего назначения, но изоляция из жестких минераловатных плит Сборник № 26, том IV, Таблица 38

общего назначения, но изоляция стен из жестких минераловатных плит, покрытий я перекрытий - из торфоплит Сборник № 26, том IV, Таблица 37

одноэтажные (по современным проектам) мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 2

одноэтажные (построенные) мясной промышленности Сборник № 11 Таблица 1

распределительные изоляция из пенополистирола марки ПСБ-С Сборник № 33 Таблица 53

распределительные изоляция из плит жестких минераловатных Сборник № 33 Таблица 52

распределительные изоляция стен из плит жестких минераловатных покрытий и перекрытий из торфоплит Сборник № 33 Таблица 54

с механическим охлаждением Сборник № 12 Таблица 1

сборно-брусчатые Сборник № 12 Таблица 3


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Х

Хранилище

битумохранилища Сборник № 8 Раздел 2

глинохранилища, помольные отделения, сушильные сараи, камерные сушила и сушильные отделения заводов красного кирпича Сборник № 8 Раздел 5

глинохранилища, помольные отделения, сушильные сараи, камерные сушила и сушильные отделения заводов красного кирпича Сборник № 26, том IV, Таблица 43

зернохранилища Сборник № 2 (бюдж) Таблица 192

зернохранилища Сборник № 26, том I, Таблица 171

зернохранилища механизированные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 190

зернохранилища механизированные Сборник № 26, том I, Таблица 169

зернохранилища немеханизированные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 191

зернохранилища немеханизированные Сборник № 26, том I, Таблица 170

известехранилища горнорудных предприятий Сборник № 1 Таблица VI.9

капустохранилища Сборник № 2 (бюдж) Таблица 185

капустохранилища Сборник № 26, том I, Таблица 164

капустохранилища Сборник № 36 Таблица 48

картофелехранилища

керосина и бензина материальных складов железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 164

корнеплодохранилища Сборник № 2 (бюдж) Таблица 184

корнеплодохранилища Сборник № 26, том I, Таблица 163

корнеплодохранилища Сборник № 36 Таблица 47

кукурузохранилища Сборник № 2 (бюдж) Таблица 196

кукурузохранилища Сборник № 26, том I, Таблица 175

лукохранилища Сборник № 2 (бюдж) Таблица 194

лукохранилища Сборник № 26, том I, Таблица 173

лукохранилища Сборник № 36 Таблица 49

маслохранилище тарное ГСМ заправки самолетов Сборник № 24 Таблица 50

навозохранилища Сборник № 2 (бюдж) Таблица 61

навозохранилища Сборник № 26, том I, Таблица 61

навозохранилища простейшего типа Сборник № 2 (бюдж) Таблица 60

навозохранилища простейшего типа Сборник № 26, том I, Таблица 60

нефтехранилища для тракторных бригад Сборник № 2 (бюдж) Таблица 133

нефтехранилища для тракторных бригад Сборник № 26, том I, Таблица 129

нефтехранилища заглубленные на 3 - 10 куб. м предприятий и объектов связи Сборник № 25 Таблица 22

нефтехранилища наземные с обвалованием на 3 - 10 куб. м предприятий и объектов связи Сборник № 25 Таблица 23

овощехранилища Сборник № 9 Таблица 41

овощехранилища Сборник № 21 Таблица 200

овощехранилища на 500 т Сборник № 36 Таблица 40

овощехранилища с ледниками Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 43

отжатого жома свеклосахарных заводов Сборник № 10 Таблица 12

плодохранилища Сборник № 2 (бюдж) Таблица 189

плодохранилища Сборник № 26, том I, Таблица 168

плодохранилища Сборник № 36 Таблица 44

секционное (одноэтажное с подвалом) емкостью хранения в 4-х секциях: картофеля в контейнерах 7600 т; лука и моркови в ящиках 4900 т, капуста в контейнерах 4200 т Сборник № 33 Таблица 40

семенохранилища Сборник № 2 (бюдж) Таблица 193

семенохранилища Сборник № 26, том I, Таблица 172

серной кислоты газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 54

смолохранилища Сборник № 8 Раздел 2

сырохранилища Сборник № 11 Таблица 35

топлива и масла и другие вспомогательные сооружения для дизельных электростанций Сборник № 2 (бюдж) Таблица 325

топлива и масла и другие вспомогательные сооружения для дизельных электротранспорта Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 179

топлива и масла и другие вспомогательные сооружения для дизельных сельских электростанций Сборник № 5 Таблица 73

топлива подземное емкостью металлических резервуаров 20 куб. м с бензозаправочными колонками Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 30

топлива подземное емкостью металлических резервуаров 35 куб. м с бензозаправочными колонками Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 31

фильмохранилища Таблица 14

фруктохранилища Сборник № 33 Таблица 37

фруктохранилища Тип I Сборник № 36 Таблица 45

фруктохранилища Тип II Сборник № 36 Таблица 46


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Х

картофелехранилища

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 186

Сборник № 2 (бюдж) Таблица 187

Сборник № 26, том I, Таблица 165

Сборник № 26, том I, Таблица 166

Сборник № 36 Таблица 41

Сборник № 36 Таблица 42

для семенного картофеля с помещением для яровизации Сборник № 2 (бюдж) Таблица 183

для семенного картофеля с помещением для яровизации Сборник № 26, том I, Таблица 162

емкостью 2000 т Сборник № 33 Таблица 39

заглубленные Сборник № 6 (бюдж) Таблица 68

заглубленные Сборник № 33 Таблица 38

на 120 т с квасильно-засолочным цехом на 60 и 30 т солений Сборник № 26, том IV, Таблица 21

на 120 т с квасильно-засолочным цехом на 60 и 30 т соления Сборник № 36 Таблица 39

с активной вентиляцией Сборник № 2 (бюдж) Таблица 188

с активной вентиляцией Сборник № 26, том I, Таблица 167

с активной вентиляцией Сборник № 36 Таблица 43

сырохранилища Сборник № 26, том IV, Таблица 27


Ц
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ц

Цветники Сборник № 12б Таблица 186

Централизация электрическая стрелок железнодорожной линии Сборник № 19 Таблица 43

Цементация грунтов Сборник № 37 Таблица 50

Цементация грунтов гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 48

Центры торгово-общественные Сборник № 33 Таблица 3

Цеха

Цирки Сборник № 34 Отдел II

Цистерны для горючих угольных шахт Сборник № 3 Таблица 65

Цыплятники Сборник № 2 (бюдж) Таблица 30

Цыплятники Сборник № 26, том I, Таблица 30


Цеха
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ц

Цеха

авторемонтные на 600 капитальных ремонтов автомобилей в год Сборник № 26, том I, Таблица 86

азотной промышленности Сборник № 6 Раздел 1. Таблица 1

алюминиевой крупки Сборник № 1 Таблица 11.15

анилинокрасочной промышленности Сборник № 6 Раздел 10. Таблица 10

анодной массы (главный корпус, прокалочное отделение, утилизационная котельная, силосы, дымососная и бытовые помещения) металлургического производства Сборник № 2 Таблица 10

асфальтировочных Сборник № 8 Раздел 5

баллоно-наполнительные

батарейные для клеточного содержания кур - несушек Сборник № 2 (бюдж) Таблица 37

батарейные для клеточного содержания кур-несушек Сборник № 26, том I, Таблица 37

батарейные для цыплят Сборник № 2 (бюдж) Таблица 38

батарейные для цыплят Сборник № 26, том I, Таблица 38

батарейные на 26 - 30 тыс. индюшат Сборник № 2 (бюдж) Таблица 39

батарейные на 26-30 тыс. индюшат Сборник № 26, том I, Таблица 39

безалкогольных напитков производительностью 400 дал в смену Сборник № 36 Таблица 66

безреактивного расщепления жиров и дистилляции глицерина Сборник № 10 Таблица 36

бетоносмесительные Сборник № 8 Раздел 2

битумоварочные асфальтобетонных заводов Сборник № 8 Раздел 1

бондарные лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 136

брикетирования кормов Сборник 13 (хозр.) Таблица 62.

брикетирования шелухи масло-жировой промышленности Сборник № 10 Таблица 41

брикетировочный соляного предприятия Сборник № 10 Таблица 95

варочные (с котлами периодической варки), промывные, очистные и отбельные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 91

варочные (с установками непрерывной варки) и промывные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 93

вертикального вытягивания стекла безлодочным методом, цехи стеклоблоков и ванные печи Сборник № 8 Таблица 67

воздуходувные газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 84

волочильные и цехи для производства особо тонкостенных и полированных труб Сборник № 1 Таблица 1.72

волочильные с бытовыми помещениями предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 132

вольфрамовых штабиков Сборник № 2 Таблица 75

восстановления и дистилляции (титановое производство) Сборник № 2 Таблица 83

восстановления металлов Сборник № 2 Таблица 92

вспомогательные деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 84

вторичной переработке цветных металлов Сборник № 2 Таблица 134

вторичной переработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 135

вторичной переработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 136

вторичной переработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 137

выдержки коньячных спиртов Сборник № 10 Таблица 86

выпарки сульфатных щелоков целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 97

выработки сортовой и парфюмерной посуды и ванные печи Сборник № 8 Таблица 69

выщелачивания металлургического производства Сборник № 2 Таблица 69

газодувные газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 85

газофракционирующей установки нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 152

гвоздильных и скобяных изделий Сборник № 26, том IV, Таблица 50

гидрометаллургические Сборник № 2 Таблица 47

гидрометаллургические Сборник № 2 Таблица 48

гидрометаллургические Сборник № 2 Таблица 49

гидрометаллургические Сборник № 2 Таблица 50

гипса Сборник № 8 Раздел 4

гипсоварочные прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 3

гипсоварочные Сборник № 8 Раздел 1

гипсолитейные прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 6

гипсолитейные Сборник № 8 Раздел 3

горнохимической промышленности Сборник № 6 Раздел 5. Таблица 5

гранулирования комбикормов с установкой двух прессов ДГ, со складом бестарного хранения Сборник 13 (хозр.) Таблица 60.

гранулирования комбикормов производительностью 300—330 т/сутки со складом готовой продукции Сборник 13 (хозр.) Таблица 61.

грануляции доменных шлаков полусухой производительностью 900 тыс. т в год Таблица 1.75

грануляции шлака полусухой Сборник № 8 Раздел 3

графитировочные Сборник № 2 Таблица 191

деревообрабатывающие, дробильные отделения и здания цехов антисептирования Сборник № 9 Таблица 53

для переработки низкокачественной древесины на нижних складах в брусчатых зданиях Сборник № 9 Таблица 23

для переработки низкокачественной древесины на нижних складах в кирпичных зданиях Сборник № 9 Таблица 24

для приготовления глиняного раствора газопромыслового хозяйства, здание объемом до 5000 м3 Сборник 29 Таблица 22

для приема и дробления винограда Сборник № 10 Таблица 79

для приема и дробления винограда Сборник № 26, том IV, Таблица 14

для приема и дробления винограда Сборник № 36 Таблица 72

для производства древесноволокнистых плит и приготовления щепы Сборник № 9 Таблица 80

для производства товаров народного потребления деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 83

для ремонта букс с роликовыми подшипниками пассажирских и грузовых вагонов Сборник № 21 Таблица 79

дозировочно-смесительные и силосные, склады материалов с приемным устройством Сборник № 8 Таблица 72

древесной муки Сборник № 9 Таблица 81

древесномассные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 101

древесно-подготовительные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 89

дробления и сортировки щебня, сгустительные воронки обогащению нерудных материалов способом гидромеханизации Сборник № 8 Таблица 58

заготовочные по выпуску полуфабрикатов для снабжения школьных блоков питания на 28 тыс. учащихся и предприятий общественного питания Сборник № 33 Таблица 48

известковых заводов годовой производительностью 35-65 тыс. т извести Сборник № 8 Раздел 1

инкубационно-личиночные икры осетровых рыб рыбоводных осетровых заводов производительностью 2 и 6 млн. личинок в год Сборник № 12 Таблица 77

инкубационно-личиночные сиговых рыбозаводов производительностью 50 и 100 млн. личинок в год Сборник № 12 Таблица 74

инкубационных для лососевых рыбоводных заводов производительностью 1; 2 и 5 млн. личинок в год Сборник № 12 Таблица 75

кадмиевые металлургического производства Сборник № 2 Таблица 56

кальцинации металлургического производства Сборник № 2 Таблица 65

канифольно-экстракционные лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 142

капсельные и сушильно-помольные прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 6

капсельные керамической промышленности Сборник № 8 Раздел 4

катализаторной фабрики нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 82

каустизации и регенерации извести целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 99

квасильные Сборник № 33 Таблица 41

квасильно-засолочные Сборник № 26, том IV, Таблица 1

квасильно-засолочные Сборник № 36 Таблица 51

квасильно-маринадно-расфасовочный Сборник № 26, том IV, Таблица 2

квасильно-маринадно-расфасовочный Сборник № 33 Таблица 42

квасильно-маринадно-расфасовочный Сборник № 36 Таблица 52

керамзита (производственные комплексы) Сборник № 8 Раздел 10

керамики санитарно-строительной Сборник № 8 Раздел 2

керамики санитарно-строительной прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 6

керамических плиток Сборник № 8 Раздел 2

керамических труб прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 6

керамических труб Сборник № 8 Раздел 2

кислородной промышленности Сборник № 6 Раздел 12. Таблица 12

кислородно-конверторные с разливкой стали на слитки - конверторные отделения с конверторами 130 - 250 т Сборник № 1 Таблица 1.58

кислородно-конверторные с разливкой стали на УНРС - конверторные отделения с конверторами до 110 т Сборник № 1 Таблица 1.55

кислотные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 94

клееварные, цеха строжки и салотопления заводов жестких хромовых и юфтевых кож Сборник № 14 Таблица 60

колбасные со скотобойными пунктами и холодильниками Сборник № 36 Таблица 77

комбикормовые

комбикормовый производительностью 200 т/сутки Сборник 13 (хозр.) Таблица 55.

комбикормовые с зернохранилищем Сборник № 2 (бюдж) Таблица 67

комбикормовые с зернохранилищем Сборник № 26, том I, Таблица 67

комплексной переработки металлолома - двухпролетные Сборник № 1 Таблица 1.78

комплексной переработки металлолома - однопролетные Сборник № 1 Таблица 1.77

компрессорные

конвертерные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 36

конвертерные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 37

кондитерский Сборник № 10 Таблица 69

коптильные рыбообрабатывающие Сборник № 12 Таблица 8

корзиноплетения, шорные цехи и мастерские бондарной посуды Сборник № 26, том IV, Таблица 51

кормоприготовительные для свиноферм и крупного рогатого скота Сборник № 2 (бюдж) Таблица 70

кормоприготовительные для свиноферм и крупного рогатого скота Сборник № 2 (бюдж) Таблица 71

короотжимные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 87

корпусообрабатывающие предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 223

крупяной каркас железобетонный с кирпичным заполнением Сборник 13 (хозр.) Таблица 44.

крупяной каркас железобетонный, стены из навесных железобетонных панелей Сборник 13 (хозр.) Таблица 45.

крупяной стены кирпичные Сборник 13 (хозр.) Таблица 43.

ксантогената калия Сборник № 2 Таблица 98

кузнечных цехов одноэтажные с подвалами, I и II групп капитальности, оборудованные мостовыми кранами Сборник № 7 Таблица 38

купеляционные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 32

купоросные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 57

купоросные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 58

лакокрасочной промышленности Сборник № 6 Раздел 9. Таблица 9

ламинированной бумаги и потребительской тары молочной промышленности Сборник № 11 Таблица 43

лесоцехи

литейные Сборник № 8 Раздел 1

литейные (анодное и вайербарсовое отделения) Сборник № 2 Таблица 88

литейные одно- и двухэтажные, I и II групп капитальности, оборудованные мостовыми кранами и подвесными кран-балками Сборник № 7 Таблица 37

литейные предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 125

литейные прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 2

маринадные рыбоконсервных заводов Сборник № 12 Таблица 12

медицинского жира и витамина А Сборник № 12 Таблица 10

медных порошков Сборник № 2 Таблица 105

металлокерамических сплавов Сборник № 2 Таблица 73

металлотермические ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.12

механической обработки доменных блоков электродных заводов Сборник № 2 Таблица 189

механической обработки доменных блоков электродных заводов Сборник № 2 Таблица 190

механо-эмалированных Сборник № 8 Раздел 1

механо-эмалированных прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 2

мешочные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 106

микропористых керамических изделий Сборник № 8 Раздел 3

молибдата аммония Сборник № 2 Таблица 74

молибденовых порошков Сборник № 2 Таблица 106

молотильно-калибровочный Сборник 13 (хозр.) Таблица 66.

мотороремонтные на 6000 двигателей в год Сборник № 26, том I, Таблица 85

муфельных печей металлургического производства Сборник № 2 Таблица 33

набивки бумажных каландровых валов Сборник № 9 Таблица 109

наполнения и хранения аргона газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 86

наполнения и хранения баллонов газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 68

насосно-наполнительные газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 138

обезвоживания карналлита Сборник № 2 Таблица 84

обжиговые металлургического производства Сборник № 2 Таблица 19

обжиговые металлургического производства Сборник № 2 Таблица 20

обжиговые с отделениями грануляции и обжига металлургического производства Сборник № 2 Таблица 21

обмывки пассажирских вагонов на 1 и 2 пути при ремонтно-экипировочных депо Сборник № 21 Таблица 49

обработки металлов Сборник № 2 Таблица 107

обработки сортовой и парфюмерной посуды Сборник № 8 Таблица 70

огневой выпарки растворов и сжигания древесных остатков купоросных цехов металлургического производства Сборник № 2 Таблица 71

окисления битума Сборник № 8 Раздел 3

окорочно-распиловочные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 86

окорочные и окорочно-отжимные деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 44

отходов при хлебоприемном элеваторе Сборник 13 (хозр.) Таблица 72.

отходов со складом отходов при мелькомбинате Сборник 13 (хозр.) Таблица 73.

очистительные фабрик и заводов первичной обработки сырья Сборник № 14 Таблица 24

очистительные фабрик и заводов первичной обработки сырья Сборник № 14 Таблица 25

очистительные фабрик и заводов первичной обработки сырья Сборник № 14 Таблица 26

очистительные фабрик и заводов первичной обработки сырья Сборник № 14 Таблица 27

очистительные фабрик и заводов первичной обработки сырья Сборник № 14 Таблица 28

очистки газов металлургического производства Сборник № 2 Таблица 108

парфюмерии и косметики Сборник № 10 Таблица 55

пастеризации и молочного сахара Сборник № 11 Таблица 42

переработки лепестков розы Сборник № 10 Таблица 58

переработки отходов при заводе первичного виноделия Сборник № 10 Таблица 78

переработки отходов при заводе первичного виноделия Сборник № 26, том IV, Таблица 13

переработки отходов при заводе первичного виноделия Сборник № 36 Таблица 70

переработки сульфатного мыла и побочных продуктов целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 111

переработки щелочных плавов металлургического производства Сборник № 2 Таблица 68

переработки эфирномасличного сырья Сборник № 10 Таблица 56

печные газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 108

плавильные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 24

плавильные с бытовыми корпусами металлургического производства Сборник № 2 Таблица 25

плавильные с пылеугольным отделением и утилизационной котельной металлургического производства Сборник № 2 Таблица 26

плиток керамической промышленности прежних лет строительства Сборник № 8 Раздел 6

подготовки концентратов с газоочисткой и складами концентратов металлургического производства Сборник № 2 Таблица 85

подготовки химикатов и наполнителей для бумаги Сборник № 9 Таблица 102

подготовки фенольных вод газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 87

подсушки и смешения (отделения обжиговых цехов) металлургического производства Сборник № 2 Таблица 23

полупроводниковых материалов Сборник № 2 Таблица 72

помола слюды Сборник № 8 Раздел 4

по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы

по очистке картофеля и овощей Сборник № 33 Таблица 47

по переплавке вторичного алюминия Сборник № 2 Таблица 138

по производству

прессовые предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 126

приготовления известкового молока горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 185

проволоки латунных сплавов Сборник № 2 Таблица 131

производства листового стекла высокого качества методом двухстадийного формования, цехи производства армированного, узорчатого и полированного стекла и ванные печи Сборник № 8 Таблица 66

производства рассеивателей для автомобильных фар и подфарников и ванные печи Сборник № 8 Таблица 68

производства слюдопласта Сборник № 8 Раздел 3

производства тарной посуды и ванные печи Сборник № 8 Таблица 71

прокатки сложных сплавов предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 122

прокатные предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 120

промышленности искусственного волокна Сборник № 6 Раздел 6. Таблица 6

промышленности пластмасс Сборник № 6 Раздел 3. Таблица 3

промышленности полимерных материалов Сборник № 6 Раздел 8. Таблица 8

промышленности тяжелого органического синтеза Сборник № 6 Раздел 7. Таблица 7

промышленности химических реактивов Сборник № 6 Раздел 11. Таблица 11

пропиточные битума Сборник № 8 Раздел 3

разделения Файнштейна металлургического производства Сборник № 2 Таблица 55

разделочные и шпалорезные на нижних складах лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 22

раскомандировочные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 282

раскроечно-сушильные деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 71

рафинационный масло-жировой и парфюмерной промышленности Сборник № 10 Таблица 30

рафинировочные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 31

регенерации сернистого газа целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 95

регенерации олова Сборник № 2 Таблица 91

ректификации (титановое производство) Сборник № 2 Таблица 82

рекуператорные серии электролиза металлургического производства Сборник № 2 Таблица 103

ремонта (большого периодического) и одиночной выкатки осемоторных блоков железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 2

ремонта (малого периодического) и профилактического осмотра электровозов и тепловозов Сборник № 21 Таблица 3

ремонта подъемочного электровозов и тепловозов Сборник № 21 Таблица 1

ретортные без подвалов лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 132

ретортные с железобетонной этажеркой лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 133

ретортные с подвалами лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 131

рыбоконсервные Сборник № 12 Таблица 6

сборочно-сварочные предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 221

сборочно-сколоточный по выпуску готовых ящиков из комплектов тарных деталей деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 82

свинцовистых латуней Сборник № 2 Таблица 133

сернокислотной, суперфосфатной, содовой промышленности и производств хлористого бария и сульфата натрия Сборник № 6 Раздел 4. Таблица 4

сероочистки с бытовыми помещениями газопромыслового хозяйства, здание объемом до 45 000 м3 Сборник 29 Таблица 15

снятия оберток с початков кукурузы Сборник 13 (хозр.) Таблица 64.

содорегенерационные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 98

соды и поташа Сборник № 2 Таблица 99

сортировки шерсти со складами на 6 и 10 вагонов Сборник № 26, том IV, Таблица 18

сортировки шерсти со складами на 5 и 10 вагонов Сборник № 36 Таблица 76

составные (здания и сооружения периода строительства после 1960 г.) Сборник № 8 Таблица 73

составные стекольной промышленности (здания и сооружения периода строительства до 1960 г.) Сборник № 8 Раздел 2

спекательные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 27

специфических для предприятий абразивной промышленности

специфических для предприятий авиационной промышленности

специфических для предприятий приборостроения многоэтажные, I и II групп капитальности, многопролетные, широкой застройки Сборник № 7 Таблица 47

специфических для предприятий радиотехнической промышленности Сборник № 7 Таблица 52

стекольной промышленности (здания прежних лет строительства) Сборник № 8 Раздел 3

стирального порошка Сборник № 10 Таблица 52

стружечные и цехи маслотары деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 54

сушильно-очистительные фабрик и заводов первичной обработки сырья группа капитальности I Сборник № 14 Таблица 29

сушильно-очистительные фабрик и заводов первичной обработки сырья группа капитальности II и III Сборник № 14 Таблица 30

сушильно-помольные керамической промышленности Сборник № 8 Раздел 4

сушки и обогащения песка Сборник № 8 Раздел 2

термоизоляционных материалов, дробильные отделения шлаковой промышленности Сборник № 8 Раздел 1

тетрадные Сборник № 9 Таблица 107

трубные (тонкостенных трубок) предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 130

трубные предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 127

трубные предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 128

трубные предприятий обработки цветных металлов Сборник № 2 Таблица 129

труболитейные Сборник № 1 Таблица 11.27

трубосварочные и трубопрокатные Сборник № 1 Таблица 1.73

удобрений (магниевое производство) Сборник № 2 Таблица 194

улавливания сажи газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 109

фанерных заводов (окорочно-распиловочные, распиловочно-варочные, карбамидных смол, строганной фанеры, лущеного шпона и гнуто-клееных деталей) Сборник № 9 Таблица 73

фильтровально-сушильные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 70

флотации (алюминиевое производство) Сборник № 2 Таблица 195

флюсоплавильные Сборник № 1 Таблица 11.14

фольгопрокатные Сборник № 2 Таблица 123

фольгопрокатные Сборник № 2 Таблица 124

химико-фотографической промышленности Раздел 13. Таблица 13

химические (без бытовых помещений) лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 130

химические 4-этажные и смешанные 1 - 4-этажные (с бытовыми помещениями) лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 129

химические смешанные 3 - 4-этажные и 2-этажные (с бытовыми помещениями) лесохимической промышленности Сборник № 9 Таблица 128

хлорирования (магниевое производство) Сборник № 2 Таблица 81

хлорирования (титановое производство) Сборник № 2 Таблица 80

хлорирования и подготовки сырья металлургического производства Сборник № 2 Таблица 11

хлорирования металлов и подготовки сырья металлургического производства Сборник № 2 Таблица 17

хлорной промышленности Сборник № 6 Раздел 2. Таблица 2

холодильные газопромыслового хозяйства, здание объемом до 12 000 м3 Сборник 29 Таблица 9

цианирования металлургического производства Сборник № 2 Таблица 67

цинкопрокатные Сборник № 2 Таблица 121

шерстомойные, химических и щелочных растворов заводов жестких хромовых и юфтевых кож Сборник № 14 Таблица 59

шламовые металлургического производства Сборник № 2 Таблица 59

шлифовальные целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 108

экстракции металлургического производства Сборник № 2 Таблица 54

экстракционный Сборник № 10 Таблица 28

электродной массы ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.20

электролиза сурьмы с бытовыми помещениями металлургического производства Сборник № 2 Таблица 45

электролизерный масло-жировой и парфюмерной промышленности Сборник № 10 Таблица 39

электролизные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 39

электролизные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 40

электролизные металлургического производства Сборник № 2 Таблица 41

электролитейные Сборник № 2 Таблица 86

электролитейные со складом готовой продукции Сборник № 2 Таблица 87

электросталеплавильные с электропечами емкостью до 130 т с отделением термообработки и зачистки слябов с разливкой стали на УНРС Сборник № 1 Таблица 1.52

электросталеплавильные с электропечами емкостью до 25 т Сборник № 1 Таблица 1.51

электротермические металлургического производства Сборник № 2 Таблица 35

электроферросплавные с печами до 16,5 тыс. ква Сборник № 1 Таблица 11.7

электроферросплавные с печами до 63 тыс. ква Сборник № 1 Таблица 11.8

эфирномасличный (цех герани) Сборник № 10 Таблица 57

ящичные Сборник № 12 Таблица 18


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ц

Цеха

лесоцехи

лесоцехи 2-рамные двухэтажные Сборник № 9 Таблица 46

лесоцехи 2 - рамные двухэтажные Сборник № 26, том IV, Таблица 95

лесоцехи 2-рамные одноэтажные Сборник № 9 Таблица 45

лесоцехи 2-рамные одноэтажные Сборник № 26, том IV, Таблица 94

лесоцехи 4-рамные Сборник № 9 Таблица 47

лесоцехи 4 - рамные Сборник № 26, том IV, Таблица 96

лесоцехи 8-рамные Сборник № 9 Таблица 48


баллоно-наполнительные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ц

Цеха баллоно-наполнительные газопромыслового хозяйства, здание объемом

до 1000 м3 Сборник 29 Таблица 69

до 5000 м3 Сборник 29 Таблица 70

до 7000 м3 Сборник 29 Таблица 71

до 11000 м3 Сборник 29 Таблица 72


компрессорные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ц

Цеха компрессорные с бытовыми помещениями газопромыслового хозяйства, здание объемом

до 10000 м3 Сборник 29 Таблица 43

до 30000 м3 Сборник 29 Таблица 44

до 35000 м3 Сборник 29 Таблица 45

до 40000 м3 Сборник 29 Таблица 46


Цеха по производству
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ц

Цех по производству

бутилового каучука нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 155

гидроперекиси нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 160

дивинильного каучука нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 156

дивинилметилстирольного каучука нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 154

дивинила нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 151

изопренового каучука нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 153

катализатора нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 159

латекса нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 157

стирола нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 158


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ц

Цеха специфических для предприятий авиационной промышленности

сборочные цехи самолетостроительных заводов Сборник № 7 Таблица 39

испытательные станции моторостроительных и агрегатных заводов авиационной промышленности Сборник № 7 Таблица 40

объекты заводов алюминиевого проката авиационной промышленности Сборник № 7 Таблица 41


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ц

Цеха специфических для предприятий абразивной промышленности

производства карбида кремния Сборник № 7 Таблица 42

производства карбида бора Сборник № 7 Таблица 43

производства электрокорунда Сборник № 7 Таблица 44

связок Сборник № 7 Таблица 45

шлифовальное шкурки Сборник № 7 Таблица 46


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ч

Чаны рассольные Сборник № 26, том IV, Таблица 6

Чаны рассольные Сборник № 36 Таблица 56

Части фасонные на асбестоцементных. трубопроводах Сборник № 37 Таблица 75

Чайные до 50 посадочные мест Сборник № 2 (бюдж) Таблица 271

Чайные до 50 посадочных мест Сборник № 26, том II, Таблица 129

Чайные Сборник № 36 Таблица 25

Чайханы Сборник № 2 (бюдж) Таблица 265

Чайханы Сборник № 26, том II, Таблица 123

Червоводни на 25 коробок грены Сборник № 2 (бюдж) Таблица 215

Червоводни на 25 коробок грены Сборник № 26, том I, Таблица 194


Ш
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Шахты гидротехнические гидравлических электростанций и гидроузлов Сборник № 5 Таблица 50

Шахты гидротехнические (проходка и обделка) Сборник № 37 Таблица 48

Шеды звероводческих ферм с клетками Сборник № 2 (бюдж) Таблица 45

Шеды звероводческих ферм с клетками Сборник № 26, том I, Таблица 45

Шихтарники металлургического производства Сборник № 2 Таблица 1

Шихтарники металлургического производства Сборник № 2 Таблица 2

Шихтарники металлургического производства Сборник № 2 Таблица 3

Шихтарники металлургического производства Сборник № 2 Таблица 4

Шкаф батарейный железобетонный на железнодорожном транспорте Сборник № 21 Таблица 282

Шкафы телефонной канализации Сборник № 25 Г

Школы

Шлагбаумы механизированные Сборник № 21 Таблица 238

Шлакоуборки механизированные железнодорожного транспорта Сборник № 21 Таблица 44

Шлейфы и метанолопроводы газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 3

Шлюзы

Шпалы верхнего строения железнодорожного пути широкой колеи Сборник № 21 Таблица 222

Шпалы колеи 750 мм Сборник № 21 Таблица 245

Шпили и галереи транспортерные шлаковой промышленности Сборник № 8 Раздел 6


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Школы

школы музыкальные Сборник № 7 (бюдж) Раздел II

школы общеобразовательные

-интернаты на 80 мест двухэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 245

-интернаты на 80 мест двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 98

по подготовке кадров для предприятий общественного питания Сборник № 33 Таблица 49

по подготовке кадров для предприятий торговли и общественного питания трех - четырехэтажные Сборник № 6(бюдж) Таблица 30

по подготовке кадров для предприятий торговли Сборник № 33 Таблица 50

санаторно-лесные Сборник № 7(бюдж) Раздел III


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Школы общеобразовательные

без спортивного и актового залов

со встроенным спортивным или актовым залами

кирпичные четырехэтажные со спортзалом и столовой Сборник 32 Таблица 10


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Школы общеобразовательные без спортивного и актового залов

с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

с центральным отоплением от встроенной котельной


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Школы общеобразовательные без спортивного и актового залов

с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Сборник № 26, том II, Таблица 97

кирпичные одноэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 241

кирпичные одноэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 7

кирпичные одноэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 91

кирпичные одноэтажные Сборник 32 Таблица 3

кирпичные двухэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 242

кирпичные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 8

кирпичные двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 92

кирпичные двухэтажные Сборник 32 Таблица 4

кирпичные трехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 9

кирпичные четырехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 10

кирпичные пятиэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 11

деревянные одноэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 239

деревянные одноэтажные Сборник № 7 (бюдж) Таблица 12

деревянные одноэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 89

деревянные одноэтажные Сборник 32 Таблица 1

деревянные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 13

деревянные трехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 14

каркасно-засыпные одноэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 15

каркасно-засыпные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 16

каркасно-засыпные трехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 17

саманные или из сырцового кирпича одноэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 18

смешанной конструкции двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 19

сырцовый кирпич, одноэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 244


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Школы общеобразовательные без спортивного и актового залов

с центральным отоплением от встроенной котельной

кирпичные одноэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 20

кирпичные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 21

кирпичные трехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 22

кирпичные четырехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 23

кирпичные четырехэтажные с котельной Сборник 32 Таблица 9

кирпичные пятиэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 24


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Школы общеобразовательные со встроенным спортивным или актовым залами

с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

с центральным отоплением от встроенной котельной


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Школы общеобразовательные со встроенным спортивным или актовым залами

с центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

деревянные двухэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 240

деревянные двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 90

деревянные двухэтажные Сборник 32 Таблица 2

деревянные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 29

деревянные трехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 30

каркасно-панельной конструкции двух - четырехэтажные Сборник 32 Таблица 11

кирпичные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 25

кирпичные двух - трехэтажные на 1496 ученических мест Сборник 32 Таблица 13

кирпичные двух - трехэтажные со спортзалом и столовой Сборник 32 Таблица 5

кирпичные трехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 26

кирпичные четырехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 27

крупнопанельной конструкции четырехэтажные Сборник 32 Таблица 12

кирпичные пятиэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 28

смешанной конструкции двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 31


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Школы общеобразовательные со встроенным спортивным или актовым залами

с центральным отоплением от встроенной котельной

кирпичные двухэтажные Сборник № 2 (бюдж) Таблица 243

кирпичные двухэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 32

кирпичные двухэтажные Сборник № 26, том II, Таблица 93

кирпичные двухэтажные Сборник 32 Таблица 6

кирпичные трехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 33

кирпичные трехэтажные Сборник 32 Таблица 7

кирпичные четырехэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 34

кирпичные четырехэтажные Сборник 32 Таблица 8

кирпичные пятиэтажные Сборник № 7(бюдж) Таблица 35


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Ш

Шлюзы

на каналах Сборник № 16 Таблица 12

-регуляторы (без переезда), из монолитного бетона, на расход 0,2-1,3 куб. м \сек и напор 0,7-1,5 м Сборник № 12 Таблица 48

-регуляторы (с переездом), из монолитного бетона, на расход 0,2-1,3 куб. м \сек и напор 0,7-1,5 м Сборник № 12 Таблица 47

-регуляторы двустороннего действия на расход 3-30 куб. м \сек и напор 3-4 м из сборного железобетона (на песчаных грунтах) Сборник № 12 Таблица 45

-регуляторы открытые лотковые (с переездом и без переезда), из монолитного железобетона и бетона, на. напор 0,4-1,5 м Сборник № 12 Таблица 46

-регуляторы открытые, на каналах (с переездом), из сборно-монолитного железобетона Сборник № 12 Таблица 44

-регуляторы трубчатые Сборник № 16 Таблица 13

-регуляторы трубчатые (с переездом), на каналах, из сборно-монолитного железобетона Сборник № 12 Таблица 43


Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Щ

Щиты снеговые и заборы постоянные Сборник № 21 Таблица 242

Щиты снегозадерживающие и постоянные заборы Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 68

Щиты управления главные электрических станций Сборник № 5 Таблица 8


Э
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Э

Экономайзеры теплофикационные в котельных с топками для древесных отходов Сборник № 9 Таблица 61

Элеватор шрота Сборник № 10 Таблица 43

Электрокабель силовой, прокладываемый по морской эстакаде нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 27

Электроосвещение морской эстакады нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 28

Электроподстанции кремниевые преобразовательные (КПП) горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 188

Электроподстанции ртутно-преобразовательные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 186

Электроподстанции ртутно-преобразовательные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 187

Электростанции дизельные, локомобильные и паротурбинные мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения Сборник № 5 Раздел I

Электростанции локомобильные и склады топлива лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 26

Электростанции на пять агрегатов газопромыслового хозяйства, здание объемом до 11000 м3 Сборник 29 Таблица 21

Электростанция (здание) без котельной газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 52

Электростанция (здание) с котельной газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 51

Эллинги открытые(крановые эстакады) для предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 206

Эллинги судостроительные (закрытые) ширина пролетов 27-33 м Сборник № 20 Таблица 217

Эллинги судостроительные (закрытые) ширина пролетов 36-42 м Сборник № 20 Таблица 219

Эстакады

Этажерки бункерные блока гидрохимических переделов горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 233

Этажерки газофракционирующих, маслоабсорбционных, сероочистных установок, осушки газа и получения серы Сборник 29 Таблица 63

Этажерки фракционных и неновых колонн отделений дистилляции смолы Сборник № 1 Таблица 111.91

Этажерки холодильной установки газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 64


Эстакады
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Э

Эстакады

Сборник № 8 Раздел 9

Сборник № 12б Таблица 198

Сборник № 21 Таблица 63

Сборник № 26, том IV, Таблица 231

Сборник № 26, том IV, Таблица 40

бревнотасок из бассейнов в лесоцехи и окорочные цехи Сборник № 9 Таблица 63

(галерея) от бункерной сырья к главному корпусу брикетных и полу брикетных заводов Сборник № 16 Таблица 31

для бревнотасок и транспортеров целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 124

бункерные в складах готовой продукции ферросплавных заводов Сборник № 1 Таблица 11.11

бункерные рудных, коксовых и скрапных бункеров с подбункерными помещениями доменных цехов Сборник № 1 Таблица 1.16

в сборном железобетоне, установленные в сухом грунте Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 122

в сборном железобетоне, установленные в мокром грунте Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 123

взрывных отделений скрапоразделочных цехов Сборник № 1 Таблица 1.87

двухстоечные железобетонные (одноярусные и двухъярусные) для воздушной прокладки трубопроводов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 111

двухстоечные железобетонные(одноярусные и двухъярусные) для воздушной прокладки трубопроводов Сборник № 19 Таблица 72

двух-трехъярусные пульпопроводов, шламопроводов, технологических трубопроводов высотой свыше 10 м горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 255

деревянные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 15

для воздушной прокладки трубопроводов Сборник № 19 Раздел 1

для грейферных тележек тушильных башен коксовых блоков Сборник № 1 Таблица 111.48

для мойки автомашин Сборник № 26, том IV, Таблица 224

для мойки автомашин Сборник 29 Таблица 145

для ремонта и мойки автомашин при магистральных нефтепродуктопроводах Сборник 4 Таблица 59

для слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн Сборник 29 Таблица 141

для технологических трубопроводов целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 125

для транспортирования брикетов и лома брикетов Сборник № 16 Таблица 32

железнодорожные горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 252

железнодорожные наливные для нефтепродуктов железобетонные и металлические галерейного типа и др. Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 129

железнодорожные наливные для нефтепродуктов железобетонные и металлические галерейного типа и др. общезаводского хозяйства нефтяной промышленности Сборник 4 Таблица 134

железнодорожные (наливные, железобетонные и металлические галерейного типа и др.) для нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 80

железнодорожные сливо-наливные для светлых и темных нефтепродуктов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 130

железнодорожные сливо-наливные газопромыслового хозяйства Сборник 29 Таблица 80

железнодорожные сливо-наливные для светлых и темных нефтепродуктов Сборник 4 Таблица 145

железобетонные для мойки автомобилей Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 36

железобетонные для мойки автомобилей Сборник 23 Таблица 41

железобетонные для технологических трубопроводов Сборник № 6 Раздел 1. Таблица 18

известковых заводов Сборник № 8 Раздел 2

кабельных конвейеров целлюлозно-бумажной промышленности Сборник № 9 Таблица 123

крановые

копровых отделений скрапоразделочных цехов Сборник № 1 Таблица 1.80

ленточных транспортеров и бункера для отходов лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 20

металлические угольных шахт Сборник № 3 Таблица 13

морские железобетонные нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 24

морские магистральные металлические транспортные с пролетными строениями до 20 м нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 21

морские магистральные металлические транспортные с пролетным строением по 50 м нефтепромыслового хозяйства на море Сборник 4 Таблица 23

одностоечные железобетонные для воздушной прокладки трубопроводов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 110

одностоечные железобетонные для воздушной прокладки трубопроводов Сборник № 19 Таблица 71

одностоечные стальные для воздушной прокладки трубопроводов Сборник № 1 (бюдж.) Таблица 109

одностоечные стальные для воздушной прокладки трубопроводов Сборник № 19 Таблица 70

перегрузочные железнодорожного транспорта Сборник № 16 Таблица 24

подкрановые шлаковых отделений скрапоразделочных цехов с ямами для шлака Сборник № 1 Таблица 1.84

подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 1524 мм Сборник № 19 Отдел IV

полуавтоматических линий по обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 18

поперечных транспортеров деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 62

противопожарные звенья угольных шахт Сборник № 3 Таблица 16

пульпопроводов и шламопроводов высотой до 8 м горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 254

разгрузочные (повышенные пути) для нагрузки сыпучих грузов из железнодорожных вагонов Сборник № 21 Таблица 32

резервного склада руды Сборник № 1 Таблица VI.4

рыбопромышленных предприятий Сборник № 12 Раздел 5

семенных шнеков Сборник № 14 Таблица 4914ht49o

сортировочных транспортеров. с полуавтоматическими сбрасывателями лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 19

стальные для надземной прокладки трубопроводов Сборник № 3 (бюдж.) Таблица 124

стальные для надземной прокладки трубопроводов Сборник № 5 Таблица 153

технологических трубопроводов высотой до 8 м горнорудных предприятий Сборник № 2 Таблица 253

транспортеров (наклонные) деревообрабатывающей промышленности Сборник № 9 Таблица 64

цепных транспортеров и будки приводов лесозаготовительной промышленности Сборник № 9 Таблица 21


крановые
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Э

Эстакады крановые

крановые Сборник № 19 Раздел 2

однопролетные, грузоподъемность крана 5 - 10 т. Сборник № 19 Таблица 73

однопролетные

двухпролетные

трехпролетные


однопролетные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Э

Эстакады крановые однопролетные

грузоподъемность крана 15 - 20 т. Сборник № 19 Таблица 74

грузоподъемность крана 30 и 50 т. Сборник № 19 Таблица 75


двухпролетные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Э

Эстакады крановые двухпролетные

грузоподъемность крана 5 - 10 т. Сборник № 19 Таблица 76

грузоподъемность крана 15 - 20 т. Сборник № 19 Таблица 77

грузоподъемность крана 30 и 50 т. Сборник № 19 Таблица 78


трехпролетные
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Э

Эстакады крановые трехпролетные

грузоподъемность крана 5 - 10 т. Сборник № 19 Таблица 79

трехпролетные, грузоподъемность крана 15 - 20 т. Сборник № 19 Таблица 80

трехпролетные, грузоподъемность крана 30 и 50 т. Сборник № 19 Таблица 81


Я
Объекта оценки,

предусмотренные сборниками укрупненных показателей

Я

Ядро спортивное Сборник № 7(бюдж) Таблица 66

Ядро спортивное нормальное Сборник № 2 (бюдж) Таблица 255

Ядро спортивное нормальное открытое Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 17

Ядро спортивное нормальное Сборник № 26, том II, Таблица 104

Ядро спортивное нормальное Сборник № 35 Таблица 1

Яйцесклады на 3 вагона Сборник № 2 (бюдж) Таблица 78

Яйцесклады на 3 вагона Сборник № 26, том I, Таблица 78

Яйцесклады Сборник № 2 (бюдж) Таблица 77

Яйцесклады Сборник № 26, том I, Таблица 77

Якоря деревянных радиомачт железобетонные Сборник № 25 И

Якоря железобетонные для стальных радиомачт и радиобашен Сборник № 25 Раздел 11

Якорь судоходной обстановки железобетонный Сборник № 20 Таблица 170

Яма беккари с вскрывочной Сборник № 2 (бюдж) Таблица 53

Яма беккари с вскрывочной Сборник № 26, том I, Таблица 53

Ямы взрывные взрывных отделений скрапоразделочных цехов Сборник № 1 Таблица 1.88

Ямы для слива шлака Сборник № 8 Раздел 5

Ямы помойные Сборник № 11 (бюдж.) Таблица 39

Ямы помойные Сборник № 21 Таблица 192

Ямы помойные со срубами из пластин и при кирпичных стенах Сборник № 2 (бюдж) Таблица 304

Ямы помойные со срубами из пластин и при кирпичных стенах Сборник № 4 (бюдж)  Таблица 112

Ямы скиповые доменных печей Сборник № 1 Таблица 1.15

Ямы трансбордерные для предприятий судостроения и судоремонта Сборник № 20 Таблица 202

Ямы углеприемные Сборник № 1 Таблица 111.2

Ямы угольные угольных шахт Сборник № 3 Таблица 32

Яхт-клубы на 25 и 65 судов Сборник № 10 (бюдж.) Таблица 11

Яхт-клубы на 25, 65 судов Сборник № 35 Таблица 22


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

Отдел I. Вспомогательные производственные здания разного назначения

Отдел II. Здания и сооружения обслуживающего назначения

Отдел III. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Отдел IV. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 750 мм

Отдел V. Подъездные и внутренние автомобильные дороги

Отдел VI. Эстакады, каналы и камеры

Отдел VII. Сооружения при производственных котельных

Отдел VIII. Здания и сооружения для хранения нефтепродуктов

Приложение. Дополнительные указания


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Вспомогательные производственные здания разного назначения

Вводные указания

Таблица 1. Механические мастерские

Таблица 2. Механические мастерские

Таблица 3. Механические мастерские

Таблица 4. Механические мастерские

Таблица 5. Деревообделочные мастерские

Таблица 6. Деревообделочные мастерские

Таблица 7. Деревообделочные мастерские

Таблица 8. Деревообделочные мастерские

Таблица 9. Котельные. Топливо - газ, мазут

Таблица 10. Котельные. Топливо - антрацит, каменные и бурые угли

Таблица 11. Котельные. Топливо - антрацит, каменные и бурые угли

Таблица 12. Подземное хозяйство

Таблица 13. Компрессорные

Таблица 14. Компрессорные

Таблица 15. Компрессорные

Таблица 16. Компрессорные

Таблица 17. Трансформаторные подстанции

Таблица 18. Трансформаторные подстанции

Таблица 19. Материальные склады с рампами

Таблица 20. Материальные склады с рампами

Таблица 21. Материальные склады с рампами

Таблица 22. Материальные склады без рамп

Таблица 23. Материальные склады без рамп

Таблица 24. Материальные склады без рамп

Таблица 25. Крытые платформы

Таблица 26. Крытые платформы

Таблица 27. Открытые платформы

Таблица 28. Открытые платформы

Таблица 29. Навесы

Таблица 30. Склады горючих и масел (надземные)

Таблица 31. Склады горючих и масел (надземные)

Таблица 32. Склады горючих и масел (надземные)

Таблица 33. Склады горючих и масел (полуподземные)


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Здания и сооружения обслуживающего назначения

Вводные указания

Таблица 34. Бытовые помещения 1 - 2 и 3 - 4-этажные

Таблица 35. Бытовые помещения 1 - 2 и 3 - 4-этажные

Таблица 36. Бытовые помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 37. Бытовые помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 38. Бытовые помещения 1 - этажные

Таблица 39. Лаборатории 1 - 3 и 4 - этажные

Таблица 40. Лаборатории 1 - 2 - этажные

Таблица 41. Лаборатории 1 - 2 - этажные

Таблица 42. Пожарные посты

Таблица 43. Пожарные посты

Таблица 44. Пожарные посты

Таблица 45. Пожарные депо

Таблица 46. Пожарные депо

Таблица 47. Пожарные депо

Таблица 48. Проходные пункты одноэтажные с навесами

Таблица 49. Проходные пункты 1 - 2 - этажные

Таблица 50. Проходные пункты 1 - 2 - этажные

Таблица 51. Караульные помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 52. Караульные помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 53. Караульные помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 54. Общежития ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные

Таблица 55. Общежития ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные

Таблица 56. Общежития ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные

Таблица 57. Питомники для собак 1 - этажные

Таблица 58. Кухни для собак 1 - этажные

Таблица 59. Конюшни

Таблица 60. Ограждения деревянные и из колючей проволоки на деревянных столбах

Таблица 61. Ограждения кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением

Таблица 62. Ограждения железобетонные сплошные и решетчатые и железобетонные столбы с сетчатым и деревянным заполнением

Таблица 63. Ограждения металлические

Таблица 64. Ворота металлические и деревянные


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Вводные указания

Раздел 1. Путь и путевые устройства

Раздел 2. Искусственные сооружения

Раздел 3. Связь и сигнализация


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица 65. Земляное полотно

Таблица 66. Крепления откосов земляного полотна, кюветов и устройства дренажа мелкого заложения

Таблица 67. Балластный слой

Таблица 71. Рельсовый путь (без балластного слоя)

Таблица 73. Противоугоны, путевая защита и принадлежности пути


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Раздел 2. Искусственные сооружения

Вводные указания

Таблица 76. Трубы сборные железобетонные, водопропускные круглые

Таблица 80. Дюкеры сборные железобетонные (для пропуска водотоков через “нулевые места” и выемки)

Таблица 82. Лотки междушпальные сборные, железобетонные


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Раздел 3. Связь и сигнализация

Таблица 83. Столбовая линия связи

Таблица 84. Траверса

Таблица 85. Подвеска 1 км проводов

Таблица 86. Прокладка 1 км кабеля

Таблица 87. Сигнализация на въездах и выездах в цеховые и складские здания и при пересечении людских потоков на внутренних путях

Таблица 88. Переездная сигнализация


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 750 мм

Вводные указания

Таблица 89. Земляное полотно

Таблица 90. Балластный слой

Таблица 92. Рельсовый путь (без балластного слоя)

Таблица 95. Противоугоны и принадлежности пути

Искусственные сооружения

Таблица 96. Унифицированные сборные пролетные строения мостов

Таблица 97. Опоры крайние под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона

Таблица 98. Опоры промежуточные под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. Подъездные и внутренние автомобильные дороги

Вводные указания

Раздел 1. Дороги

Раздел 2. Гаражи


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. Подъездные и внутренние автомобильные дороги

Раздел 1. Дороги

Таблица 99. Земляное полотно

Таблица 100. Дорожные одежды

Таблица 104. Обстановка дороги

Искусственные сооружения

Таблица 105. Водопропускные сборные железобетонные трубы для пропуска каналов оросительных систем с минимальной засыпкой над трубой 0,25 м

Таблица 106. Унифицированные сборные предварительно напряженные железобетонные пролетные строения мостов длиной 9, 12, 15, 18 и 24 м под автомобили БелАЗ-540 весом в груженом состоянии 51,5 т


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. Подъездные и внутренние автомобильные дороги

Раздел 2. Гаражи

Таблица 107. Гаражи на 3-30 автомобилей

Таблица 108. Гаражи на 1-30 автомобилей


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI. Эстакады, каналы и камеры

Вводные указания

Раздел 1. Эстакады для воздушной прокладки трубопроводов

Раздел 2. Каналы

Раздел 3. Камеры


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI. Эстакады, каналы и камеры

Раздел 1. Эстакады для воздушной прокладки трубопроводов

Таблица 109. Одностоечные стальные эстакады

Таблица 110. Одностоечные железобетонные эстакады

Таблица 111. Двухстоечные железобетонные эстакады (одноярусные и двухъярусные)


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI. Эстакады, каналы и камеры

Раздел 2. Каналы

Таблица 112. Непроходные односекционные каналы с кирпичной облицовкой

Таблица 113. Непроходные односекционные бетонные каналы

Таблица 114. Непроходные односекционные каналы из сборных железобетонных элементов

Таблица 115. Непроходные двухсекционные каналы с кирпичной облицовкой

Таблица 116. Непроходные двухсекционные бетонные каналы

Таблица 117. Непроходные двухсекционные каналы из сборных железобетонных элементов


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI. Эстакады, каналы и камеры

Раздел 3. Камеры

Таблица 118. Камеры вентиляционные и технологические


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VII. Сооружения при производственных котельных

Вводные указания

Таблица 119. Дымовые трубы кирпичные

Таблица 120. Дымовые трубы металлические

Таблица 121. Газоходы

Таблица 122. Разгрузочные устройства открытые

Таблица 123. Приемное устройство и галереи топливоподачи

Таблица 124. Мазутное хозяйство


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. Здания и сооружения для хранения нефтепродуктов

Вводные указания

Раздел 1. Комплексные восстановительные стоимости. Резервуарные парки

Раздел 2. Индивидуальные восстановительные стоимости. Резервуарные парки


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. Здания и сооружения для хранения нефтепродуктов

Раздел 1. Комплексные восстановительные стоимости. Резервуарные парки

Таблица 125. Резервуары вертикальные стальные РВС (без подогревателей)

Таблица 126. Резервуары вертикальные стальные РВС (с внутренними подогревателями)

Таблица 127. Трубопроводы резервуарных парков

Таблица 129. Эстакады железнодорожные наливные для нефтепродуктов железобетонные и металлические галерейного типа и др.

Таблица 130. Железнодорожные сливо-наливные эстакады для светлых и темных нефтепродуктов

Таблица 131. Насосные технологические (без каркаса с фонарем)

Таблица 132. Насосные технологические (без каркаса и без фонаря)

Таблица 133. Насосные технологические (с каркасом и фонарем, с каркасом без фонаря)


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. Здания и сооружения для хранения нефтепродуктов

Раздел 2. Индивидуальные восстановительные стоимости. Резервуарные парки

Таблица 134. Земляные работы с обвалованием и благоустройством резервуарных парков

Таблица 135. Фундаменты песчаные под резервуары вертикальные стальные и сооружения при них (для резервуаров без подогревателей)

Таблица 136. Фундаменты песчаные под резервуары вертикальные стальные и сооружения при них (для резервуаров с внутренними подогревателями)

Таблица 137. Фундаменты под вертикальные стальные резервуары

Таблица 138. Фундаменты под металлические лестницы к вертикальным резервуарам

Таблица 139. Лестницы металлические для перехода через обвалования

Таблица 140. Резервуары вертикальные стальные (РВС)

Таблица 141. Окраска резервуаров вертикальных стальных

Таблица 142. Оборудование резервуаров вертикальных стальных

Таблица 143. Подогреватели внутренние для резервуаров вертикальных стальных

Таблица 144. Металлоконструкции технологические для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов (площадки и лестницы, крепления и стойки)

Таблица 145. Нефтеотделители и песколовки

Таблица 146. Нефтеловушки


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости зданий и сооружений, имеющихся в организациях и учреждениях, состоящих на государственном бюджете, и предназначен для переоценки основных фондов.

Восстановительную стоимость зданий и сооружений, отсутствующих в настоящем сборнике, следует определять по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

2. Сборник состоит из отделов:

I - Вспомогательные производственные здания разного назначения;

II - Здания и сооружения обслуживающего назначения;

III - Подъездные и внутренние пути колеи 1524 мм;

IV - Подъездные и внутренние пути колеи 750 мм;

V - Подъездные и внутренние автомобильные дороги;

VI - Эстакады, каналы и камеры;

VII - Сооружения при производственных котельных;

VIII - Здания и сооружения для хранения нефтепродуктов.

3. Показатели восстановительной стоимости приведены в сборнике по 9 территориальным поясам. Стоимость для 10-го территориального пояса следует принимать по показателям смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

Распределение территории СССР по поясам приведено в приложении Общей части к сборникам.

4. Восстановительная  стоимость зданий, приведенная в этом сборнике, исчислена с учетом стоимости всех общестроительных работ, внутренних санитарно-технических и электроосветительных устройств, накладных расходов и плановых накоплений, а также внеобъемных затрат на проектно-изыскательские работы, сдельно-прогрессивную систему оплаты труда рабочих, производство работ в зимнее время, содержание дорог, уборку территории, научно-исследовательские работы, послеосадочный ремонт, временные здания и сооружения за вычетом возврата и др.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СБОРНИКА

5. Полная стоимость здания или сооружения определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на количество единиц измерения оцениваемого объекта. При этом следует учитывать поправки, - приведенные в Технической части сборника и во вводных указаниях соответствующих отделов и разделов и в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

6. Восстановительная стоимость зданий и сооружений определена для II климатического района. Восстановительную стоимость зданий, расположенных в других климатических районах, определяют путем применения к восстановительным стоимостям по II климатическому району следующих коэффициентов:

Климатический район	Коэффициенты к восстановительной стоимости
	зданий	сооружений
I  III  IV	1,09  0,94  0,92	1,02  0,99  0,98
Деление территории СССР по климатическим районам приведено в приложении Общей части к сборникам.

7. Правила определения строительного объема зданий приведены в Общей части ко всем сборникам. Порядок определения измерителей отдельных сооружений в необходимых случаях приводится в вводных указаниях к соответствующим отделам.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

К каждой таблице норм приведена техническая характеристика и группа капитальности. Отнесение зданий, к той или другой группе капитальности производится на основании конструктивных особенностей, приведенных в Общей части к сборникам для зданий производственного назначения. Восстановительная стоимость, указанная для зданий с кирпичными стенами, распространяется на здания, состоящие из блоков и панелей.

Примеры пользования сборником

Пример 1. Требуется переоценить здание механической мастерской в Нижнем Тагиле. Здание механической мастерской кирпичное на бутовых фундаментах; покрытие и перекрытие железобетонные, кровля рулонная. Здание оборудовано внутренними санитарно-техническими и электроосветительными устройствами. Согласно приложения Обшей части к сборникам, здание механической мастерской относится ко II группе капитальности.

Пользуясь правилами исчисления объемов зданий, определяем, что объем механической мастерской равен 11450 куб. м.

Согласно приложению Общей части, устанавливаем, что Нижний Тагил расположен во 2-м территориальном поясе и в I климатическом районе.

Расчет производится в такой последовательности.

1. Находим полную восстановительную стоимость механической мастерской. Согласно табл. 2 настоящего сборника и указаниям п. 6 Технической части, восстановительная стоимость 1 куб. м здания механической мастерской составит: 10,2 х 1,09 = 11,12 руб., где 10,2 - восстановительная стоимость 1 куб. м здания для II климатического района и 2-го территориального пояса; 1,09 - поправочный коэффициент для I климатического района.

Полная восстановительная стоимость здания составит: 11,12 х 11450 = 127324 руб.

2. Определяем физический износ в процентах и в денежном выражении.

Для определения размеров физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Конструктивные элементы	Удельный вес конструктивных элементов	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	7	-	-
Стены, перегородки и колонны	28	10	2,8
Покрытия и перекрытия  Кровля	14  6	10  20	1,4  1,2
Полы	15	за	4,5
Проемы	9	20	1,8
Отделочные работы	3	40	1,2
Внутренние сантехнические и электроосветительные работы	12	5	0,6
Прочие работы	6	14	0,8
Итого	100	-	14,3
В графе “а” дан удельный вес отдельных конструктивных элементов из табл. 2.

В графе “б” приведены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определенные инвентаризационной комиссией.

В графе “в” помещен удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах, полученный путем перемножения показателей графы “а” на данные графы “б”.

Общий физический износ здания составляет 15 %. Физический износ здания в денежном выражении составляет: 127324 х 0,143 = 18207 руб.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и панельные. Перекрытия металлические, покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, асфальтовые и дощатые.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 1

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальный	4000	5000	6000	10000
пояс	а	б	в	г
1	13,3	12,8	12,0	11,2
2	14,0	13,4	12,6	11,8
3	14,6	14,1	13,2	12,3
4	15,3	14,7	13,8	12,9
5	16,6	16,0	15,0	14,0
6	23,9	23,0	21,6	20,2
7	26,6	25,6	24,0	22,4
8	28,1	27,0	25,3	23,6
9	35,9	34,6	32.4	30,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 1)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	12	11	12	12
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровли	30  16  7	30  16  8	30  16  8	30  16  7
Полы	9	9	8	10
Проемы	8	8	7	8
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы  Прочие работы	3  13  2	3  12  3	3  13  3	2  13  2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и панельные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 2

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 1000	до 3000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г	д
1	21,0	14,0	12,7	10,6	9,7
2	22,1	14,7	13,3	11,1	10,2
3	23,1	15,4	14,0	11,7	10,7
4	24,2	16,1	14,6	12,2	11,2
5	26,3	17,5	15,9	13,3	12,1
6	37,8	25,2	22,9	19,1	17,5
7	42,0	28,0	25,4	21,2	19,4
8	44,3	29,5	26,8	22,4	20,5
9	56,7	37,8	34,3	28,6	26,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 2)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	9	8	8	6	7
Стены, перегородки и колонны  Покрытия и перекрытия  Кровля	35  14  6	34  14  6	31  14  6	30  13  7	28  14  6
Полы	15	14	11	16	15
Проемы	8	9	9	10	9
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	2  7  4	3  9  4	3  12  4	2  11  5	3  12  6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 3

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 1000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г
1	18,8	12,9	12,3	11,4
2	19,7	13,5	12,9	12,0
3	20,7	14,2	13,5	12,5
4	21,6	14,8	14,1	13,1
5	23,5	16,1	15,4	14,3
6	33,8	23,2	22,1	20,5
7	37,6	25,8	24,6	22,8
8	39,7	27,2	26,0	24,1
9	50,8	34,8	33,2	30,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 3)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	11	8	7	5
Стены, перегородки и колонны  Покрытия и перекрытия Кровли	36  11  9	34  10  8	33  10  8	30  12  8
Полы	7	9	10	12
Проемы	8	8	10	11
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	4  11  3	4  14  5	4  13  5	5  12  5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные. Стены деревянные. Колонны деревянные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы глинобетонные, дощатые и бетонные. Перегородки деревянные. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 4

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	500	1000	2000	3000
	а	б	в	г
1	16,9	14,7	11,6	9,4
2	17,7	15,4	12,2	9,9
3	18,6	16,2	12,8	10,3
4	19,4	16,9	13,3	10,8
5	21,1	18,4	14,5	11,8
6	30,4	26,5	20,9	16,9
7	33,8	29,4	23,2	18,8
8	35,7	31,0	24,5	19,8
9	45,6	40,0	31,3	25,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 4)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	6	5	3	3
Стены, перегородки и колонны	32	29	25	22
Покрытия и перекрытия Кровли	11  11	12  9	14  10	14  10
Полы	11	12	13	15
Проемы	8	10	10	10
Отделочные работы	2	2	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	15  4	16  5	18  5	19  5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Полы асфальтовые, бетонные и дощатые. Перекрытия металлические, покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 5

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 1000	до 3000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г	д
1	13,9	12,5	11,2	10,9	9,1
2	14,6	13,1	11,8	11,4	9,6
3	15,3	13,8	12,3	12,0	10,0
4	16,0	14,4	12,9	12,5	10,5
5	17,4	15,6	14,0	13,6	11,4
6	25,0	22,5	20,2	19,6	16,4
7	27,8	25,0	22,4	21,8	18,2
8	29,3	26,4	23,6	23,0	19,2
9	37,5	33,8	30,2	29,4	24,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 5)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	10	10	8	8	8
Стены, перегородки и колонны	34	34	32	32	32
Перекрытия и покрытия	16	17	20	20	20
Кровли	7	6	6	6	5
Полы	10	11	14	14	13
Проемы	8	7	7	7	7
Отделочные работы	3	3	3	3	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10	10	8	8	9
Прочие работы	2	2	2	2	3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Полы асфальтовые, бетонные и дощатые. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 6

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 2000	до 3000	до 9000	до 18000	свыше 18000
	а	б	в	г	д
1	13,1	11,9	10,8	9,8	9,1
2	13,8	12,5	11,3	10,3	9,6
3	14,4	13,1	11,9	10,8	10,0
4	15,1	13,7	12,4	11,3	10,5
5	16,4	14,9	13,5	12,3	11,4
б	23,6	21,4	19,4	17,6	16,4
7	26,2	23,8	21,6	19,6	18,2
8	27,6	25,1	22,8	20,7	19,2
9	35,4	32,1	29,2	26,5	24,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 6)

Конструктивные элемента	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	10	8	6	7
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровли	33  16  6	29  19  7	27  21  7	24  22  8	21  24  8
Полы	9	10	11	12	13
Проемы	6	6	6	7	7
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	3  12  3	3  12  4	3  12  5	2  13  6	1  13  6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Полы асфальтовые, бетонные и деревянные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 7

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г	д
1	13,7	12,4	11,4	11,1	8,5
2	14,4	13,0	12,0	11,7	8,9
3	15,1	13,6	12,5	12,2	9,4
4	15,8	14,3	13,1	12,8	9,8
5	17,1	15,5	14,3	13,9	10,6
6	24,7	22,3	20,5	20,0	15,3
7	27,4	24,8	22,8	22,2	17,0
8	28,9	26,2	24,1	23,4	17,9
9	37,0	33,5	30,8	30,0	23,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 7)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	11	9	9	7	6
Стены, перегородки и колонны	34	33	29	28	27
Покрытия и перекрытия	13	12	14	15	18
Кровли	9	7	8	9	10
Полы	8	10	10	12	14
Проемы	8	9	10	9	9
Отделочные работы	5	4	4	3	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10	14	13	12	9
Прочие работы	2	2	3	5	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные. Стены и перегородки деревянные. Полы асфальтовые, бетонные и деревянные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 8

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	500	1000	2000	3000
	а	б	в	г
1	14,5	13,9	12,1	10,1
2	15,2	14,6	12,7	10,6
3	16,0	15,3	13,3	11,1
4	16,7	16,0	13,9	11,6
5	18,1	17,4	15,1	12,6
6	26,1	25,0	21,8	18,2
7	29,0	27,8	24,2	20,2
8	30,6	29,3	25,5	21,3
9	39,2	37,5	32,7	27,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 8)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	6	5	4	4
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровля	34  14  10	31  9  8	29  10  8	28  10  8
Полы	12	11	12	11
Проемы	10	11	11	10
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	2  10  2	3  20  2	3  21  2	3  23  3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ Топливо - газ, мазут

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Колонны железобетонные и металлические. Перекрытия и покрытия железобетонные и металлические. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные, бетонные, дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I и II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 9

Территориальный	Объем здания в куб. м, до
пояс	1000	3000	5000	10000	30 000
	а	б	в	г	д
1	25,0	17,0	13,8	10,9	9,3
2	26,3	17,8	14,5	11,4	9,8
3	27,5	18,7	15,2	12,0	10,2
4	28,8	19,5	15,9	12,5	10,7
5	31,3	21,2	17,2	13,6	11,6
6	45,0	30,6	24,8	19,6	16,7
7	50,0	34,0	27,6	21,8	18,6
8	52,5	35,7	28,9	22,9	19,5
9	67,5	45,9	37,3	29,4	25,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 9)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	17	9	9	9	11
Стены	26	21	24	24	29
Перекрытия и покрытия Кровли	7  9	18  9	17  9	17  10	22  4
Полы	4	4	4	6	3
Проемы	12	8	17	17	9
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	8  16  1	8  22  1	7  12  1	4  12  1	6  13  1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ Топливо - антрацит, каменные и бурые угли

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Колонны железобетонные и металлические. Перекрытия (включая бункера и площадки) и покрытия железобетонные и металлические. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные, бетонные, дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I и II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 10

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	1000	3000	5000	10000	30000
	а	б	в	г	в
1	25,0	18,8	18,5	12,9	12,2
2	26,3	19,7	19,4	13,5	12,8
3	27,5	20,7	20,4	14,2	13,4
4	28,8	21,6	21,3	14,8	14,0
5	31,3	23,5	23,1	16,1	15,2
6	45,0	33,8	33,3	23,2	22,0
7	50,0	37,6	37,0	25,8	24,4
8	52,5	39,5	38,8	27,1	25,6
9	67,5	50,8	49,9	34,8	32,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 10)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	17	11	16	9	10
Стены	26	27	24	27	26
Перекрытия и покрытия Кровли	7  9	23  6	23  4	26  5	31  3
Полы	4	5	3	4.	7
Проемы	12	10	7	13	5
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	8  16  1	3  14  1	6  14  3	4  11  1	3  14  1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ Топливо - антрацит, каменные и бурые угли

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная и этернитовая. Поли дощатые и бетонные. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальный	Высота здания в среднем 6 м	Высота здания в среднем 10 м
пояс	Объем здания в куб. м, до
	2000	3000	2000	3000	6000	10000
	а	б	в	г	д	е
1	12,7	11,8	12,6	10,6	9,8	10,0
2	13,3	12,4	13,2	11,1	10,3	10,5
3	14,0	13,0	13,9	11,7	10,8	11,0
4	14,6	13,6	14,5	12,2	11,3	11,5
5	15,3	14,7	15,7	13,2	12,2	12,5
6	22,9	21,2	22,7	19,0	17,6	18,0
7	25,4	23,6	25,7	21,2	19,6	20,0
8	26,7	24,8	26,5	22,3	23,6	21,0
9	34,3	31,9	34,0	28,6	26,5	27,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 11)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты Стены	5  25	4  24	8  34	6  28	7  31	8  33
Перекрытия	23	23	15	17	17	19
Кровли	4	4	2	3	3-	3
Полы	4	4	3	3	3	9
Проемы	5	5	4	4	3	3
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	5  25  5	5  27  4	5  25  4	6  30  3	6  27  3	5  24  3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подземные газоходы, каналы и приямки

Восстановительная стоимость на 100 кв. м застройки котельной в руб.

Таблица 12

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Восстановительная стоимость	1840	1930	2020	2120	2300	3310	3680	3860	4970


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны металлические и железобетонные. Фермы металлические. Подкрановые балки металлические и железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 13

Территориальные	Объем зданий в куб. м, до
пояса	3000	6000	8000	25000
	а	б	в	г
1	15,0	10,9	10,1	8,9
2	15,8	11,4	10,6	9,3
3	16,5	12,0	11,1	9,8
4	17,3	12,5	11,6	10,2
5	18,8	13,6	12,6	11,1
6	27,1	19,6	18,1	15,9
7	30,1	21,7	20,1	17,7
8	31,6	22,8	21,1	18,6
9	40,6	29,3	27,2	23,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 13)

Конструктивные элементы	а - г
Фундаменты Стены, перегородки и колонны Покрытия и перекрытия  Кровли	14  32  12  4
Полы	5
Проемы	9
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	7  10  7
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика здании

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные, панельные и бутовые. Подкрановые балки и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 14

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	1000	2000	3000	8000	6000
	а	б	в	г	д
1	19,2	15,7	15,1	12,6	9,5
2	20,2	16,5	15,9	13,2	10,0
3	21,1	17,3	16,6	13,9	10,5
4	22,1	18,1	17,4	14,5	10,9
5	24,0	19,6	18,9	15,8	11,9
6	34,6	28,3	27,2	22,7	17,1
7	38,4	31,4	30,2	25,2	19,0
8	40,5	33,1	31,9	26,6	20,0
9	51,8	42,4	40,8	34,0	25,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 14)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	10	8	7	7
Стены, перегородки и колонны	31	30	28	28	27
Покрытия и перекрытия Кровли	14  9	16  9	17  8	19  8	19  7
Полы	8	8	9	7	9
Проемы	9	9	9	9	9
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5  10	3  11	4  11	6  10	6  10
Прочие работы	2	4	6	6	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные стены кирпичные и бутовые. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 15

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	500	1000	3000
	а	б	в
1	14,7	13,5	11,7
2	15,4	14,2	12,3
3	16,2	14,9	12,9
4	16,9	15,5	13,5
5	18,4	16,9	14,6
6	26,5	24,3	21,1
7	29,4	27,0	23,4
8	31,0	28,5	24,7
9	39,7	36,5	31,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 15)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	17	17	17
Стены, перегородки и колонны  Покрытия и перекрытия Кровли	37  8  7	37  8  7	37  8  7
Полы	4	4	4
Проемы Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	9  7  4	9  7  4	9  7  4
Прочие работы	7	7	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты деревянные. Стены деревянные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 16

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	500	1000
	а	б
1	11,3	9,0
2	11,9	9,5
3	12,4	10,5
4	13,0	10,9
5	14,1	11,3
6	20,3	16,2
7	22,6	18,0
8	23,8	19,0
9	30,5	24,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 16)

Конструктивные элементы	а, б
Фундаменты Стены, перегородки и колонны	7  37
Покрытия и перекрытия  Кровли	12  11
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	5  5  7
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и цементные. Здания оборудованы электроосвещением, а при объемах более 200 куб. м и вентиляцией.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 17

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 100	до 200	до 300	до 500	до 1000	свыше 1000
	а	б	в	г	д	е
1	38,4	34,2	31,4	28,0	19,2	18,0
2	40,3	35,9	32,9	29,4	20,2	18,9
3	42,2	37,6	34,5	30,8	21,1	19,8
4	44,1	39,4	36,1	32,2	22,1	20,7
5	48,0	42,8	39,2	35,0	24,0	22,5
6	69,1	61,6	56,5	50,4	34,6	32,4
7	76,7	68,5	62,7	56,0	38,4	36,0
8	80,6	71,9	65,9	58,8	40,3	37,8
9	104,0	92,4	84,7	75,6	51,8	48,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 17)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	20	20	19	18	18	18
Стены, перегородки и колонны	28	25	23	26	28	27
Перекрытия и покрытия	10	11	15	11	8	12
Кровли	6	6	7	8	9	9
Полы	7	5	8	7	5	5
Проемы	19	22	14	11	8	5
Отделочные работы	2	2	2	2	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	2	4	5	8	10
Прочие работы	7	7	8	12	15	13
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы бетонные и цементные. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 18

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	200	500	1000	2000
	а	б	в	г
1	25,7	19,1	17,6	17,1
2	27,0	20,0	18,4.	17,9
3	28,3	21,0	19,4	18,8
4	29,5	21,9	20,2	19,6
5	32,1	23,8	22,0	21,3
6	46,2	34,3	31,6	30,7
7	51,4	38,1	35,1	34,1
8	53,9	40,0	36,9	35,8
9	69,3	51,5	47,4	46,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 18)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	20	18	18	19
Стены и перегородки Перекрытия	41  3	34  5	34  5	35  6
Кровли	8	9	10	10
Полы	4	5	6	6
Проемы	9	14	13	11
Отделочные работы Электроосвещение Прочие работы	4  1  10	3  1  11	3  2  9	2  2  9
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ С РАМПАМИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Полы асфальтобетонные и дощатые. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная и из асбестоцементных листов. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 19

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 1000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г
1	21,0	15,4	12,6	7,4
2	22,1	16,2	13,3	7,7
3	23,1	16,9	13,9	8,1
4	24,2	17,7	14,5	8,5
5	26,3	19,3	15,8	9,2
6	37,8	27,8	22,8	13,2
7	42,0	30,9	25,3	14,7
8	44,1	32,4	26,5	15,4
9	56,8	41,7	34,1	19,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 19)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	35	28	25	22
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровли	16  13  3	15  16  4	14  18  5	13  20  6
Полы	20	23	24	24
Проемы	3	4	4	6
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы  Прочие работы	2  7  1	2  7  1	2  7  1	1  7  1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ С РАМПАМИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 20

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	2000	3000	5000	10000
	а	б	в	г
1	13,7	12,8	11,5	8,6
2	14,4	13,4	12,1	9,0
3	15,1	14,1	12,7	9,5
4	15,8	14,7	13,2	9,9
5	17,1	16,0	14,4	10,8
6	24,7	23,0	20,7	15,5
7	27,4	25,6	23,0	17,2
8	28,8	26,9	24,2	18,1
9	37,0	34,6	31,1	23,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 20)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	24	23	23	20
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровли	25  11  5	23  11  5	21  13  5	18  13  5
Полы	15	16	15	16
Проемы	8	9	9	10
Отделочные работы	2	2	2	2
Электротехнические работы Прочие работы	1  9	1  10	1  11	1  15
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ С РАМПАМИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные. Стены деревянные. Покрытия и перекрытия деревянные. Полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 21

Территориальные	Объем зданий в куб. м, до
пояса	100	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г	д
1  2  3	27,9  29,3  30,7	14,6  15,3  16,1	12,9  13,5  14,2	10,7  11,2  11,8	10,0  10,5  11,0
4	32,1	16,8	14,8	12,3	11,5
5	34,9	18,3	16,1	13,4	12,5
6	50,2	26,3	23,2	19,3	18,0
7	55,8	29,2	25,8	21,4	20,0
8	58,6	30,7	27,1	22,5	21,0
9	75,3	39,4	34,8	28,9	27,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 21)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	15	12	11	9	8
Стены, перегородки и колонны	33	31	29	27	25
Перекрытия и покрытия	10	12	14	17	17
Кровли	6	6	7	7	7
Полы	12	15	15	16	18
Проемы	10	10	10	10	11
Отделочные работы	2	2	2	2	2
Электротехнические работы	1	1	1	1	1
Прочие работы	11	11	11	11	11
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ БЕЗ РАМП

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и панельные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Полы асфальтовые. Кровля рулонная. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 22

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 500	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г	д	е
1	21,3	18,0	17,6	14,2	12,5	11,0
2	22,4	18,9	18,5	14,9	13,1	11,6
3	23,4	19,8	19,4	15,6	13,8	12,1
4	24,5	20,7	20,2	16,3	14,4	12,7
5	26,6	22,5	22,0	17,8	15,6	13,8
6	38,3	32,4	31,7	25,6	22,5	19,6
7	42,6	36,0	35,2	28,4	25,0	22,0
8	44.7	37,8	37,0	29,8	26,3	23,1
9	57,5	48,6	47.5	38,3	33,8	29,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 22)

Конструктивные элементы	а - б	в	г	д - е
Фундаменты	15	13	10	8
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровли	38  13  6	35  15  7	34  16  7	31  17  7
Полы	8	7	8	9
Проемы Отделочные работы	7  3	8  4	8  4	8  4
Электротехнические работы Прочие работы	2  8	3  8	3  10	3  13
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ БЕЗ РАМП

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 23

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г
1	13,4	12,9	11,0	9,3
2	14,1	13,5	11,6	9,8
3	14,7	14,2	12,1	10,2
4	15,4	14,8	12,7	12,9
5	16,8	16,1	13,8	11,6
6	24,1	23,2	19,8	16,7
7	26,8	25,8	22,0	18,6
8	28,1	27,1	23,1	19,5
9	36,2	34,8	29,7	25,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 23)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	14	12	10	10
Стены, перегородки и колонны	36	34	32	28
Перекрытия и покрытия	17	19	24	26
Кровли	5	6	6	6
Полы	12	12	13	15
Проемы	9	10	9	9
Отделочные работы	2	2	1	1
Электротехнические работы	2	2	2	2
Прочие работы	3	3	3	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ БЕЗ РАМП

Характеристика здании

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные. Стены деревянные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 24

Территориальный	Объем зданий в -куб. м, до
пояс	500	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г	д
1	15,4	12,0	8,9	7,9	6,1
2	16,2	12,6	9,3	8,3	6,4
3	16,9	13,2	9,8	8,7	6,7
4	17,7	13,8	10,2-	9,1	7,0
5	19,3	15,0	11,1	9,9	7,6
6	27,7	21,6	16,0	14,3	11,0
7	30,8	24,0	17,8	15,8	12,2
8	32,3	25,2	18,7	16,6	12,8
9	41,6	32,4	24,0	21,3	16,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 24)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	19	16	13	10	8
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровли	25  16  7	23  19  5	20  22  5	19  26  5	18  27  5
Полы	15	20	22	23	25
Проемы Отделочные работы	8  3	8  2	9  2	9  1	9  1
Электротехнические работы Прочие работы	2  5	2  5	2  5	2  5	2  5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная и из асбестоцементных листов усиленного профиля. Полы асфальтовые. Сооружения оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 25

Территориальный	Площадь сооружений в кв. м, до
пояс	1500	3000
	а	б
1	43,9	40,3
2	46,1	42,3
3	48,3	44,3
4	50,5	46,4
5	54,9	50,4
6	79,0	72,5
7	87,8	80,6
8	92,2	84,6
9	118,5	108,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 25)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты Колонны Покрытия  Кровли	17  17  15  9	17  17  16  10
Полы	12	14
Электроосвещение	1	1
Рампа	26	23
Пандус	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты - деревянные стулья.. Колонны деревянные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, дощатые и глинобитные. Сооружения оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость сооружения в руб.

Таблица 26

Территориальный	Площадь сооружений в кв. м, до
пояс	500	1000
	а	б
1	30,2	28,9
2	31,7	30,4
3	33,2	31,8
4	34.7	33,2
5	37,8	36,1
6	54,4	52,0
7	60,4	57,8
8	63,4	60,7
9	81,5	78,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 26)

Конструктивные элементы	а - б
Фундаменты  Колонны	2  4
Покрытия	20
Кровли	13
Полы	35
Электроосвещение Платформа Прочие работы	1  19  6
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОТКРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Полы асфальтобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 27

Территориальный	Площадь сооружений в кв. м
пояс	до 500	до 1000	свыше 1000
	а	б	в
1	28,3	24,1	17,5
2	29,7	25,3	18,4
3	31,1	26,5	19,3
4	32,6	27,7	20,1
5	35,4	29,5	21,4
6	50,9	43,4	31,6
7	56,6	48,2	35,0
8	59,4	50,6	36,8
9	76,4	65,1	47,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 27)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	48	46	45
Полы	48	51	53
Прочие работы	4	3	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОТКРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты - деревянные стулья. Верхнее строение - деревянные прогоны по стульям, поперечины и продольный настил из досок.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 28

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Восстановительная стоимость	13,5	14,2	14,9	15,5	16,9	24,3	27,0	28,4	36,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 28)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	40
Верхнее строение	60
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАВЕСЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Колонны деревянные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, дощатые и глинобитные. Навесы оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 29

Территориальный	Площадь сооружений в кв. м, до
пояс	500	1000
	а	б
1	22,1	16,6
2  3	23,2  24,3	17,4  18,3
4  5  6  7	25,4  27,6  39,8  44,2	19,1  20,8  29,9  33,2
8  9	46,4  59,7	34,9  44,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 29)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	3	3
Колонны	5	6
Покрытия	47	45
Кровли	5	5
Полы	33	32
Электроосвещение	1	1
Прочие работы	6	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (НАДЗЕМНЫЕ)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и цементные. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания и 1 кв. м рампы в руб.

Таблица 30

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до	Рампы
пояс	500	1000	2000
	а	б	в	г
1	25,7	19,6	18,1	26,5
2	27,0	20,6	19,0	27,8
3	28,3	21,6	19,9	29,2
4	29,5	22,6	20,8	30,5
5	32,1	24,6	22,6	33,1
6	46,2	35,4	32,6	47,7
.7	51,4	39,3	36,2	53,0
8	53,9	41,2	38,0	55,7
9	69,3	53,0	48,9	71,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 30)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	19	18	16	63
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровли Полы	32  8  6  10	30  9  8  12	29  10  9  14	-  -  -  32
Проемы	10	10	10	-
Отделочные работы	3	3	3	-
Электроосвещение Прочие работы	8  4	6  4	5  4	-  5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (НАДЗЕМНЫЕ)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы дощатые, бетонные, асфальтовые и из керамических плиток. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания и 1 кв. м рампы в руб.

Таблица 31

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до	Рампы
пояс	1000	2000	3000
	а	б	в	г
1	27,7	24,1	22,1	26,5
2	29,1	25,3	23,2	27,8
3	30,5	26,5	24,3	29,2
4	31,9	27,7	25,4	30,5
5	34,6	30,1	27,6	33,1
6	49,9	43,4	39,8	47,7
7	55,4	48,2	44,2	53,0
8	58,2	50,6	46,4	55,7
9	74,8	65,1	59,7	71,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 31)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	13	12	10	63
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровли	24  7  13	22  8  11	21  8  11	-  -  -
Полы	8	11	11	32
Проемы	8	7	6	-
Отделочные работы	3	3	4	-
Сантехнические и электротехнические работы	18	20	23	-
Прочие работы	6	6	6	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (НАДЗЕМНЫЕ)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены бутовые и кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная по деревянным прогонам. Полы бетонные. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 32

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	500	1000	2000
	а	б	в
1	13,8	11,4	10,3
2	14,5	12,0	10,8
3	15,2	12,5	11,3
4	15,8	13,1	11,9
5	17,2	14,3	12,9
6	24.8	20,6	18,6
7	27,5	22,9	20,6
8	28,9	24,0	21,7
9	37,2	30,9	27,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 32)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	22	20	19
Стены, перегородки и колонны Перекрытия и покрытия Кровли	30  17  6	24  21  6	24  22  6
Полы	9	12	14
Проемы	6	6	6
Отделочные работы	1	1	1
Сантехнические и электротехнические работы	3	3	3
Прочие работы	6	5	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (ПОЛУПОДЗЕМНЫЕ)

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены бутовые и кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы бетонные. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 33

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	500	1000
	а	б
1	20,8	17,7
2	21,9	18,6
3	22,9	19,5
4	23,9	20,4
5	26,0	22,1
6	37,5	31,9
7	41,7	35,4
8	43,7	37,2
9	56,2	47,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 33)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	23	22
Стены, перегородки и колонны	40	37
Перекрытия и покрытия	12	15
Кровля	3	3
Полы	6	7
Проемы	3	4
Отделочные работы	1	1
Электротехнические работы	2	2
Прочие работы	10	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. К каждой таблице норм приведена техническая характеристика и группа капитальности. Отнесение зданий к той или другой группе капитальности производится на основании конструктивных особенностей, приведенных в Общей части к сборникам для жилых и общественных зданий.

2. Длина оград определяется в осях между крайними столбами за вычетом длины ворот и калиток в осях столбов. Определение восстановительной стоимости производится аналогично приведенному примеру в отделе I.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 И 3 - 4 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 34

Территориальный	1 - 2 - этажные здания	3 - 4 - этажные здания
пояс	Объем зданий в куб. м, до
	2000	3000	5000	10000	3000	5000	10000	20000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	20,7	18,9-	18,0	16,3	18,9	17,1	15,9	13,9
2	21,7	19,8	18,9	17,1	19,8	18,9	16,7	14,6
3	22,8	20,8	19,8	17,9	20,8	18,8	17,5	15,3
4	23,8	21,7	20,7	18,7	21,7	19,7	18,3	16,0
5	25,9	23,6	22,5	20,4	23,6	21,4	19,9	17,4
6	37,3	34,0	32,4	29,3	34,0	30,8	28,6	25,0
7	41,4	37,8	36,0	32,6	37,8	34,2	31,8	27,8
8	43,5	39,7	37,8	34,2	39,7	35,9	33,4	29,2
9	55,9	51,0	48,6	44,0	51,0	46,2	42,9	37,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 34)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты	5	5	5	5	5	5	5	5
Стены и перегородки	27	26	25	28	28	28	28	24
Перекрытия и покрытия	12	16	15	15	15	15	15	11
Кровли	6	6	4	4	4	4	4	8
Полы	8	7	8	9	9	9	9	12
Проемы	10	11	11	10	10	10	10	8
Отделочные работы	5	5	6	6	6	6	6	6
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	24	21	23	21	21	21	21	25
Прочие работы	3	3	3	2	2	2	2	1
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 И 3 - 4 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия деревянные и железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция; водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 35

Территориальный	1 - 2 - этажные здания	3 - 4 - этажные здания
пояс	Объем зданий в куб. м, до
	300	2000	3000	5000	3000	5000	10000	20000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	36,7	20,2	19,2	16,9	18,8	17,6	16.0	13,8
2	38,5	21,2	20,2	17,7	19,7	18,5	16,8	14,5
3	40,4	22,2	21,1	18,6	20,7	19.4	17,6	15,2
4	42,2	23,2	22,1	19,4	21,6	20,2	18,4	15,9
5	45,9	26,3	24,0	21.1	23,5	22,0	20,0	17,3
6	66,0	36,4	34,6	30,4	33,8	31,7	28,8	24,8
7	73,0	40,4	38,4	33,8	37,6	35,2	32,0	27,6
8	77,0	42,4	40,3	35,5	39,5	37,0	33,6	29,0
9	99,0	54,5	51,8	45,6	50,8	47,5	43,2	37,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 35)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты Стены и перегородки	5  27	4  26	5  28	5  28	5  28	5  28	5  28	4  24
Перекрытия и покрытия Кровли	12  6	16  6	15  4	15  4	15  4	15  4	15  4	11  8
Полы	8	9	9	9	9	9	9	12
Проемы	10	8	10	10	10		10	8
Отделочные работы	5	6	5	5	5	5	6	6
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	24	24	21	21	21	21	21	26
Прочие работы	3	1	3	3	3	3	2	1
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутовые и бутобетонные. Стены каменные облегченные, из всех видов кирпича и легких камней. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 36

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	300	2000	3000	5000
	а	б	в	г
1	35,1	19,7	18,5	16,3
2	36,9	20,7	19,4	17,1
3	38,6	21,7	20,4	17,9
4	40,4	22,7	21,3	18,7
5	43,9	24,6	23,1	20,4
6	63,0	35,5	33,3	29,3
7	70,0	39,4	37,0	32,6
8	74,0	41,4	38,9	34,2
9	95,0	53,2	50,0	44,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 36)

Конструктивные элементы	а, б	в, г
Фундаменты	5	5
Стены и перегородки	26	26
Перекрытия и покрытия	16	16
Кровли	4	4
Полы	9	8
Проемы	10	11
Отделочные работы	6	5
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	22	22
Прочие работы	2	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены деревянные рубленые и брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные). Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 37

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 2000 куб. м	21	22,1	23,1	24,2	26,3	37,8	42	44,1	56,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 37)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены и перегородки	25
Перекрытия	8
Кровли	6
Полы	16
Проемы	9
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	19
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты - деревянные стулья или каменные столбы. Стены щитовые и каркасно-засыпные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 38

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	б	7	8	9
Объем зданий до 500 куб. м	25,6	26,9	28,2	29,4	32	46,1	51,2	53,8	69
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 38)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены и перегородки	27
Перекрытия	7
Кровли	8
Полы	20
Проемы	10
Отделочные работы	7
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	14
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ 1 - 3 и 4 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 39

Территориальный	1 - 3 - этажные здания	4-этажные здания
пояс	Объем зданий в куб. м, до
	200	1000	2000	3000	10000	20000
	а	б	в	г	д	е
1	31,3	25,9	24,3	23,6	20,1	22,4
2	32,9	27,2	25,5	24,8	21,1	23,5
3	34,4	28,5	26,7	26,0	22,1	24,6
4	36.0	29,8	27,9	27,1	23,1	25,8
5	39,1	32,4	30,4	29,5	25,1	28,0
6	56,3	46,6	43,7	42,5	36,2	40,3
7	63,0	51,8	48,6	47,2	40,2	44,8
8	66 0	54,4	51,0	49,6	42,2	47,0
9	85,0	70,0	66,0	64,0	54,3	61,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 39)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия и покрытия  Кровли Полы	4  23  18  12  7	4  23  18  12  7	3  23  15  8  9	3  23  15  8  9	4  24  11  8  12	4  25  14  4  9
Проемы	10	10	12	12	8	9
Отделочные работы Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	8  16	8  16	6  22	6  22	6  26	8  25
Прочие работы	2	2	2	2	1	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены деревянные рубленые и брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные), Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 40

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	300	600	1000	2000	3000
	а	б	в	г	д
1	29,8	25,0	24,1	22,5	21,3
2	31,3	26,3	25,3	23,6	22,4
3	32,8	27,5	26,5	24,8	23,4
4	34,3	28,8	27,7	25,9	24,5
5	37,3	31,3	30,1	28,1	26,6
6	53,6	45,0	43,4	40,5	38,3
7	59,6	50.0	48,2	45,0	42,6
8	63,0	52,5	50,6	47,3	44,7
9	80,0	68,0	65,0	61,0	57,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 40)

Конструктивные элементы	а, б	в - д
Фундаменты	5	4
Стены и перегородки	25	26
Перекрытия	8	10
Кровли	6	4
Полы	16	14
Проемы	9	10
Отделочные работы	9	11
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	19	18
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты - деревянные стулья или каменные столбы. Стены щитовые и каркасно-засыпные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здание в руб.

Таблица 41

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	100	500
	а	б
1	27,4	24,3
2	28,8	25,5
3	30,1	26,7
4	31,5	27,9
5	34,3	30,4
6	49,3	43,7
7	54,8	48,6
8	57,5	51,0
9	74,0	66,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 41)

Конструктивные элементы	а, б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	5  27  7
Кровли	8
Полы	20
Проемы	10
Отделочные работы Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	7  14
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ПОСТЫ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны и столбы железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы цементные, бетонные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 42

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	1000	2000
	а	б
1	20,8	19,5
2	21,8	20,5
3	22,9	21,5
4	23,9	22,5
5	26,0	24,4
6	37,4	35,1
7	41,5	39,0
8	43,6	41,0
9	56,1	52,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 42)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровли Полы	10  26  8  10  15	9  23  10  11  16
Проемы	12	12
Отделочные работы	6	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	7  6	8  6
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ПОСТЫ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Колонны и столбы кирпичные. Перекрытия деревянные или деревянные настилы по металлическим балкам. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы цементные, бетонные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 43

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	1000	2000
	а	б
1	20,6	18,9
2	21,6	19,9
3	22,7	20,8
4	23,7	21,8
5	25,7	23,7
6	37,0	34,2
7	41,1	38,0
8	43,2	39,9
9	55,4	51,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 43)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровли Полы	10  26  8  10  15	9  24  8  10  17
Проемы Отделочные работы	12  6	13  5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	7  6	8  6
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ПОСТЫ

Характеристика зданий

Фундаменты деревянные. Стены деревянные брусчатые, рубленые и каркасные. Кровли рулонные, деревянные. Покрытия деревянные. Полы цементные, асфальтовые, дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 44

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 200 куб. м	21	22	23,1	24,1	26,2	37,8	42	44,1	56,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 44)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	19
Стены и перегородки	29
Перекрытия	9
Кровли	15
Полы	4
Проемы	13
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Колонны и столбы железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные, рулонные. Полы цементные, бетонные, асфальтобетонные, дощатые, из линолеума и керамических плиток. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 45

Территориальный	Объем зданий в куб. м. до
пояс	3000	4000	5000
	а	б	в
1	28,9	26,6	25,4
2	30,3	28,0	26,7
3	31,8	29,3	27,9
4	33,2	30,6	29,2
5	36,1	33,3	31,8
6	52,0	47,9	45,7
7	57,8	53,3	50,8
8	60,7	55,9	53,4
9	78,0	71,9	68,6
Примечание. Здания пожарных депо, совмещенные с общежитиями ПОХР, расцениваются по табл. 45 - 47.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 45)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	9	7	7
Стены и перегородки	25	24	22
Перекрытия и покрытия	9	11	13
Кровли	12	12	14
Полы	9	11	13
Проемы	6	6	6
Отделочные работы	3	4	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	19	17	15
Прочие работы	8	8	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Колонны и столбы кирпичные или деревянные. Перекрытия деревянные или деревянные настилы по металлическим балкам. Кровли железные;, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы цементные, бетонные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 46

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	3000	4000	5000
	а	б	в
1	20,7	19,3	.18,3
2	21,8	20,3	19,2
3	22,8	21,2	20,1
4	23,8	22,2	21,0
5	25,9	24,2	22,9
6	37,3	34,8	32,9
7	41,4	38,7	36,6
8	43,5	40,6	38,4
9	55,9	52,2	49,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 46)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	5	5	5
Стены, перегородки и колонны  Перекрытия и покрытия Кровли	33  8  5	32  9  6	31  9  6
Полы	10	11	11
Проемы	13	13	13
Отделочные работы	10	10	10
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	8  8	8  8	8  7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

Характеристика зданий

Фундаменты деревянные. Стены деревянные брусчатые, рубленые и каркасные. Колонны и столбы деревянные. Покрытия деревянные. Кровли рулонные и деревянные. Полы цементные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий в руб.

Таблица 47

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 1000 куб. м	15	15,7	16,5	17,2	18,7	27	30	31,5	40,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 47)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены и перегородки	19
Перекрытия и покрытия	12
Кровли	17
Полы	10
Проемы	14
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	11
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОХОДНЫЕ ПУНКТЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ С НАВЕСАМИ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 48

Территориальный	Объем здания в куб. м, до
пояс	100	500
	а	б
1	34,5	30,0
2	36,2	31,5
3	38,0	33,0
4	39,7	34,5
5	43,1	37,5
6	62,0	54,0
7	69,0	60,0
8	72,0	63,0
9	93,0	81,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 48)

Конструктивные элементы	а; б
Фундаменты	4
Стены и перегородки	20
Перекрытия и покрытия	12
Крыши (кровли) Полы	15  9
Проемы	11
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	18
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОХОДНЫЕ ПУНКТЫ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 49

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	200	2000
	а	б
1	22,8	20,7
2	23,9	21,7
3	25,1	22,8
4	26,2	23,8
5	28,5	25,9
6	41,0	37,3
7	45,6	41,4
8	47,9	43,5
9	62,0	55,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 49)

Конструктивные элементы	а, б
Фундаменты	4
Стены и перегородки	20
Перекрытия и покрытия  Крыши	12  15
Полы	9
Проемы	11
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	18
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОХОДНЫЕ ПУНКТЫ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 50

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	500	1000	3000	5000
	а	б	в	г
1	24.5	23,7	20,3	16,1
2	25,7	24,9	21,3	16,9
3	27,0	26,1	22,3	17,7
4	28,2	27,3	23,3	18,5
5	30,6	29,6	25,4	20,1
6	44,1	42,7	36,5	29,0
7	49,0	47,4	40,6	32,2
8	51,5	49,8	42,6	33,8
9	66,0	64,0	54,8	43,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 50)

Конструктивные элементы	а, б	в. г
Фундаменты	4	4
Стены и перегородки	20	26
Перекрытия и покрытия	12	13
Крыши (кровли)	15	10
Полы	9	9
Проемы	11	12
Отделочные работы	6	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	18	16
Прочие работы	5	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные и железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 51

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	100	500	1000
	а	б	в
1	34,5	29,8	21,5
2	36,2	31,3	22,6
3	38,0	32,8	23,7
4	39,7	34,3	24,7
5	43,1	37,3	26,9
6	62,1	53,6	38,7
7	69,0	59,6	43,0
8	73,0	63,0	45,4
9	93,2	80,5	58,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах, (к табл. 51)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	18	17	15
Стены и перегородки	36	34	33
Перекрытия	8	10	14
Кровли	7	7	7
Полы	8	10	12
Проемы	5	6	6
Отделочные работы	9	8	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	4  5	4  4	4  2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и деревянные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 52

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	300	500	1000
	а	б	в
1	26,7	21,7	19,2
2	28,0	22,8	20,2
3	29,4	23,9	21,1
4	30,7	25,0	22,1
5	33,4	27,1	24,0
6	48,1	39,1	34,6
7	53,4	43,4	38,4
8	56,3	45,8	40,5
9	72,1	58,6	51,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 52)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	16	12	11
Стены и перегородки	40	36	29
Перекрытия	5	7	8
Кровли	7	8	8
Полы	7	10	12
Проемы	8	8	9
Отделочные работы	5	7	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8	8	11
Прочие работы	4	4	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены деревянные рубленые, брусчатые и щитовые, с наружной оштукатуркой или обшивкой. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 53

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	200	600
	а	б
1	23,6-	22,3
2	24,8	23,4
3	26,0	24,5
4	27,1	25,6
5	29,5	27,9
6	42,5	40,1
7	47,2	44,6
8	50,0	47,1
9	64,0	60,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 53)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровли	7  44  6  10	4  40  7  11
Полы	6	12
Проемы Отделочные работы	7  7	6  6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	8  5	9  5
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ВОХР И ПОХР 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые и паркетные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 54

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	2000	5000
	а	б
1	28,7	23,2
2	30,1	24,4
3	31,6	25,5
4	33,0	26,7
5	35,9	29,0
6	51,7	41,8
7	57,4	46,4
8	61,0	49,0
9	77,5	63,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 54)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты  Стены и перегородки Перекрытия Кровли	12  31  16  4	9  23  22  4
Полы	7	9
Проемы Отделочные работы	9  8	8  9
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	8  5	11  5
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ВОХР И ПОХР 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные и железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые и паркетные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 55

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г
1  2  3	26,7  28,0  29,4	24,4  25,6  26,8	23,7  24,9  26,1	21,9  23,0  24,1
4	30,7	28,1	27,3	25,2
5	33,4	30,5	29,6	27,4
6	48,1	43,9	42,7	39,4
7	53,4	48,8	47,4	43,8
8	56,3	51,5	50,0	46,2
9	72,1	66,0	64,0	59,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 55)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	15	12	10	8
Стены и перегородки  Перекрытия	27  5	25  6	25  6	24  7
Кровли	7	6	6	5
Полы	8	8	9	11
Проемы	9	9	10	10
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы  Прочие работы	14  13  2	17  15  2	17  15  2	17  16  2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ВОХР И ПОХР 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены деревянные рубленые, брусчатые и щитовые, с наружной штукатуркой или обшивкой. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые и паркетные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 56

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	1000	2000	3000
	а	б	в
1	24,4	23,0	22,1
2	25,6	24,2	23,2
3	26,8	25,3	24,3
4	28,1	26,5	25,4
5	30,5	28.8	27,6
6	43,9	41,4	39,8
7	48,8	46,0	44,2
8	51,5	48,5	46,6
9	66,0	62,1	59,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 56)

Конструктивные элементы	а.	б	в
Фундаменты	5	4	3
Стены и перегородки  Перекрытия	40  6	39  7	38  8
Кровли	9	10	6
Полы	11	12	14
Проемы	8	7	7
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	9  10	9  10	10  12
Прочие работы	2	2	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПИТОМНИКИ ДЛЯ СОБАК 1 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты деревянные. Стены деревянные каркасно-засыпные или каркасно-плитные с наружной штукатуркой, рубленые и брусчатые без наружной штукатурки. Перекрытия деревянные. Кровли толевые, рубероидные и деревянные. Полы дощатые.

Предусмотрены отопление и электроосвещение.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 57

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 100 куб. м	35	36,8	38,5	40,3	43,8	63	70	74	95
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 57)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	15
Стены и перегородки	40
Перекрытия	5
Кровли	6
Полы	5
Проемы	15
Отделочные работы	5
Электроосвещение	1
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КУХНИ ДЛЯ СОБАК 1 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и деревянные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы дощатые.

Предусмотрены отопление, водопровод и электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 58

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 100 куб. м	33,7	35,4	37,1	38,8	42,1	61	67,4	71,1	91
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 58)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	7
Стены и перегородки	40
Перекрытия	19
Кровли	5
Полы	6
Проемы	8
Отделочные работы	5
Внутренний водопровод и электроосвещение Прочие работы	6  4
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Конюшни

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Колонны и столбы деревянные или кирпичные. Перекрытия деревянные или деревянные настилы по металлическим балкам. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы дощатые, глинобитные.

Предусмотрены отопление, водопровод, электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 59

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	500	2000
	а	б
1	14,5	13,8
2	15,2	14,5
3	16,0	15,2
4	16,7	15,9
5	18,1	17,3
6	26,1	24,8
7	29,0	27,6
8	30,6	29,1
9	39,2	37,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 59)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровли	16  43  8  6	11  38  10  9
Полы	8	10
Проемы  Отделочные работы	7  2	9  2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	8  2	7  4
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ

Характеристика сооружений

а) ограды сплошные на деревянных столбах высотой до 3 м;

б) ограды сплошные на деревянных столбах высотой до 2 м;

в) ограды решетчатые со сплошным цоколем высотой до 3 м;

г) ограды решетчатые со сплошным цоколем высотой до 2 м;

д) ограды решетчатые без цоколя высотой до 2 м;

е) ограды решетчатые высотой до 1,5 м;

ж) ограды из колючей проволоки высотой до 3 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 60

Территориальный пояс	а	б	в	г	д	е	ж
1	19,0	14,2	17,0	12,9	11,6	5,8	3,7
2	19,9	14,9	17.9	13,5	12.1	6.0	3,9
3	20,9	15,6	18,7	14,2	12,8	6,4	4,1
4	21,8	16.3	19,6	14,8	13,3	6,6	4,3
5	23,7	17,7	21.3	16,1	14,5	7,2	4,7
6	34,2	25,5	30,6	23,1	20,8	10,4	6,7
7	38,0	28,3	34,0	25,7	23,1	11,5	7,4
8	39,9	29,7	35,7	27,0	24,3	12,1	7,8
9	51,3	38,2	45,9	34,7	31,2	15,5	10,0


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ КИРПИЧНЫЕ СПЛОШНЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С ЦОКОЛЕМ И ДЕРЕВЯННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Характеристика сооружений

а) кирпичные сплошные ограды на ленточных или столбовых бутовых, бутобетонных фундаментах; высота до 3 м;

б) кирпичные столбы, кирпичный цоколь, заполнение деревянное; высота до 3 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 61

Территориальный пояс	а	б
1	37,3	31,2
2	39,2	32,8
3	41,0	34,3
4	42,9	35,9
5	46,6	39,1
6	67,1	56,3
7	75,0	62,5
8	78,3	66,0
9	100,0	84,4


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЛБЫ С СЕТЧАТЫМ И ДЕРЕВЯННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Характеристика сооружений

а) глухие и решетчатые железобетонные панели на железобетонных столбах; высота до 1,3 м;

б) низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах; высота до 2,2 м;

в) глухие железобетонные панели на железобетонных столбах; высота до 2,5 м;

г) низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах; высота до 2,8 м,

д) низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах; высота до 3,5 м;

е) низ из сплошных железобетонных панелей, верх из колючей проволоки на железобетонных столбах; высота до 3,5 м;

ж) цоколь из глухих железобетонных панелей, верх из металлической сетки на железобетонных столбах; высота до 2,8 м;

з) металлическая сетка на железобетонных столбах; высота до 1,3 м;

и) цоколь из глухих железобетонных панелей, верх деревянный решетчатый на железобетонных столбах; высота до 2,8 м;

к) деревянное решетчатое заполнение на железобетонных столбах, высота до 1,3 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 62

Территориальный пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	11,2	22,5	24,5	28,5	35,2	30,4	21,8	8,8	24,1	7,2
2  3	11,8  12,3	23,6  24,8	25,7  27,0	29,9  31,4	36,9  38,7	31,9  33,4	22,9  24,0	9,2  9,7	25,3  26,5	7,6  7,9
4  5	12,9  14,1	25,9  28,1	28,2  30,6	32,8  35,6	40,5  44,0	35,0  38,0	25,1  27,3	10,1  11,0	27,7  30,1	8,3  9,0
6  7  8	20,2  22,5  23,6	40,5  45,0  47,2	44,1  49,0  51,4	51,3  57,0  59,8	63,3  70,4  74,0	54,7  61,0  64,0	39,3  43,6  45,8	15,8  17,5  18,4	43,3  48,2  50,6	13,0  14,4  15,1
9	30,4	61,0	66,1	77,0	95,0	82,0	58,9	23,7	65,0	19,4


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика сооружений

а) ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем высотой до 3 м;

б) ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем высотой до 2,5 м;

в) ограды металлические с металлическими стойками высотой до 3 м;

г) ограды металлические с металлическими стойками высотой до 2 м;

д) ограды из металлического штакетника с металлическими стойками высотой до 2 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 63

Территориальный пояс	а	б	в	г	д
1  2  3	77,0  81,0  85,0	57,0  60,0  63,0	69,0  72,5  76,0	47,4  49,8  52,1	10,1  10,6  11,1
4	88,6	66,0	79,4	54,5	11,6
5  6	96,3  139,0	71,3  103,0	86,3  124,0	59,3  85,3	12,6  18,2
7	154,0	114,0	138,0	95,0	20,2
8	162,0	120,0	145,0	99,5	21,2
9	208,0	154,0	186,0	128,0	27,3


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика сооружений

а) автомобильные Металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах высотой до 1,5 м;

б) автомобильные металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах высотой до 2,5 м;

в) железнодорожные металлические ворота без калиток в оградах на кирпичных столбах высотой до 2,2 м;

г) железнодорожные металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах высотой до 3,5 м;

д) деревянные ворота с калитками на кирпичных столбах высотой до 3,5 м.

Восстановительная стоимость 1 кв. м ворот в руб.

Таблица 64

Территориальный пояс	а	б	в	г	д
1	53,2	34,0	29,4	29,5	39,7
2	55,9	35,7	30,9	31,0	41,7
3	58,5	37,4	32,3	32,5	43,7
4	61,2	39,0	33,8	34,0	45,6
5	66,5	42,4	36,8	36,9	49,6
6	96,0	61,1	52,9	53,2	71,4
7	106,4	68,0	58,8	59,0	79,4
8	112,0	71,3	62,0	62,0	83,4
9	144,0	92,0	79,4	80,0	107,2


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показатели стоимости приведены в трех разделах:

1 - Путь и путевые устройства;

2 - Искусственные сооружения;

3 - Связь и сигнализация.

2. Показатели стоимости настоящего отдела предназначаются для переоценки подъездных и внутренних путей колеи 1524 мм, принадлежащих организациям и учреждениям, состоящим на государственном бюджете.

3. В сборнике приводятся показатели стоимости для сооружении и зданий, специфичных для промышленного железнодорожного транспорта. Восстановительная стоимость сооружений и зданий промышленного железнодорожного транспорта и железнодорожного транспорта общего пользования, на которые отсутствуют показатели стоимости в этом отделе, определяется по соответствующим сборникам.

4. В таблицах восстановительной стоимости, помещенных в этом отделе, показатели стоимости сооружений, относящихся к подъездным путям, приведены при длине последних до 3 км. При определении восстановительной стоимости сооружений подъездных путей большей протяженности соответствующие стоимости следует увеличивать на 5 %.

Примеры пользования сборником

Требуется определить восстановительную стоимость подъездного пути колеи 1524 мм протяжением 2,6 км к химическому заводу, находящемуся в Архангельской области.

Архангельская область относится к 4-му территориальному поясу и II климатическому району.

А. Восстановительную стоимость определяем на основании данных натурных обмеров набором стоимостей отдельных сооружений:

а) Земляное полотно имеет ширину 5,5 м. Средняя рабочая отметка земляного полотна на протяжении 0,9 км - 3 м, на остальном протяжении - 1,8 м. Откосы земляного полотна на пойменном участке укреплены каменной наброской в плетневых клетках; площадь укрепления 1500 кв. м.

Восстановительная стоимость (табл. 65, прим. 1 и 3 и табл. 66):

[30,8 х 0,9 + 4,6 х 1,7 + (14,6 - 4,6) х 0,8 х 1,7] х 1,055 + 6,2 х 1500 х 0,001 = 61,143 тыс. руб.

б) Балластировка пути произведена песчаным балластом толщиной слоя под шпалой 0,25 м.

Восстановительная стоимость (табл. 67):

16,6 х 2,6 = 43,160 тыс. руб.

в) Рельсовый путь уложен из рельсов типа Р-43 при числе шпал на прямых участках общей длиной 2,1 км - 1440 и на кривых общей длиной 0,5 км - 1600.

Восстановительная стоимость (табл. 71):

40,6 х 2,1 + 42,9 х 0,5 = 106,710 тыс. руб.

г) Согласно обмерам, на пути уложено 500 шт. противоугонов; на заносимых участках установлено 1000 шт. снеговых деревянных щитов; на всем протяжении стоят путевые знаки.

Восстановительная стоимость (табл. 73):

(35,2 х 6 + 640 х 10 + 291 х 2,6) х 0,001 = 7,333 тыс. руб.

д) На пути оборудованы два неохраняемых переезда шириной, настила 4,5 и 7 м с пропуском воды с двух сторон.

Восстановительная стоимость (табл. 74);

5,93 + 7,2 = 13,130 тыс. руб.

е) На пути есть две круглые водопропускные железобетонные трубы диаметром 1 м длиной по звеньям 8 и 1х2 длиной 10 м. На подъездном пути перевозки производятся в подвижном составе с нормальными осевыми нагрузками.

Восстановительная стоимость (табл. 76 и 77);

(127 х 8 + 551 + 266 х 10 + 800) х 0,001 = 5,027 тыс. руб.

Полная восстановительная стоимость подъездного пути (без зданий и остальных сооружений) составит 236,503 тыс. руб.

Б. Определяем физический износ подъездного пути в процентах и в денежном выражении.

Для определения физического износа подъездного пути составляем следующую расчетную таблицу.

Сооружения, составляющие стоимость подъездного пути	Восстановительная стоимость сооружений в тыс. руб.	Износ сооружений в %	Износ сооружений в денежном выражении в тыс. руб.
	а	б	в
Земляное полотно	61,143	5	3,06
Балластный слой	43,160	10	4,32
Рельсовый путь	106,710	15	16,0
Противоугоны, снеговые щиты, путевые знаки	7,333	30	2,2
Переезды	13,130	10	1,31
Искусственные сооружения	5,027	10	0,5
Итого	236,503	11,5	27,39
В графе “б” помещен процент износа отдельных сооружений подъездного пути, определенный инвентаризационной комиссией.

В графе “в” дан износ отдельных сооружений подъездного, пути в денежном выражении, полученный перемножением показателей графы “а” на данные графы “б”.

Таким образом. Общий физический износ подъездного пути в денежном выражении составляет 27,39 тыс. руб.

Общий физический износ подъездного пути в процентах составляет 11,5 %.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Восстановительная стоимость 1 км однопутного земляного полотна в тыс. руб.

Таблица 65

Территориальные пояса	Подъездные пути и не расположенные в отметках планировки промышленной площадки внутренние пути при рабочих отметках земляного полотна в я	Внутренние пути, расположенные в отметках планировки промышленной площадки, при балластном слое	Станционные пути
	до 1	2	3	5	7	9	11	открытом	заглубленном
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1  2	3,9  4,1	12,4  13	26,1  27,4	80  84	135  142	208  218	335  351	2,9  3	1,9  2	7,7  8,1
3	4,2	13,4	28,2	86	146	224	361	3,1	2,1	8,3
4	4,6	14,6	30,8	94	160	245	395	3,4	2,2	9,1
5	5,0	15,9	33,4	102	173	266	428	3,7	2,4	9,9
6	5,4	17,2	36,3	111	188	289	465	4,0	2,6	10,7
7	5,8	18,4	38,6	118	200	307	495	4,2	2,8	11,4
8	7,0	22,2	46,7	142	242	372	599	5,2	3,4	13,8
9	7,1	22,6	47,5	145	246	378	610	5,3	3,5	14
Примечания:

1. Восстановительные стоимости земляного полотна для промежуточных значений его рабочих отметок определяются интерполяцией.

2. Восстановительные стоимости земляного полотна не учитывают стоимости крепления его откосов, дренажных устройств мелкого заложения, прокладки внутренних. путейце заглубленным балластным слоем, искусственных сооружений и производства работ в скальных грунтах.

3. Восстановительные стоимости земляного полотна подъездных и внутренних путей с открытым балластным слоем определены для полотна шириной поверху 5 м, при иной ширине полотна в стоимости надо вводить поправку в размере 11 % на каждый метр изменения ширины полотна поверху.

4. Восстановительные стоимости земляного полотна внутренних путей с заглубленным балластным слоем определены для однопутного полотна. Для получения восстановительной стоимости двухпутного полотна с заглубленным балластным слоем табличную стоимость однопутного полотна надо умножать на коэффициент 2,09 при междупутьи 5,3 м и на коэффициент 1,97 при междупутьи 4,8 м. Восстановительная стоимость земляного полотна каждого дополнительного пути сверх двух определяется умножением соответствующей стоимости двухпутного полотна на коэффициент 0,7.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Восстановительная стоимость крепления откосов земляного полотна, кюветов и устройства дренажа мелкого заложения в руб.

Таблица 66

Мероприятия и устройства	Единица	Территориальный пояс
	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Крепления откосов земляного полотна:
одерновка в клетку одерновка сплошная одиночное мощение на соломе  то же, на щебне	кв. м кв. м кв. м кв. м	0,8  1,3  3,1  5,2	0,8  1,4  3,2  5,5	0,8  1,4  3,4  5,7	0,9  1,5  3,7  6,2	1,0  1.7  4,0  6,7	1,1  1,8  4.3  7,3	1,1  1,9  4,6  7,8	1,4  2,3  5,6  9,4	1,4  2,3  5,6  9,5
Упоры в подошве откоса:
при одиночном мощении на	1 м упора	5,6	5,9	6,0	6,6	7,1	7,8	8,3	10,0	10,2
то же, на щебне.....	то же	7,8	8,2	8,4	9,2	10,0	10,8	11,5	13,9	14,2
Каменная наброска в плетневых клетках	кв. м	5,3	5,5	5,7	6,2	6,8	7,3	7,8	9,4	9,6
Двойное мощение в плетневых клетках	кв. м	6,5	6,8	7,0	7,7	8,3	9,1	9,6	11,7	11,9
Сборные бетонные плиты площадью 0,25 кв. м при толщине плиты 8 см на слое щебня 10 см	кв. м	9,3	9,7	10,0	11,0	11,9	12,9	13,7	16,6	16,9
Сборные бетонные плиты площадью 0,25 кв. м при толщине плит свыше 8 см на каждый 1 см дополнительной толщины к стоимости добавлять	кв. м	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
Упоры в подошве откосов, укрепленных сборными бетонными плитами площадью 0,25 кв. м	1 м упора	6,3	6,6	6,8	7,4	8,0	8,7	9,3	11,2	11,4
Сборные бетонные плиты площадью до 1 кв. м при толщине плит до 16 см	кв. м	16,1	16,9	17,3	18,9	20,5	22,3	23,8	28,7	29,2
Упоры в подошве откосов, укрепленных сборными бетонными плитами площадью 1 кв. м	1 м упора	19,1	20,1	20,6	22,5	24,5	26,6	28,3	34,2	34,8
Одерновка откосов кюветов и мощения их дна	1 м кювета	4,4	4,6	4,7	5,1	5,6	6,1	6,4	7,8	7,9
Мощение откосов и дна кюветов	кв. м	4,8	5,0	5,2	5,6	6,1	6,6	7,1	8,6	8,7
Трубчатый дренаж мелкого заложения в корыте земляного полотна	1 м дренажа	3,9	4,1	4,3	4,7	5,0	5,5	5,8	7,1	7,2
Водоприемный колодец трубчатого дренажа	1 колодец	231	243	249	273	296	32]	342	413	420


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ

Восстановительная стоимость балластировки 1 км однопутных участков подъездных и внутренних путей с открытым балластным слоем в тыс. руб.

Таблица 67

Территориаль	Материал балласта при толщине слоя под шпалой в см
ный пояс	песчаный	карьерная пес- чано-гравийная смесь	асбестовый	природный щебень, металлургический шлак	двухслойный: щебеночный на песчаной подушке
	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30	35	20/20	25/20	35/20
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	11 8	14,1	16,5	12,1	14,4	16,8	17,7	21,0	24,5	16,6	20,1	23,6	27,3	26,7	30,3	35,8
2	12,4	14,8	17,4	12,7	15,1	17,7	18,6	22,0	25,8	17,4	21,1	24,8	28,6	28,0	31,8	37,6
3	12,8	15,2	17,8	13,1	15,6	18,2	19,1	22,8	26,5	18,0	21,7	25,5	29,5	28,8	34,3	.38,7
4	14,0	16,6	19,5	14,3	17,0	19,8	21,0	24,8	29,0	19,6	23,7	27,9	32,3	31,5	35,8	42,3
5	15,1	18,0	21,0	15,4	18,4	21,4	22,6	26,8	31,3	21,2	25,7	30,1	34,8	34,1	38,9	45,9
6	16,4	19,6	22,9	16,8	20,0	23,3	24,6	29,1	34,0	23,1	27,9	32,7	37,7	37,0	42,0	49,6
7	17,5	20,9	24,4	18,0	21,3	24,8	26,2	31,1	36,3	24,6	29,7	34,9	40,4	39,6	44,8	53,0
8	21,1	25,2	29,6	21,7	25,8	30,0	31,6	37,6	43,8	29,7	35,9	42,3	48,9	47,8	54,2	64,0
9	21,4	25,6	30,0	22,0	26,2	30,5	32,2	38,1	44,4	30,1	36,5	42,9	49,6	48,6	55,1	65,0
Примечания:

1. Для двухслойного балласта в числителе дается толщина щебеночного слоя, в знаменателе - толщина песчаной подушки.

2. Восстановительную стоимость балластировки 1 км двухпутных участков определяют умножением табличных показателей на коэффициенты: а) при песчаном, песчано-гравийном и асбестовом балласте - 2,20; б) при балластах из природного щебня, металлургического шлака - 2,26; в) при двухслойном балласте - 2,23.

3. Восстановительная стоимость балластного слоя из сортированного гравия принимается по стоимости щебеночного слоя с коэффициентом 0,87.

Восстановительная стоимость балластировки 1 км станционного пути при ширине междупутья 4,8 м в тыс. руб.

Таблица 68

Территориаль	Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалы в см
ный пояс	крайние станционные пути	средние станционные пути
	песчаный	карьерная песчано-гравийная смесь	асбестовый	песчаный	карьерная песчано-гравийная смесь	асбестовый	щебень, ме- таллургиче- ский шлак
	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	13,8	16,2	14,3	16,6	20,8	24,2	16,1	18,5	16,5	19,0	24,9	27,7	26,0	30,0
2	14,5	17,0	15,0	17,4	21,8	25,4	16,9	19,4	17,3	20,0	26,2	29,1	27,3	31,5
3	14,9	17,5	15,4	17,9	22,5	26,1	17,4	20,0	17.8'	20,5	26,8	29,8	28,0	32,4
4	16,3	19,1	16,9	19,6	24,5	28,6	19,0	21,8	19,5	22,4	29,4	32,7	30,7	35,4
5	17,7	20,7	18,3	21,2	26,6	31,0	20,6	23,7	21,0	24,3	31,8	35,4	33,2	38,3
6	19,2.	22,5	19,8	23,0	28,8	33,4	22,2	25,6.	22,8	26,3	34,4	38,3	36,0	41,5
7	20,4	24,0	21,2	24,6	30,8	35,8	23,8	27,4	24,4	28,1	36,9	41,0	38,5	44,4
8	24,7	28,9	25,5	29,6	37,2	43,3	28,8	33,1	29,5	34,0	44,4	49,4	46,5	53,7
9	25,1	29,4	26,0	30,2	37,8	44,0	29,3	33,7	30,0	34,6	45,3	50,5	47,4	54,6
Восстановительная стоимость балластировки 1 км станционного пути при ширине междупутья 5,3 м в тыс. руб.

Таблица 69

Территориаль	Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалы в см
ный поя	крайние станционные пути	средние станционные пути
	песчаный	карьерная песчано-гравийная смесь	асбестовый	песчаный	карьерная песчано- гравийная смесь	асбестовый	щебень, ме- таллургиче- ский шлак
	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	14,8	17,3	15,2	17,7	22,0	25,8	17,9	20,6	18,3	21,1	26,7	30,9	29,0	33,4
2	15,5	18,2	15,8	18,6	23,0	27,0	18,8	21,6	19,2	22,2	28,0	32,4	30,4	35,2
3	16,0	18,7	16,3	19,1	23,7	27,9	19,3	22,3	19,8	22,8	28,8	33,3	31,4	36,0
4	17,4	20,4	17,9	20,8	26,0	30,4	21,2	24,3	21,6	24,9	31,7	36,4	34,2	39,4
5	18,9	22,2	19,5	22,6	28,2	33,0	22,9	26,4	23,4	27,0	34,2	39,7	37,1	42,7
6	20,6	24,1	21,1	24,6	30,5	35,9	24,9	28,7	25,6	29,3	37,1	43,0	40,3	46,2
7	21,9	25,6	22,4	26,2	32,6	38,1	26,4	30,5	27,1	31,0	39,5	45,7	43,0	49,4
8	26,5	31,0	27,3	31,8	39,5	46,3	32,1	37,0	32,8	37,9	48,0	55,3	52,0	60,0
9	27,0	31,4	27,7	32,3	40,0	47,0	32,6	37,5	33,4	38,3	48,6	56,4	52,8	61,0
Восстановительная стоимость балластировки 1 км однопутных участков внутренних путей с заглубленным балластным слоем в тыс. руб.

Таблица 70

Территориальный	Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалы в см
пояс	песчаный	карьерная песчано-гравийная смесь
	20	25	30	20	25	30
	а	б	в	г	д	е
1	15,4	17,8	20,1	15,8	18,2	20,6
2	16,2	18,7	21,1	16,6	19,1.	21,6
3	16,6	19,2	21,7	17,1	19,7	22,2
4	18,2	21,0	23,7	18,7	21,4	24,3
5	19,7	22,8	25,8	20,2	23,3	26,4
6	21,4	24,7	28,0	22,0	25,3	28,6
7	22,8	26,3	29,7	23,3	27,0	30,5
8	27,6	31,8	36,0	28,3	32,6	36,8
9	28,1	32,4	36,6	28,8	33,3	37,5
Примечание. Восстановительную стоимость балластировки двухпутных участков определяют умножением соответствующих показателей стоимости таблицы на коэффициенты: 2,09 - при междупутьи 5,3 м и 1,97 - яри междупутьи 4,8 м.

Восстановительная стоимость балластировки каждого дополнительного пути сверх двух определяется умножением соответствующей восстановительной стоимости балластировки двухпутного участка на коэффициент 0,7.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ (БЕЗ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ)

Восстановительная стоимость 1 км пути из новых материалов в тыс. руб.

Таблица 71

Территориаль	Пути на деревянных шпалах	Пути на железобетонных шпалах
ный пояс	Р-65 при числе шпал на 1 км пути	Р-60 при числе шпал па 1 км пути	Р-43 при числе шпал на 1 км пути	Р-38 при числе шпал на 1 км пути	Р-33 при числе шпал на 1 км пути	Р-65 при числе шпал на 1 км пути	Р-50 при числе шпал на 1 км пути	Р-43 при числе шпал на 1 км пути
	2000	1840	2000	1840	1600	1840	1600	1440	1840	1600	1440	1600	1440	2000	1840	2000	1840	1600	1840	1600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	Ф
1	50,0	47,8	44,1	42,2	39,1	39,4	36,3	34,4	36,9	34,0	32,0	28,4	26,8	79	75	72	68	62	66	59,4
2	52,6	50,2	46,4	44,4	41,1	41,5	38,2	36,2	38,8	35,7	33,7	29,9	28,2	83	78	76	72	65	69	63
3	54,1	51.7	47,7	45,6	42,3	42,6	39,3	37,2	39,9	36,7	34,7	30,7	29,0	85	81	78	74	67	71	64
4	59,0	56,4	52,1	49,8	46,2	46,5	42,9	40,6	43,6	40,1	37,8	33,5	31,6	93	88	85	80	73	77	70
5	64	62	56,5	54,1	50,1	50,5	46,5	44,1	47,3	43,5	41,1	36,4	34,3	101	95	92	87	79	84	76
6	70	67	62	58,8	54,5	54,9	50,6	47,9	51,4	47,3	44,6	39,6	37,3	109	103	100	94	86	91	82
7	74	71	66	63	57,9	58,4	53,8	50,9	54,7	50,3	47,5	42,1	39,7	117	110	107	101	91	97	88
8	90	86	79	76	70	71	65	62	66	61	57,5	50,9	48,1	141	133	129	121	110	117	106
9	91	87	80	77	71	72	66	63	67	62	58,4	51,7	48,9	143	135	131	123	112	119	108
Восстановительная стоимость одного комплекта стрелочного перевода и глухого пересечения, уложенных из новых материалов, в тыс. руб.

Территориаль- ный пояс	Обыкновенные одиночные стрелочные переводы при марках крестовин и типах рельсов	Симметрич- ные стрелоч- ные переводы при марках крестовин и типах рельсов	Перекрестные стрелочные переводы при марках крестовин и типах рельсов	Глухие пересечения при марках крестовин и типах рельсов
	1/9	1/7	1/5	1/6	1/9	2/9	2/6
	Р-65	Р-50	Р-43	Р-50	Р-43	Р-43	Р-50	Р-43	Р-50	Р-43	Р-50	Р-43	Р-50	Р-43
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	5,07	3,68	2,66	2,87	2,55	2,23	2,83	2,31	8,9	7,3	4,03	3,69	3,91	.3,50
2	5,33	3,87	2,80	3,02	2,68	2,35	2,98	2,43	9,3	7,7	4,24	3,88	4,11	3,68-
3	5,48	3,98	2,88	3,10	2,76	2,41	3,06	2,50	9,6	7,9	4,36	3,99	4,23	3,78
4	5,99	4,35	3,14	3,39	3,01	2,64	3,34	2,73	10,6	8,7	4,76	4,36	4,62	4,14
5	6,5	4,72	3,41	3,68	3,27	2,86	3,63	2,96	11,5	9,4	5,17	4,73	5,01	4,49
6	7,0	5,12	3,71	4,00	3,55	3,11	3,94	3,22	12,4	10,2	5,61	5,14	5,44	4,87
7	7,5	5,45	3,94	4,25	3,78	3,30	4,19	3,42	13,2	10,9	5,97	5,46	5,79	5,18
8	9,1	6,6	4,77	5,14	4,57	4,00	5,07	4,14	15,9	13,1	7,3	6,7	7,1	6,3
9	9,1	6,8	4,85	5,23	4,64	4,06	5,15	4,21	16,2	13,3	7,4	6,8	7,2	6,4
Примечание. Восстановительную стоимость стрелочных переводов и глухих пересечений из рельсов ти-5 па Р-ЗЗ и Р-38 следует принимать по стоимости стрелочных переводов и глухих пересечений из рельсов Р-43.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОТИВОУГОНЫ, ПУТЕВАЯ ЗАЩИТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Восстановительная стоимость противоугонов, путевой защиты, путевых знаков и путевых упоров в руб.

Таблица 73

Территориальный	Противоуго-	Снеговые	Железобе-	Живые сне-	Путевые	Путевые упоры
пояс	ны, 100 шт.	щиты, 100 шт.	тонные сне- гозащитные заборы в пог. м	говые насаждения в га	знаки, I км пути	деревянные, 1 упор	железобетонные, 1 упор
	а	б	в	г	д	е	ж
1	29,8	539	24,7	265	247	329	423
2	31,3	566	25,9	278	259	345	444
3	32,2	582	26,7	286	267	355	457
4	35,2	640	29,2	313	291	388	499
5	38,1	690	31,6	339	316	421	541
6	41,4	750	34,3	368	343	457	588
7	44,8	800	36,6	392	366	487	630
8	53,3	960	44,2	474	442	589	760
9	54,2	980	45,0	482	450	599	770
Восстановительная стоимость переездов с деревянным настилом и шлагбаумов на переездах в тыс. руб.

Таблица 74

Территориаль	Переезды через один железнодорожный путь	Добавки к восстано-	Шлагбаумы
	без пропуска воды	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон	вительным стоимостям по соответствующим предыдущим графам на каждый дополнительный путь сверх одного
ный пояс	ширина переезда в л*
	4,5	7	14	4,5	7	14	4,5	7	14	4,6	7	14	4,5 и 7	14
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	2,54	3,12	5,20	3,78	4,61	7,3	5,03	6,1	9,4	0,62	0,95	1,83	0,48	1,03
2	2,67	3,28	5,46	3,97	4,84	7,7	5,28	6,4	9,9	0,65	1,00	1,92	0,50	1,08
3	2,74	3,37	5,62	4,08	4,98	7,9	5,43	6,6	10,2	0,67	1,03	1,98	0,52	1,11
4	3,00	3,68	6,1	4,46	5,44	8,6	5,93	7,2	11,1	0,73	1,12	2,16	0,57	1,21
5	3,25	3,99	6,7	4,84	5,9	9,4	6,4	7,8	12,1	0,79	1,22	2,34	0,61	1,32
6	3,53	4,34	7,2	5,25	6.4	10,2	7	8,5	13,1	0,86	1,32	2,54	0,67	1,43
7	3,76	4,62	7,7	5,59	6,8.	10,8	7,4	9	14	0,92	1,41	2,71	0,71	1,52
8	4,55	.5,58	9,3	6,8	8,3	13,1	9	10,9	16,9	1,11	1,7	3,28	0,86	1.84
9	4,62	5,68	9,5	6,9	8,4	13,3	9,2	11,1	17,2	1,13	1,73	3,33	0,87	1,87
Примечание. При высоте насыпи более 1 м восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда на 6 и на 9 % при пропуске воды с двух сторон.

Восстановительная стоимость переездов с настилом из железобетонных плит в тыс. руб.

Таблица 75

Территориаль-	Через железнодорожные пути на деревянных шпалах
ный пояс	через один путь	через два пути
	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон
	ширина переезда в м
	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7.5	10
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	4,3	4,8	5,7	5,6	6,2	7,3	5,9	6,6	7,8	7,3	8,1	9,4
2	4,5	5	6	5,9	6,5	7,7	6,2	7,0	8,2	7,6	8,5	9,9
3	4,6	5,1	6,2	6,1	6,7	7,9	6,4	7,2	8,5	7,9	8,8	10,2
4	5,1	5,6	6,7	6,7	7,4	8,6	7	7,8	9,2	8,6	9,6	11,1
5	5,5	6,1	7,3	.7,2	8	9,4	7,6	8,5	10	9,3	10,4	12,1
6	6,0	6,6	7,9	7,8	8,7	10,2	8,2	9,2	10,9	10,1	11,3	13,1
7	6,4	7	8,5	8,4	9,2	10,8	8,8	9,8	11,6	10,8	12	13,9
8	7,7	8,5	10,2	10,1	11,2	13,1	10,6	11,9	14	13	14,5	16,9
9	7,8	8,7	10,4	10,3	11,3	13,3	10,8	12,1	14,2	13,3	14,8	17,1
Продолжение

Территориаль-	Через железнодорожные пути на железобетонных шпалах
ный пояс	через один путь	через два пути
	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон
	ширина переезда в м
	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10	6	7,5	10
	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш
1	4,8	5,2	6,2	6,1	6,7	7,8	6,2	6,9	8,1	7,5	8,3	9,7
2	5	5,5	6,5	6,4	7	8,2	6,5	7,2	8,5	7,9	8,8	10,1
3	5,1	5,7	6,7	6,6	7,2	8,4	6,7	7,4	8,7	8,1	9	10,4
4	5,6	6,2	7,3	7,2	7,9	9,2	7,3	8,1	9,5	8,9	9,8	11,4
5	6,1	6,7	7,9	7,8	8,6	10	7,9	8,8	10,3	9,6	10,7	12,4
6	6,6	7,3 "	8,6	8,5	9,3	10,8	8,6	9,6	11,2	10,5	11,6	13,4
7	7	7,7	9,2	9	9,9	11,5	9,1	10,2	11,9	11,1	12,3	14,3
8	8,5	9,4	11,1	10,9	12	13,9	11	12,3	14,4	13,5	14,9	17,3
9	8,7	9,5	11,3	11,1	12,2	14,2	11,2	12,5	14,7	13,7	15,2	17,6
Примечания:

1. При высоте насыпи более 1 м восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда на 5 и на 8 % при пропуске воды с двух сторон.

2. Восстановительная стоимость шлагбаумов определяется по табл. 74.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 2 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В восстановительную стоимость искусственных сооружений, помещенных во втором разделе, не входит стоимость укрепления откосов подводящего и отводящего русел, которую следует определять дополнительно по табл. 66 первого раздела настоящего сборника.

Восстановительные стоимости двухочковых труб и дюкеров, а также трехочковых труб и дюкеров нужно определять умножением приведенной в таблицах восстановительной стоимости звеньев и оголовков одноочковых труб и дюкеров на следующие коэффициенты:

Число очков	Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости
	звеньев	оголовков
2  3	2,0  3,0	1,5  1,9
Восстановительная стоимость труб с засыпкой над трубой более 1 м, а также мостов, путепроводов и других искусственных сооружений определяется по сборнику № 21.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 2 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ

А. Под тяжелые и нормальные нагрузки при засыпке над трубой 0,4 до 1 м.

Восстановительная стоимость 1 м звеньев трубы в руб.

Таблица 76

Территориальный	Диаметр отверстия труб в м
пояс	независимо от нагрузки	под нормальную нагрузку	под тяжелую нагрузку
	0,5	0,75	2х0,75	1	2х1	1	2х1
	а	б	в	г	д	е	ж
1	58,7	81	169	107	225	118	246
2	62	85	177	113	236	124	258
3	63	87	182	116	243	127	266
4	69	95	199	127	266	139	290
5	75	103	216	137	288	151	315
6	82	112	235	149	313	164	342
7	87	120	250	159	333	175	364
8	105	145	302	192	403	211	441
9	107	147	307	195	410	215	448
Восстановительная стоимость оголовков (2 оголовка) в руб.

Таблица 77

Территориальный	Диаметр отверстия труб в м
пояс	0,5	0,75	2х0,75	1	2х1
	а	б	в	г	д
1	164	318	481	467	670
2	172	334	505	490	710
3	177	343	519	504	730
4	194	375	567	551	800
5	210	407	620	597	860
6	228	442	670	650	940
7	243	471	710	690	1000
8	294	569	860	840	1210
9	299	579	870	850	1230
Б. Для пропуска каналов оросительных систем при минимальной засыпке над трубой 0,25 м.

Восстановительная стоимость 1 м звеньев трубы в руб.

Таблица 78

Территориальный	Диаметр отверстия труб в м
пояс	0,5	0,75	1
	а	б	в
1	53,7	72.	125
2	56,4	76	131
3	58	78	135
4	63	85	147
5	69	93	160
6	75	100	173
7	79	107	185
8	96	129	223
9	98	132	227
Восстановительная стоимость оголовков (2 оголовка) в руб.

Таблица 79

Территориальный	Диаметр отверстия труб в м
пояс	0,5	0,75	1
	а	б	в
1	138	263	454
2	145	276	477
3	149	284	491
4	163	310	536
5	177	336	582
6	192.	365	630
7	205	389	670
8	248	470	810
9	252	478	830


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 2 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ДЮКЕРЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ДЛЯ ПРОПУСКА ВОДОТОКОВ ЧЕРЕЗ “НУЛЕВЫЕ МЕСТА” И ВЫЕМКИ)

Восстановительная стоимость 1 м звеньев и оснований в руб.

Таблица 80

Территориальный	Звенья	Вид основания
пояс		Лекальные блоки на дно котлована
	Диаметр отверстия в м
	0,75	1	1,25	1,5	0,75	1	1,25	1,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	119	170	224	283	110	165	211	274
2	125	178	235	297	115	173	221	288
3	128	183	242	306	118	178	228	296
4	140	200	264	334	129	194	249	324
5	152	217	287	362	140	211	270	351
6	165	236	311	394	152	229	293	381
7	176	251	332	419	162	244	312	406
8	212	304	401	507	196	294	378	49.1
9	216	309	408	515	199	299	384	499
Продолжение

Территориальный	Вид основания
пояс	Лекальные блоки на фундаментные блоки	Монолитный бетонный фундамент
	Диаметр отверстия в м
	0,75	1	1,25	1,5	0,75	1	1,25	1,5
	и	к	л	м	н	о	п	р
1	196	276	356	411	106	127	190	239
2	206	290	374	432	112	133	200	251
3	211	299	384	444	115	137	205	259
4	231	326	420	485	125	150	224	282
5	251	354	456	526	136	163	243	306
6	272	384	495	571	148	177	264	333
7	290	409	527	610	157	188	281	354
8	350	495	640	740	190	227	340	429
9	356	503	650	750	193	231	346	436
Примечание. Полная стоимость дюкера (без оголовков) определяется суммированием стоимости звеньев и оснований.

Восстановительная стоимость оголовков дюкера (2 оголовка) в руб.

Таблица 81

Территориальный	Диаметр отверстия в м
пояс	0,75	1	1,25	1,5
	а	б	в	г
1	352	600	830	960
2	370	630	870	1010
3	380	650	890	1040
4	416	710	970	1140
5	451	770	1060	1230
6	490	840	1150	1340
7	521	890	1220	1430
8	630	1080	1480	1730
9	640	1100	1500	1760


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 2 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛОТКИ МЕЖДУШПАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Восстановительная стоимость 1 м звеньев и оголовков лотка в руб.

Таблица 82

Территориальный	Нагрузка
пояс	нормальная С14	тяжелая (от специального подвижного состава)
	Глубина лотка в м
	0,4	0,63	0,86	0,4	0,63	0,86
	а	б	в	г	д	е
1	25,7	43,7	62	27,0	46,3	70
2	26,9	45,9	65	28,4	48,6	74
3	27.8	47,2	67	29,2	50,0	76
4	30,3	51,6	73	31,9	54,6	83
5	32.9	55,9	79	34,6	59,2	90
6	35,7	61	86	37,5	64	98
7	38,0	65	. 91	40,0	69	104
8	46,0	78	110	48,3	83	126
9	46,8	80	112	49,1	84	128


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 3 СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Восстановительная стоимость 1 км столбовой линии связи (без установки траверс и подвески проводов) в руб.

Таблица 83

Территориаль	Опоры
ный пояс	деревянные, пропитанные, устанавливаемые в грунт	деревянные, непропитанные, устанавливае- мые в железобетонных приставках	железобетонные
	типа Н-20	типа У-25	типа Н-20	типа У-25	типа	добавлять
	Длина в м	Н-20	или
	6,5	7,5	8,5	6,5	7,5	8,5	6,5	7.5	8,5	6,5	7,5	8,5		исключать на каждую опору при количестве их на 1 км отличном от 20
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	790	960	1190	1010	1230	1310	1110	1260	1320	1420	1580	1630	1710	71
2	830	1010	1250	1070	1290	1380	1170	1330	1390	1490	1650	1710	1800	75
3	850	1040	1290	1100	1330	1420	1200	1360	1430	1540	1700	1760	1850	77
4	930	1130	1410	1200	1450	1550	1310	1490	1560	1680	1860	1920	2020	84
5	1010	1230	1520	1300	1580	1680	1420	1620	1690	1820	2020	2080	2190	91
6	1100	1330	1660	1410	1710	1820	1550	1750	1830	1980	2190	2260	2380	99
7	1170	1420	1760	1500	1820	1940	1650	1870	1950	2100	2330	2410	2530	105
8	1410	1720	2130	1820	2200	2350	1990	2260	2360	2550	2820	2910	3060	127
9	1430	1740	2170	1850	2240	2390	2020	2300	2400	2590	2870	2960	3120	130


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 3 СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Восстановительная стоимость установки 1-й траверсы в руб.

Таблица 84

Территориальный	Траверса
пояс	одинарная	двойная
	а	б
1	4,7	9,8
2	4,9	10,3
3	5,1	10,6
4	5,5	11,6
5	6,0	12,5
6	6,5	13,6
7	7,0	14,5
8	8,4	17,5
9	8,5	17,8


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 3 СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Восстановительная стоимость подвески 1 км проводов в руб. (без стоимости проводов)

Таблица 85

Территориальный	Стальные	Медные
пояс	d = 4 мм	d = 5 мм	d = 3 мм	d = 4 мм
	а	б	в	г
1	54,6	70	124	209
2	57,3	74	131	219
3	59	76	134	226
4	64	83	147	247
5	70	90	159	267
6	76	97	173	290
7	81	104	184	309
8	98	125	222	374
9	99	127	226	380
Примечание. Стоимость проводов определяется дополнительно по прейскуранту № 15-09 1967 г.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 3 СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Восстановительная стоимость прокладки 1 км кабеля в руб.

Таблица 86

Территориальный пояс	Кабель Т Г под землей в асбестоцементных трубах со стоимостью кабеля	Кабель Т Б под землей со стоимостью кабеля	Кабель подземный магистральный всех марок без стоимости кабеля, соединительных и оконечных муфт
	а	б	в
1	3280	1860	78
2	3440	1950	82
3	3540	2010	84
4	3870	2190	92
5	4200	2380	99
6	4560	2580	108
7	4850	2750	115
8	5870	3330	139
9	5960	3380	141
Примечания:

1. В показателях на прокладку кабелей учтен полный комплекс работ, в том числе: устройство покрытий для траншей в период производства работ, монтаж соединительных и разветвительных муфт, установка кабельных ящиков (для воздушного кабеля), ввод кабеля в здания.

2. Стоимость магистрального кабеля определяется дополнительно по прейскуранту № 15-09 1967 г.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 3 СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ВЪЕЗДАХ И ВЫЕЗДАХ В ЦЕХОВЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ НА ВНУТРЕННИХ ПУТЯХ

Восстановительная стоимость одной установки в руб.

Таблица 87

Территориальные	Сигнализация на въездах и выездах
пояса	при путевом развитии не оборудованном устройствами СЦБ, а также эстакады и приемные ямы	при путевом развитии, оборудованием устройствами электрической централизации стрелок и сигналов	при расположении около них переезда, не оборудованного устройствами автоматической переездной сигнализации	при совмещении железнодорож- ного и автодорожного въезда в здание	при пересечении людских потоков
	а	б	в	г	д
1	96	33	117	98	188
2	101	35	123	103	197
3	104	36	126	106	203
4	113	39	138	116	222
5	123	42	150	125	241
6	133	46	163	136	261
7	142	49	173	145	278
8	172	59	209	175	337
10	175	60	213	178	342


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 мм

Раздел 3 СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПЕРЕЕЗДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Восстановительная стоимость строительных работ одного комплекта в руб.

Таблица 88

Территориальный	Тип схемных узлов рельсовых цепей
пояс	МРЦ1	МРЦ2	МРЦ3
	а	б	в
1	598	404	610
2	630	424	640
3	650	436	660
4	710	476	720
5	770	517	780
6	830	662	850
7	890	598	910
8	1070	720	1100
9	1090	740	1110
Примечания:

1. Стоимость устройства фидеров электропитания не учтена.

2. Длина и жильность кабелей определяется в каждом конкретном случае, а стоимость кабелей учитывается дополнительно.

3. Стоимость оборудования и его монтажа не учтена.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Восстановительную стоимость следующих мероприятий и сооружений следует определять по таблицам отдела III настоящего сборника:

крепления откосов земляного полотна и кюветов (табл. 66)) путевой защиты и путевых знаков (табл. 73);

круглых железобетонных труб и дюкеров (табл. 76 - 81).

Определение восстановительной стоимости производится аналогично приведенному примеру в отделе III.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Восстановительная стоимость 1 км однопутного земляного полотна в тыс. руб.

Таблица 89

Территориальный пояс	Подъездные пути при рабочих отметках земляного полотна в м	Станци- онные	Внутризаводские пути с открытым
	до 1	2	3	5	8	пути	балластным слоем
	а	б	в	г	д	е	ж
1	3,2	9,9	22	70	154	4,2	2,1
2	3,4	10,4	23,1	74	162	4,4	2,2
3	3,5	10,7	23,8	76	166	4,5	2,3
4	3,8	11,7	26	83	182	4,9	2,5
5	4,1	12,7	28,2	90	197	5,3	2,7
6	4,4	13,8	30,6	97	214	5,8	3,0
7	4,7	14,7	32,5	104	228	6,2	3,1
8	5,7	17,7	39,4	125	276	7,4	3,8
9	5,8	18,0	40,0	128	280	7,6	3,9
Примечания:

1. Восстановительные стоимости земляного полотна для промежуточных значений его рабочих отметок определяются интерполяцией.

2. Восстановительные стоимости земляного полотна не учитывают стоимости укрепления его откосов, искусственных сооружений и производства работ в скальных грунтах.

3. Восстановительные стоимости земляного полотна определены для полотна шириной поверху 3,5 м. При иной ширине полотна поверху необходимо вводить поправку; в размере 2 % на каждые 10 см изменения ширины полотна.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ

Восстановительная стоимость балластировки 1 км однопутного участка подъездных и внутренних путей с открытым балластным сдоем в тыс. руб.

Таблица 90

Территориальный	Материал балласта при толщине слоя под шпалой в см
пояс	песок	песчано-гравийная смесь	щебень, металлур- гический шлак, сортированный гравий	асбестовые отходы
	15	20	15	2)0	15	20	15	20
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	5,8	7,2	5,9	7,4	8,2	10,4	10,0	12,4
2	6.1	7,6	6,2	7,9	8,6	10,9	10,5	13,0
3	6,3	7 8	6.4	8,0	8,8	11,2	10,8	13,4
4	6.8	8,5	7,0	8,7	9,7	12,3	11,8	14,6
5	7,4	9,2	7,6	9,5	10,5	13,3	12,8	15,9
6	8,1	10,0	8,2	10,3	11,4	14,4	13,9	17,3
7	8,6	10,7	8,7	10,9	12,2	15,4	14,8	18,4
8	10,4	12.9	10,5	13,2	14,7	18,6	17,9	22,2
9	10,5	13,1	10,8	13,5	14,9	19,1	18,2	22,8
Примечание. Для получения восстановительной стоимости балластировки 1 км двухпутного полотна необходимо к приведенным стоимостям независимо от рода балласта применять коэффициент 2,38.

Восстановительная стоимость балластировки 1 км- станционного пути в тыс. руб.

Таблица 91

	Крайние пути	Средние пути
Территориальный	Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалы в см
пояс	песок	песчано- гравийная смесь	песок	песчано- гравийная смесь	щебень, метал- лургический шлак, сорти- рованный гравий
	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	9,6	11,2	9,8	11,4	10,9	12,9	11,1	13,2	17.6	21,1
2	10,1	11,8	10,3	12,0	11,4	13,6	11,7	13,8	18,5	22,2
3	10,4	12,1	10,6	12.3	11,8	14,0	12,0	14,3	19,0	22,8
4	11,3	13,2	11,6	13..5	12,9	15,2	13,1	15,6	20,7	24,9
5	12,3	14,3	12,5	14,6	14,0	16,5	14,2	16,9	22,5	27,0
6	13,3	15,6	13,6	15,9	15,2	17,9	15,5	1.8,4	24,4	29,4
7	14,2	16,6	14,5	16,9	16,2	19,1	16,4	19,6	26,0	31,3
8	17,2	20,0	17,5	20,4	19,5	23,1	19,9	29,6	31,5	37,8
9	17,5	20,4	17,8	20,7	19,8	23,5	20,2	24,0	32,0	38,4


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ (БЕЗ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ)

Восстановительная стоимость 1 км пути из новых материалов в тыс. руб.

Таблица 92

Территориальный	Тип рельсов
пояс	Р-24	Р-18	Р-15
	Количество шпал на 1 км пути
	1760	1600	1650	1500	1650	1500
	а	б	в	г	д	е
1	17,1	16.5	14,0	13,6	12,2	11,9
2	18,0	17,3	14,7	14,3	12,8	12,5
3	18,5	17,8	15,1	14,7	13,2	12,8
4	20,2	19,4	16,5	16,0	14,4	14,0
5	21,9	21,1	17,9	17,4	15,7	15,2
6	23,8	22,9	19,4	18,9	17,0	16,5
7	25,3	24,4	20,7	20,1	18,1	17,6
8	30,6	29,5	25,0	24,3	21,9	21,3
9	31,2	30,0	25,5	24,7	22,2	21,6
Восстановительная стоимость одного комплекта стрелочного перевода из новых материалов в руб.

Таблица 93

Территориальный	Тип рельсов
пояс	Р-24	Р-18	Р-15
	Марка крестовин
	1/9	1/8	1/9	1/8	1/7	1/9	1/8	1/7
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	730	660	584	518	481	542	482	463
2	760	700	Ђ10	544	505	569	506	486
3	790	720	630	559	519	585	521	500
4	860	780	690	610	568	640	569	546
5	930	850	750	660	620	690	620	593
6	1010	920	810	720	670	750	670	640
7	1080	980	660	770	710	800	710	690
8	1300	1190	1050	930	860	970	860	830
9	1320	1210	1060	940	“80	990	880	840
Восстановительная стоимость одного глухого пересечения из новых материалов в руб.

Таблица 94

Территориальный	Тип пересечений
пояс	прямое	косое
	а	б
1	272	365
2	286	383
3	294	394
4	321	430
5	348	467
6	378	507
7	403	539
8	487	650
9	495	660


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

ПРОТИВОУГОНЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Восстановительная стоимость противоугонов, путевых упоров и переездов в руб.

Таблица 95

Территориальный пояс	Противоугоны, 100 шт.	Путевые упоры деревянные, 1 шт.	Путевые упоры металлические, 1 шт.	Переезды, 100 кв. м настила
	а	б	в	г
1	14,0	272	132	1510
2	14,7	286	139	1590
3	15,1	294	143	1630
4	16,5	322	156	1780
5	17,9	349	169	1930
6	19,4	379	183	2100
7	20,7	403	195	2240
8	25,0	488	236	2710
9	25,5	496	240	2759


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Унифицированные сборные пролетные строения мостов

Восстановительная стоимость 1 м пролета в руб.

Таблица 96

Территориальный пос	Пролетные строения из обычного железобетона длиной в м	Пролетные строения из предварительно напряженного железобетона длиной в м
	6,0	9,0	12,0	9,0	12,0	15,0	18,0	24,0
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	219	272	271	336	323	380	389	456
2	230	286	285	353	341	399	408	479
3	237	294	293	363	351	410	420	492
4	258	321	320	396	384	448	459	538
5	280	348	347	430	416	486	498	584
6	304	378	377	467	452	528	541	630
7	324	403	401	497	481	562	576	670
8	392	487	485	600	582	680	700	820
9	399	495	493	610	592	690	710	830


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Опоры крайние под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона

Восстановительная стоимость 1 опоры в тыс. руб.

Таблица 97

Территориальный	Стоечные	Свайные
пояс	Высота опоры в м
	5	7	3	5
	а	б	в	г
1	7,8	8,7	3,2	3,6
2	8,2	9,1	3,4	3,8
3	8,5	9,4	3,5	3,9
4	9,3	10,3	3,8	4,3
5	10,0	11.1	4,1	4,6
6	10,9	12,1	4,5	5,0
7	11,6	12,9	4,8	5,3
8  9	14,0  14,3	15,6  15,8	5,8  5,9	6,5  6,6


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Опоры промежуточные под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона

Восстановительная стоимость 1 опоры

Таблица 98

Территориальный	Двухстолбчатые в тыс. руб.	Массивно-столбчатые в тыс. руб.	Свайные в руб.	По схеме мостов-секций в руб.
пояс	Высота опоры в м	тип I	тип II
	5	7	9	5	7	9	3; 5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	9,2	11.2	15,0	13,7	15,1	19,2	930	810	1160
2	9,7	11,8	15,7	14,3	15,8	20,2	970	850	1210
3	10,0	12,1	16,2	14,7	16,3	20,8	1000	880	1250
4	10,9	13,3	17,7	16,1	17,8	22,7	1090	960	1360
5	11,9	14,4	19,2	17,5	19,3	24,6	1190	1040	1480
6	12,9	15,6	20,8	19,0	21,0	26,7	1290	1130	1610
7	13,7	16,6	22,2	20,2	22,3	28,5	1370	1200	1710
8	16,6	20,0	26,8	24,4	27,0	34,4	1660	1460	2070
9	16,9	20,5	27,3	24,8	27,5	35,0	1690	1480	2100
Примечания:

1. В графах “а-е” приведены восстановительные стоимости опор на естественном основании. При определении восстановительной стоимости опор на свайном основании необходимо к приведенным стоимостям применять коэффициенты 0,74 - для двухстолбчатых опор и 0,79 - для массивно-столбчатых.

2. Тип I - опора высотой 2 м, в поперечном сечении - две сваи. Тип II - опора высотой 3-4 м, в поперечном сечении - три сваи.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показатели стоимости приведены в двух разделах:

1 - Дороги;

2 - Гаражи.

2. Восстановительную стоимость следующих мероприятий и сооружений следует определять по таблицам отдела III настоящего сборника:

крепление откосов земляного полотна и кюветов (табл. 66);

переездов и шлагбаумов (табл. 74 и 75);

круглых и железобетонных труб и дюкеров (табл. 76, 77,80 и 81).

3. При определении стоимости многоочковых труб и дюкеров следует применять коэффициенты к восстановительной стоимости одноочковых труб и дюкеров, приведенные в водных указаниях ко второму разделу отдела III сборника.

4. При определении восстановительной стоимости зданий, расположенных в I, III и IV климатических районах к показателям, приведенным в таблицах второго раздела, следует применять коэффициенты, приведенные в п. 6 Технической части настоящего сборника.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Восстановительная стоимость 1 км земляного полотна в тыс. руб.

Таблица 99

Территориальный пояс	Подъездные дороги и не расположенные в отметках планировки промышленной площадки внутренние дороги, при рабочих отметках земляного полотна в м	Внутренние дороги, расположенные в отметках планировки промышленной площадки, при поперечном профиле
	до 1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-7	7-9	с обочинами и открытым водоотводом	с бортовыми камнями
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	3,4	13,1	25,2	50	72	119	187	8,1	4,6
2	3,6	13,8	26,5	52	76	124	197	8,5	4,8
3	3,7	14,2	27,2	54	82	128	202	8,8	5,0
4	4,0	15,5	29,7	59	85	140	221	9,6	5,4
5	4,4	16,8	32,3	64	92	152	240	10,4	5,9
6	4,7	18,2	35,0	69	100	165	260	11,3	6,4
7	5,0	19,4	37,3	74	107	175	277	12,0	6,8
8	6,1	23,5	45,1	89	129	212	335	14,5	8,2
9	6,2	23,8	45,9	91	131	216	341	14,7	8,4
Примечания:

1. Восстановительные стоимости земляного полотна не учитывают стоимости укрепления его откосов, дренажных устройств мелкого заложения в корыте земляного полотна и искусственных сооружений, которые определяются в соответствии с вводными указаниями (отдел V, п. 2).

2. Восстановительные стоимости земляного полотна подъездных дорог и не расположенных в отметках планировки промышленной площадки внутренних дорог определены для земляного полотна шириной поверху 10 м. При иной ширине земляного полотна в табличные восстановительные стоимости надо вводить поправку в размере 8 % на каждый метр изменения ширины полотна поверху.

3. Восстановительные стоимости земляного полотна внутренних дорог, расположенных в отметках планировки промышленной площадки, определены для дорог с проезжей частью шириной 6 м. При иной ширине проезжей части (заглубленного корыта) в табличные восстановительные стоимости надо вводить поправку на каждый метр изменения ширины проезжей части в размере 10 % при поперечном профиле с обочинами и открытым водоотводом и в размере 17 % при поперечном профиле с бортовыми камнями.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Восстановительная стоимость 100 кв. м подстилающего слоя дорожных одежд в руб.

Таблица 100

Территориальный	Подстилающий слой при толщине 20 см
пояс	песчаный	карьерная песчано-гравийная смесь	щебеночный
	а	б	в
1	171	248	352
2	180	260	370
3	185	268	380
4	202	293	415
5	219	317	451
6	238	345	489
7	253	367	521
8	306	444	630
9	311	451	640
Примечание. При толщине подстилающего слоя, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки в размере 5 % на каждый сантиметр изменения мощности слоя.

Восстановительная стоимость 100 кв. м оснований дорожных одежд в руб.

Таблица 101

Территориаль-	Основание при толщине слоя 15 см
ный пояс	грунтовое, укрепленное вяжущими материалами	гравийное	щебеночное	гравийное двухслойное (нижний слой 9 см, верхний б ел), обработанное вяжущими материалами	щебеночное двухслойное (нижний слой 9 см, верхний 6 см) с пропиткой битумом	цементно-бетонное
	а	б	в	г	д	е
1	144	216	291	277	348	621
2	151	227	305	291	365	652
3	156	234	314	300	376	670
4	170	255	343	327	411	730
5	184	277	372	355	445	790
6	200	301	404	386	484	860
7	213	320	430	411	515	920
8	258	387	520	497	623	1110
9	262	393	529	505	633	1130
Примечание. При толщине слоя основания, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки на каждый сантиметр изменения толщины слоя основания; 5 % - при цементно-бетонном; 8 % - при гравийном и щебеночном; 12 % - при щебеночном, пропитанном. битумом; 15 % - при гравийном, обработанном вяжущими материалами.

Восстановительная стоимость 100 кв. м дорожных покрытий в руб.

Таблица 102

Террито-риальный пояс	Грунтовое, укрепленное вяжущими материала- ми, слоем толщиной 15 см	Белое гравийное серповидно го профиля толщиной 12 см по оси	Гравийное толщиной 8 см обра- ботанное битумом	Белое ще- беночное толщиной 8 см	Черное ще-беночное однослойное толщиной 8 см с пове- рхностной обработкой	Черное щебеноч-ное двух- слойное нижний слой 6 см, верхний 4 см с пове- рхностной обработ- кой	Асфальто бетонное однослой- ное толщи- ной 4 см	Асфальто бетонное двухслой- ное ниж- ний слой 4 см, верхний 2,5 см с поверхно- стной об- роботкой	Цементно -бетонное толщиной 18 см
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	140	137	187	218	299	370	205	368	780
2	145	143	196	229	314	388	215	386	820
3	151	148	202	236	323	399	222	397	850
4	165	161	221	257	353	436	242	434	920
5	179	175	239	279	383	473	263	471	1000
6	194	190	260	303	415	514	285	511	1090
7	207	202	277	323	442	547	304	544	1160
8	250	245	335	391	535	662	367	658	1400
9	255	249	340	397	544	673	373	669	1430
Примечание. При. толщине слоя покрытия, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки на каждый сантиметр изменения толщины слоя покрытия: белого гравийного серповидного профиля 8 %; гравийного, обработанного битумом, 15 %; белого щебеночного 7 %; черного щебеночного однослойного 14 %; черного щебеночного двухслойного 9 %; асфальтобетонного однослойного 12 %; асфальтобетонного двухслойного 7 %; цементно-бетонного 5 %.

Восстановительная стоимость укрепительных полос у кромки дорожной одежды, крепления обочин, подзоров и отмосток, дорожек и тротуаров, бортовых камней в руб.

Таблица 103

Территориаль- ный пояс	Укрепительные полосы у кромок дорожной одежды 100 кв. м	Крепление обочин слоем толщиной 7 см, 100 кв. м	Дорожки и тротуары асфальтобе	Бетонные бортовые камни 100 м	Мощеные подзоры и отмостки,
	щебеночный толщиной 10 см	цементно- бетонные толщиной 16 см	щебеночные	гравийное	тонные 100 кв. м	для отделения проезжей части дороги	для отделения тротуаров и дорожек	100 кв. м
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2	228  292	860  900	128  134	108  113	370  389	850  900	247  259	256  269
3	300	930	138	116	400	920	267	276
4	328	1010	151	127	437	1010	291	302
5	356	1100	164	138	474	1090	316	328
6	386	1190	178	150	514	1190	343	356
7	411	1270	189	159	548	1260	366	379
8	497	1540	229	193	662	1530	442	458
9	506	1560	233	196	673	1550	500	466
Примечание. При толщине укрепительных полос у кромок проезжей части и слоя крепления обочин, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки на каждый сантиметр изменения толщины слоя; укрепительной щебеночной полосы 10 %; цементно-бетонной 6 % и крепления обочин 13 % вне зависимости от материала, используемого для крепления.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

Обстановка дороги

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 104

Территориаль- ный пояс	Перила деревянные,	Тумбы ограждения, 10 шт.	Парапеты 10 м	Дорожные сигнальные и путевые знаки, 10 шт.
	10 м	деревянные	железо- бетонные	каменные	бетонные	деревян- ные	железо- бетонные
	а	б	в	г	д	е	ж
1	49,5	41,4	48,9	187	296	74	92
2	52,0	43,5	51,3	196	311	78	97
3	53,5	44,7	52,8	202	320	80	100
4	58,4	48,9	57,7	220	349	87	109
5	63,0	53,0	63,0	239	379	95	118
6	69,0	57,6	68,0	260	412	103	129
7	73,0	61,0	72,0	276	438	110	137
8	89,0	74,0	88,0	334	530	132	166
9	90,0	75,0	89,0	340	539	135	168
Примечание. Восстановительная стоимость переездов и шлагбаумов принимается по табл. 74 и 75.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

Искусственные сооружения

Водопропускные сборные железобетонные трубы для пропуска каналов оросительных систем с минимальной засыпкой над трубой 0,25 м

Восстановительная стоимость 1 м звеньев в руб.

Таблица 105

Территориальный	Диаметр отверстия труб в м
пояс	0,5	0,75	1,0
	а	б	в
1	61	72	111
2	64	76	117
3	66	78	120
4	72	85	131
5	78	93	142
6	85	100	155
7	91	107	165
8	110	129	199
9	112	132	203
Примечание. Восстановительную стоимость оголовков следует принимать по табл. 79 этого сборника.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

Искусственные сооружения

Унифицированные сборные предварительно напряженные железобетонные пролетные строения мостов длиной 9, 12, 15, 18 и 24 м под автомобили БелАЗ-540 весом в груженом состоянии 51,5 т

Восстановительная стоимость 1 м. в руб.

Таблица 106

Территориальный	Пролетные строения длиной в м
пояс	9	12	15	18	24
	а	б	в	г	д
1	2030	2000	1940	2160	2450
2	2130	2100	2000	2270	2600
3	2190	2160	2100	2330	2640
4	2390	2370	2300	2560	2890
5	2600	2570	2480	2760	3130
6	2820	2790	2700	3000	3400
7	3000	3000	2870	3200	3620
8	3630	3590	3470	3870	4380
9	3690	3650	3530	3930	4460


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 2. ГАРАЖИ

ГАРАЖИ НА 3-30 АВТОМОБИЛЕЙ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные или из блоков. Колонны кирпичные и железобетонные. Перекрытия металлические и железобетонные. Кровли рулонные, железные, асбестоцементные и черепичные. Полы бетонные, цементные, асфальтовые и дощатые.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий в руб.

Таблица 107

Территориальный	Объем зданий в куб. м. до
пояс	1000	2000	5000
	На количество автомобилей
	3-5	10	20-30
	а	б	в
1	20,0.	15,5	13,4
2	21,0	16,3	14,1
3	23,0	17,8	15.4
4	24,0	18,6	16,1
5	25,0	19,4	16,8
6	36,0	27.9	24,1
7	40,0	31,0	26.8
8	42,0	32,6	28,1
9	54,0	41,8	36,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов. в процентах (к табл. 107)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	13	10	8
Стены, колонны и перегородки Перекрытия и покрытия	22  23	21  25	17  29
Кровли	6	7	7
Полы	7	10	12
Проемы	8	8	7
Отделочные работы	5	4	3
Внутренние санитарно-технические и электроосветительные устройства Прочие работы	15  1	14  1	16  1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел V. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 2. ГАРАЖИ

Гаражи на 1-30 автомобилей

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные или из блоков. Колонны кирпичные и деревянные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, рулонные, асбестоцементные и черепичные. Полы бетонные, цементные, асфальтовые и дощатые.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий в руб.

Таблица 108

Территориальный	Объем зданий в куб. м, до
пояс	500	1000	2000	6000
	На количество автомобилей
	1-2	3-5	10	20-30
	а	б	в	г
1	20,4	17,3	13,2	10,7
2	21,4	18,2	13,9	11,2
3	23,5	19,9	15,2	12,3
4	24,5	20,8	15,8	12,8
5	25,5	21,6	16,5	13,4
6	36,7	31,1	23,8	19,3
7	40,8	34,6	26,4	21,4
8	42,8	36,3	27,7	22,5
9	55,1	46,7	35,6	28,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 108)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	17	13	10	8
Стены, колонны и перегородки Перекрытия и покрытия Кровли	30  6  7	28  10  7	25  13  8	20  17  9
Полы	7	8	12	15
Проемы	6	9	10	10
Отделочные работы	5	5	5	4
Внутренние санитарно-технические и электроосветительные  Прочие работы	18  4	16  4	15  2	15  2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показатели стоимости приведены в трех разделах:

1 - Эстакады для воздушной прокладки трубопроводов;

2 - Каналы;

3 - Камеры.

2. Показатели стоимости сооружений настоящего отдела определены для условий, когда грунтовые воды отсутствуют. При уровне грунтовых вод, расположенных выше оснований сооружений, к показателям стоимости сооружений следует применять коэффициенты: к показателям раздела 1 - К = 1,05; раздела 2 - К = 1,53 и раздела 3 - К = 1,18.

3. Протяженность эстакад для воздушной прокладки трубопроводов и каналов определяется по осевой линии с разверткой участков в компенсаторных узлах - для эстакад и занимаемой компенсаторными нишами - для каналов.

4. В восстановительную стоимость эстакад для воздушной прокладки трубопроводов, а также каналов стоимость трубопроводов не включена.

5. Восстановительная стоимость эстакад при промежуточном весе труб на 1 м определяется:

по интерполяции - для стальных эстакад;

по ближайшему большему значению веса труб - для железобетонных эстакад.

6. Таблицы удельного веса отдельных конструктивных элементов для 2 и 3 разделов помещены в конце 3 раздела.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 1. ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

ОДНОСТОЕЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ

Характеристика

Фундаменты железобетонные. Опоры, траверсы, площадки, лестницы и ограждения стальные.

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Таблица 109

Территориальный	Вес труб на 1 м эстакады в кг
пояс	150	300	500	1000	1500	2000	3000
	а	б	в	г	д	е	ж
1	26,8	59,4	90,5	155,9	215,3	259,8	326,6
2	28,1	62,4	95,0	163,7	226,0	272,8	342,9
3	30,8	68,3	104,1	179,3	247,5	298,7	375,6
4	32,1	71,3	108,6	187,0	258,3	311,7	391,9
5	33,5	74,2	113,1	194,8	269,1	324,7	408,3
6	48,2	106,9	162,9	280,6	387,5	467,6	587,9
7	53,6	118,8	181,0	311,7	430,5	519,6	653,2
8	56,2	124,7	190,1	327,3	452,0	545,5	685,9
9	72,3	160,4	244,0	420,8	581,2	701,4	881,9
Примечание. Вес труб на эстакаде определяется по их количеству и диаметрам (см. приложение, к настоящему разделу).

Удельный, вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 109)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж
Фундаменты	25	25	25	18	17	14	13
Опоры	48	48	48	67	72	77	79
Прочие работы	27	27	27	15	11	9	8
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 1. ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

ОДНОСТОЕЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭСТАКАДЫ

Характеристика

Фундаменты, опоры, траверсы железобетонные. Площадки, лестницы и ограждения стальные.

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Таблица 110

Территориальный	Вес труб на 1 м эстакады в кг
пояс	500	1000	1500	2000	3000
	а	б	в	г	д
1	94,3	126,0	146,8	153,6	167,2
2	99,0	132,3	154,1	161,3	175,6
3	108,5	144,9	168,8	176,6	192,3
4	113,2	151,2	176,2	184,3	200,6
5	117,9	157,5	183,5	192,0	209,0
6	169,7	226,8	264,2	276,5	301,0
7	188,6	252,0	293,6	307,2	334,4
8	198,0	264,6	308,3	322,6	351,1
9	254,6	340,2	396,4	414,7	451,4
Примечание. Вес труб на эстакаде определяется по их количеству и диаметрам (см. приложение к настоящему разделу).

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 110)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	26	24	24	23	22
Опоры	49	59	59	61	62
Прочие работы	25	17	17	16	16
Итого	100	100	100	100	100
ПРИЛОЖЕНИЕ Вес водоводов и паропроводов, проложенных на эстакаде

Диаметр в мм	Вес трубопроводов в кг на 1м
	водоводов	паропроводов
40-50	31	53
70-80	59	80
100	81	99
125	107	126
150	134	161
200	190	222
250	246	272
300	322	363
350	384	407
400'	470	515
450'	540	584
500;	617	650
600:	698	720
700	780	810
Примечания:

1. Вес трубопроводов учитывает также вес воды и теплоизоляции.

2. Вес паропроводов определен с учетом веса соответствующих по диаметру конденсатопроводов.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 1. ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

ДВУХСТОЕЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭСТАКАДЫ (ОДНОЯРУСНЫЕ И ДВУХЪЯРУСНЫЕ)

Характеристика

Фундаменты, опоры, траверсы железобетонные. Площадки, лестницы и ограждения стальные.

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Таблица 111

Территориальный	Одноярусные эстакады	Двухъярусные эстакады
пояс	Вес труб на 1 м эстакады в кг
	2000	3000	4000	3000	4000	5000
	а	б	в	г	д	е
1	182,1	197,4	201,6	268,8	285,0	294,4
2	191,2	207,3	211,7	282,2	299,3	309,1
3	209,4	227,0	231,8	309,1	327,8	338,6
4	218,5	236,9	241,9	322,6	342,0	363,3
5	227,6	246,8	252,0	336,0	356,3	368,0
6	327,8	355,3	362,9	483,8	513,0	529,9
7	364,2	394,8	403,2	537,6	570,0	588,8
8	382,4	414,5	423,4	564,5	598,5	618,2
9	491,7	533,0	544,3	725,8	769,5	794,9
Примечание. Вес труб на эстакаде определяется по их количеству в диаметрам (см. приложение к настоящему разделу).

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 111)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	28	27	27	25	23	23
Опоры	57	59	59	65	67	68
Прочие работы	15	14	14	10	10	9
Итого	100	100	100	100	100	100
ПРИЛОЖЕНИЕ Вес водоводов и паропроводов, проложенных на эстакаде

Диаметр в мм	Вес трубопроводов в кг на 1м
	водоводов	паропроводов
40-50	31	53
70-80	59	80
100	81	99
125	107	126
150	134	161
200	190	222
250	246	272
300	322	363
350	384	407
400'	470	515
450'	540	584
500;	617	650
600:	698	720
700	780	810
Примечания:

1. Вес трубопроводов учитывает также вес воды и теплоизоляции.

2. Вес паропроводов определен с учетом веса соответствующих по диаметру конденсатопроводов.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 2. КАНАЛЫ

НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ КАНАЛЫ С КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Характеристика

Основание бетонное. Стены каналов кирпичные. Покрытие железобетонное. Изоляция стен и покрытий битумная. Конструкции под скользящие опоры железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 112

Территориаль-	Размеры каналов в свету в см
ный пояс	25х19	35х19	40х23,5	50х19	55х23,5	60х31	60х46	70х31	70х38,5	80х38,5	90х61	100х46	100х63.5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	10,8	12,5	12,9	14,2	14,9	15,7	17,4	18,5	20,1	21,4	31.3	26,2	29,9
2	11,3	13,1	Г3.6	14,9	15,6	16,5	18,3	19,4	21,1	22,5	32,9	27,6	31.4
3	12,4	14,3	14,9	16,3	17,1	18,1	20,0	21,3	23,1	24,6	36,0	30,2	34.4
4	12,9	15,0	15,5	17,0	17,9	18,9	20,9	22,2	24,1	25,7	37,6	31,5	35,9
5	13,5	15,6	16,2	17,7	18,6	19,7	21,8	23,1	25,1	26,8	39,2	32,8	37,4
6	19,4	22,4	23,3	25,5	26,8	28,3	31,4	33,3	36,1	38,6	56,4	47,3	53,8
7	21,5	24,9	25,9	28,3	29,8	31.5	34,8	37,0	40,2	42,8	62,7	52,5	59,8
8	22,6	26,2	27,2	29,7	31,2	33,0	36,6	38,9	42,2	45,0	65,8	55,1	62,8
9	29,1	33,6	35,0	38,2	40,2	42,5	47,0	50,0	54,2	57,8	84,6	70,9	80,7
Продолжение табл. 112

Террито-	Размеры каналов в свету в см
риальный	110х53,5	120х38,5	120х61	120х76	130х61	140х53,5	140х76	150х61	150х76	160х53,5	170х76	180х76	180х103
пояс	о	п	р	с	т	у	Ф	х	ц	ч	ш	щ	э
1	32,9	27,7	39,7	46,8	43,6	46,2	52,1	48,0	55,3	46,9	59,5	62,9	72,6
2	34,5	29,1	41,7	49,2	45,7	48,5	54,7	50,4	58,1	49,3	62,5	66,1	76,2
3	37,8	31,9	45,6	53,8	50,1	53,1	60,0	55,2	63,6	54,0	68,5	72,3	83,5
4	39.5	33,2	47,6	56,2	52,3	55,5	62,6	57,6	66,3	56,3	71,4	75,5	87,1
5	41,1	34,6	49,6	58,5	54,4	57,8	65,2	60,0	69,1	58,7	74,4	78,6	90,7
6	59,2	49,9	71,4	84,3	78,4	83,2	93,9	86,5	99,5	84,5	107,2	113,2	130,7
7	65,8	55,4	79,4	93,6	87,1	92,4	104,3	96,1	110,6	93,9	119,1	125,8	145,2
8	69,1	58,2	83,3	98,3	91,5	97,1	109,5	100,9	116,1	98,6	125,0	132,1	152,5
9	88,9	74,8	107,2	126,4	117,6	124,8	140,8	129,7	149,3	126,8	160,7	169,9	196,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Конструктивные элементы	а - к, м, п, ч	л, н, о, р - ц, ш - э
Днище	21	16
Стены	17	31
Перекрытие и покрытие	35	32
Прочие работы	27	21
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 2. КАНАЛЫ

НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ БЕТОННЫЕ КАНАЛЫ

Характеристика

Основание и стенки каналов бетонные. Покрытие железобетонное. Изоляция стен и покрытий битумная. Конструкции под скользящие опоры железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 113

Территори-	Размеры каналов в свету в см
альный	25х19	35х19	40х23.5	60х19	56х23,5	60х31	60х46	70х31	80х38.5	90х38,5	90х61	100х46	100х53,5
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	11,5	13,1	13,9	14,7	15,8	17,2	25.8	20,6	20,9	23,8	37,5	33,7	34,6
2	12,1	13,8	14,6	15,4	16,6	18,0	27,1	21,6	21.9	25,0	39.3	35,3	36,3
3	13.2	15,1	16,0	16,9	18,2	19.7	29,7	23.6	24,0	27.4	43,1	38,7	39,8
4	13,8	15,7	16,7	17,6	19,0	20,6	31,0	24,7	25,1	28,6	45,0	40,4	41,5
5	14,4	16,4	17,4	18,4	19,8	21,5	32,2	25.7	26,1	29,8	46,8	42,1	43,2
6	20,7	23,6	25,0	26,4	28,5	30,9	46.4	37,0	37,6	42,9	67,4	60,6	62,2
7	23,0	26,2	27,8	29,4	31,6	34,3	51,6	41,1	41,8	47,7	74,9	67,3	69,2
8	24,2	27,5	29,2	30,8	33,2	36,1	54,2	43,2	43,9	50,1	78.7	70,7	72,6
9	31,1	35,4	37,5	39,7	42,7	46,4	69,7	55,5	56.4	64,4	101,1	90,9	93,4
Продолжение табл. 113

Территори-	Размеры каналов в свету, в см
альный пояс	110х 53.5	120х 38,5	120х 61	120х 76	130х 61	140х 53,5	140х 76	150х 61	150х 68,5	160х 68,5	170х 76	180х 76	180х 106
	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	э
1	36,2	34,6	44,5	58,4	48,7	41,8	63,5	52,9	65,5	66,8	72,4	74,7	95,6
2	38,0	36,3	46,8	61,3	51,2	43,9	66,7	55,6	68,8	70,1	76,1	78,4	100,4
3	41.6	39,8	51,2	67.2	56,0	48,0	73,1	60,9	75,3	76,8	83,3	85,9	110,0
4	43,4	41.5	53,4	70,1	58,5	50,1	76,2	63,5	78,6	80,2	86,9	89,6	114,8
5	45,2	43.2	,55,7	73,0	60,9	52,2	79,4	66,1	81,9	83,5	90,5	93,3	119,5
6	65,1	62,2	80,2	105,2	87,7	75,2	114,4	95,3	117,9	120,2	130,4	134,4	172,1
7	72,3	69,2	89,1	116,8	97,5	83,6	127,1	105,8	131,0	133,6	144,9	149,3	191,2
8	75,9	,.72.6	- 93„5	122,7	102,3	87,7	133,4	111,1	137,5	140,3	152,1	156,8	200,8
9	97,6	93,4	120,2	157,7	131,6	112,8	171,5	142,9	176,8	180,4	195,6	201,6	258,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Конструктивные элементы	а - г	д - н	к - с	т - ц	ч - э
Днище	19	21	23	25	27
Стены	28	27	26	25	24
Перекрытие и покрытие	26	30	34	38	42
Прочие работы	27	22	17	12	7
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 2. КАНАЛЫ

НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Характеристика

Основание, стенки, покрытие, конструкции под скользящие опоры сборные железобетонные. Изоляция стен и покрытий битумная.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 114

Территори-	Размеры каналов в свету в см
альный пояс	60х 30	60х 45	60х 60	90х 45	90х 60	90х 90	90х 120	120х 90	120х 120	150х 90	150х 120	210х 60	210х 90	210х 120
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	22,8	25,9	28,9	36,0	39,3	49,3	80,3	77,3	90,8	92,5	105,0	123,1	138,3	149,9
2	23,9	27,2	30,3	37,8	41,3	51,8	84,3	81,2	95,3	97,2	110,2	129,3	145,2	157,4
3	26,2	29,8	33,2	41,4	45,2	56,7	92,3	88,9	104,4	106,4	120,7	141,6	159,1	172,4
4	27,4	31,1	34,7	43,2	47,2	59,2	96,4	92,8	109,0	111,0	126,0	147,7	166,0	179.9
5	28,5	32,4	36,1	45,0	49,1	61,1	100.4	96.6	113,5	115,7	131,2	153,9	172,9	187,4
6	41,0	46,6	52,0	64,8	70,7	88,7	144,5	139,1	163,4	166,5	189,0	221,6	249,0	269,8
7	45,6	51,8	57,8	72,0	78,6	98,6	160,6	154,6	181,6	185,1	210,0	246,2	276,7	299,8
8	47,9	54,4	60,7	75,6	82,5	103,5	168,6	162,3	190,7	194,3	220,5	258,5	290,5	314,8
9	61,6	69,9	78,0	97,2	106,1	133,1	216,8	208,7	245,2	249,8	283,5	332,4	373,5	404,7


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 2. КАНАЛЫ

НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ КАНАЛЫ С КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Характеристика

Основание бетонное. Стенки каналов кирпичные. Покрытие железобетонное. Изоляция стен и покрытий битумная. Конструкции под скользящие опоры железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 115

Территориальный	Размеры каналов в свету в см
пояс	2(55х61)	2(68Х68,5)	2(70х76)	2(80Х83,5)	2(90х106)
	а	б	в	г	д
1	37,6	38,4	50,0	54,7	61,4
2	39,5	40,3	52,4	57,4	64,4
3	43,3	44,2	57,4	62,9	70,6
4	45,2	46,1	59,9	65,6	73,6
5	47,0	48,0	62,4	68,3	76,7
6	67,7	69,1	89,9	98,4	110,4
7	75,3	76,8	99,9	109,3	122,7
8	79,0	80,7	104,9	114,8	128,9
9	101,6	103,7	134,9	147,6	165,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Конструктивные элементы
Днище	15
Стены	42
Перекрытие и покрытие	30
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 2. КАНАЛЫ

НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ БЕТОННЫЕ КАНАЛЫ

Характеристика

Основание и стены каналов бетонные. Покрытие железобетонное. Изоляция стен и покрытий битумная. Конструкции под скользящие опоры железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 116

Территориальный	Размеры каналов в свету в см
пояс	2(55х61)	2(60х68,5)	2(70х76)	2(80х83,5)	2(90х106)
	а	б	в	г	д
1	37,1	42,0	59,4	60,5	87,8
2	39,0	44,1	62,4	63,5	92,2
3	42.7	48,3	68,3	69,6	100,9
4	44,5	50,4	71,3	72,6	105,3
5	46,4	52,5	74,2	75,6	109,7
6	66,8	75,6	106,9	108,9	158,0
7	74,2	84,0	118,8	121,0	175,6
8	77,9	88,2	124,7	127,0	184,3
9	100,2	113,3	160,4	163,3	237,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Конструктивные элементы
Днище	14
Стены	52
Перекрытие и покрытие	24
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 2. КАНАЛЫ

НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Характеристика

Основание стенки, покрытие, конструкции под скользящие опоры железобетонные сборные. Изоляция стен и покрытий битумная.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 117

Территориальный	Размеры каналов в свету в см
пояс	1(60х30)	2(60х45)	2(60х60)	2(90х46)	2(90х60)	2(90х90)	2(120х90)
	а	б	в	г	д	е	ж
1	46,1	52,4	58,8	72,7	79,8	99,3	130,9
2	48,4	55,0	61,7	76,3	83,8	104.3	137,4
3	53,0	60,3	67,6	83,6	91,8	114,2	150,5
4	55,3	62,9	70,6	87,2	95,8	119,2	157,0
5	57,6	65,5	73,5	90,9	99,7	124,1	163,6
6	82,9	94,3	105,8	130,9	143,6	178,7	235,6
7	92,1	104,8	117.6	145,4	159,6	198,6	261,7
8	96,7	110,0	123,5	152,7	167,6	208,5	274,8
9	124,4	141,5	158,8	196,3	215,5	268,1	353,3
Продолжение табл. 117

Территориальный	Размеры каналов в свету в см
пояс	2(120х120)	2(150х90)	2(150х120)	2(210х60)	2(210х90)	2(210х120)
	з	и	к	л	м	н
1	149,8	162.6	183,5	245,3	245,9	268,1
2	157,3	170,7	192,6	257,6	258,2	281,5
3	172,3	187,0	211,0	282,1	282,8	308,3
4	179,8	195,1	220,2	294,4	295,1	321,7
5	187,3	203,2	229,3	306,6	307.4	335,1
6	269,7	292,7	330,2	441,5	442,6	482,5
7	299,7	325,2	366,9	490,6	491,8	536,1
8	314,6	341,5	385,3	515,1	516.4	562,9
9	404,5	.439,0	495,4	662,3	663,9	723,8


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VI ЭСТАКАДЫ, КАНАЛЫ И КАМЕРЫ

Раздел 3. КАМЕРЫ

КАМЕРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Характеристика

Основание железобетонное. Покрытие железобетонное сборное. Полы цементные. Изоляция подземной части битумная.

В камерах вентиляционных: стены кирпичные; двери деревянные; заполнение проемов воздухообмена стальными жалюзийными решетками; кровля рулонная.

В камерах технологических: стены кирпичные или железобетонные; горловины-лазы. кирпичные; люки чугунные; конструкции опор под трубопроводы стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м камеры в руб.

Таблица 118

Территориальный	Камеры вентиля-	Камеры технологические
пояс	ционные	стены кирпичные	стены железобетонные
	а	б	в
1	23,0	44,3	51.7
2	24,1	46,5	54,3
3	26,4	50,9	59,5
4	27,6	53,1	62,0
5	28,7	55,4	64,6
6	41.4	79,4	93,1
7	46,0	88,6	103,4
8	48,3	93.0	108,6
9	62,1	119,6	139,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Конструктивные элементы	а	б	в
Днище	4	14	12
Стены	55	29	37
Перекрытие и покрытие	10	13	11
Прочие работы	31	44	40
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VII. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В отделе приведены показатели стоимости дымовых труб, газоходов, разгрузочных устройств, приемных устройств, галерей топливоподачи и мазутного хозяйства.

2. Восстановительная стоимость, приведенная в таблицах, включает стоимость строительных и специально-строительных работ без стоимости оборудования, восстановительную стоимость которого, включая фундаменты под оборудование, следует принимать по ценникам ЦСУ СССР.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VII. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундамент; зольный бункер; ствол; лестница; грозозащита и светоограждение.

Восстановительная стоимость одной трубы в тыс. руб.

Таблица 119

Территориальный	Высота и диаметр верхнего устья в м
пояс	100 3,5	80  3	80  2,2	60  4.3	60  3	60  2,1	45  3	45  2.1	45  1,5	30  3	30  2,1	30  1.5	30  1,2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	191	101	81	68	63	55	47	36	34	33	26	20	18
2	201	106	85	72	66	58	49	37	36	34	27	21	19
3	220	116	93	79	72	63	54	40	39	38	30	23	21
4	230	121	97	82	75	66	56	43	41	40	31	24	22
5	239	126	101	86	78	69	59	44	43	41	32	25	23
6	243	182	145	123	113	99	84	64	62	59	46	36	33
7	383	202	161	137	125	110	93	71	68	66	51	40	36
8	402	212	169	143	131	116	99	76	72	69	54	42	38
9	617	273	218	184	169	149	127	96	91	89	69	54	49
Примечание. Числитель - высота трубы, знаменатель - диаметр верхнего устья.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 119)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	и
Фундамент и зольный бункер	15	26	32	36	30	29	38	45	29	35	41	46	41
Ствол, лестница и грозозащита Светоограждение	84  1	72  2	66  2	62  2	67  3	68  3	59  3	50  5	66  5	65  -	59  -	54  -	59  -
Итого	100	180	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VII. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика

Фундаменты под оттяжки; цоколь и металлическая труба с молниеотводом.

Восстановительная стоимость фундаментов под оттяжки и цоколей на одну трубу, металлических труб на 1 м трубы в руб.

Таблица 120

Территориаль	Диаметр трубы в мм
ный пояс	400	500	630	800	1000
	фунда- менты под оттяжки и цоколь	труба металли- ческая	фунда- менты под оттяжки и цоколь	труба металли- ческая	фундамен- ты под от- тяжки и цоколь с мол- ниеотводом	труба металли- ческая	фундамен- ты под от- тяжки и цоколь с мол- ниеотводом	труба металли- ческая	фундамен- ты под от- тяжки и цоколь с мол- ниеотводом	труба металли- ческая
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	1740	40,5	1890	48,5	2020	55,4	2270	72,2	2300	86,8
2	1827	42,5	1984	50,9	2121	58,2	2383	75,8	2415	91,1
3	2001	46,6	2173	55,8	2323	63,7	2610	83,0	2645	99,8
4	2088	48,6	2268	58,2	2424	66,5	2724	86,6	2760	104,2
5	2175	50,6	2362	60,6	2525	59,3	2837	90,3	2875	108,5
6	3132	72,9	3402	87,3	3696	99,7	4086	129,9	4140	156,2
7	3480	81,0	3780	97,0	4040	110,8	4540	144,4	4600	173,6
8,	3654	85,1	3969	101,9	4242	116,3	2767	151,6	4830	182,3
9	4698	109,4	5103	130,9	5454	149,6	6129	194.9	6210	234,4
Примечание, Высота труб при диаметрах 400 - 630 мм 20 - 30 м и при диаметрах 800 - 1000 мм 20 - 45м.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VII. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ГАЗОХОДЫ

Характеристика

Кирпичные и железобетонные, подземные или надземные от дымонасосной до отдельно стоящих дымовых труб.

Восстановительная стоимость на один котлоагрегат в руб.

Таблица 121

Территориальный	Подземные	Надземные
пояс	Производительность котла в т/ч
	50-119	120-230	50-119	120-230
	а	б	в	г
1	2230	3360	4250	7690
2	2341	3528	4462	8074
3	2564	3864	4887	8843
4	2676	4032	5100	9228
5	2787	4200	5312	9612
6	4014	6048	7650	13842
7	4460	6720	8500	15380
8	4683	7056	8925	16149
9	6021	9072	11475	20763
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 121)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Газоходы	100	100	47	44
Опоры (фундаменты, стойки, лестницы)	-	-	53	56


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VII. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Таблица 122

Территориальный пояс	Разгрузочные железобетонные эстакады для железнодорожной колен 1524 мм
	Высота в м
	1,8	3,0
	а	б
1  2  3	346,0  363,3  397,9	536,0  562,8  616,4
4  5  6  7  8  9	415,2  432,5  622,8  692,0  726,6  934,2	643,2  670,0  964,8  1072,0  1125,6  1447,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 122)

Конструктивные элементы	а	б
Эстакады	78	89
Металлическая футеровка средних секций Железнодорожный путь 1524 мм (балласт, шпалы, рельсы)	6  16	9  2
Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VII. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО И ГАЛЕРЕИ ТОПЛИВОПОДАЧИ

Характеристика

Приемное устройство: бункер железобетонный. Галереи топливоподачи: фундамент бетонный; колонны и перекрытия (покрытия) железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 123

Территориальный пояс	Приемное устройство	Галереи топливоподачи
	а	б
1	56,6	34,2
2	59,4	35,9
3	65,1	39,2
4	67,9	41,0
5	70,7	42,7
6	101,9	61,6
7	113,2	68,4
8	118,9	71,8
9	152,8	92,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 123)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	-	12
Стены, колонны, перегородки	-	14
Перекрытия и покрытия	-	44
Кровли	-	0
Полы	-	5
Проемы	-	6
Отделочные работы	-	2
Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение	4	6
Прочие работы	96	3
Итого	100	100
Примечание. Бункер приемного устройства отнесен к прочий работам.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VII. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

К мазутному хозяйству относятся: насосная, мазутохранилище, каналы паромазутопроводов с колодцами, нефтеслив.

Характеристика

Насосная: фундаменты бутобетонные, бетонные, железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные сборные; полы бетонные, цементные; здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Мазутохранилище: резервуары железобетонные и металлические; грозозащита; электроосвещение.

Каналы и колодцы бетонные.

Нефтеслив: железнодорожная эстакада металлическая по сборным железобетонным колоннам; железнодорожный путь нормальной колеи; трубопроводы от мазутонасосной до резервуаров.

Восстановительная стоимость на одно мазутное хозяйство в тыс. руб.

Таблица 124

Территориальный	Размещение резервуаров
пояс	подземное	надземное
	Количество баков и их емкость в т
	2х100	2х250	2х500	2х1000	2х200	2х400	2х1000
	а	б	в	г	д	е	ж
1	49	53	78	93	53	59	86
2	52	56	82	98	55	61	90
3	67	61	90	107	61	67	99
4	69	64	93	112	63	70	103
5	61	66	97	117	66	73	108
6	88	95	140	168	95	105	155
7	98	106	156	186	105	117	172
8	103	111	163	196	111	123	181
9	133	143	210	252	142	158	233
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 124)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж
Насосная	52	49	33	36	24	21	15
Мазутохранилище Каналы и колодцы	17  11  20	22  9  20	22  9  36	31  6  27	26  - 50	35  - 44	37  - 48
Итого....	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показатели стоимости приведены в двух разделах: 1 - Комплексные восстановительные стоимости на здания и сооружения в целом; 2 - Индивидуальные восстановительные стоимости, определяющие стоимость отдельных конструкций или видов работ.

2. Состав учтенных показателями работ и Затрат, а также измерители - указаны в таблицах.

3. В показателях стоимости резервуарных парков (табл. 125 и 126) не учтены затраты на устройство трубопроводов, изоляцию и антикоррозионное покрытие.

4. Восстановительные стоимости объектов данного отдела определены для II климатического района.

При определении восстановительных стоимостей в других климатических районах следует принимать следующие коэффициенты:

Климатические районы	I	II	III	IV
Коэффициенты	1,05	1,00	0,95	0,86
Примечание. На стоимость металлоконструкций резервуаров коэффициенты начислять не следует.

ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦАМИ

Пример 1. Определение восстановительной стоимости здания насосной.

Требуется определить восстановительную стоимость здания технологической насосной (без каркаса и фонаря) объемом 1000 куб. м, находящегося во 2-м территориальном поясе и I климатическом районе.

При этом восстановительная стоимость здания технологической насосной составит:

19,8 х 1000 х 1,05 = 20,8 тыс. руб.,

где 19,8 - восстановительная стоимость 1 куб. м здания насосной для 2-го территориального пояса (по табл. 132) в руб.; 1000 - объем здания насосной в куб. м; 1,05 - коэффициент для I климатического района.

Определение процента износа отдельных конструктивных элементов и здания в целом производят по следующей таблице.

Определение физического износа технологической насосной в процентах и денежном выражении

№ п/п	Конструктивные элементы	Удельный вес конструктивных элементов в % (см. табл. 132)	Износ конструктивных элементов в %	Общий процент износа здания
1	Фундаменты	16	0	-
2	Стены и перегородки	26	5	(26 х 5) : 100 = 1,3
3	Перекрытия (покрытия)	16	5	(16 х 5) : 100 = 0,8
4	Полы	4	20	(4 х 20) : 100 = 0.8
5	Проемы	6	15	(6 х 15) : 100 = 0,9
6	Отделочные работы	3	10	(3 х 10) : 100 = 0,3
7	Внутренние сантехнические устройства	20	5	(5 х 20) : 100 = 1
8	Внутреннее электроосвещение	5	20	(5х20): 100=1
9	Прочие работы	4	5	(4 х 5) : 100 = 0,2
	Итого	100	-	6,3
При этом физический износ насосной в. денежном выражении составит:

20,8 х 0,063 = 1,3 тыс. руб.

Пример 2. Определение восстановительной стоимости резервуара.

Требуется определить восстановительную стоимость резервуара вертикального стального (РВС) емкостью 5000 куб. м без подогревателя, находящегося во 2-м территориальном поясе и I климатическом районе (табл. 125).

При этом восстановительная стоимость резервуара составит:

34,7 х 0,18 х 1,05 + 34,7 х 0,82 = 35,1 тыс. руб.,

где 34,7 - восстановительная стоимость резервуара для 2-го территориального пояса в тыс. руб.; 0,18 - удельный вес строительных работ в %; 1,05 - коэффициент для строительных работ по I климатическому району; 0,82 - удельный вес металлоконструкций (резервуаров) и оборудования в % (82 %).

Методология определения физического износа в процентах и денежном выражении аналогична примеру 1 данного отдела.

ТАБЛИЦА ВЕСОВ,

принятых при составлении показателей на резервуары, вертикальные стальные (РВС)

Резервуары вертикальные стальные (РВС) с учетом металлических лестниц

Емкость в куб. м	Вес в т
12	1,33
19	1,73
36	2,44
60	3,33
100	5,55
200	8,48
300	10,6
400	12,1
700	17.6
1000	23,5
2000	40,6
3000	59,9
5000	87.7
7500	124,2
8300	145,7
10000	173


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 1 КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РВС (БЕЗ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ)

Характеристика

Земляные работы с обвалованием и благоустройство, фундаменты песчаные с отмосткой и сооружениями, резервуары с лестницами, окраска и оборудование.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА В ТЫС. РУБ.

Таблица 125

Территори	Резервуары емкостью в куб. м до
альный пояс	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	1,1	1,4	1,8	2,2	3,9	5,2	6,2	6,7	8,9	11,3	17,6	24,8	34,0	45,3	52,7	62,3
2	1,2	1,4	1,8	2,2	3,9	5,3	6,3	6,8	9,1	11,5	17,9	25,4	34,7	46,2	53,8	63,6
3	1,2	1,4	1,8	2,3	4,0	5,4	6,5	7,0	9,3	11,9	18,5	26,1	35,7	47.6	55,3	65,4
4	1,3	1,5	1,9	2,4	4,2	5,7	6,8	7,4	9,8	12,4	19,3	27,3	37,4	49,9	58,0	68,5
5	1,3	1,6	2,0	2,5	4,4	5,9	7,1	7.7	10,2	13,0	20,2	28,6	39,1	52,1	60,6	71,6
6	1,4	1,6	2,1	2,6	4,6	6,2	7,4	8,0	10,7	13,6	21,1	29,8	40,8	54,4	63,3	74,7
7	1,4	1,7	2,2	2,8	4,8	6,4	7,8	8,4	11,1	14,1	22,0	31,1	42,4	56,7	65,9	77,9
8	1,5	1,8	2,3	2,8	5,0	6,7	8,1	8,7	11,6	14,7	22,9	32,3	44,2	58,9	68,5	81,0
9	1,5	1,8	2,4	2,9	5,2	7,0	8,4	9,0	12,0	15,3	23,7	33,6	45,8	61,2	71,2	84,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 125)

№ п/п	Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	Земляные работы с обвалованием и благоустройство	-	-	-	-	9	8	9	10	11	10	8	6	6	5	5	5
2	Фундаменты с сооружениями	24	21	18	16	15	13	13	12	11	10	10	10	10	11	11	11
3	Резервуары с лестницами	49	54	58	60	57	61	63	64	67	69	74	77	75	77	77	78
4	Окраска	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Оборудование	25	23	22	22	17	16	13	12	9	9	6	5	7	5	5	4
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 1 КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РВС (С ВНУТРЕННИМИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ)

Характеристика

Земляные работы с обвалованием и благоустройство, фундаменты песчаные с отмосткой и сооружениями, резервуары с лестницами, окраска, оборудование и внутренние подогреватели.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА В ТЫС. РУБ.

Таблица 126

Террито	Резервуары емкостью в куб. м до
риальный	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	1,8	2,0	2,4	2.9	4,6	6,0	7,3	7:9	10,5	13,6	20,5	29,0	38,7	50,7	58,4	69.8
2	1,8	2,1	2,5	3,0	4,7	6,1	7,5	8,1	10,7	13,9	20,9	29,6	39,5	51,8	59,6	71,2
3	1,9	2,1	2,6	3,0	4,8	6,3	7,7	8,3	11,0	14,3	21,5	30,5	40,6	53,3	61,3	73,3
4	2,0	2,2	2,7	3,2	5,0	6,6	8,0	8,7	11,5	15,0	22,6	31,9	42,6	55,8	64,2	76,8
5	2,1	2,3	2,8	3,3	5,3	6,9	8.4	9,1	12,0	15,7	23,6	33,4	44,5	58,3	67,2	80,3
6	2,1	2,4	2,9	3,5	5,5	7,2	8,8	9,5	12,6	16,4	24,6	34,8	46,4	60,9	70,1	83,8
7	2,2	2,5	3,0	3,6	5,7	7,5	9,1	9,9	13,1	17,1	25,6	36,3	48,4	63,4	73,0	87,3
8	2,3	2,6	3,2	3,8	5,9	7,8	9,5	10,3	13,6	17,7	26,6	37,7	50,3	65,9	75.9	90,8
9	2,4	2,7	3,3	3,9	6,2	8,1	9,9	10,7	14,1	18,4	27,7	39,2	52,3	68,5	78,8	94.2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах (к табл. 126)

№ п/п	Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	Земляные работы с обвалованием и благоустройство.	-	-	-	-	7	7	7	9	9	8	7	5	5	4	4	4
2	Фундаменты с сооружениями	31	28	24	22	19	16	15	13	12	11	10'	10	10	10	11	11
3	Резервуары с лестницами	31	36	42	45	48	52	54	54	57	57	63	66	66	69	70	70
4	Окраска	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.2..	2
5	Оборудование	16	15	16	17	14	14	11	10	8	8	6	4	6	5	4	3
6	Внутренние подогреватели	20	19	16	14	10	9	11	12	12	.14	12	13	11	10	9	10
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 1 КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ТРУБОПРОВОДЫ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ

Характеристика

Земляные работы, лотки, ниши, фундаменты под металлоконструкции и стойки, стойки трубопроводов, канализация парка, технологические трубопроводы, изоляция и окраска трубопроводов.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ТРУБОПРОВОДА В РУБ.

Таблица 127

Территори- альный пояс	Резервуары вертикальные стальные (РВС) емкостью в куб. м до	Горизон- тальные емкости объемом в куб. м до	Резервуар сферический емкостью в куб. м до	Газометр емкостью в куб. м до
	60 и 100	200	300	400	700	1000	2000 и 3000	5000	8300	50	100	600	6000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	8,5	8,7	11,3	11,7	18,3	17,9	19,4	15,1	22,3	20,1	17,5	22,1	16,9
2	8,7	8,8	11,6	12,0	18,7	18,3	19,8	15,4	22,7	20,5	17,9	22,6	17,3
3	9,1	9,2	12,1	12,5	19,5	19,1	20,8	16,2	23,8	21,5	18,7	23,7	18,2
4	9,4	9,5	12,4	12,9	20,1	19,7	21,3	16,6	24,5	22,1	19,3	24,3	18,6
5	9,9	10,0	13,1	13,6	21,2	20,8	22,6	17,6	25,9	23,2	20,2	25,7	19,7
6	10,1	10,3	13,5	13,9	22,0	21,3	23,1	18,0	26,5	23,9	20,8	26,4	20,1
7	10,6	10,7	14,0	14,4	23,4	22,1	24,1	18,7	27,6	24,9	21,6	27,5	21,0
8	11,6	11,8	15,4	16,0	24,9	24,3	26,4	20,7	30,3	27,4	23,8	30,1	23,0
9	12,0	12,1	15,8	16,4	25,6	25,0	27,1	21,2	31,2	28,1	24,5	30,9	23,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 127)

№ п/п	Конструктивные элементы	Удельный вес
1	Строительные работы	34
2	Трубопроводы	66
	Итого	100
Характеристика

Земляные работы, лотки, ниши, фундаменты под металлоконструкции и стойки, стойки трубопроводов, канализация парка, технологические трубопроводы, изоляция и окраска трубопроводов.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА В ТЫС. РУБ.

Таблица 128

Территори- альный пояс	Резервуары	Горизонтальные (лежаки) резервуары сферические	Газомет- ры
	емкость в куб. м
	60	100	200	300	4ЦО	700	1000	2000	3000	6000	8300	50	100	600	6000
1	2.0	2,4	3,2	2,4	2.4	3.6	3,1	4,7	6,9	5,4	6,7	2,0	2,4	3,8	7.0
2	2,0	2,5	3,2	2,4	2,5	3,7	3,2	5,0	7,0	5,5	6,9	2,1	2,5	3,9	7.2
3	2.1	2,6	3,4	2,5	2,6	3,9	3,3	5,0	7.4	5,8	7,2	2.2	2,6	4,0	7,5
4	2,1	2,7	3,5	2,6	2.7	4,0	3,4	5,2	7,6	5,9	7,4	2,2	2,7	4,2	7,7
5	2,3	2,8	3,7	2,8	2,8	4,2	3,6	5,5	8,0	6,3	7,8	2,4	2,8	4,4	8.1
6	2,3	2,9	3,8	2,8	2,9	4,3	3,7	5,6	8,2	6,4	8,0	2,4	2,9	4,5	8.4
7	2,4	3,0	3,9	2,9	3,0	4,5	3,8	5,8	8,5	6,7	8,4	2.5	3,0	4,7	8.7
8	2,7	3,3	4,3	3,2	3,3	5,0	4,2	6,4	9,4	7,3	9,2	2,8	3,3	5,1	9,6
9	2,8	3,4	4,4	3,3	3.4	5,1	4,3	6,6	9,7	7,6	9.4	2,8	3,4	5,3	9.8
Удельные веса отдельных- конструктивных элементов в процентах (к табл. 128)

№. п/п	Конструктивные элементы	Удельный вес
1	Строительные работы	34
2	Трубопроводы	66
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 1 КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ЭСТАКАДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ НАЛИВНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАЛЕРЕЯНОГО ТИПА И ДР.

Характеристика

Покрытие площадки железобетонное. Лотки, несущие конструкции эстакады из железобетона и металлоконструкций. Несущие конструкции шатра для налива масел металлические с обшивкой асбофанерой. Водопровод, канализация и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица 129

Территориальный	Эстакады наливные для нефтепродуктов	Стояковая
пояс	железобетонные	металлические	железобетонная
	темных	светлых	масел	темных	светлых	масел	односторонняя сливо-наливная эстакада
	а	б	в	г	д	е	ж
1	573	627	975	606	674	1101	293
2	601	659	1023	626	694	1136	308
3	630	690	1072	667	741	1211	323
4	659	722	1122	697	775	1266	337
5	716	784	1218	727	808	1321	367
6	745	815	1268	758	843	1376	381
7	802	879	1365	788	876	1431	411
8	859	940	1463	848	943	1541	440
9	917	1004	1561	910	1011	1651	469
Примечание. В восстановительную стоимость эстакад не включены затраты по укладке железнодорожного пути.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 129)

с ч?	Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж
1	Покрытие площадки, лотки и сооружение эстакады	91	83	76	56	44	49	91
2	Металлоконструкции эста-	-	-	16	36	40	44	-
3	Водопровод и канализация	3	7	3	3	7	2	4
4	Электроосвещение и заземление	6	10	5	5	9	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 1 КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СЛИВО-НАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика

Железобетонные фундаменты, пролетное железобетонное строение, металлические площадки, трубопроводы, электроосвещение, производственная канализация, бетонная площадка.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица 130

Здания в сооружения	Территориальный пояс
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Эстакада типа “КС” для светлых нефтепродуктов	349	366	384	401	436	454	489	524	558
Эстакада для темных нефтепродуктов	1689	1773	1858	1942	2111	2196	2365	2534	2702
Примечание. В восстановительную стоимость эстакад не включены затраты по укладке железнодорожного пути.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в • процентах от стоимости строительства (к табл. 130)

№ п/п	Наименование работ и конструктивных элементов	типа “КС” для светлых нефте- продуктов	для темных нефте- продуктов
1	Железобетонные конструкции	15	3
2	Металлоконструкции	5	1
3	Электроосвещение	6	2
4	Грозозащита	1	-
5	Теплотрасса	-	7
6	Трубопроводы и арматура	54	12
7	Канализация эстакады	1	-
8	Площадка под эстакаду	18	4
9	Опоры под теплотрассу	-	-
10	Сливной желоб	-	67
11	Подогреватели	-	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 1 КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ (БЕЗ КАРКАСА С ФОНАРЕМ)

Характеристика здания

Фундаменты ленточные бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные и из метлахских плиток. Заполнения оконных и дверных проемов деревянные. Крыльца и отмостка, фонарь, металлическая площадка с лестницами, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 131

Территориальный	Объемы зданий в куб. м, до
пояс	700	800	1200	1500	2000	3600	7000
1	28,3	25,3	22,8	20,1	17,6	16,8	14,9
2	29,7	26,5	23,9	21,0	18,4	17,6	15,5
3	31,2	27,8	25,2	22,1	19,4	18,4	16,4
4	32,6	29,2	26,3	23,1	20,2	19,3	17,1
5	35,5	31,6	28,6	25,2	22,0	21,9	18,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 131)

№	Конструктивные элементы	Объемы зданий в куб. м, до
п/п		700	880	1200	1500	2000	3500	7000
1	Фундаменты	13	17	13	13	14	13	13
2	Стены и перегородки	23	17	24	20	22	23	24
3	Перекрытия (покрытия) и кровли	10	10	13	18	17	17	13
4	Полы	2	2	6	3	4	4	4
5	Проемы	3	3	4	2	4	3	3
6	Отделочные работы	4	3	3	3	4	3	4
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электро освещение	21	26	25	26	25	29	21
8	Прочие	24	22	12	15	10	8	18
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 1 КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ (БЕЗ КАРКАСА И БЕЗ ФОНАРЯ)

Характеристика здания

Фундаменты ленточные бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные из метлахских плиток. Заполнения оконных и дверных проемов деревянные. Крыльца и отмостки, лестницы с площадкой, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 132

Территориальный	Объемы зданий в куб. м до
пояс	150	200	500	800	1000	1500	2000
1	31,2	26,4	25,0	21,3	18,8	17,1	16,5
2	32,7	27,6	26,3	22,4	19,8	17,9	17,3
3	34,4	29,0	27,5	23,5	20,8	18,7	18,2
4	35,9	30,4	28,7	24,5	21,7	19,7	19,0
5	39,1	33,0	31,2	26,7	23,5	21,3	20,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 132)

№	Конструктивные элементы	Объемы зданий в куб. м до
п/п		150	200	500	800	1000	1500	260
1	Фундаменты	19	17	13	15	16	20	16
2	Стены и перегородки	28	29	33	25	26	25	31
3	Перекрытия (покрытия) и кровли	9	10	11	15	16	17	16
4	Полы	2	3	3	4	4	3	3
5	Проемы	4	4	7	3	6	4	5
6	Отделочные работы	3	4	5	5	3	2	4
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	33	28	26	30	25	26	28
8	Прочие	2	5	2	3	4	3	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 1 КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ (С КАРКАСОМ И ФОНАРЕМ, С КАРКАСОМ БЕЗ ФОНАРЯ)

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные и крупноблочные со сборными железобетонными колоннами. Перекрытие сборное железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные и из метлахских плиток. Заполнения оконных и дверных проемов деревянные, крыльца и отмостка, металлическая площадка с лестницами. внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 133

Территориальный	Объемы зданий в куб. м до
пояс	с железобетонным каркасом и фонарем	с железобетонным каркасом без фонаря
	1500	2000	6000	3500
1	24,8	20,1	18,7	21,5
2	26,0	21,0	19,7	22,6
3	27,2	22,1	20,6	23,7
4	28,5	23,1	21,5	24,6
5	30,9	25,2	23,4	26,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 133)

№	Конструктивные элементы	Объемы зданий в куб. м до
п/п		1500	2000	6000	3500
1	Фундаменты	13	13	14	9
2	Стены и перегородки	31	20	27	26
3	Перекрытия (перекрытия) и кровли	16	18	13	27
4	Полы	4	3	4	5
5	Проемы	3	2	2	3
6	Отделочные работы	2	3	2	4
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	21	26	20	24
8	Прочие	10	15	18	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ С ОБВАЛОВАНИЕМ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ

Характеристика

Земляные работы с обвалованием, лестницы через обвалование, пешеходные дорожки и перепуски через технологические лотки.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 РЕЗЕРВУАР В ТЫС. РУБ.

Таблица 134

Территориальный	Емкость резервуаров в куб. м до
пояс	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3	1,6	2,0	2,1	2,2	2,6
2	0,3	0,4	0,6	0;7	1,0	1,1	1,4	1,7	2,1	2,2	2,3	2,8
3	0,4	0,4	0,6	0,7	1,0	1,2	1,4	1,7	2,2	2,3	2,4	2,9
4	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	1,2	1,5	1,8	2,3	2,4	2,6	3,0
5	0,4	0,5	0,7	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,5	2,6	2,8	3,3
6	0,4	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,6	2,7	2,9	3,4
7	0,5	0,6	0,7	0,9	1,3	1,5	1,8	2,2	2,8	2,9	3,1	3,7
8	0,5	0,6	0,8	1,0	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	3,1	3,3	3,9
9	0,5	0,6	0,8	1,0	1,5	1'7	2,1	2,5	3,1	3,4	3,6	4,2


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫЕ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НИХ (ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ БЕЗ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ)

Характеристика

Фундамент песчаный с изоляцией из песчано-битумной смеси и отмосткой. Приямок одинарный для сифонного крана. Лестницы бетонные на откосах фундаментов, фундаменты бутобетонные под металлическую лестницу.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ФУНДАМЕНТ В ТЫС. РУБ.

Таблица 135

Территориаль-	Фундаменты под резервуары емкостью в куб. м до
ный пояс	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,7	2,3	3,3	4,6	5,6	6,8
2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,8	2,4	3,5	4,8	5,9	7,2
3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1,1	1,2	1,8	2,5	3,7	5,1	6,2	7,5
4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	1,3	1,9	2,7	3,8	5,3	6,4	7,8
5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,7	0,8	0,9	0,9	1,2	1,4	2,1	2,9	4,2	'5,8	7,0	8,5
6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,0	1,3	1,5	2,2	3,0	4,3	6,0	7,3	8,9
7	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,9	1,1	1,1	1,4	1,6	2,4	3,2	4,7	6,4	7,9	9,5
8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,9	1,0	1,1	1,1	1,5	1,7	2,5	3,5	5,0	6,9	8,4	10,2
9	0,4	0,4	0,5	0,6	0,9	1,1	1,2	1,2	1,6	1,8	2,7	3,7	5,3	7,4	9,0	10,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов- в процентах (к табл. 135)

№	Конструктивные элементы	Для резервуаров емкостью в куб. м
п.п.		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	Песчаный фундамент с отмосткой	39	40	45	51	54	61	65	65	73	74	83	88	91	94	95	96
2	Приямок одинарный для сифонного крана	27	27	25	22	13	11	10	10	8	7	4	3	2	1	1	1
3	Бетонные лестницы на откосах фундаментов	-	-	-	-	11	9	8	8	6	8	5	3	3	2	1	1
4	Бутобетонные фундаменты под металлическую лестницу...	34	33	30	27	22	19	17	17	13	11	8	6	4	3	3	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫЕ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НИХ (ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ С ВНУТРЕННИМИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ)

Характеристика

Фундаменты песчаные с изоляцией из песчано-битумной смеси и отмосткой. Приямок двойной для сифонного крана и конденсационного горшка. Лестницы бетонные на откосах фундаментов. Фундаменты бутобетонные под металлическую лестницу и утепляющие колодцы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ФУНДАМЕНТ В ТЫС. РУБ.

Таблица 136

Территориаль-	Фундаменты под резервуары емкостью в куб. м до
ный пояс	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,3	1,5	2,1	2,7	3,8	5,0	6,0	7,2
2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0	1,1	1,1	1,3	1,6	2,2	2,9	3,9	5,3	6,3	7,6
3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,4	1,7	2,3	3,0	4,1	5,5	6,6	8,0
4	0,6	0,6	0,7	0,7	1,0	1,1	1,2	1,2	1,4	1,8	2,4	3,1	4,3	5,8	6,9	8,3
5	0,7	0,7	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,3	1,6	1,9	2,6	3,4	4,7	6,3	7,5	9,0
6	0,7	0,7	0,8	0,8	1,1	1,2	1,3	1,3	1,6	2,0	2,7	3,5	4,9	6,5	7,8	9,4
7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,2	1,3	1,4	1,4	1,7	2,2	2,9	3,8	5,3	7,0	8,4	10,1
8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,3	1,4	1,6	1,6	1,9	2,3	3,1	4,1	5,6	7,5	9,0	10,8
9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,3	1,5	1,7	1,7	2,0	2,5	3,3	4,4	6,0	8,1	9,6	11,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 136)

№	Конструктивные элементы	Для резервуаров емкостью в куб. м
п.п.		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	Песчаный фундамент с отмосткой	19	20	23	28	36	42	48	48	57	55	66	74	81	86	88	90
2	Приямок двойной для сифонного крана и конденсационного горшка	18	18	17	16	12	11	10	10	8	6	5	4	3	2	1	1
3	Бетонные лестницы на откосах фундаментов	-	-	-	-	7	7	6	6	5	4	4	3	2	1	1	1
4	Бетонные фундаменты под металлическую лестницу	17	17	16	15	15	13	12	12	10	9	6	5	4	3	3	2
5	Утепляющий колодец	46	45	44	41	30	27	24	24	20	26	19	.14	10	8	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

Характеристика

Фундаменты песчаные с изоляцией из песчано-битумной смеси с каменной отмосткой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ФУНДАМЕНТА, В РУБ.

Таблица 137

Территориальный	Фундаменты под резервуары емкостью в куб. м до
пояс	100	200	300 и 400	700	1000	2000	3000	5000
1	302,5	397,4	490,9	716,4	838,8	1392,9	2025,4	3047,0
2	317,6	416,6	515,6	752,1	880,0	1461,6	2125,8	3196,9
3	349,3	437,3	540,4	787,9	922,6	1531,8	2228,9	3350,9
4	365,8	456,5	565,1	825,0	963,9	1601,9	2329,3	3503,5
5	397,4	496,4	614,6	896,5	1047,8	1740,8	2532,8	3808,8
6	412,5	515,6	639,4	932,3	1090,4	1810,9	2633,1	3960,0
7	444,1	555,5	687,5	1003.8	1174,3	1949,8	2836,6	4265,3
8	477.1	595,4	737,0	1075,3	1258,1	2090,0	3038,8	4570,5
9	508,8	635,3	786,5	1146,8	1342,0	2228,9	3240,9	4874,4


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ РЕЗЕРВУАРАМ

Характеристика

Земляные работы, фундаменты бутобетонные столбовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ФУНДАМЕНТА ВРУБ.

Таблица 138

Территориальный пояс	Под одно- и двух- маршевые	Под шахтные
1	60,2	50,2
2	63,3	52,7
3	66,3	55,3
4	69,3	57,8
5	75,4	62,7
6	78,2	65,3
7	84,3	70,3
8	90,3	75,4
9	96,4	80,3


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ОБВАЛОВАНИЕ

Характеристика

Земляные работы, фундаменты бетонные, сборные, железобетонные плиты, металлические лестницы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ЛЕСТНИЦЫ В РУБ.

Таблица 139

Территориальный	Число ступеней в лестнице
пояс	4	5	6	7	8	9
1  2	111,4  116,9	140,3  147,1	155,4  162,3	173,3  181,5	188,4  198,0	204,9  214,5
3	122,4	154,0	170,5	189,8	207,6	225,5
4	127,9	160,9	177,4	199,4	217,3	235,1
5	138,9	176,0	193,9	215,9	236,5	255,8
6  7  8  9	144,4  155,4  167,8  178,8	182,9  196,6  210,4  224,1	200,8  217,3  232,4  248,9	225,5  242,0  259,9  276,4	244,8  264,0  283,3  302,5	265,4  286,0  307,6  327,3


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (РВС)

Характеристика

Резервуар с лазами и люками, стропилами, кровлей и лестницами с площадками.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В РУБ.

Таблица 140

Территориаль	Для резервуаров емкостью в куб. м до
ный пояс	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	422	421	417	396	396	371	371	355	337	331	320	320	290	282	282	282-
2	430	429	425	404	404	378	378	362	344	338	327	327	296	287	287	287
3	451	450	446	423	423	397	397	379	360	355	342	342	311	301	301	301
4	456	454	450	428	428	461	401	384	364	357	346	346	313	304	304	304
5  6	498  506	496  505	492  501	467  476	467  476	439  446	439  446	418  426	397  404	390  397	378  385	378  385	342  348	333  338	333  338	333  338
7	520	517	513	487	487	457	457	436	414	407	395	395	358	347	347	347
8	532	531	525	499	499	468	468	447	425	418	404	404	366	355	355	355
9	549	547	542	514	499	483	483	461	439	430	417	417	377	367	367	367


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ОКРАСКА РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В РУБ.

Таблица 141

Территори-	Резервуары емкостью в куб. м до
альный пояс	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	16	17	18	12	12	12	12	10	10	10	9	9	9	9	9	9
2	17	18	19	13	13	13	13	11	11	11	9	9	9	9	9	9
3	17	19	20	14	14	14	14	12	12	12	9	9	9	9	10	9
4	18	20	21	14	14	14	14	12	12	12	10	10	10	10	10	10
5	20	21	23	15	15	15	15	13	13	13	11	11	11	11	11	11
6	21	22	24	16	16	16	16	14	14	14	11	11	11	11	11	11
7	22	24	25	17	17	17	17	15	15	15	12	12	12	12	12	12
8	24	26	27	19	19	19	19	16	16	16	13	13	13	13	13	13
9	25	27	29	20	20	20	20	17	17	17	14	14	14	14	14	14


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КОМПЛЕКТА В РУБ.

Таблица 142

Территори-	Резервуар емкостью в куб. м до
альный пояс	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	6000	7600	8300	10000
1	287	312	386	490	670	832	832	832	832	1048	1156	1156	2398	2398	2398	2398
2	290	315	391	495	677	840	840	840	840	1059	1167	1167	2423	2423	2423	2423
3	298	325	402	509	696	865	865	865	865	1089	1203	1203	2494	2494	2494	2494
4	301	327	406	514	703	873	873	873	873	1100	1214	1214	2518	2518	2518	2518
5	311	337	417	528	723	898	898	898	898	1132	1249	1249	2591	2591	2591	2591
6	316	344	425	539	737	916	916	916	916	1152	1272	1272	2637	2637	2637	2637
7	319	347	429	543	744	924	924	924	924	1163	1284	1284	2662	2662	2662	2662
8	348	378	467	593	810	1007	1007	1007	1007	1268	1399	1399	2901	2901	2901	2901
9	351	381	472	597	817	1015	1015	1015	1015	1279	1411	1411	2926	2926	2926	2926


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ПОДОГРЕВАТЕЛЯ В РУБ.

Таблица 143

Территориаль	Резервуары емкостью в куб. м до
ный пояс	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	358	385	397	413	429	539	824	928	1277	1885	2467	3685	4268	4920	5206	7015
2	369	397	410	425	443	556	850	957	1317	1943	2542	3799	4400	5072	5367	7233
3	393	424	437	440	472	593	906	1022	1405	2074	^713	4054	4694	5412	5727	7717
4	397	428	441	454	476	598	914	1030	1418	2093	2738	4091	4737	5462	5778	7787
5	422	454	469	487	506	637	972	1096	1507	2225	2911	4348	5037	5805	6142	8278
6	440	473	489	507	528	663	1013	1141	1572	2323	3035	4532	5250	6051	6403	8629
7	447	481	496	516	536	674	1030	1161	1597	2357	3084	4597	5335	6150	6508	8771
8	525	568	584	606	631	792	1211	1364	1878	2771	3626	5418	6275	7233	7653	10312
9	536	578	597	619	645	809	1236	1393	1918	2827	3700	5529	6404	7380	7809	10523


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ (ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ, КРЕПЛЕНИЯ И СТОИКИ)

Характеристика

Металлоконструкции с окраской.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В РУБ.

Таблица 144

Территориальный	Металлоконструкции
пояс	площадки и лестницы при весе в т, до	крепления и мелкие	стойки
	1	2	5	металлоконструкции
1	346	327	287	473	340
2	353	334	293	483	347
3	371	351	308	506	363
4	371	351	308	506	363
5	388	367	322	529	381
6	399	377	330	545	391
7	406	382	337	553	397
8	458	432	380	624	448
9	460	436	382	630	452


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

НЕФТЕОТДЕЛИТЕЛИ И ПЕСКОЛОВКИ

Характеристика

Земляные работы, днище, стены и перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ВНУТРЕННЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, В РУБ.

Таблица 145

Территориальные	Нефтеотделители	Песколовки
пояса	Количество секций
	2	2	4
	Внутренний объем, в куб. м до
	950	1000	2000	30	60	160
1	20	20	22	65	48	39
2	21	21	23	68	51	40
3	22	22	24	71	53	42
4	23	23	25	74	55	44
5	25	25	27	81	60	48
6	26	26	28	84	63	50
7	28	28	30	90	67	54
8	30	30	33	97	72	58
9	32	32	35	103	77	62
Примечания:

1. В Восстановительную стоимость нефтеотделителей включены затраты на устройство внутренних трубопроводов. Затраты на упомянутые работы составляют 10 % от общей стоимости.

2. В стоимость 4-секционного нефтеотделителя включены затраты на металлическое ограждение.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

НЕФТЕЛОВУШКИ

Характеристика

Земляные работы, днище, стены и перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ВНУТРЕННЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, В РУБ.

Таблица 146

Территориальные	Внутренний объем, в куб. м до
пояса	50	100	200	250	500	1000	1800	2000
1	81	59	37	33	30	27	26	22
2	85	62	39	35	32.	29	28	23
3	89	65	41	36	33	30	29	25
4	93	68	43	38	35	32	31	26
5	101	74	47	41	38	34	33	28
6	105	77	48	43	39	36	35	29
7	114	83	52	46	.42	39	37	31
8	122	89	56	50	45	41	40	34
9	130	95	60	53	48	44	43	36


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делан строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показатели стоимости приведены для зданий без подвалов. При наличии подвалов восстановительную стоимость определять исходя из суммарного объема здания (всего объема наземной части н объема подвала). При этом восстановительную стоимость подвала принимать с коэффициентом 0,6.

2. При наличии в зданиях встроенных котельных восстановительная стоимость их определяется по характеристикам зданий с добавлением стоимости подземного хозяйства. Восстановительная стоимость подземного хозяйства определяется по площади котельной (табл. 12). Стоимость оборудования котельных в показателях не учтена.

3. Восстановительная стоимость, указанная для зданий с кирпичными стенами, или из панелей распространяется на здания со стенами из блоков, туфа, ракушечника и др. каменных материалов.

4. При устройстве кровель из материалов, не приведенных в таблицах, показатели восстановительной стоимости корректировать не следует.

5. При определении восстановительной стоимости зданий, превышающих объемы, приведенные в таблицах, показатели стоимости определяются путем экстраполяции.

6. В показателях восстановительной стоимости учтены затраты на отопление, вентиляцию, внутренний водопровод и канализацию, электроосвещение и слаботочные устройства (телефонизация, радиофикация, связь, сигнализация и электрочасофикация).

Соотношение затрат в процентах по видам благоустройства к показателям “Внутренние сантехнические и электротехнические работы” приведено в табл. 147.

Таблица 147

№ таблиц	Затраты по видам благоустройства в %
Сборника	отопление	вентиляция	водопровод	канализация	электро- освещение	слаботоч- ные устройства
1-4	18	50	3	3	24	2
5-8	23	60	3	3	9	2
9-11	14	18	18	12	26	12
13-16	25	36	12	7	18	2
17*	-	30	-	-	70	-
19	-	-	10	15	70	-
31	30	20	5	20	30	-
34-38	35	15	13	10	15	12
39-41	32	13	13	12	12	18
42-44	14	7	7	4	24	44
45-47	20	10	8	10	30	22
49-50	24	16	5	5	15	35
51-53	18	19	8	5	37	13
54-56	30	5	16	14	14	21
107-108	15	53	6	4	18	4
___________________________

* Только для зданий объемом более 200 куб. м.

7. Показатели восстановительной стоимости по дымовым трубам, отличающимся по высоте и диаметру от приведенных в табл. 119, следует определять путем интерполяции.

8. В табл. 124 приведены показатели для мазутного хозяйства до двух баков емкостью по 1000 т. Восстановительную стоимость мазутного хозяйства на 4 бака емкостью по 1000 т следует определять по графе “ж” табл. 124, исходя из удельных весов конструктивных элементов к таблице, с применением коэффициента 2 по “мазутохранилищу” и “нефтесливу” и с коэффициентом I по “насосной”.

9. Процент износа по “прочим работам” принимается средним по зданию в целом, который определяется как сумма определенного износа по конструктивным элементам. Так, средний процент износа в примере 1 отдела I составит

2,8 + 1,4 + 1,2 + 4,5 + 1,8 + 1,2 + 0,6 = 13,5 %, с округлением - 14 %.

10. В таблицах 125-128, 132-137, 140-143, 145 и 146 напечатано “в куб. м”, а должно быть; “в куб. м до”.


1СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Отдел I. Здания и сооружения металлургических заводов

Отдел II. Здания и сооружения ферросплавных и труболитейных заводов

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

Отдел VI. Здания и сооружения горнорудных предприятий

Отдел VII. Аглофабрики черной металлургии (в дополнение к учтенным в сборнике № 2)

Отдел VIII. Здания и сооружения обогатительных и окомковательных фабрик черной металлургии


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Здания и сооружения металлургических заводов

1. Доменные цехи

2. Сталеплавильные цехи

3. Прокатные цехи

4. Трубные цехи

5. Прочие объекты


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Здания и сооружения ферросплавных и труболитейных заводов

1. Ферросплавные заводы

2. Труболитейные заводы


IIIСБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

2. Углеобогатительные фабрики

3. Коксовые блоки

4. Пекококсовые установки

5. Химические цехи


IVСБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

Таблица 1У.1. Открытые склады сырья

Таблица 1У.2. Крытые склады сырья

Таблица 1У.3. Закрытые склады сырья

Таблица 1У.4. Отделения приема привозного магнезита

Таблица 1У.5. Приемные устройства доломита

Таблица 1У.6. Отделения приема глины

Таблица 1У.7. Глинодробильные отделения

Таблица 1У.8. Дробильные и дробильно-сортировочные отделения

Таблица 1У.9. Угледробильные отделения

Таблица 1У.10. Отделения сушильных барабанов

Таблица 1У.11. Отделения подготовки

Таблица 1У.12. Отделения помола глины и шамота

Таблица 1У.13. Брикетные отделения

Таблица 1У.14. Шламопомольные отделения

Таблица 1У.15. Отделения шламобассейнов

Таблица 1У.16. Здания вращающихся печей

Таблица 1У.17. Углепомольные отделения

Таблица 1У.18. Отделения пылеулавливания

Таблица 1У.19. Отделения дробления и сортировки обожженного доломита, включая силосный склад

Таблица 1У.20. Отделения отгрузки

Таблица 1У.21. Бункера для отходов

Таблица 1У.22. Формовочные, формовочно-прессовые, помольно-смесительные и массо-заготовительные отделения

Таблица 1У.23. Смесительно-прессовые отделения легковесных корундовых изделий

Таблица 1У.24. Главные корпуса цехов смолодоломитовых изделий

Таблица 1У.25. Производственные корпуса корундовых легковесов

Таблица 1У.26. Отделения тоннельных сушил на полочных вагонетках

Таблица 1У.27. Отделения тоннельных и периодических печей

Таблица 1У.28. Отделения шахтных печей

Таблица 1У.29. Отделения кольцевых печей

Таблица 1У.30. Отделения газокамерных печей

Таблица 1У.31. Склады готовых изделий отдельно стоящие

Таблица 1У.32. Склады готовых изделий, пристроенных к печному или сушильному отделению

Таблица 1У.33. Отделения камерных сушил

Таблица 1У.34. Склады привозного магнезитового порошка

Таблица 1У.35. Дозировочные отделения сырого доломита

Таблица 1У.36. Главные корпуса цехов карбидокремниевых электронагревателей

Таблица 1У.37. Печные корпуса цехов карбидокремниевых электронагревателей

Таблица 1У.38. Склады смолы

Таблица 1У.39. Склады сульфитно-спиртовой барды


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

Вводные указания

1. Печи мартеновские

2. Нагревательные колодцы

3. Печи методические нагревательные

4. Печи с шагающим подом

5. Печи кольцевые Таблица V.35

6. Печи конвейерные Таблица V.36

7. Печи протяжные

8. Печи башенные и вертикальные

9. Печи роликовые

10. Печи камерные

11. Печи секционные

12. Печи колпаковые

13. Агрегаты для производства защитных газов

14. Рекуператоры

15. Борова нагревательных печей Таблица V.71

16. Дымовые трубы


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. Здания и сооружения горнорудных предприятий

Таблица VI.1. Башенные надшахтные здания с дробильным отделением

Таблица VI.2. Надшахтные здания с дробильно-сортировочными отделениями

Таблица VI.3. Надшахтные здания без дробильно-сортировочных отделений

Таблица VI.4. Эстакады резервного склада руды

Таблица VI.5. Перегрузочные узлы

Таблица VI.6. Дробильные корпуса

Таблица VI.7. Здания сортировок в комплексе с пробными и просевными

Таблица VI.8. Здания пробных

Таблица VI.9. Известехранилища

Таблица VI.10. Терриеонники


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. Аглофабрики черной металлургии (в дополнение к учтенным в сборнике № 2)

Таблица VII.1. Корпуса складов топлива

Таблица VII.2. Корпуса распределения материалов

Таблица VII.3. Корпуса сортировки известняка

Таблица VII.4. Корпуса дробления известняка

Таблица VII.5. Корпуса дробления топлива с галереями

Таблица VII.6. Корпуса измельчения топлива

Таблица VII.7. Корпуса шихтовых бункеров

Таблица VII.8. Корпуса бункеров извести с погрузочными галереями

Таблица VII.9. Корпуса первичного смешивания

Таблица VII.10. Корпуса агломерации

Таблица VII.11. Корпуса охлаждения и сортировки агломерата

Таблица VII.12. Корпуса эксгаустеров

Таблица VII.13. Корпуса батарейных циклопов

Таблица VII.14. Корпуса обезвоживания шламов


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. Здания и сооружения обогатительных и окомковательных фабрик черной металлургии

1. Обогатительные фабрики

2. Окомковательные фабрики


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Здания и сооружения металлургических заводов

1. Доменные цехи

Таблица 1.1. Доменные печи с колошниковым устройством и наклонным мостом с кладкой всей печи из шамотного кирпича

Таблица 1.2. Доменные печи полезным объемом от 1033 до 1386 куб. м с колошниковым устройством и наклонным мостом с кладкой лещади и нижней части горна углеродистыми блоками

Таблица 1.3. Доменные печи полезным объемом от 1513 до 3000 куб. м с колошниковым устройством и наклонным мостом

Таблица 1.4. Литейные дворы и поддоменники доменных печей полезным объемом до 2000 куб. м с кирпичным заполнением фахверка стен и металлической кровлей

Таблица 1.5. Литейные дворы и поддоменники доменных печей полезным объемом до 2000 куб. м с облегченными стенами и кровлей

Таблица 1.6. Литейные дворы и поддоменники доменных печей полезным объемом до 3000 куб. м с помещениями колошниковых подъемников и панелей системы загрузки

Таблица 1.7. Лифты доменных печей

Таблица 1.8. Блоки воздухонагревателей с газовоздухопроводами и дымовыми трубами доменных цехов при футеровке шамотными изделиями

Таблица 1.9. Блоки воздухонагревателей с газовоздухопроводами и дымовыми трубами доменных цехов при футеровке высокоглиноземистыми и шамотными изделиями

Таблица 1.10. Здания блока воздухонагревателей

Таблица 1.11. Здания блока воздухонагревателей облегченные

Таблица 1.12. Пылеуловители доменных печей с газопроводами грязного газа

Таблица 1.13. Машинные здания колошниковых подъемников

Таблица 1.14. Подъемники коксовой мелочи доменных печей (стальные конструкции)

Таблица 1.15. Скиповые ямы доменных печей

Таблица 1.16. Бункерные эстакады рудных, коксовых и скрапных бункеров с подбункерными помещениями доменных цехов

Таблица 1.17. Галереи для транспортеров на бункерных эстакадах доменных цехов

Таблица 1.18. Въезды на бункерные эстакады доменных цехов

Таблица 1.19. Здания бункерных эстакад для доменных печей полезным объемом до 3000 куб. м

Таблица 1.20. Глиномялки

Таблица 1.21. Депо огнеупорного ремонта ковшей

Таблица 1.22. Здания ремонта вагон - весов

Таблица 1.23. Установки для опрыскивания шлаковых ковшей

Таблица 1.24. Отстойники установок для опрыскивания шлаковых ковшей

Таблица 1.25. Опоры гибкой длинной ноги рудных кранов (без разгрузочных траншей и эстакад башенных вагоноопрокидывателей)

Таблица 1.26. Опоры гибкой длинной ноги рудных кранов (с эстакадами башенных вагоноопрокидывателей и разгрузочными траншеями рудных дворов)

Таблица 1.27. Опоры жесткой короткой ноги рудных кранов с отбойными стенками рудных дворов

Таблица 1.28. Склады концентрата с галереями и перегрузочными станциями

Таблица 1.29. Здание развилки, наклонной галереи и выдачи чугуна установок одноленточных или двухленточных разливочных машин

Таблица 1.30. Здания разливки, наклонной галереи и выдачи чугуна установок блока из двух двухленточных разливочных машин

Таблица 1.31. Здания приготовления известкового молока установок одноленточных или двухленточных разливочных машин

Таблица 1.32. Здания опрыскивателей установок одноленточных или двухленточных разливочных машин

Таблица 1.33. Здания кантовальных лебедок установок одноленточных или двухленточных разливочных машин

Таблица 1.34. Здания маневровых лебедок установок одноленточных или двухленточных разливочных машин

Таблица 1.35. Посты управления установок одноленточных или двухленточных разливочных машин

Таблица 1.36. Отстойники установок одноленточных или двухленточных разливочных машин

Таблица 1.37. Здания газоочисток


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Здания и сооружения металлургических заводов

2. Сталеплавильные цехи

Таблица 1.38. Главные корпуса мартеновских цехов с печами садкой до 100 т

Таблица 1.39. Главные корпуса мартеновских цехов с печами садкой до 200 т

Таблица 1.40. Главные корпуса мартеновских цехов с печами садкой 260-500 т

Таблица 1.41. Главные корпуса мартеновских цехов с печами садкой более 500 т

Таблица 1.42. Шихтовые дворы с раздельным хранением материалов - отделения магнитных материалов

Таблица 1.43. Шихтовые дворы с раздельным хранением материалов - отделения сыпучих материалов

Таблица 1.44. Шихтовые дворы с хранением сыпучих и магнитных материалов в одном здании

Таблица 1.45. Миксерные отделения

Таблица 1.46. Отделения раздевания слитков

Таблица 1.47. Водяные души для охлаждения изложниц

Таблица 1.48. Установки для гидравлической чистки изложниц с пристройками помещений насосно-аккумуляторных

Таблица 1.49. Дворы изложниц

Таблица 1.50. Отделения подготовки изложниц

Таблица 1.51. Электросталеплавильные цехи с электропечами емкостью до 25 т

Таблица 1.52. Электросталеплавильные цехи с электропечами емкостью до 130 т с отделением термообработки и зачистки слябов с разливкой стали на УНРС

Таблица 1.53. Колодцы УНРС с этажерками электросталеплавильных цехов

Таблица 1.54. Главные корпуса бессемеровских цехов в составе отделений: миксерных, конверторных, подготовки ковшей, разливочных, шихтовых и машинных залов

Таблица 1.55. Кислородно-конверторные цехи с разливкой стали на УНРС - конверторные отделения с конверторами до 110 т

Таблица 1.56. Отделения непрерывной разливки стали кислородно-конверторных цехов

Таблица 1.57. Колодцы УНРС с этажерками кислородно-конверторных цехов

Таблица 1.58. Кислородно-конверторные цехи с разливкой стали на слитки - конверторные отделения с конверторами 130 - 250 т

Таблица 1.59. Отделения подготовки днищ бессемеровских цехов

Таблица 1.60. Склады кварцитов


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Здания и сооружения металлургических заводов

3. Прокатные цехи

Таблица 1.61. Здания нагревательных колодцев

Таблица 1.62. Надземная часть зданий подачи коксика и уборки шлака с галереями от зданий коксика к зданиям нагревательных колодцев

Таблица 1.63. Здания блюмингов прокатных цехов

Таблица 1.64. Машинные помещения блюмингов (включая пристроенные подстанции)

Таблица 1.65. Здания прокатных станов со встроенными машинными залами

Таблица 1.66. Склады готовой продукции прокатных цехов

Таблица 1.67. Фундаменты под прокатное и трубопрокатное оборудование

Таблица 1.68. Первичные отстойники для окалины прокатных и трубопрокатных цехов

Таблица 1.69. Первичные отстойники для окалины прокатных цехов

Таблица 1.70. Стеллажи прокатных и трубопрокатных цехов

Таблица 1.71. Травильные и промывные ванны


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Здания и сооружения металлургических заводов

4. Трубные цехи

Таблица 1.72. Волочильные цехи и цехи для производства особо тонкостенных и полированных труб

Таблица 1.73. Трубосварочные и трубопрокатные цехи


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Здания и сооружения металлургических заводов

5. Прочие объекты

Таблица 1.74. Купоросные установки

Таблица 1.75. Цехи полусухой грануляции доменных шлаков производительностью 900 тыс. т в год

Таблица 1.76. Установки мокрой грануляции доменного шлака

Таблица 1.77. Цехи комплексной переработки металлолома - однопролетные

Таблица 1.78. Цехи комплексной переработки металлолома - двухпролетные

Таблица 1.79. Склады скрапа копровых отделений скрапоразделочных цехов

Таблица 1.80. Копровые эстакады копровых отделений скрапоразделочных цехов

Таблица 1.81. Здания копровых отделений скрапоразделочных цехов (без бойных площадок)

Таблица 1.82. Бойные места копровых отделений скрапоразделочных цехов

Таблица 1.83. Бойные места шлаковых отделений скрапоразделочных цехов

Таблица 1.84. Подкрановые эстакады шлаковых отделений скрапоразделочных цехов с ямами для шлака

Таблица 1.85. Здания бункеров установки магнитной сепарации шлакового отделения скрапоразделочных цехов

Таблица 1.86. Здания магнитной сепарации шлаковых отделений скрапоразделочных цехов

Таблица 1.87. Эстакады взрывных отделений скрапоразделочных цехов

Таблица 1.88. Ямы взрывные взрывных отделений скрапоразделочных цехов

Таблица 1.89. Межцеховые газопроводы

Таблица 1.90. Плоскостные колонны под один межцеховой газопровод

Таблица 1.91. Плоскостные колонны под два межцеховых газопроводов

Таблица 1.92. Пространственные колонны под один межцеховой газопровод

Таблица 1.93. Пространственные колонны под два межцеховых газопровода

Таблица 1.94. Сборные железобетонные опоры под межцеховые трубопроводы

Таблица 1.95. Лестницы с площадками для обслуживания межцеховых газопроводов


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Здания и сооружения ферросплавных и труболитейных заводов

1. Ферросплавные заводы

Таблица 11.1. Склады шихты

Таблица 11.2. Сушильные отделения

Таблица 11.3. Транспортерные галереи сечением 4,5х2,2 м для подачи шихты из складов шихты и извести

Таблица 11.4. Транспортерные галереи сечением 2,8х2,6 м для подачи шихты из складов шихты и извести

Таблица 11.5. Перегрузочные помещения транспортерных галерей

Таблица 11.6. Тоннели проходные сечением 4,2х2,2 м

Таблица 11.7. Электроферросплавные цехи с печами до 16,5 тыс. ква

Таблица 11.8. Электроферросплавные цехи с печами до 63 тыс. ква

Таблица 11.9. Здания и галереи разливочных машин

Таблица 11.10. Склады готовой продукции

Таблица 11.11. Бункерные эстакады в складах готовой продукции

Таблица 11.12. Металлотермические цехи

Таблица 11.13. Склады шихты флюсоплавильных цехов

Таблица 11.14. Флюсоплавильные цехи

Таблица 11.15. Цехи алюминиевой крупки

Таблица 11.16. Блок печей для плавки алюминия общей производительностью 26 т/сутки

Таблица 11.17. Склады кокса и термоантрацита со щелевыми бункерами

Таблица 11.18. Склады пека цехов электродной массы

Таблица 11.19. Склады шихты с пекоплавильными отделениями

Таблица 11.20. Цехи электродной массы

Цехи сепарации шлаков

Таблица 11.21. Бункерные отделения

Таблица 11.22. Остывочные отделения

Таблица 11.23. Отделения магнитной сепарации

Таблица 11.24. Отделения воздушной сепарации

Таблица 11.25. Отделения упаковки


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Здания и сооружения ферросплавных и труболитейных заводов

2. Труболитейные заводы

Таблица 11.26. Склады шихтовых материалов

Таблица 11.27. Труболитейные цехи


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

Таблица 111.1. Вагоноопрокидыватели

Таблица 111.2. Углеприемные ямы

Таблица 111.3. Отделения предварительного дробления

Таблица 111.4. Отделения окончательного дробления

Таблица 111.5. Дозировочные отделения

Таблица 111.6. Дезинтеграторные отделения

Таблица 111.7. Смесительные отделения

Таблица 111.8. Углеразмольные установки

Открытые двухгалерейные склады угля

Таблица 111.9. Центральные перегрузочные станции

Таблица 111.10. Галереи верхние

Таблица 111.11. Галереи нижние

Таблица 111.12. Концевые станции

Таблица 111.13. Пути перегружателей

Открытые одногалерейные склады угля

Таблица 111.14. Центральные перегрузочные станции

Таблица 111.15. Натяжные станции

Таблица 111.16. Приводные станции

Таблица 111.17. Галереи верхние

Таблица 111.18. Пути перегружателей

Таблица 111.19. Угольные резервы

Таблица 111.20. Гаражи для размораживания углей на 20 и 30 вагонов

Таблица 111.21. Углепробные и вулканизационные мастерские

Таблица 111.22. Перегрузочные станции подземные объемом до 1000 куб. м

Таблица 111.23. Перегрузочные станции полуподземные объемом до 3000 куб. м

Таблица 111.24. Перегрузочные станции надземные объемом до 3000 куб. м

Таблица 111.25. Галереи транспортерные под один транспортер объемом до 500 куб. м

Таблица 111.26. Галереи транспортерные под два транспортера объемом до 600 куб. м

Таблица 111.27. Мосты под один транспортер однопролетные

Таблица 111.28. Мосты под один транспортер многопролетные

Таблица 111.29. Мосты под два транспортера однопролетные

Таблица 111.30. Мосты под два транспортера многопролетные


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. Углеобогатительные фабрики

Таблица 111.31. Главные корпуса

Таблица 111.32. Флотационные отделения

Таблица 111.33. Радиальные сгустители

Таблица 111.34. Радиальные сгустители хвостов флотации

Таблица 111.35. Насосные и подстанции радиальных сгустителей хвостов флотации

Таблица 111.36. Известковые отделения

Таблица 111.37. Сушильные отделения

Таблица 111.38. Бункера концентрата

Таблица 111.39. Бункера для отгрузки шихты

Таблица 111.40. Бункера для породы и хвостов флотации

Таблица 111.41. Бункера промежуточного продукта и породы

Таблица 111.42. Шламовые отстойники

Таблица 111.43. Насосные шламовых отстойников


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. Коксовые блоки

Таблица 111.44. Угольные башни

Тушильные башни

Таблица 111.45. Собственно тушильные башни

Таблица 111.46. Насосные станции

Таблица 111.47. Отстойники

Таблица 111.48. Эстакады для грейферных тележек

Таблица 111.49. Площадки для обезвоживания и погрузки шлама

Таблица 111.50. Пути тушильного вагона

Коксовые рампы

Таблица 111.51. Натяжные станции

Таблица 111.52. Собственно рампы

Таблица 111.53. Бункера возвратного кокса и галереи

Таблица 111.54. Перегрузочные станции

Таблица 111.55. Галереи от рамп на перегрузочные станции

Таблица 111.56. Коксосортировки с коксопробными объемом до 7000 куб. м

Таблица 111.57. Коксосортировки с коксопробными объемом от 7000 до 16000 куб. м

Таблица 111.58. Коксосортировки с коксопробными объемом более 16000 куб. м

Таблица 111.59. Бункера для кокса емкостью 400 т

Таблица 111.60. Бункера для кокса емкостью 800 т

Таблица 111.61. Бункера для кокса емкостью 1200 т


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

4. Пекококсовые установки

Таблица 111.62. Бункера и коксосортировки с коксопробной для декового кокса

Таблица 111.63. Машинные отделения с насосными

Таблица 111.64. Открытые склады смолы

Таблица 111.65. Кладовые масел

Таблица 111.66. Насосные станции установок по производству высокотемпературного пека


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. Химические цехи

Цехи улавливания

Цехи ректификации сырого бензола

Смолоперегонные цехи

Отделения кумароновой смолы

Цехи сероочистки

Очистные сооружения фенольных вод


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. Химические цехи

Цехи улавливания

Таблица 111.67. Фундаменты под трубчатые и газовые холодильники

Таблица 111.68. Фундаменты под механизированные осветлители

Таблица 111.69. Машинно-насосные отделения

Таблица 111.70. Машинные отделения

Таблица 111.71. Насосные конденсации

Таблица 111.72. Фундаменты под электрофильтры

Склады смолы с насосными

Таблица 111.73. Насосные

Таблица 111.74. Площадки складов

Таблица 111.75. Аммиачно-сульфатные отделения

Склады реактивов с насосными

Таблица 111.76. Насосные

Таблица 111.77. Открытые площадки складов

Таблица 111.78. Бензольные отделения

Склады сырого бензола и поглотительного масла

Таблица 111.79. Насосные

Таблица 111.80. Открытые площадки складов

Таблица 111.81. Фундаменты под оросительные холодильники для масла

Таблица 111.82. Здания газосбросных устройств


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. Химические цехи

Цехи ректификации сырого бензола

Таблица 111.83. Отделения ректификации

Склады бензольных продуктов

Таблица 111.84. Закрытые склады

Таблица 111.85. Насосные

Таблица 111.86. Площадки для пропарки железнодорожных вагонов-цистерн

Таблица 111.87. Галереи для коммуникаций


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. Химические цехи

Смолоперегонные цехи

Таблица 111.88. Отделения кристаллизации масел

Отделения дистилляции смолы

Таблица 111.89. Здания конденсаторов

Таблица 111.90. Здания мерников

Таблица 111.91. Этажерки фракционных и неновых колонн

Склады смолы с насосными

Таблица 111.92. Насосные

Таблица 111.93. Склады смолы

Склады реактивов с насосными

Таблица 111.94. Насосные

Таблица 111.95. Склады реактивов

Таблица 111.96. Склады нафталина

Таблица 111.97. Склады антрацена

Склады масел с насосными

Таблица 111.98. Насосные

Таблица 111.99. Склады масел


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. Химические цехи

Отделения кумароновой смолы

Таблица 111.100. Главные корпуса

Склады кумароновой смолы

Таблица 111.101. Закрытые части складов

Таблица 111.102. Открытые части складов

Таблица 111.103. Площадки для слива и пропарки цистерн


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. Химические цехи

Цехи сероочистки

Вакуумкарбонатный способ с получением серной кислоты (Отделения улавливания)

Таблица 111.104. Насосные станции

Таблица 111.105. Вакуумнасосные

Таблица 111.106. Склады соды

Таблица 111.107. Площадки регенерации, поглотительного раствора

Таблица 111.108. Бассейны, оросительных холодильников

Мышьяково-содовый способ с получением твердой серы

Таблица 111.109. Главные корпуса

Таблица 111.110. Компрессорные станции

Таблица 111.111. Насосные станции цехов сероочистки

Таблица 111.112. Отделения растворения и хранения соды

Таблица 111.113. Отделения кристаллизации и хранения серы

Таблица 111.114. Склады мышьяка

Отделения получения серной кислоты (цехи мокрого катализа)

Таблица 111.115. Печные отделения

Таблица 111.116. Контактные отделения

Таблица 111.117. Здания абсорбционных отделений с бытовыми помещениями и подстанциями

Склады кислоты

Таблица 111.118. Насосные

Таблица 111.119. Открытые склады


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. Химические цехи

Очистные сооружения фенольных вод

Биохимические установки

Таблица 111.120. Насосно-компрессорные отделения

Таблица 111.121. Сборники фенольных вод

Таблица 111.122. Уравнительные резервуары фенольных вод

Таблица 111.123. Распределительные камеры М 1

Таблица 111.124. Отстойника (первичные)

Таблица 111.125. Маслоотделители

Таблица 111.126. Запасные емкости для микробов

Таблица 111.127. Распределительные камеры № 2

Таблица 111.128. Дренажные площадки

Таблица 111.129. Биохимические бассейны с галереей

Таблица 111.130. Смесители и камеры реакции

Таблица 111.131. Вторичные отстойники

Таблица 111.132. Сборники обесфеноленных вод

Таблица 111.133. Уравнительные резервуары обесфеноленных вод

Таблица 111.134. Свайные основания под фундаменты


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

1. Печи мартеновские

Таблица V.1. Печи мартеновские стационарные, имеющие два регенератора

Таблица V.2. Печи мартеновские стационарные, имеющие четыре регенератора

Таблица V.3. Печи мартеновские качающиеся, имеющие четыре регенератора

Таблица V.4. Печи двухванные


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

2. Нагревательные колодцы

Таблица V.5. Нагревательные рекуперативные колодцы - группа из двух ячеек с отоплением из центра подины

Таблица V.10. Нагревательные рекуперативные колодцы - группы из двух ячеек с отоплением одной верхней горелкой

Таблица V.14. Нагревательные рекуперативные колодцы - группы из четырех ячеек с отоплением одной верхней горелкой

Таблица V.19. Нагревательные регенеративные колодцы - группа из четырех ячеек


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

3. Печи методические нагревательные

Таблица V.22. Печи методические нагревательные без подогрева воздуха с двухстороннем нагревом металла

Таблица V.23. Печи методические нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «ЧАПМАН-ШТЕЙН», с двухсторонним нагревом металла

Таблица V.24. Печи методические нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «АМКО» с двухсторонним нагревом металла

Таблица V.25. Печи методические нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «ЧАПМАН-ШТЕЙН» с двухсторонним нагревом металла, для проволочных, мелкосортных и штрипсовых станов

Таблица V.26. Печи методические нагревательные с подогревом воздуха и односторонним нагревом металла для мелкосортных и проволочных станов

Таблица V.27. Печи методические нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «ЧАПМАН-ШТЕЙН» с подогревом газа с двухсторонним нагревом металла

Таблица V.28. Печи методические нагревательные с подогревом воздуха и двухсторонним нагревом металла

Таблица V.29. Печи методические нагревательные с подогревом воздуха в керамическом рекуператоре типа «АМКО» с двухсторонним нагревом металла и безударной выдачей

Таблица V.30. Печи методические нагревательные с подогревом воздуха в отдельно стоящем радиационном рекуператоре и двухсторонним нагревом металла

Таблица V.31. Печи методические для нагрева под штамповку и резку полосы

Таблица V.32. Печи нагревательные полуметодические


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

4. Печи с шагающим подом

Таблица V.33. Печи нагревательные и термические с шагающим подом для заготовок, прутков, пакетов, сутунки

Таблица V.34. Печи нагревательные и термические с шагающим подом для труб


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

7. Печи протяжные

Таблица V.37. Печи протяжные термические

Таблица V.38. Печи для нагрева штрипса


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

8. Печи башенные и вертикальные

Таблица V.39. Печи башенные для термообработки стальной ленты

Таблица V.40. Печи вертикальные для термообработки стальной ленты


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

9. Печи роликовые

Таблица V.41. Печи роликовые для термообработки листов, заготовок, проволоки, рельсов без подогрева воздуха и газа

Таблица V.42. Печи роликовые для термообработки листов с подогревом воздуха или газа

Таблица V.43. Печи роликовые для термообработки проволоки и прутков в защитной атмосфере

Таблица V.44. Печи роликовые для термообработки труб

Таблица V.45. Печи роликовые для термообработки труб в защитной атмосфере


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

10. Печи камерные

Таблица V.46. Печи камерные нагревательные рекуперативные

Таблица V.47. Печи камерные нагревательные регенеративные

Таблица V.48. Печи камерные с выкатным подом

Таблица V.49. Печи камерные нагревательные регенеративные с выкатным подом

Таблица V.50. Печи камерные отжигательные с внешней механизацией


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

11. Печи секционные

Таблица V.51. Печи секционные для термообработки и подогрева труб

Таблица V.52. Печи секционные для нагрева заготовок перед прокаткой шаров

Таблица V.53. Печи секционные для нагрева заготовок перед прокаткой труб

Таблица V.54. Печи секционные для нагрева оправок


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

12. Печи колпаковые

Таблица V.55. Печи колпаковые одностопные для рулонов

Таблица V.56. Печи колпаковые для листов

Таблица V.57. Печи колпаковые трехстопные для рулонов

Таблица V.58. Печи колпаковые круглые многостопные для рулонов

Таблица V.59. Печи колпаковые для прутков

Таблица V.60. Печи колпаковые с защитной атмосферой для листов

Таблица V.61. Печи колпаковые с выкатным подом


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

13. Агрегаты для производства защитных газов

Таблица V.62. Агрегаты для производства азотного защитного газа состава H2-N2 из технического азота и диссоциированного аммиака

Таблица V.63. Агрегаты для производства азотного защитного газа состава CO-H2-N2 из природного газа

Таблица V.64. Агрегаты для производства азотного защитного газа состава H2-N2 из природного газа

Таблица V.65. Агрегаты для производства азотного защитного газа из керосина

Таблица V.66. Агрегаты для производства защитного эндогаза из природного газа (20 % CO, 40 %; 40 % Н2)

Таблица V.67. Агрегаты для производства диссоциированного аммиака (состав - 75 % Н2, 25 % N 2)

Таблица V.68. Агрегаты для очистки азотного газа от СО И O2


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

14. Рекуператоры

Таблица V.69. Рекуператоры металлические отдельно стоящие для подогрева воздуха

Таблица V.70. Рекуператоры трубчатые отдельно стоящие из труб размером 57 х 3,5 для подогрева газа или воздуха


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Печное хозяйство металлургических заводов

16. Дымовые трубы

Таблица V.72. Кирпичные дымовые трубы, футерованные огнеупорным кирпичом

Таблица V.73. Металлические дымовые трубы, футерованные огнеупорным кирпичом


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. Здания и сооружения обогатительных и окомковательных фабрик черной металлургии

1. Обогатительные фабрики

Таблица VIII.1. Корпуса I-II стадий дробления

Таблица VIII.2. Корпуса III-IV стадий дробления

Таблица VIII.3. Корпуса приема и крупного дробления

Таблица VIII.4. Корпуса обогащения (производительностью до 8 млн. т/год по концентрату)

Таблица VIII.5. Корпуса обогащения (производительностью до 1,2 млн. т/год по концентрату)

Таблица VIII.6. Корпуса приводных станций

Таблица VIII.7. Корпуса промывки и флотации

Таблица VIII.8. Перегрузочные узлы

Таблица VIII.9. Склады концентрата

Таблица VIII.10. Открытые склады концентрата с перегрузочным узлом и галереями

Таблица VIII.11. Здания приготовления реагентов со складскими помещениями

Таблица VIII.12. Надземные транспортерные галереи под конвейер шириной 2 м

Таблица VIII.13. Подземные галереи горной проходки диаметром 6 м


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. Здания и сооружения обогатительных и окомковательных фабрик черной металлургии

2. Окомковательные фабрики

Таблица VIII.14. Корпуса окомкования и обжига

Таблица VIII.15. Корпуса приготовления шихты

Таблица VIII.16. Корпуса приготовления бентонита и известняка

Таблица VIII.17. Корпуса грохочения

Таблица VIII.18. Открытые склады окатышей


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости зданий и сооружений, специфических для предприятий черной металлургии, и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели восстановительной стоимости для зданий и сооружений, входящих в состав предприятий черной металлургии, но общих для нескольких отраслей промышленности, как, например, здания ремонтных цехов, бытовых помещений, отдельно стоящих электроподстанций, сооружения транспорта, водопровода и канализации, теплофикации и т. д., следует принимать по сборникам соответствующих отраслей промышленности.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из следующих отделов:

Отдел I - Здания и сооружения металлургических заводов;

Отдел II - Здания и сооружения ферросплавных и труболитейных заводов;

Отдел III - Здания и сооружения коксохимических заводов;

Отдел IV - Здания и сооружения огнеупорных заводов;

Отдел V - Печное хозяйство металлургических заводов;

Отдел VI - Здания и сооружения горнорудных предприятий;

Отдел VII - Аглофабрики черной металлургии;

Отдел VIII - Здания и сооружения обогатительных и окомковательных фабрик черной металлургии.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по территориальным поясам.

Распределение территорий СССР по территориальным поясам приведено в Общей части к сборникам.

4. Восстановительные стоимости в настоящем сборнике приведены для пяти территориальных поясов, по которым имеются сведения о наличии соответствующих зданий и сооружений.

При использовании для переоценки основных фондов объектов на предприятиях черной металлургии восстановительных стоимостей из других сборников таковые применяются по цене 1-го территориального пояса со следующими поправочными коэффициентами:

для 2-го территориального пояса	1,02
»    3-го           »	1,05
»    4-го           »	1,20
»    5-го           »	1,30
5. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывает полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и различного рода дополнительные затраты, как-то: проектно-изыскательские работы, подготовку и благоустройство территории строительства, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, льготы, выплачиваемые строительным организациям, содержание дирекции строящихся предприятий, технадзор, затраты по 8 главе сводных смет (за вычетом возврата) и т. п.

6. В восстановительную стоимость зданий включена стоимость всех встроенных помещений, внутренних санитарно-технических устройств, электроосвещения и всех специальных сооружений, для которых не разрабатывались отдельные показатели стоимости, о чем имеются указания в процентовках.

Для зданий металлургических, ферросплавных, труболитейных заводов, некоторых зданий огнеупорных заводов, аглофабрик, обогатительных фабрик и фабрик окомкования, учтены также и внутренние технологические трубопроводы.

Для важнейших спецсооружений разработаны отдельные показатели стоимости (промпечи, борова, фундаменты под прокатное и трубопрокатное оборудование, ' стеллажи, травильные ванны и др.).

В показатели для коксохимических заводов не включены сооружения коксовых, пекококсовых и трубчатых печей, кубов с огневым обогревом и пароперегревателей, оценку которых следует производить по ценнику для переоценки оборудования коксохимических заводов.

В показатели также не включены печи и сушила огнеупорных цехов, которые следует расценивать по ценнику длят переоценки оборудования огнеупорных заводов

7. Стоимость фундаментов под оборудование, как правило, данным сборником не учитывается, так как она включена в показатели стоимости соответствующего оборудования.

Исключением являются фундаменты под прокатное и трубопрокатное оборудование, по которым разработаны отдельные показатели, включенные в настоящий сборник.

По коксохимическим заводам и аглофабрикам фундаменты под оборудование, не имеющее огнеупорной футеровки, отнесены к специально-строительным работам и включены в показатели соответствующих зданий и сооружений.

8. Восстановительные стоимости определены для II климатического района. Для получения восстановительных стоимостей зданий и сооружений, расположенных в других климатических районах, к восстановительным стоимостям данного сборника применять следующие поправочные коэффициенты.

Климатические районы	Коэффициенты к общей стоимости
I	1,02
III и IV	0,97
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

9. В сборнике приведены показатели преимущественно для зданий I и II групп капитальности.

Для получения восстановительной стоимости зданий других групп капитальности следует пользоваться указаниями Общей части к сборникам.

10. В тех случаях, когда в технической характеристике зданий и сооружений не указаны типоразмеры (например, объемы зданий, площади, высоты и т. д.), показатели стоимости являются усредненными для всех типоразмеров зданий или сооружений данной технической характеристики.

11. Строительные объемы зданий определяются в соответствии с указаниями, помещенными в Общей части к сборникам.

При этом в строительные объемы поддоменников, литейных дворов, зданий воздухонагревателей и машинных зданий колошникового подъемника не следует включать объемы, расположенные под рабочими площадками.

12. Дополнительные разъяснения для пользования показателями печного хозяйства металлургических заводов изложены в вводных указаниях к отделу V.

13. Показатели восстановительной стоимости на подземные горнокапитальные выработки помещены в Сборнике укрупненных показателей № 2 для предприятий цветной металлургии.

14. Полная стоимость здания или сооружения определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на его объем с учетом надземной и подземной частей, а также поправок, приведенных в Технической части и примечаниях к таблицам.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется определить восстановительную стоимость собственно доменной печи полезным объемом 1100 куб. м с колошниковым устройством и наклонным мостом при кладке всей печи из шамотного кирпича.

Доменная печь расположена во 2-м территориальном поясе и 1 климатическом районе.

Доменная печь имеет следующий физический износ по конструктивным элементам (по данным инвентаризационной комиссии) в %:

1) фундамент	30
2) металлоконструкции:
а) стальные конструкции доменной печи	10
б) чугунное и стальное литье плит, холодильников и футеровки	50
в) стальные конструкции колошникового устройства	40
г) стальные. конструкции наклонного моста	20
3) футеровка печей	50
4) электроосвещение	10
5) технологические трубопроводы	10
а) Определим полную восстановительную стоимость доменной печи

По таблице 1.1 строка настоящего сборника и согласно п. 8 Технической части восстановительная стоимость 1 куб. м полезного объема доменной печи для 2-го территориального пояса и I климатического района составит 1190 - 1,02 = 1214 руб.

Полная восстановительная стоимость доменной печи составит 1214 х 1100 = 1335 тыс. руб.

б) Определяем физический износ доменной печи в % к общей стоимости

Для этого составляем расчетную таблицу.

№№ по пор.	Конструктивные элементы	Удельный вес конструктивных элементов в % к общей стоимости	Износ конструктив- ных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в % к общей стоимости
1	2	3	4	5
1	Фундамент	8	30	2,4
2	Металлоконструкции
	а) стальные конструкции доменной печи	18	10	1,8
	б) чугунное и стальное литье плит, холодильников и футеровки	42	50	21
	в) стальные конструкции колошникового устройства	5	40	2
	г) стальные конструкции наклонного моста	5	20	1
3	Футеровка печи	17	50	8,5
4	Электроосвещение	1	10	0,1
5	Технологические трубопроводы...	4	10	0,4
	Итого	100	-	37,2
В графе 3 помещены удельные веса отдельных конструктивных элементов на основе процентовки к табл. 1.1.

В графе 4 помещены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определенные инвентаризационной комиссией.

В графе 5 помещены удельные веса износа конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученные перемножением данных графы 3 и 4.

Таким образом, физический износ доменной печи составляет 37,2 %.

Физический износ доменной печи в денежном выражении составляет

1335-0,372= 497 тыс. руб.

Восстановительная стоимость составит:

1335 - 497 = 838 тыс. руб.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ С КОЛОШНИКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ И НАКЛОННЫМ МОСТОМ С КЛАДКОЙ ВСЕЙ ПЕЧИ ИЗ ШАМОТНОГО КИРПИЧА

Характеристика сооружений

Фундаменты - железобетон и жароупорный бетон. Опорные колонны, опорное кольцо, кожух печи, конструкции колошникового устройства, наклонный мост - стальные конструкции. Холодильные и футеровочные плиты - стальное и чугунное литье. Огнеупорная кладка - шамотный кирпич.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ В РУБ.

Таблица 1.1

Полезный объем	Территориальные пояса
доменной печи в куб. м	1	2	3	4	5
а. До 230 б. 231-700 в. 701-1033 г. 1034-1386	1780  1230  1190  1170	1820  1250  1210  1190	1870  1290  1250  1230	2140  1480  1430  1400	2310  1600  1550  1520
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.1)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Металлоконструкции:
	а) стальные конструкции доменных печей	18
	б) чугунное и стальное литье плит, холодильников и футеровки	42
	в) стальные конструкции колошникового устройства	5
	г) стальные конструкции наклонного моста	5
3	Футеровка печей	17
4	Электроосвещение	1
5	Технологические трубопроводы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ ПОЛЕЗНЫМ ОБЪЕМОМ ОТ 1033 ДО 1386 куб. м С КОЛОШНИКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ И НАКЛОННЫМ МОСТОМ С КЛАДКОЙ ЛЕЩАДИ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ ГОРНА УГЛЕРОДИСТЫМИ БЛОКАМИ

Характеристика сооружений

Фундаменты - железобетон и жароупорный бетон. Опорные колонны, опорное кольцо, кожух печи, конструкции колошникового устройства и наклонный мост - стальные конструкции. Холодильные и футеровочные плиты - стальное и чугунное литье. Лещадь и нижняя часть горна - углеродистые блоки. Остальная кладка - шамотный кирпич.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ В РУБ.

Таблица 1.2

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1250	1280	1310	1500	1630
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.2)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Металлоконструкции:
	а) стальные конструкции доменных печей	16
	б) чугунное и стальное литье плит, холодильников и футеровки	41
	в) стальные конструкции колошникового устройства	4
	г) стальные конструкции наклонного моста	4
3	Футеровка печей	22
4	Электроосвещение	1
5	Технологические трубопроводы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ ПОЛЕЗНЫМ ОБЪЕМОМ ОТ 1513 ДО 3000 куб. м С КОЛОШНИКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ И НАКЛОННЫМ МОСТОМ

Характеристика сооружений

Фундаменты - железобетон и жароупорный бетон. Опорные колонны, опорное кольцо, кожух печи, конструкции колошникового устройства и наклонный мост - стальные конструкции. Холодильные и футеровочные плиты - стальное и чугунное литье. Лещадь и нижняя часть горна - углеродистые, графитированные блоки и высокоглиноземистые изделия. Шахты в зоне холодильников - высокоплотный шамотный кирпич. Остальная кладка - шамотный кирпич.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ В РУБ.

Таблица 1.3

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1170	1190	1230	1400	1520
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.3)

№ по. пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Металлоконструкции: а) стальные конструкции доменных печей б) чугунное и стальное литье плит, холодильников и футеровки	19  19
	в) стальные конструкции колошникового устрой	5
	г) стальные конструкции наклонного моста	6
3	Футеровка печей: а) из углеродистых блоков	7
	б) из графитированных блоков	9
	в) из высокоглиноземистых (высокоплотных) изделий	12
	г) из шамотных изделий	8
4	Электроосвещение	1
5	Технологические трубопроводы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЛИТЕЙНЫЕ ДВОРЫ И ПОДДОМЕННИКИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ПОЛЕЗНЫМ ОБЪЕМОМ ДО 2000 м3 С КИРПИЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ФАХВЕРКА СТЕН И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛЕЙ

Характеристика зданий

Однопролетные. с кранами. Каркас стальной. Стены кирпичные. Кровля стальная. Полы булыжные, клинкерные и плиточные. Рабочая площадка железобетонная. Прочие данные: щиты экранирования - стальные, защита строительных конструкций - огнеупорный кирпич.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.4

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10,9	11,1	11,4-	13,1	14,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.4)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания: а) стальной	54
	б) железобетонный	2
3	Стены и перегородки	11
4	Перекрытия	7
5	Кровля	учтено в п. 2 «а»
6	Полы	5
7	Проемы	1
8	Отделочные работы
9	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства электроосвещение	4
11	Технологические трубопроводы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЛИТЕЙНЫЕ ДВОРЫ И ПОДДОМЕННИКИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ПОЛЕЗНЫМ ОБЪЕМОМ ДО 2000 куб. м С ОБЛЕГЧЕННЫМИ СТЕНАМИ И КРОВЛЕЙ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены асбестоцементные и кирпичные. Кровля асбестоцементная и стальная. Полы булыжные, клинкерные и плиточные. Рабочая площадка железобетонная. Защита строительных конструкций - огнеупорный кирпич.

Таблица 1.5

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
8,4	8,6	8,8	10,1	10,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.5)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания:
	а) стальной	50
	б) железобетонный	4
3	Стены и перегородки	6
4	Перекрытия	10
5	Кровля	4
6	Полы	6
7	Проемы	1
8	Отделочные работы
9	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЛИТЕЙНЫЕ ДВОРЫ И ПОДДОМЕННИКИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ПОЛЕЗНЫМ ОБЪЕМОМ ДО 3000 м.3 С ПОМЕЩЕНИЯМИ КОЛОШНИКОВЫХ. ПОДЪЕМНИКОВ И ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ЗАГРУЗКИ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены кирпичные и обшивка стальными листами. Кровля стальная. Полы - огнеупорный кирпич, чугунные, цементно-бетонные, мозаичные. Рабочие площадки железобетонные. Щиты экранирования стальные, защита строительных конструкций - огнеупорный кирпич.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.6

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
27,2	27,7	28,6	32,6	35,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.6)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания:
	а) стальной б) железобетонный	54  2
3	Стены и перегородки	3
4	Перекрытия	2
5	Кровля	Учтено в п. 2-а
6	Полы	4
7	Проемы	1
8	Отделочные работы
7	Прочие работы	14
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Технологические трубопроводы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЛИФТЫ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Характеристика сооружений

Каркас лифта, обшивка, лестницы и площадки стальные. Машинное отделение отеплено.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ В РУБ.

Таблица 1.7

Полезный объем	Территориальные пояса
доменной печи в куб. м	1	2	3	4	5
а. до 230 б. 231-700	127  49,1	130  50,1	133  51,6	152  58,9	165  64
в. 701-1033	41	42,0	43,3	49,4	53,6
г. 1034-3000	32,9	33,6	34,5	39,5	42,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.7)

№ по  пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	3
2	Стальные конструкции	94
3	Прочие работы	2
4	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
	. Итого...	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

БЛОКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ С ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДАМИ И ДЫМОВЫМИ ТРУБАМИ ДОМЕННЫХ ЦЕХОВ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ШАМОТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Характеристика сооружений

Корпусы воздухонагревателей и газовоздухопроводы - стальные конструкции. Дымовые трубы кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ЧИСЛИТЕЛЬ) И НА 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 1.8

Полезный объем	Территориальные пояса
доменной печи в куб. м	1	2	3	4	5
а. До 230	29,3  1930	29,9  1970	30,8  2030	35,2  2320	38,1  2510
б. 231 - 700	17,9  1130	18,3  1150	18,8  1190	21,5  1360	23,3  1470
в. 701 - 1033	17,1  1080	17,4  1100	18  1130	20,5  1300	22,2  1400
г. 1034 - 1386	15,4  990	15,7  1010	16,2  1040	18,5  1190	20  1290
Примечание. Показателями стоимости на 1 куб. м полезного объема доменных печей пользоваться только при отсутствии данных о поверхности нагрева воздухонагревателей.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.8)

№ по	Конструктивные элементы	Полезный объем доменной печи в куб. м
пор.		до 230	231 - 1386
1	Фундаменты воздухонагревателей дымовой трубы, опор под газовоздухопроводы и боровов	13	9
2	Металлоконструкции:
	а) стальные конструкции	19	17
	б) литье поднасадочных устройств	7	6
3	Футеровка воздухонагревателей и боровов шамотными изделиями	46	57
4	Дымовая труба	4	3
5	Газопроводы чистого газа и воздухопроводы холодного и горячего дутья	10	7
6	Технологические трубопроводы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

БЛОКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ С ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДАМИ И ДЫМОВЫМИ ТРУБАМИ ДОМЕННЫХ ЦЕХОВ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫМИ И ШАМОТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Характеристика сооружений

Корпусы воздухонагревателей и газовоздухопроводы - стальные конструкции. Дымовые трубы кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ЧИСЛИТЕЛЬ) на 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 1.9

Полезный объем	Территориальные пояса
доменной печи в куб. м	1	2	3	4	5
а. До 1719	23,3  1490	23,8  1520	24,5  1560	28  1790	30,3  1940
б. 1720-3000	27,7  1780	28,3  1820	29,1  1870	33,2  2140	36  2310
Примечание. Показателями стоимости на. 1 куб. м полезного объема доменных печей пользоваться только при отсутствии данных о поверхности нагрева воздухонагревателей.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.9)

№ по	Конструктивные элементы	Полезный объем доменной печи в куб. м
пор.		До 1719	1720-3000
1	Фундаменты воздухонагревателей, дымовой трубы, опор под газовоздухопроводы и боровов	7	14
2	Металлоконструкции:
	а) стальные конструкции	10	10
	б) литье поднасадочных устройств	5	5
3	Футеровка воздухонагревателей и боровов:
	а) из высокоглиноземистых изделий	42	44
	б) из шамотных изделий	27	18
4	Дымовая труба	2	1
5	Газопроводы чистого газа и воздухопроводы холодного и горячего дутья	6	6
	Технологические трубопроводы	1	2
	Итого	100	100 •


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ БЛОКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Характеристика зданий

Однопролетные с кран-балками. Расположены на железобетонных площадках, опирающихся на колонны. Каркас стальной. Стены кирпичные. Кровля стальная. Полы цементные и плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.10

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
15,6	15,9	16,4	18,7	20,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.10)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	2
2	Каркас здания стальной	60
3	Железобетонные площадки и колонны	18
4	Стены и перегородки	9
5	Кровля	Учтено в п. 2
6	Полы	3
7	Проемы	Учтено в п. 2
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ БЛОКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЕ

Характеристика зданий

Однопролетные, с кран-балками. Расположены на железобетонных площадках, опирающихся на колонны. Каркас стальной. Стены и кровля асбоцементные. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.11

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10,4	10,6	10,9	12,5	.13,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.11)

№ по	Конструктивные элементы	%
пор.
1	Фундаменты	1
2	Каркас здания стальной	63
3  4	Железобетонные конструкции (площадки, колонны)  Стены и перегородки	16  9
5	Кровля	1
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ С ГАЗОПРОВОДАМИ ГРЯЗНОГО ГАЗА

Характеристика сооружений

Кожух, опоры, лестницы, площадки и газопроводы - стальные конструкции (для печи 700 куб. м опоры частично железобетонные). Футеровочные плиты газопроводов - стальное литье. Футеровка - шамотный кирпич.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ В РУБ.

Таблица 1.12

Полезный объем доменной	Территориальные пояса
печи в куб. м	1	2	3	4	5
а. до 230	436	445	458	523	567
б. 231 - 1033	261	266	274	313	339
в. 1034 - 1386	236	241	248	283	307
г. 1387 - 2300	171	174	180	205	222
д. 2301 - 3000	157	160	165	188	204
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.12)

№ по	Конструктивные элементы	Полезный объем доменной печи в куб. м
пор.		до 230	231-1033	1034-1386	1387-2300	2301-3000
1	Фундаменты	5	7	5	8	13
2	Металлоконструкции:
	а) стальные конструкции	59	63	70	62	65
	б} стальное литье, футеровочные плиты	17	14	9	13	7
3	Футеровка пылеуловителей и газопроводов	15	11	11	12	11
4	Прочие работы	1	2	2	2	2
5	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1	1	1	1	1
6	Технологические трубопроводы	2	2	2	2	1
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

МАШИННЫЕ ЗДАНИЯ КОЛОШНИКОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

Характеристика зданий

Однопролетные с тельферами. Расположены на железобетонных площадках, опирающихся на колонны. Каркас. стальной. Стены кирпичные, облицованные железобетонными плитами. Кровля - стальные листы по железобетонным плитам, теплая. Полы плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.13

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
48,3	49,3	50,7	58	63
Примечание. Помещение колошниковых подъемников, встроенное в здание литейного двора, учтено табл. 1.6.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.13)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Каркас здания стальной	50
3	Железобетонные конструкции (площадки и колонны)	14
4	Стены и перегородки	13
5	Перекрытия	6
6	Кровля (отепление пенобетоном)	2 (стальные листы учтены в п. 2)
7	Полы	2
8	Проемы	1;
9	Отделочные работы
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ПОДЪЕМНИКИ КОКСОВОЙ МЕЛОЧИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

(стальные конструкции)

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ В РУБ.

Таблица 1.14

Полезный объем	Территориальные пояса
временной печи в куб. м	1	2	3	4	5
а. До 230	58,4	59,6	61	70	76
б. 231-700	51,9	52,9	54,5	62	67
в. 701-1033	35,2	35,9	37	42,2	45,8
г. 1034-1386	26,3	26,8	27,6	31,6	34,2
д. 1387-1513	24,1	24,6	25,3	28,9	31,3
е. 1514-1719	21,2	21,6	22,3	25,4	27,6
ж. 1720-2014	18,1	18,5	19	21,7	23,5
з. 2015-2300	15,8	16,1	16,6	19	20,5
и. 2301-2700	13,5	13,8	14,2	16,2	17,5
к. 2701-3000	12,2	12,4	12,8	14,6	15,9


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

СКИПОВЫЕ ЯМЫ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Характеристика сооружений

Железобетонный опускной колодец с внутренней гидроизоляцией стальными листами, для печей до 3000 куб. м - торкрет штукатуркой. Скиповые ямы для доменных печей объемом до 230 куб. м железобетонные, без опускного колодца. Бункеры, лотки, лестницы и площадки - стальные конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ В РУБ.

Таблица 1.15

Полезный объем	Территориальные пояса
доменной печи в куб. м	1	2	3	4	5
а. До 230  б. 231-700  в. 701-1033  г. 1034-2300  д. 2301-3000	420  144  99  82  275	428  147  101  84  280	441  151  104  86  289	504  173  119  98  330	546  187  129  107  358
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.15)

№ по	Конструктивные элементы	Полезный объем доменной печи в куб. м
пор.		до 230	231-1033	1034-2300	2301-3000
1	Железобетонные конструкции	48	54	77	73
2	Стальные конструкции
	а) гидроизоляция	16	17	4	-
	б) прочие конструкции	26	21	11	19
3	Прочие работы	4	2	1	1
4	Технологические трубопроводы (воды)	4	4	4	5
5	Внутренние санитарно-технические устройства (вентиляция) и электроосвещение	2	2	3	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

БУНКЕРНЫЕ ЭСТАКАДЫ РУДНЫХ, КОКСОВЫХ И СКРАПНЫХ БУНКЕРОВ С ПОДБУНКЕРНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДОМЕННЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Железобетонная рамная конструкция. Бункера, проезжая часть, лестницы и площадки - стальные конструкции. Подбункерные помещения - стены кирпичные, полы асфальтовые или бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица 1.16

Эстакады	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Однопутные, предусматривающие устройство галерей для транспортеров	4310	4400	4530	5170	5600
б. Трехпутные, предусматривающие устройство галерей для транспорте- ров, или четырехпутные без устройства галерей для транспортеров	7000	7100	7400	8400	9100
Примечание. Стоимость сооружения галереей для транспортеров на верных эстакадах учитывается отдельной таблицей 1.17.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.16)

№ по	Конструктивные элементы	%
пор
1	Фундаменты	14
2	Стальные конструкции	50
3	Железобетонные; и бетонные конструкции	23
4	Стены и перегородки	3
5	Полы	1
6	Прочие работы	6
7	Технологические трубопроводы	2
8	Электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ГАЛЕРЕИ ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРОВ НА БУНКЕРНЫХ ЭСТАКАДАХ ДОМЕННЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные по металлическим фермам. Кровля - цементная стяжка. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 1.17

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
23,6	24,1	24,8	28,3	30,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.17)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Стальные конструкции	62
2 3	Стены Перекрытия	19 9
4	Кровля	2
5	Полы	4
6	Проемы	2
7	Прочие работы	1
8	Электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ВЪЕЗДЫ НА БУНКЕРНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДОМЕННЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Железобетонная эстакада, на которой расположены железнодорожные пути.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица 1.18

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1680	1710	1760	.2020	2180
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.18)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	26
2	Железобетонные конструкции	58
3	Отделочные работы	1
4	Прочие работы (пост управления въезда и железнодорожные пути)	15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ БУНКЕРНЫХ ЭСТАКАД ДЛЯ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ПОЛЕЗНЫМ ОБЪЕМОМ ДО 3000 куб. м

(при транспортерной подаче материалов)

Характеристика зданий.

Однопролетное с кранами. Каркас, бункера, лестницы и площадки - стальные конструкции. Стены железобетонные и кирпичные. Кровля асбоцементная. Полы бетонные, мозаичные и плиточные. Каналы и приямки железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.19

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25	25,5	26,2	30	32,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.19)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Каркас здания стальной	47
3	Стены и перегородки	7
4	Перекрытия	5
5	Кровля	2
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
11	Технологические трубопроводы	2
12	Специально-строительные работы (каналы и приямки)	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ГЛИНОМЯЛКИ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас железобетонный. Стены армопенобетонные и кирпичные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные. Закрома для сырья с защитой рельсами и эстакада для глиномялок со складом сырья.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.20

Глиномялки	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Со складом сырья	12,6	12,9	13,2	15,1	16,4
б. Без склада сырья	9,2	9,4	9,7	11	12
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.20)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Со складом сырья	Без склада сырья
1	Фундаменты (включая фундаменты эстакады)	12	11
2	Закрома склада сырья	16	-
3	Каркас здания:
	а) стальной	2	3
	б) железобетонный (включая конструкции эстакады)	15	13
4	Стены	17	25
5	Перекрытия	8	11
6	Кровля	2	4
7	Полы	4	4
8	Проемы	4	5
9	Отделочные работы	1	5
10	Прочие работы	3	3
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7	9
12	Технологические трубопроводы	1	1
13	Специально-строительные работы (бункера площадки)	8	9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ДЕПО ОГНЕУПОРНОГО РЕМОНТА КОВШЕЙ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас железобетонный и стальной. Стены - железобетонные плиты и шлакобетонные блоки. Кровля рулонная теплая.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.21

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
9,1	9,3	9,6	10,9	11,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.21)

	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2	Каркас здания:
	а) стальной (фермы, подкрановые балки, переплеты, лестницы и пр.)	18
	б) железобетонный (колонны и балки)	19
3	Стены и перегородки	13
4	Перекрытия	5
5	Кровля	4
6	Полы	1
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы (опоры под цапфы, ямы, стеллажи, фундаменты под стенды и пр.)	13
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ РЕМОНТА ВАГОН - ВЕСОВ

Характеристика зданий

Однопролетные. Стены кирпичные, несущие. Кровля рулонная. Полы торцовые, деревянные. Ремонтная канава с железнодорожными путями.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.22

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
15,6	15,9	16,4	18,7	20,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.22)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Стальные конструкции (монорельсовый путь)	3
3	Стены	26
4	Перекрытия	18
5	Кровля	4
6	Полы	10
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
10	Технологические трубопроводы	1
11	Специально-строительные работы (ремонтная канава)	13
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ ШЛАКОВЫХ КОВШЕЙ

(БЕЗ ОТСТОЙНИКОВ)

Характеристика зданий

Однопролетные с кран-балками. Стены кирпичные, несущие, по железобетонным плитам. Кровля рулонная теплая. Полы асфальтовые и плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.23

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,2	19,6	20,2	23	25
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.23)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Стальные конструкции (подкрановые балки, колонны, площадки и лестницы)	10
3	Железобетонные конструкции (колонны, балки)	1
4	Стены и перегородки	26
5	Перекрытия	7
6	Кровля	3
7	Полы	4
8	Проемы	11
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы (железнодорожные пути на бетонных лотках внутри и вне здания)	13
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
12	Технологические трубопроводы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ОТСТОЙНИКИ УСТАНОВОК ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ ШЛАКОВЫХ КОВШЕЙ

Характеристика сооружений

Железобетонные с защитой рельсами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ ОТСТОЙНИКА В РУБ.

Таблица 1.24

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
26,4	26,9	27,7	31,7	34,3


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ОПОРЫ ГИБКОЙ ДЛИННОЙ НОГИ РУДНЫХ КРАНОВ (БЕЗ РАЗГРУЗОЧНЫХ ТРАНШЕЙ И ЭСТАКАД БАШЕННЫХ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЕЙ)

Характеристика сооружений

Железобетонный фундамент с путем под рудный кран.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ПУТИ РУДНОГО КРАНА (ЧИСЛИТЕЛЬ) И НА 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 1.25

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
376 79	384 81	395 83	451 95	489 103
Примечание. Показателями стоимости на 1 м пути рудного крана пользоваться только при отсутствии данных об объеме железобетонных конструкций опор.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ОПОРЫ ГИБКОЙ ДЛИННОЙ НОГИ РУДНЫХ КРАНОВ (С ЭСТАКАДАМИ БАШЕННЫХ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЕЙ И РАЗГРУЗОЧНЫМИ ТРАНШЕЯМИ РУДНЫХ ДВОРОВ)

Характеристика сооружений

Башмаки, рамы опор, ригели, пролетное строение, стенки, эстакады, стенки и днище траншеи - железобетонные. Путевые балки - стальные. Защита рельсами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ПУТИ РУДНОГО КРАНА В РУБ.

Таблица 1.26

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
2700	2750	2840	3240	3510


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ОПОРЫ ЖЕСТКОЙ КОРОТКОЙ НОГИ РУДНЫХ КРАНОВ С ОТБОЙНЫМИ СТЕНКАМИ РУДНЫХ ДВОРОВ

Характеристика сооружений

Железобетонная эстакада, на которой уложены пути под рудный кран и железнодорожный. Отбойная стенка железобетонная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ПУТИ РУДНОГО КРАНА В РУБ.

Таблица 1.27

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1920	1960	2020	2300	2500


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ КОНЦЕНТРАТА С ГАЛЕРЕЯМИ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫМИ СТАНЦИЯМИ

Характеристика зданий

В плане здания прямоугольные, в разрезе треугольник, образованный системой стальных ферм, покрытых асбестоцементными плитами по прогонам. Стены кирпичные. Полы - утрамбованный щебнем грунт. Верхние надземные галереи и перегрузочные станции - стальные с заполнением стен кирпичом и теплой рулонной кровлей.

Галереи подземные железобетонные с гидроизоляцией.

Бункера подземной галереи - стальные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ С ГАЛЕРЕЯМИ В РУБ.

Таблица 1.28

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
5,6	5,7	5,9	6,7	7,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.28)

№ по пор.	Территориальные пояса	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания:
	а) стальной	27
	б) железобетонный	1
3	Стены и перегородки	7
4	Перекрытия	2
5	Кровля	7
6	Полы	3
7	Проемы	1
8	Отделочные работы
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
11	Специально-строительные работы:
	а) подземные галереи и перегрузочные станции	30
	б) бункера с решетками	8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ РАЗЛИВКИ, НАКЛОННОЙ ГАЛЕРЕИ И ВЫДАЧИ ЧУГУНА УСТАНОВОК ОДНОЛЕНТОЧНЫХ ИЛИ ДВУХЛЕНТОЧНЫХ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

Характеристика зданий

Однопролетные с кран-балками. Каркас стальной. Стены асбестоцементные, кирпичные. Перекрытия - железобетонные плиты. Кровля асбоцементная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 УСТАНОВКУ ОДНОЛЕНТОЧНОЙ РАЗЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ (ЧИСЛИТЕЛЬ) И ДВУХЛЕНТОЧНОЙ РАЗЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 1.29

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
70000 120000	71000 122000	74000 126000	84000 144000	91000 156000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.29)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	6
2	Каркас здания стальной	73
3	Стены	1
4	Перекрытия	3
5	Кровля	1
6	Проемы	Учтено в п. 2 ч
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
8	Технологические трубопроводы	3
9	Специально-строительные работы (приямки и колодец у здания)	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ РАЗЛИВКИ, НАКЛОННОЙ ГАЛЕРЕИ И ВЫДАЧИ ЧУГУНА УСТАНОВОК БЛОКА ИЗ ДВУХ ДВУХЛЕНТОЧНЫХ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

Характеристика зданий

Однопролетные с кран-балками. Каркас стальной. Стены асбестоцементные и кирпичные. Перекрытия - железобетонные плиты. Кровля асбестоцементная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 УСТАНОВКУ БЛОКА ИЗ ДВУХ ДВУХЛЕНТОЧНЫХ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН В РУБ.

Таблица 1.30

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
226000	230000	237000	271000	294000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.30)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	6
2	Каркас здания стальной	74
3	Стены	2
4	Перекрытия	3
5	Кровля	1
6	Проемы (оконные переплеты)	Учтены в п. 2
7	Отделочные работы	2
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
9	Технологические трубопроводы	1
10	Специально-строительные работы (приямки и колодец у здания)	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА УСТАНОВОК ОДНОЛЕНТОЧНЫХ ИЛИ ДВУХЛЕНТОЧНЫХ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

Характеристика зданий

Стены - шлакобетонные блоки. Кровля рулонная теплая. Полы цементные и плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.31

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17,3	17,6	18,2	20,8	22,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в, %

(к табл. 1.31)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания:
	а) стальной (лестницы., площадки, подкрановые балки и пр.)	11
	б) железобетонный (колонны, подкрановые балки)	12
3	Стены	21
4	Перекрытия	8
5	Кровля	7
6	Полы	3
7	Проемы	12
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы (включая приямки и лотки)	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ УСТАНОВОК ОДНОЛЕНТОЧНЫХ ИЛИ ДВУХЛЕНТОЧНЫХ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

Характеристика зданий

Стены несущие из кирпича и из бетонных блоков. Кровля асбестоцементная, теплая. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.32

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
32	32,6	33,6	38,4	41,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в, %

(к табл. 1.32)

№ по	Конструктивные элементы	%
пор.
1	Фундаменты	31
2	Площадки стальные под опрыскиватели	9
3	Стены	26
4	Перекрытия	11
5	Кровля	8
6	Полы	4
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
11	Технологические трубопроводы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ КАНТОВАЛЬНЫХ ЛЕБЕДОК УСТАНОВОК ОДНОЛЕНТОЧНЫХ ИЛИ ДВУХЛЕНТОЧНЫХ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

Характеристика зданий

Стены - шлакобетонные блоки. Кровля рулонная теплая. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.33

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
23,7	24,2	24,9	28,4	30,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.33)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания:
	а) стальной (лестницы, площадки, монорельсы, обрамления и пр.)	7
	б) железобетонный	6
3	Стены	37
4	Перекрытия	6
5	Кровля	6
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы (приямки и тумбы)	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ МАНЕВРОВЫХ ЛЕБЕДОК УСТАНОВОК ОДНОЛЕНТОЧНЫХ ИЛИ ДВУХЛЕНТОЧНЫХ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

Характеристика зданий

Стены несущие из шлакобетонных блоков. Кровля рулонная теплая. Полы цементные. Приямки маневрового устройства - бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.34

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
62	63	65	74	81
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.34)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Стены	21
3	Перекрытия	2
4	Кровля	5
5	Полы	7
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
10	Специально-строительные работы:
	а) каналы	4
	б) маневровое устройство - приямок	43
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВОК ОДНОЛЕНТОЧНЫХ ИЛИ ДВУХЛЕНТОЧНЫХ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

Характеристика зданий

Стены - шлакобетонные и кирпичные. Кровля рулонная, теплая. Полы плиточные. Приямки - железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.35

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
38,2	39	40,1	45,8	49,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.35)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Каркас здания:
	а) стальной (опоры, обрамления)	2
	б) железобетонный (колонны, балки)	11
3	Стены	29
4	Перекрытия	17
5	Кровля	7
6	Полы	5
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
11	Специально-строительные работы (приямки)	8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ОТСТОЙНИКИ УСТАНОВОК ОДНОЛЕНТОЧНЫХ ИЛИ ДВУХЛЕНТОЧНЫХ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

Характеристика сооружений

Железобетонные с рельсовой защитой. Кровля асбестоцементная по стальным прогонам. Монорельсовый путь, бетонные колодцы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ ОСАДОЧНОЙ ЧАСТИ В РУБ.

Таблица 1.36

Территориальные пояса

1	2	.3	4.	5
630	640	660	760	820


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ ГАЗООЧИСТОК

Характеристика зданий

Двухэтажные. Стены кирпичные несущие. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная теплая. Полы дощатые, асфальтовые и цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.37

Территориальные пояса

20,7	21,1	21,7	24,8	26,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.37)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	35
3	Перекрытия	15
4	Кровля	4
с	Полы	5
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	4
8	Прочие работы	7
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХОВ С ПЕЧАМИ САДКОЙ ДО 100 т

Характеристика зданий

Трехпролетные с кранами. Каркас и рабочие площадки - стальные. Стены кирпичные. Кровля - волнистое железо. Полы шлаконабивные и клинкерные (по рабочей площадке). Шихтовый пролет служит одновременно и шихтовым двором.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.38

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
8,5	8,7	8,9	10,2	11,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.38)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Каркас здания стальной	42
3	Стены	4
4	Кровля	5
5	Полы	2
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	4
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
10	Технологические трубопроводы	4
11	Специально-строительные работы (закрома, бункера, стеллажи, ямы, печи для сушки стопоров, дренаж и пр.)	17
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХОВ С ПЕЧАМИ САДКОЙ ДО 200 т

Характеристика зданий

Трехпролетные с кранами. Каркас и рабочие площадки - стальные. Стены кирпичные. Кровля - волнистое железо. Полы шлаконабивные и клинкерные (по рабочей площадке).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.39

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10,1	10,3	10,6	12,1	13,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.39)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	18
2	Каркас здания стальной	54
3	Стены	3
4	Кровля	4
5	Полы	3
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	3
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
10	Технологические трубопроводы	3
11	Специально-строительные работы (ямы, печи для сушки стопоров, дренаж и пр.)	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХОВ С ПЕЧАМИ САДКОЙ 260-500 т

Характеристика зданий

Трехпролетные с кранами. Каркас и рабочие площадки стальные. Стены кирпичные и железобетонные. Кровля рулонная. Полы глинобитные, асфальтобетонные и клинкерные (по рабочей площадке).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.40

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10,9	11,1	11,4	13,1	14,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.40)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	21
2	Каркас здания стальной	52
3	Стены и перегородки	2
4	Перекрытия	3
5	Кровля	1
6	Полы	3
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
11	Технологические трубопроводы	3
12	Специально-строительные работы (сушила для стопоров, печи для нагрева ферросплавов и порошков, ямы для ремонта, бункера, площадки, дренаж и пр.)	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХОВ С ПЕЧАМИ САДКОЙ БОЛЕЕ. 500 т

Характеристика зданий

Трехпролетные с кранами. Каркас и рабочие площадки - стальные. Стены железобетонные и кирпичные. Кровля - стальной штампованный- настил и асбоцементная. Полы асфальтобетонные, глинобетонные, кирпичные и чугунные. Показатели учитывают галерею испарительного охлаждения и встроенные помещения.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.41

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
11,7	11,9	12,3	14	15,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.41)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	22
2	Каркас здания стальной	52
3	Стены и перегородки	2
4	Перекрытия	Учтено в п. 2
5	Кровля	6
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы
10	Внутрицеховые помещения (всех назначений)	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
12	Технологические трубопроводы	3
13	Специально-строительные работы (сушила, печи, ямы ремонтные, площадки, дренажи и пр.)	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ШИХТОВЫЕ ДВОРЫ С РАЗДЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ - ОТДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены - железобетонные плиты. Кровля рулонная. Полы глинобитные. Железнодорожные пути проходят по насыпи на уровне рабочей площадки главного корпуса. Скрапная яма ограждена подпорной стеной, защищенной рельсами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.42

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,3	7,4	7,7	8,8	9,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.42)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	19
2	Каркас здания стальной	22
3	Стены	9
4	Перекрытия	8
5	Кровля	3
6	Полы	3
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
11	Специально-строительные работы:	10
	б) подпорные стены и полы скрапной ямы	16
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ШИХТОВЫЕ. ДВОРЫ С РАЗДЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ - ОТДЕЛЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены железобетонные. Кровля рулонная. Полы глинобитные, цементные и бетонные. Железнодорожные пути проходят по насыпи на уровне рабочей площадки главного корпуса. Закрома ограждены железобетонными подпорными стенами, защищенными рельсами. Горизонтальный отстойник - железобетонный.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.43

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
9,1	9,3	9,6	10,9	11,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.43)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания стальной	18
3	Стены	7
4	Перекрытия	6
5	Кровля	1
6	Полы	3
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы:
	а) насыпь	5
	б) отстойник, подпорные стены, плиты, эстакада закромов, бункера и лестницы с площадками к барабанным сушилам	40
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ШИХТОВЫЕ ДВОРЫ С ХРАНЕНИЕМ СЫПУЧИХ И МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДНОМ ЗДАНИИ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас железобетонный, стальной. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы глинобитные. В здании встроены бункера с эстакадой, площадка для скрапа и закрома.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.44

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,3	7,4	7,7	8,8	9,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.44)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2	Каркас здания:
	а) стальной	21
	б) железобетонный	11
3	Стены и перегородки	7
4	Перекрытия	3
5	Кровля	2
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
11	Специально-строительные работы:
	а) насыпь	4
	б) бункера с эстакадой, площадка для скрапа и закрома	29
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

МИКСЕРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас и рабочие площадки стальные. Стены кирпичные. Кровля - волнистое железо. Полы - глинобитные и кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.45

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
6	6,1	6,3	7,2	7,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.45)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания и рабочие площадки - стальные	64
3	Стены	9
4	Кровля	3
5	Полы	3
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	3
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
10	Технологические трубопроводы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ РАЗДЕВАНИЯ СЛИТКОВ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены - железобетонные панели. Кровля рулонная. Полы глинобитные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.46

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
5,8	5,9	6,1	7	7,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.46)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания стальной	46
3	Стены	9
4	Перекрытия	8
5	Кровля	3
6	Полы	3
7	Проемы	9
8	Отделочные работы	0 0
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
11	Технологические трубопроводы	0,5
12	Специально-строительные работы (яма для ремонта	0,5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ВОДЯНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ИЗЛОЖНИЦ

Характеристика сооружений

Поддон железобетонный. Каркас эстакады стальной. Обшивка каркаса железобетонными плитами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ДУША В РУБ.

Таблица 1.47

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
108	110	113	130	140
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.47)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Железобетонный поддон	57
2	Каркас эстакады стальной	10
3	Обшивка каркаса	14
4	Прочие работы (включая помещение поста управления)	5
5	Электроосвещение	1
6	Технологические трубопроводы	13
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ИЗЛОЖНИЦ С ПРИСТРОЙКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ НАСОСНО-АККУМУЛЯТОРНЫХ

Характеристика зданий

Однопролетные с кран-балками. Стены кирпичные несущие. Колонны сборные железобетонные. Кровля рулонная теплая. Полы плиточные и цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.48

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
33,3	34	35	40	43,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов %

(к табл. 1.48)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Стальные конструкции (стенки из волнистой стали и вентиляционные короба)	7
3	Железобетонные конструкции (колонны)	1
4	Стены	20
5	Перекрытия	10
6	Кровля	2
7	Полы	3
8	Проемы	1
9	Отделочные работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
11	Технологические трубопроводы (высокого давления)	21
12	Специально-строительные работы (шахты, лотки, каналы)	17
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ДВОРЫ ИЗЛОЖНИЦ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной. Стены - железобетонные панели. Кровля рулонная. Полы глинобитные и клинкерные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.49

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
6,1	6,2	6,4	7,3	7,9
Примечания.

1. Для однопролетных зданий табличную стоимость следует увеличить на 15 %.

2. Для зданий с отепленной кровлей и устройством отопления табличную стоимость следует увеличить на 10 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.49)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Каркас здания стальной	37
3	Стены	6
4	Перекрытия	9
5	Кровля	3
6	Полы	5
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	2
7	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
11	Специально-строительные работы:
	а) двухстендовая печь для сушки центровых, плиты для подогрева изложниц	14
	б) тоннели, бункера, стеллажи и пр.	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ИЗЛОЖНИЦ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы глинобитные и кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.50

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,9	8,1	8,3	9,5	10,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.50)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания стальной	41
3	Стены	6
4	Перекрытия	10
5	Кровля	3
6	Полы	4
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	-
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы (плиты, стеллажи для изложниц)	15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ С ЭЛЕКТРОПЕЧАМИ ЕМКОСТЬЮ ДО 25 т

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные и железобетонные плиты. Кровля рулонная, теплая. Полы цементные, по рабочей площадке - кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.51

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,4	7,5	7,8	8,9	9,6
Примечание. Для холодных зданий с кровлей из асбоцементных волнистых плит и с облегченными стенами частично из асбоцементных плит стоимость следует снижать на 15 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.51)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания:
	а) стальной	33
	б) железобетонный	4
3	Стены и перегородки	8
4	Перекрытия	10
5	Кровля	2
6	Полы	4
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	1
9	Прочие	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
11	Технологические трубопроводы	5
	Специально-строительные работы (желоба с футеровкой, кабельные тоннели, закрома, стеллажи, бункера, ямы и пр.)	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ С ЭЛЕКТРОПЕЧАМИ ЕМКОСТЬЮ ДО 130 т С ОТДЕЛЕНИЕМ ТЕРМООБРАБОТКИ И ЗАЧИСТКИ СЛЯБОВ С РАЗЛИВКОЙ СТАЛИ НА УНРС

(без колодцев УНРС)

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены - железобетонные и кирпичные. Кровля - стальная и рулонная. Полы - сборные железобетонные, чугунные, стальные, клинкерные, цементные, глинобитные. Прочие данные: железобетонные закрома для скрапа с защитой листовой сталью, закрома для сыпучих стальные, тоннели, приямки, ямы для ремонта ковшей - железобетонные, трансбордерные ямы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.52

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10,9	11,1	11,4	13,1	14,2
Примечание. Колодцы УНРС с этажеркой учтены показателями табл. 1.53.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.52)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания стальной	30
3	Стены и перегородки	5
4	Перекрытия	5
5	Кровля	6
6	Полы	7
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
11	Технологические трубопроводы	4
12	Внутрицеховые помещения (всех назначений)	11
13	Специально-строительные работы (блочная, кабельная канализация, закрома, стеллажи, бункера, ямы для ремонта ковшей, трансбордерные ямы, печи для нагрева ферросплавов, устройства для сушки ковшей и стопоров и пр.)	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

КОЛОДЦЫ УНРС С ЭТАЖЕРКАМИ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Опускные колодцы круглого очертания железобетонные с обмазочной гидроизоляцией.

Этажерка стальная с железобетонными перекрытиями. Надземная часть ограждена металлическим фахверком с заполнением кирпичом.

Отметка чистого пола колодца - 18 м.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОЛОДЦА В РУБ.

Таблица 1.53

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
126	129	132	151	164
Примечание. Для колодцев со стальной гидроизоляцией табличную стоимость следует увеличивать на 5 %

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.53)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Железобетонные конструкции	68
2	Стальные конструкции	11
3	Прочие работы (включая конструкции этажерки)	9
4	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
5	Технологические трубопроводы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА БЕССЕМЕРОВСКИХ ЦЕХОВ В СОСТАВЕ ОТДЕЛЕНИЙ: МИКСЕРНЫХ, КОНВЕРТОРНЫХ, ПОДГОТОВКИ КОВШЕЙ, РАЗЛИВОЧНЫХ, ШИХТОВЫХ И МАШИННЫХ ЗАЛОВ

(с конверторами емкостью до 30 т)

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены - асбестоцементные и кирпичные. Кровля асбестоцементная. Полы клинкерные, плиточные, шлаковые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.54

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
6,5	6.6	6,8	7,8	8,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.54)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания:
	а) стальной	53
	б) железобетонный	2
3	Стены и перегородки	5
4	Перекрытия	1
5	Кровля	1
6	Полы	3
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	6
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
11	Технологические трубопроводы	5
12	Специально-строительные работы (ямы для ремонта, сушила для стопоров, кабельные и троллейные тоннели)	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТОРНЫЕ ЦЕХИ С РАЗЛИВКОЙ СТАЛИ НА УНРС - КОНВЕРТОРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ С КОНВЕРТОРАМИ ДО 110 т

(без отделения УНРС)

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас и рабочие площадки - стальные. Стены - железобетонные, керамзитобетонные и кирпичные. Кровля - стальная. Полы - глинобитные, кирпичные, асфальтобетонные, бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.55

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
23,6	24,1	24,8	28,3	30,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.55)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Каркас здания стальной (включая бункера)	74
3	Стены и перегородки	1
4	Перекрытия	-
5	Кровля	Учтено в поз. 2
6	Полы	1
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы
10	Внутрицеховые помещения (всех назначений)	3
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
12	Технологические трубопроводы	2
13	Специально-строительные работы (устройства для сушки стопоров, ремонта ковшей, кабельные, троллейные тоннели, закрома, шахта и пр.)	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТОРНЫХ ЦЕХОВ

(без колодцев УНРС)

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены железобетонные, керамзитобетонные и кирпичные. Кровля рулонная. Полы кирпичные, бетонные, шлаковые. Кабельные, троллейные и водопроводные тоннели -железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.56

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
6,6	6,7	6,9	7,9	8,6
Примечание. Колодцы УНРС с этажеркой учтены показателями табл. 1.57.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.56)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания стальной	51
3	Стены и перегородки	2
4	Перекрытия	6
5	Кровля
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10 11	Внутрицеховые помещения (всех назначений) Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4  3
12	Технологические трубопроводы	3
13	Специально-строительные работы (устройства для сушки стопоров, ковшей, ремонта и подогрева ковшей, бункера, кабельные, троллейные и водопроводные тоннели и пр.)	13
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

КОЛОДЦЫ УНРС С ЭТАЖЕРКАМИ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТОРНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Опускные -колодцы овального очертания, железобетонные, со стальной гидроизоляцией.

Этажерки стальные с железобетонными перекрытиями.

Надземная часть ограждена металлическим фахверком с заполнением кирпичом.

Отметка чистого пола колодца - 27 м

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КОЛОДЦА В РУБ.

Таблица 1.57

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
142	145	149	170	185
Примечание. Для колодцев с обмазочной гидроизоляцией табличную стоимость следует уменьшать на 5 %.

Удельный вис отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.57)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
	Железобетонные конструкции (опускной колодец)	61
	Стальные конструкции:
	а) гидроизоляция	5
	б) прочие конструкции	18
	Прочие работы (включая конструкции этажерки)	14
	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
	Технологические трубопроводы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТОРНЫЕ ЦЕХИ С РАЗЛИВКОЙ СТАЛИ НА СЛИТКИ - КОНВЕРТОРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ С КОНВЕРТОРАМИ 130 - 250 т

(без отделений подготовки изложниц)

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас и рабочие площадки стальные. Стены - железобетонные и керамзитобетонные панели, кирпичные и асбоцементные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтовые, кирпичные, шлаковые, цементно-бетонные, мозаичные, плиточные и др.

Тоннели, каналы, ямы - железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.58

Конверторные отделения	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а) с конверторами 130 т б) »         »             250 т	19,5  16,8	19,9  17,1	20,5  17,6	23,4  20,2	25,4  21,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.58)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Конверторные отделения с конверторами
		130 т	250 т
1	Фундаменты	24	23
2	Каркас здания стальной (включая рабочие площадки)	47	54
3	Стены и перегородки	4	3
4	Перекрытия	1	1
5	Кровля	1	1
6	Полы	1	2
7	Проемы	2	2
8	Отделочные работы	2	1
9	Прочие-работы
10	Внутрицеховые помещения (всех назначений)	2	3
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7	3
12	Технологические трубопроводы	5	2
13	Специально-строительные работы (каналы, кабельные и троллейные тоннели, ямы, кессоны, сушила и пр.)	4	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ДНИЩ БЕССЕМЕРОВСКИХ ЦЕХОВ

(без печей для сушки днищ)

Характеристика зданий

Трехпролетные с кранами. Каркас стальной. Стены кирпичные. Кровля рулонная, теплая. Полы глинобитные, цементные, дощатые. Подпорные стены закромов для сыпучих материалов - железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.59

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
9,3	9,5	9,8	11,2	12,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.59)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты и подпорные стенки	17
2	Каркас здания стальной	46
3	Стены и перегородки	10
4	Перекрытия	5
5	Кровля	6
6	Полы	2
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и	2
11	Технологические трубопроводы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ КВАРЦИТОВ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены асбестоцементные и кирпичные. Кровля асбестоцементная. Полы булыжные, цементные.

В здании расположены бункера, закрома и разгрузочная эстакада.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.60

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
9,6	9,8	10,1	11,5	12,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.60)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1  2	Фундаменты (включая фундаменты эстакады) Каркас здания (включая конструкции эстакады):	16
	а) стальной	42
	б) железобетонный	13
3	Стены	6
4	Кровля	1
5	Полы	2
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	2
9	Электроосвещение	1
10	Специально-строительные работы (бункера металлические и закрома железобетонные)	13
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной. Стены кирпичные, асбестоцементные. Кровля рулонная. Полы - щебеночные, кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.61

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
6,7	6,8	7	8	8,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.61)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания стальной	53
3	Стены и перегородки	7
4	Перекрытия	4
5	Кровля	1
6	Полы	3
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10  11	Внутрицеховые помещения (всех назначений) Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3  3
12	Технологические трубопроводы	9
13	Специально-строительные работы (дренаж)	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ ПОДАЧИ КОКСИКА И УБОРКИ ШЛАКА С ГАЛЕРЕЯМИ ОТ ЗДАНИЙ КОКСИКА К ЗДАНИЯМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы глинобитные. Подземная часть зданий и галерей учитывается в разделе «Печное хозяйство».

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ С ГАЛЕРЕЯМИ В РУБ.

Таблица 1.62

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,8	8	8,2	9,4	10,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.62)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания:
	а) стальной	39
	б) железобетонный	9
3	Стены	13
4	Перекрытия	10
5	Кровля	2
6	Полы	2
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	3
10	Электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ БЛЮМИНГОВ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика зданий

Двух-, трехпролетные с кранами. Каркас стальной. Стены кирпичные. Кровля рулонная теплая. Полы - чугунные плиты, кирпичные, щебеночные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.63

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,1	7,2	7,5	8,5	9,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.63)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2	Каркас здания стальной	36
3	Стены	8
4	Перекрытия	7
5	Кровля	6
6	Полы	6
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10  11	Внутрицеховые помещения (всех назначений) Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5  4
12	Технологические трубопроводы	6
13	Специально-строительные работы (дренаж)	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

МАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ БЛЮМИНГОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРИСТРОЕННЫЕ ПОДСТАНЦИИ)

Характеристика зданий

Однопролетные, одно- и частично двухэтажные с подвалом с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы плиточные и цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.64

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
11,7	11,9	12,3	14	15,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.64)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты и подпорные стены подвала	30
2	Каркас здания:
	а) стальной	15
	б) железобетонный	1
3	Стены и перегородки	12
4	Перекрытия	11
5	Кровля	4
6	Полы	5
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
11	Технологические трубопроводы	3
12	Специально-строительные работы (дренаж)	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

ЗДАНИЯ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ СО ВСТРОЕННЫМИ МАШИННЫМИ ЗАЛАМИ

Характеристика здания

Двух- или многопролетные с кранами.

Каркас стальной. Стены кирпичные. Кровля рулонная, теплая. Полы - чугунные, торцовая шашка, кислотоупорные и др.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.65

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
8	8,2	8,4	9,6	10,4
Примечание. Здания прокатных станов, в которых отсутствуют встроенные машинные залы, расценивать со снижением на 10 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.65)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания стальной	36
3	Стены и перегородки	6
4	Перекрытия	6
5	Кровля	4
6	Полы	9
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	2
10  11	Внутрицеховые помещения (всех назначений) Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7  4
12	Технологические трубопроводы	6
13	Специально-строительные работы (устройства для подогрева валков, стенды для валков и пр.)	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика зданий

Трехпролетное с кранами. Каркас стальной, железобетонный. Стены кирпичные, железобетонные плиты. Кровля рулонная. Полы - асфальтобетонные и чугунные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.66

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
4,9	5	5,1	5,8	6,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1,66)

№. по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания стальной	44
3	Стены и перегородки	4
4	Перекрытия	13
5	Кровля	3
6	Полы	13
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	3
10	Внутрицеховые помещения (всех назначений)	2
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПРОКАТНОЕ И ТРУБОПРОКАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Характеристика сооружений

Фундаменты бетонные и железобетонные, состоящие из массивов, лент, стен, колонн, перекрытий и балок, изрезанные каналами, лотками, тоннелями и отдельными углублениями и выступами с стальными закладными частями и облицовками с учетом стоимости кондукторов (без стоимости анкерных болтов и плит).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ФУНДАМЕНТА В РУБ.

Таблица 1.67

Фундаменты	Территориальные пояса
без антикоррозийной защиты	1	2	3	4	5
а Монолитные	56	57	58	67	72
б. Частично из сборного железобетона	81	83	85	97	105
Примечание. При применении антикоррозийной защиты добавлять	11	11	12	13	14
Объем фундамента на 1 т прокатного и трубопрокатного оборудования

(к табл. 1.67)

№ по пор.	Оборудование	объем в куб. м на 1 т
	А. Прокатное
1	Слябинги, рельсобалочные станы, колесопрокатные цехи	3
2	Блюминги, крупносортные заготовочные толстолистовые и среднелистовые станы	4
3	Мелкосортные, тонколистовые холоднопрокатные и жестекатальные станы	5
4	Среднесортные станы, непрерывно-проволочные, непрерывно-заготовочные станы	6
	Б. Трубопрокатное
5	Большие и средние трубопрокатные и трубосварочные агрегаты, трубоэлектросварочные и трубоволочильные цехи	4
6	Малые трубопрокатные и трубосварочные агрегаты	4,5
Примечание. Приведенные показатели разрешается применять только при отсутствии отчетных или проектных материалов по объемам существующих фундаментов.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

ПЕРВИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ ДЛЯ ОКАЛИНЫ ПРОКАТНЫХ И ТРУБОПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ

(без насосных станций)

Характеристика сооружений

Стены, днище и перекрытия - бетонные и железобетонные с защитой рельсами. Гидроизоляция стальная и обмазочная. Лестницы и площадки - стальные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ ОСАДОЧНОЙ ЧАСТИ В РУБ.

Таблица 1.68

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
99	101	104	119	129


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

ПЕРВИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ ДЛЯ ОКАЛИНЫ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ

(с насосными станциями)

Характеристика сооружений

Стены, днище и перекрытия - бетонные и железобетонные с. защитой рельсами. Гидроизоляция стальная и обмазочная. Лестницы и площадки - стальные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ ОСАДОЧНОЙ ЧАСТИ В РУБ.

Таблица 1.69

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
168	171	176	202	218


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

СТЕЛЛАЖИ ПРОКАТНЫХ И ТРУБОПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Стеллажи на складах заготовок и готовой продукции на бетонных и железобетонных фундаментах.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 т СТЕЛЛАЖЕЙ В РУБ.

Таблица 1.70

Стеллажи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Из блюмов и слябов	244	249	256	293	317
б. Из стальных конструкций	690	700	720	830	900
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.70)

№ по	Конструктивные элементы	Конструкции стеллажей
пор.		из блюмов и слябов	из стальных конструкций
1	Фундаменты	21	52
2	Стеллажи	79	48
	Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

ТРАВИЛЬНЫЕ И ПРОМЫВНЫЕ ВАННЫ

Характеристика сооружений

Прямоугольные кислотобетонные на бетонных или железобетонных фундаментах с деревянной защитой внутренней поверхности.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ ВАНН (ЧИСЛИТЕЛЬ) И 1 куб. м КИСЛОТОБЕТОНА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 1.71

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
331 411	338 419	348 432	397 493	430 534
Примечание. Показателями стоимости на 1 м3 емкости ванн пользоваться только при отсутствии данных об объеме кислотобетона.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.71)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	25
2	Кислотоупорные бетонные конструкции (ванны)	70
3	Прочие работы (деревянная защита)	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

4. ТРУБНЫЕ ЦЕХИ

ВОЛОЧИЛЬНЫЕ ЦЕХИ И ЦЕХИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОСОБО ТОНКОСТЕННЫХ И ПОЛИРОВАННЫХ ТРУБ

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной, железобетонный. Стены кирпичные, шлакобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтовые, бетонные армированные, брусчатка.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.72

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
5,8	5,9	6,1	7	7,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.72)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Каркас здания стальной	40
3	Стены и перегородки	6
4	Перекрытия	7
5	Кровля	5
6	Полы	7
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
11	Технологические трубопроводы	5
12	Специально-строительные работы (вспомогательные устройства у горнов, молотов и прессов)	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

4. ТРУБНЫЕ ЦЕХИ

ТРУБОСВАРОЧНЫЕ И ТРУБОПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

(включая склады готовой продукции)

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной, железобетонный. Стены - крупные бетонные блоки, шлакобетонные камни. Кровля рулонная, теплая. Полы - брусчатка, кирпичные, стальные, кислотоупорный бетон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.73

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
6,8	6,9	7,1	8,2	8,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.73)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Каркас здания:
	а) стальной	28
	б) железобетонный	7
3	Стены	6
4	Перекрытия	9
5	Кровля	8
6	Полы	13
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10  11	Внутрицеховые помещения (всех назначений) Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3  6
12	Технологические трубопроводы	4
13	Специально-строительные работы (тоннели, вытяжные трубы от ванн)	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

КУПОРОСНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Стены кирпичные, несущие. Подкрановые балки, монорельсы, бункера, лестницы, площадки - стальные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы плиточные. Противокоррозийная защита строительных конструкций.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.74

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
32,4	33	34	38,9	42,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.74)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Стальные конструкции	3
3	Стены и перегородки	22
4	Перекрытия	8
5	Кровля	3
6	Полы	3
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Технологические трубопроводы	14
12	Специально-строительные работы:
	а) противокоррозийная защита строительных конструкций	22
	б) каналы, приямки и пр.	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ЦЕХИ ПОЛУСУХОЙ ГРАНУЛЯЦИИ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 900 тыс. т В ГОД

Состав цеха

1. Открытый склад гранулированного шлака с мостовыми кранами. Эстакада подкрановых путей из сборного железобетона. Полы бетонные.

2. Подпорные стены горячей части - железобетонные, облицованные частично чугунными плитами. Тоннели с сетями технической воды - железобетонные шлаковозные пути на насыпи.

3. Два здания пультов управления с кирпичными стенами, железобетонными перекрытиями, рулонной кровлей и цементными полами.

4. Здание насосной с кирпичными стенами, железобетонным перекрытием, рулонной кровлей и плиточными полами.

5. Резервуар железобетонный с внутренней разводкой трубопроводов.

6. Два отстойника железобетонные с бетонными отводящими лотками.

7. Подземные каналы и воздухозаборные шахты - железобетонные.

8. Сети оборотного водоснабжения.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ЦЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 900 тыс. т В ГОД В РУБ.

Таблица 1.75

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
305000	311000	320000	366000	397000
Удельный вес отдельных объектов в %

(к табл. 1.75)

№ по пор.	Объекты	%
1	Открытый склад с подкрановой эстакадой	56
2	Подпорные стены, насыпь и тоннели с сетями технической воды	23
3	Два здания пультов управления	6
4	Здание насосной	5
5	Резервуар (с внутренней разводкой трубопроводов)	3
6	Два отстойника с отводящими лотками	2
7	Подземные каналы и воздухозаборные шахты	1
8	Оборотное водоснабжение	3
9	Электроосвещение (наружное и внутреннее)	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

УСТАНОВКИ МОКРОЙ ГРАНУЛЯЦИИ ДОМЕННОГО ШЛАКА

Характеристика сооружений

Бассейн железобетонный. Подкрановая эстакада стальная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА I БАССЕЙН (ЧИСЛИТЕЛЬ) ИЛИ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ ГРАНУЛЯЦИОННОГО БАССЕЙНА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 1.76

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
88000 45,8	90000 46,7	92000 48,1	106000 55	114000 59,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.76)

№ по пор	Конструктивные элементы	%
	Бассейн	57
	Эстакада:
	а) фундаменты	9
	б) стальные конструкции	29
	Прочие работы (железнодорожные пути)	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ЦЕХИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛОЛОМА - ОДНОПРОЛЕТНЫЕ

Характеристика зданий

Однопролетное с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены - железобетонные панели. Кровля рулонная холодная. Полы бетонные. В цехе размещаются закрома из шпал, забранных в металлические стойки.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.77

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
6,2	6,3	6,5	7,4	8,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.77)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания:
	а) стальной (фермы, подкрановые балки)	18
	б) железобетонный (колонны)	20
3	Стены и перегородки	9
4	Перекрытия	8
5	Кровля	5
6	Полы	5
7	Проемы	8
8	Отделочные работы	6
9	Прочие работы (включая закрома)
10  11	Внутрицеховые помещения (всех назначений) Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
12	Технологические трубопроводы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ЦЕХИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛОЛОМА - ДВУХПРОЛЕТНЫЕ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены - железобетонные панели. Кровля рулонная, холодная. Полы бетонные. В цехе размещаются закрома из шпал, забранных в металлические стойки.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.78

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
2,8	2,9	3	3,4	3,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.78)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	6
2	Каркас здания:
	а) стальной (фермы, подкрановые балки)	26
	б) железобетонный (колонны)	9
3	Стены и перегородки	8
4	Перекрытия	13
5	Кровля	5
6	Полы	1
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы (включая закрома)
10	Внутрицеховые помещения (всех назначений)	20
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
12	Технологические трубопроводы
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

СКЛАДЫ СКРАПА КОПРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Однопролетные открытые подкрановые эстакады с кранами - железобетонные.

Между железнодорожными путями размещаются незаглубленные закрома из металлических щитов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м СКЛАДА В РУБ.

Таблица 1.79

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
53,5	54,6	56,2	64	70
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.79)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	20
2	Железобетонные и бетонные конструкции	43
3  4	Стальные конструкции (включая ограждение закромов) Прочие работы	20  13
5	Электроосвещение	1
6	Технологические трубопроводы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

КОПРОВЫЕ ЭСТАКАДЫ КОПРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Однопролетные открытые подкрановые эстакады с двухъярусным расположением кранов, стальные.

Эстакада ограждена на всю высоту брусьями до подкрановых балок нижнего яруса в два ряда, выше - в один ряд. Между копровой эстакадой и эстакадой склада скрапа устанавливаются подъемные щиты для прохода крана нижнего яруса в склад скрапа.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица 1.80

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
168	171	176	202	218
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.80)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	3
2	Стальные конструкции	53
3	Ограждения из брусьев	38
4  5	Прочие работы Электроосвещение	5  1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ЗДАНИЯ КОПРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ (БЕЗ БОЙНЫХ ПЛОЩАДОК)

Характеристика зданий

Однопролетные с двухъярусным расположением кранов. Каркас стальной. Стены - подвижные шиты из бревен, обшитые листовым и волнистым железом. Кровля - волнистое железо. Полы шлаковые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.81

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
5,3	5,4	5,6	6,4	6,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.81)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Каркас здания стальной	52
3	Стены	22
4	Кровля	5
5	Полы	1
6	Отделочные работы	1
7	Прочие работы	2
8	Электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

БОЙНЫЕ МЕСТА КОПРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Железобетонные с массивными стенками (без дна), облицованными стальными броневыми, а по дну бойными плитами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ БОЙНОГО МЕСТА ПО ДНУ В РУБ.

Таблица 1.82

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
2520	2570	2650	3020	3280
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к -табл. 1.82)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Железобетонные конструкции	19
2	Стальные бойные плиты	34
3	Стальные облицовочные плиты	30
4	Заполнение (доменными козлами, скрапом, дробленой чугунной стружкой)	15
5	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

БОЙНЫЕ МЕСТА ШЛАКОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Ямы, засыпанные песком. Поверх песка и в откосах ям - утрамбованный шлак.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м БОЙНОГО МЕСТА (ПО ВЕРХУ ЯМЫ) В РУБ.

Таблица 1.83

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
20	20,4	21	24	26


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ПОДКРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ ШЛАКОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ С ЯМАМИ ДЛЯ ШЛАКА

Характеристика сооружений

Открытые, однопролетные с кранами - железобетонные. Стены (ограждения) - железобетонные и кирпичные. Фермы, бункера, решетки с рамами - стальные. Ямы для шлака, подпорные стены - железобетонные со стальной защитой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица 1.84

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
79	81	83	95	103
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.84)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас:
	а) стальной	21
	б) железобетонный	27
3	Стены (ограждения)	4
4	Прочие работы	5
5	Электроосвещение	1
6	Специально-строительные работы (ямы для шлака, бункера, решетки и пр.)	32
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ЗДАНИЯ БУНКЕРОВ УСТАНОВКИ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ ШЛАКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас, перекрытия и стены бункеров железобетонные. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы цементные. Бункера - стальные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ (СЧИТАЯ С ОТМЕТКИ ±0,0) В РУБ.

Таблица 1.85

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
24,5	25	25,7	29,4	31,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.85)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Каркас здания железобетонный	20
3	Стены	3
4	Перекрытия	5
5	Кровля	1
6	Полы	1
7	Проемы	1
8	Отделочные работы
9	Электроосвещение	1
10	Специально-строительные работы (бункера)	60
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ЗДАНИЯ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ ШЛАКОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика зданий

Трехэтажные с подвалом, с монорельсами. Колонны, перекрытия - железобетонные. Стены подвала бетонные, здания - кирпичные. Кровля рулонная. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1.86

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16,4	16,7	17,2	19,7	21,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.86)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты (включая стены подвала)	24
2	Стальные конструкции (лестницы, монорельсовый путь)	6
3	Железобетонные конструкции	2
4	Стены	30
5	Перекрытия	18
6	Кровля	3
7	Полы	4
8	Проемы	2
9	Отделочные работы	3
10	Прочие работы	3
11	Внутренние санитарно-технические устройства (вентиляция) и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ЭСТАКАДЫ ВЗРЫВНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Однопролетные открытые с кранами - стальные. Полы шлакоземляные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица 1.87

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
41,2	42	43,3	49,4	53,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.87)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1  2  3  4  5	Фундаменты Стальные конструкции Полы Прочие работы Электроосвещение	34  59  3  3  1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ЯМЫ ВЗРЫВНЫЕ ВЗРЫВНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКРАПОРАЗДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика сооружений

Железобетонные с массивными стенами и днищем, облицованными стальными броневыми и бойными плитами. Крышка из стальных плит.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ЯМЫ В РУБ.

Таблица 1.88

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1770	1800	1860	2120	2300
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.88)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1  2  3	Железобетонные конструкции Стальные бойные плиты Прочие работы	22  70  8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

МЕЖЦЕХОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

(без колонн, задвижек, лестниц, обслуживающих площадок)

Характеристика сооружений.

Газопроводы сварные из листовой стали с фасонными частями и компенсаторами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 т СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЗОПРОВОДА В РУБ.

Таблица 1.89

Диаметр	Территориальные пояса
газопровода в мм	1	2	3	4	5
До 600	390	398	410	468	507
601 - 1200	329	336	345	395	428
1201 - 3000	342	349	359	410	445
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ГАЗОПРОВОДА В РУБ.

(пользоваться только при отсутствии данных о весе стальных конструкций газопроводов)

Таблица 1.89а

Диаметр	Территориальные пояса
газопровода в мм	1	2	3	4	5
500	36,3	37	38,1	43,6	47,2
600	43,2	44,1	45,4	51,8	56,2
800	47,6	48,6	50	57,1	62
1000	59,1	60	62	71	77
1200	71	72	75	85	92
1400	101	103	106	121	131
1600	132	135	139.	158	172
1800	147	150	154	176	191
2000	170	173	179	204	221
2200	220	224	231	264	286
2400	245	250	257	294	319
2600	265	270	278	318	345
2800	285	291	299	342	371
3000	306	312	321	367	398


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ПЛОСКОСТНЫЕ КОЛОННЫ ПОД ОДИН МЕЖЦЕХОВОЙ ГАЗОПРОВОД

Характеристика сооружений

Колонны стальные. Фундаменты железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ КОЛОННУ В РУБ.

Таблица 1.90

Диаметр	Территориальные пояса
газопровода, мм	1	2	3	4	5
500 - 600	520	530	546	620	680
800 - 1000	700	710	740	840	910
1200 - 1400	880	900	920	1060	1140
1600 - 1800	1100	1120	1160	1320	1430
2000 - 2200	1310	1340	1380	1570	1700
2400 - 2500	1500	1530	1580	1800	1950
Удельный вес отдельных конструктивных элементов

(к. табл. 1.90)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	57
2	Стальные конструкции	43
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ПЛОСКОСТНЫЕ КОЛОННЫ ПОД ДВА МЕЖЦЕХОВЫХ ГАЗОПРОВОДА

Характеристика сооружений

Колонны стальные. Фундаменты железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ КОЛОННУ В РУБ.

Таблица 1.91

Диаметр	Территориальные пояса
газопровода в мм	1	2	3	4	5
700/500	830	850	870	1000	1080
1200/1000	1200	1220	1260	1440	1560
1400/1200	1340	1370	1410	1610	1740
1400/1500	1400	1430	1470	1680	1820
1800/1400  2000/1000	1580	1610	1660	1900	2050
2000/1400	1640	1670	1720	1970	2130
2200/2000	1770	1810	1860	2120	2300
2800/1400	1880	1920	1970	2260	2440
3000/1800	2070	2110	2170	2480	2690
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.91)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	57
2	Стальные конструкции	43
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОЛОННЫ ПОД ОДИН МЕЖЦЕХОВОЙ ГАЗОПРОВОД

Характеристика сооружений

Колонны стальные. Фундаменты железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 КОЛОННУ В РУБ.

Таблица 1.92

Диаметр	Территориальные пояса
газопровода в мм	1	2	3	4	5
500-600	1290	1320	1350	1550	1680
800-1000	1810	1850	1900	2170	2350
1200-1400	2120	2160	2230	2540	2760
1600-1800	2590	2640	2720	3110	3370
2000-2200	3390	3460	3560	4070	4410
2400-2500	3820	3900	4010	4580	4970
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.92)

№ по	Конструктивные элементы	Диаметр газопроводов в мм
пор.		500-1400	1600-2500
1	Фундаменты	52	57
2	Стальные конструкции	48	43
	Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОЛОННЫ ПОД ДВА МЕЖЦЕХОВЫХ ГАЗОПРОВОДА

Характеристика сооружений

Колонны стальные. Фундаменты железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 КОЛОННУ В РУБ.

Таблица 1.93

Диаметр	Территориальные пояса
газопровода в мм	1	2	3	4	5
700-500 1200-1000 1400-1200 1400-1500	1720  2320  2570  2740	1750  2370  2620  2790	1810  2440  2700  2880	2060  2780  3080  3290	2240  3020  3340  3560
1800-1400 2000-1000	3070	3130	3220	3680	3990
2000-1400 2200-2000 2800-1400 3000-1800	3550  4110  4420  4880	3620  4190  4510  4980	3730  4320  4640  5120	4260  4930  5300  5860	4620  5340  5750  6300
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.93)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	47
2	Стальные конструкции	53
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ПОД МЕЖЦЕХОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Характеристика сооружений.

Фундаменты железобетонные, монолитные. Опоры, траверсы железобетоне Связи, опоры-фермы, лестницы и площадки - стальные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОР (В ЧИСЛИТЕЛЕ) И НА 1 куб. м ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (В ЗНАМЕНАТЕЛЕ) В РУБ.

Таблица 1.94

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
535  96	546  98	562  101	640  115	700  125
Примечание. Показателями стоимости на 1 куб. м надземной части сборных железобетонных опор (числитель) пользоваться только при отсутствии данных об общем объеме железобетонных конструкций.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1.94)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	58
2	Сборные железобетонные конструкции	36
3	Стальные конструкции	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЖЦЕХОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Характеристика сооружений

Стальные конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ЛЕСТНИЦУ С ПЛОЩАДКОЙ (ЧИСЛИТЕЛЬ) И 1 т КОНСТРУКЦИЙ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 1.95

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
288  412	294  420	302  433	346  494	374  536
Примечание. Показателями стоимости на одну лестницу (числитель) пользоваться только при отсутствии данных о весе конструкций лестницы с площадкой.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

СКЛАДЫ ШИХТЫ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами и поездной эстакадой. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные и железобетонные. Кровля рулонная утепленная и холодная по железобетонным плитам. Полы цементные. Закрома с рельсовой защитой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.1

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,9	15,2	15,6	17,9	19,3
Примечание. Для объектов, построенных по проектам, выпущенным до 1959 г., табличную стоимость принимать с коэффициентом К. = 0,75.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.1)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	21
2	Свайные основания	6
3	Каркас здания:
	а) стальной	12
	б) железобетонный	7
4	Стены и перегородки	6
5	Перекрытия	7
6	Кровля	2
7	Полы	1
8	Проемы	1
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	2
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
12	Технологические трубопроводы	1
13	Специально-строительные работы:
	а) эстакады	3
	б) закрома	11
	в) каналы и приямки	3
	г) стальные бункера	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

СУШИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной, железобетонный. Стены шлакобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.2

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
8,1	8,3	8,5	9,7	10,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.2)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	28
2	Каркас здания:
	а) стальной	26
	б) железобетонный	14
3	Стены и перегородки	3
4	Перекрытия	8
5	Кровля	6
6	Полы	1
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ СЕЧЕНИЕМ 4,5х2,2 м ДЛЯ ПОДАЧИ ШИХТЫ ИЗ СКЛАДОВ ШИХТЫ И ИЗВЕСТИ

Характеристика сооружений

Каркас стальной, железобетонный. Стены шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ГАЛЕРЕИ СЕЧЕНИЕМ 4,5х2,2 м (ЧИСЛИТЕЛЬ) ИЛИ НА 1 куб. м ГАЛЕРЕИ ПРИ ДРУГОМ СЕЧЕНИИ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 11.3

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
540  36,6	551  37,3	567  38,4	650  43,9	700  47,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.3)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	3
2	Каркас:
	а) стальной	40
	б) железобетонный	18
3	Стены и перегородки	12
4	Перекрытия	12
5	Кровля	6
6	Полы	3
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ СЕЧЕНИЕМ 2,8х2,6 м ДЛЯ ПОДАЧИ ШИХТЫ ИЗ СКЛАДОВ ШИХТЫ И ИЗВЕСТИ

Характеристика сооружений

Каркас железобетонный, стальной. Стены шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ГАЛЕРЕИ СЕЧЕНИЕМ 2,8Х2,6 м (ЧИСЛИТЕЛЬ) ИЛИ НА 1 куб. м ГАЛЕРЕИ ПРИ ДРУГОМ СЕЧЕНИИ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 11.4

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
380  40,5	388  41,3	399  42,5	456  48,6	494  52,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.4)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	6
2	Каркас:
	а) стальной	2
	б) железобетонный	46
3	Стены и перегородки	12
4	Перекрытия	11
5	Кровля	6
6	Полы	6
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ГАЛЕРЕЙ

Характеристика зданий

Каркас железобетонный, стальной. Стены шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.5

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
33,5	34,2	35,2	40,2	43,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.5)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания:
	а) стальной	19
	б) железобетонный	40
3	Стены и перегородки	16
4	Перекрытия	5
5	Кровля	1
6	Полы	1
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и  электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ТОННЕЛИ ПРОХОДНЫЕ СЕЧЕНИЕМ 4,2х2,2 м

Характеристика сооружений

Стены бутобетонные, железобетонные. Перекрытия железобетонные. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ТОННЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 4,2х,2 м (ЧИСЛИТЕЛЬ ИЛИ НА 1 куб. м ТОННЕЛЯ ПРИ ДРУГОМ СЕЧЕНИИ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 11.6

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
478  38,3	488  39,1	502  40,2	574  46	620  49,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.6)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	5
2	Стены	71
3	Перекрытия	16
4	Кровля	1
5	Полы	5
6	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЭЛЕКТРОФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЦЕХИ С ПЕЧАМИ ДО 16,5 тыс. ква

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной. Стены армопенобетонные и шлакобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные, чугунные, цементные, клинкерные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.7

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
15,8	16,1	16,6	19	20,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.7)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Свайные основания	10
3	Каркас здания стальной	31
4	Стены и перегородки	6
5	Перекрытия	6
6	Кровля	2
7	Полы	5
8	Проемы	2
9	Отделочные работы	2
10	Прочие работы	3
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
12	Технологические трубопроводы	1
13	Специально-строительные работы:
	а) фундаменты под печи	2
	б) тоннели, каналы, приямки	4
	в) стальные бункера, вытяжные шахты, пути тележек	8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЭЛЕКТРОФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЦЕХИ С ПЕЧАМИ ДО 63 тыс. ква

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной. Стены армопенобетонные и кирпичные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные, чугунные, цементные, клинкерные. По всей длине цеха железобетонная эстакада для выкатки трансформаторов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.8

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,1	19,5	20	22,9	24,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.8)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Свайные основания	12
3	Каркас	35
4	Стены и перегородки	5
5	Перекрытия	5
6	Кровля	1
7.	Полы	3
8	Проемы	2
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	3
11	Встроенные помещения	2
12	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
13  14	Технологические трубопроводы Специально-строительные работы:	2
	а) эстакада трансформаторов	5
	б) тоннели, каналы, приямки, шахты	2
	в) фундаменты под печи	4
	г) бункера, обслуживающие площадки	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЗДАНИЯ И ГАЛЕРЕИ РАЗЛИВОЧНЫХ МАШИН

Характеристика зданий

Каркас стальной. Стены кирпичные, железобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные. Бункера, вытяжная камера, труба и рабочие площадки стальные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.9

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
35,7	36,4	37,5	42,8	46,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.9)

№. пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас стальной	22
3	Стены и перегородки	6
4	Перекрытия	4
5	Кровля	1
6	Полы	1
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Технологические трубопроводы	6
12	Специально-строительные работы:
	а) фундамент под машину	6
	б) каналы и приямки	4
	в) вытяжные камеры, труба, рабочие площадки и бункера	28
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас железобетонный, стальной. Стены железобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы чугунные, железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.10

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10	10,2	10,5	12	13
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.10)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Свайные основания	13
3	Каркас здания:
	а) стальной	9
	б) железобетонный	17
4	Стены и перегородки	11
5	Перекрытия	8
6	Кровля	3
7	Полы	11
8	Проемы	7
9	Отделочные работы	2
10	Прочие работы	4
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
12	Технологические трубопроводы	1
13	Специально-строительные работы (каналы)	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

БУНКЕРНЫЕ ЭСТАКАДЫ В СКЛАДАХ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика сооружений

Двухрядная эстакада с загрузкой краном и выгрузкой через течки в вагоны. Фундаменты и опоры бункеров - железобетонные. Бункера, решетки, лестницы и площадки - стальные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица 11.11

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
3870	3950	4060	4640	5030
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.11)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Свайные основания	14
3	Опоры бункеров	12
4	Бункера с решетками и площадками	67
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

МЕТАЛЛОТЕРМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены - легкобетонные блоки. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы чугунные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.12

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
11,9	12,1	12,5	14,3	15,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.12)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	4
2	Каркас здания:
	а) стальной	13
	б) железобетонный	5
3	Стены и перегородки	11
4	Перекрытия	8
5	Кровля	6
6	Полы	23
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы:
	а) каналы и приямки	4
	б) бункера и шахты	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

СКЛАДЫ ШИХТЫ ФЛЮСОПЛАВИЛЬНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика зданий

Двухпролетные. Каркас железобетонный, стальной. Стены подземной части железобетонные, надземной - асбоцементные плиты и кирпичные. Полы цементные, асфальтовые, бетонные. Кровля - асбоцементные плиты и рулонная холодная. Подземные бункера стальные и железобетонные с защитой из листовой марганцовистой стали. Проезжая часть стальная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.13

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
23	23,5	24,2	27,6	29,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.13)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	17
2	Свайные основания	3
3	Каркас здания:
	а) стальной	9
	б) железобетонный	21
4	Стены и перегородки	9
5	Перекрытия	2
6	Кровля	1
7	Полы	2
8	Проемы	1
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
12	Специально-строительные работы:
	а) бункера	19
	б) проезжая часть	5
	в) каналы, приямки, тоннель	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ФЛЮСОПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтобетонные, плиточные, бетонные, цементные. Антикоррозийная защита подвалов и каналов полиизобутиленом, блоками и плитками, полов - битумнобризольной изоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.14

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,1	19,5	20,1	22,9	24,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.14)

№ по пор.	Конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	8
2	Свайные основания	9
3	Каркас:
	а) стальной	9
	б) железобетонный	5
4	Стены и перегородки	14
5	Перекрытия	6
6	Кровля	2
7	Полы	3
8	Проемы	2
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	2
11	Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	9
12	Технологические трубопроводы	1
13	Специально-строительные работы
	а) фундаменты под печи	6
	б) каналы	13
	в) вытяжные башни-трубы	8
	г) бункера	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЦЕХИ АЛЮМИНИЕВОЙ КРУПКИ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас железобетонный и стальной. Стены шлакоблочные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.15

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
18,3	18,7	19,2	22	23,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.15)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	6
2	Каркас здания:
	а) стальной	5
	б) железобетонный	9
3	Стены	14
4	Перекрытия	11
5	Кровля	6
6	Полы	3
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы:
	а) камеры для распыления алюминия	26
	б) пути передаточных тележек	4
	в) бункера	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

БЛОК ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПЛАВКИ АЛЮМИНИЯ ОБЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 26 т/сутки

Характеристика сооружений

Блок из двух печей и одной плиты для подогрева алюминия. Топливо - газ. Фундаменты железобетонные. Каркас стальной. Кладка из красного-кирпича. Футеровка - шамотный кирпич. Плита чугунная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 БЛОК В РУБ.

Таблица 11.16

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
70000	71000	74000	84000	91000
Примечание. Для объектов, построенных по проектам, выпущенным До 1959 г., табличную стоимость принимать с коэффициентом К = 0,80.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.16)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2	Кладка из красного кирпича	10
3	Кладка из огнеупорного кирпича	16
4	Стальные конструкции	16
5	Гарнитура	43
6	Трубопроводы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

СКЛАДЫ КОКСА И ТЕРМОАНТРАЦИТА СО ЩЕЛЕВЫМИ БУНКЕРАМИ

Характеристика зданий

Однопролетные. Каркас железобетонный и стальной. Стены подземной части железобетонные, надземной - кирпичные и асбоцементные плиты. Кровля - асбоцементные плиты. Полы цементные, асфальтовые. Подземные щелевые бункера железобетонные с защитой из листовой марганцовистой -стали. Проезжая часть стальная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.17

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
42,1	42,9	44,2	50,5	54,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

 (к табл. 11.17)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
	Фундаменты	22
	Каркас здания:
	а) стальной	6
	б) железобетонный	17
	Стены	8
	Кровля	1
	Полы	1
	Проемы	2
	Прочие работы	1
	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
	Специально-строительные работы:
	а) галерея	2
	б) бункера	29
	в) проезжая часть	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

СКЛАДЫ ПЕКА ЦЕХОВ ЭЛЕКТРОДНОЙ МАССЫ

Характеристика зданий

Фундаменты, стены подвала, каркас надземной части и перекрытия - железобетонные. Стены надземной части кирпичные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.18

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
33,2	33,9	34,9	39,8.	43,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.18)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты и стены подвала	51
2	Каркас железобетонный	1
3	Стены и перегородки	2
4	Перекрытия	5
5	Кровля	3
6	Отделочные работы	1
7	Прочие работы	2
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
9	Технологические трубопроводы	9
10	Специально-строительные работы (пекоплавители)	24
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

СКЛАДЫ ШИХТЫ С ПЕКОПЛАВИЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас железобетонный и стальной. Стены легкобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные. Закрома и резервуары - железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.19

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,2	19,6	20,2	23	25
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.19)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	22
2	Каркас здания:
	а) стальной	3
	б) железобетонные	8
3	Стены	10
4	Перекрытия	3
5	Кровля	2
6	Проемы	4
7	Полы	1
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
10	Технологические трубопроводы	1
11	Специально-строительные работы:
	а) эстакада	10
	б) закрома	10
	в) каналы	1
	г) пекоплавители с трубопроводами	23
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЦЕХИ ЭЛЕКТРОДНОЙ МАССЫ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами в складе готовой продукции. Каркас железобетонный и стальной. Стены железобетонные, кирпичные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.20

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,9	20,3	20,9	23,9	25,9
Примечание. Для объектов, построенных по проектам, выпущенным до 1959 г., табличную стоимость принимать с коэффициентом К = 0,70.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.20)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты и стены подвалов	8
2	Свайные основания	16
3	Каркас здания:
	а) стальной	7
	б) железобетонный	13
4	Стены и перегородки	14
5	Перекрытия	6
6	Кровля	3
7	Полы	2
8	Проемы	4
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	3
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
12	Технологические трубопроводы	3
13	Специально-строительные работы: а) каналы	2
	б) бункера	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЦЕХИ СЕПАРАЦИИ ШЛАКОВ

Бункерные отделения

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены шлакоблочные, железобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные, цементные.

Таблица 11.21

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,4	14,7	15,1	17,3	18,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.21)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2	Каркас здания:
	а) стальной	21
	б) железобетонный	7
3	Стены и перегородки	4
4	Перекрытия	4
5	Кровля	5
6	Полы	1
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
11	Технологические трубопроводы	3
12	Специально-строительные работы:
	а) каналы, приямки, тоннель	5
	б) бункера с решетками	27
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЦЕХИ СЕПАРАЦИИ ШЛАКОВ

Остывочные отделения

Характеристика сооружений

Однопролетная крановая открытая эстакада. Колонны железобетонные, подкрановые балки стальные, полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ В РУБ.

Таблица 11.22

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
43,3	44,2	45,5	52	56,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.22)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	31
2	Каркас эстакады:
	а) стальной	33
	б) железобетонный	13
3	Полы	11
4	Электроосвещение	5
5	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЦЕХИ СЕПАРАЦИИ ШЛАКОВ

Отделения магнитной сепарации

Характеристика зданий

Каркас стальной. Стены шлакоблочные, асбоцементные плиты. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные. Силосы железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.23

Территориальные пояса

1	2	з.	4	5
30,3	30,9	31,8	36,4	39,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.23)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	15
2	Каркас стальной	19
3	Стены и перегородки	12
4	Перекрытия	2
5	Кровля	1
6	Полы	1
7	Проемы	2
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
10	Специально-строительные работы: а) силосы, каналы, приямки	35
	б) бункера и мосты подъемника	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЦЕХИ СЕПАРАЦИИ ШЛАКОВ

Отделения воздушной сепарации

Характеристика зданий

Каркас надземной части, стены подвала и перекрытия - железобетонные. Стены надземной части шлакоблочные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.24

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25	25,5	26,2	30	32,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.24)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Каркас здания: а) стальной	2
	б) железобетонный	12
3	Стены и перегородки	33
4	Перекрытия	7
5	Кровля	2
6	Полы	1
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
11	Специально-строительные работы (бункера, лестницы, площадки)	8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

1. ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ

ЦЕХИ СЕПАРАЦИИ ШЛАКОВ

Отделения упаковки

Характеристика зданий

Каркас стальной. Стены кирпичные, шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.25

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
31,8	32,4	33,4	38,2	41,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.25)

№ пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2	Каркас стальной	21
3	Стены и перегородки	22
4	Перекрытия	4
5	Кровля	ч
6	Полы	1
7	Проемы	4
8	Прочие работы	4
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
10	Специально-строительные работы: а) приямки, каналы б) бункера	1  15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

2. ТРУБОЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ

СКЛАДЫ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас железобетонный и стальной. Стены кирпичные. Кровля асбоцементные плиты. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.26

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16	16,3	16,8	19,3	20,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.26)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты и подпорные стены	21
2	Каркас здания: а) стальной	15
	б) железобетонный	10
3	Стены и перегородки	5
4	Кровля	4
5	Полы	1
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
10	Специально-строительные работы: а) закрома	16
	б) поездная эстакада	4
	в) узел скипового подъемника и подготовки песка, площадки, каналы	10
	г) бункера	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВНЫХ И ТРУБОЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

2. ТРУБОЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ

ТРУБОЛИТЕЙНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены - асбоцементные плиты, кирпичные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые, цементные, брусчатые, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11.27

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
13,8	14,1	14,4	16,5	17,9
Примечание. Для объектов, построенных по проектам, выпущенным до 1959 г., табличную стоимость принимать с коэффициентом К = 0,70.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11.27)

№. п/п	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты и стены подвалов	20
2	Каркас здания: а) стальной	19
	б) железобетонный	7
3	Стены и перегородки	6
4	Перекрытия	8
5	Кровля	3
6	Полы	2
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Технологические трубопроводы	6
12	Специально-строительные работы: а) приямки, ямы, каналы, пути передаточных тележек	4
	б) фундаменты поточных линий	5
	в) бункера, камеры, вытяжные трубы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛИ

Характеристика зданий

Подземная часть - железобетонные конструкции. Надземная часть оборудована мостовыми кранами. Каркас железобетонный, стальной. Стены - асбестоцементные волнистые плиты. Кровля асбестоцементная утепленная. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.1

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
29,2	29,8	.30,7	35	38
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.1)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания: а) железобетонный	20
	б) стальной	8
3	Стены и перегородки	46
4	Кровля	1
5	Полы	2
6	Проемы	1
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	4
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

УГЛЕПРИЕМНЫЕ ЯМЫ

Характеристика сооружений

Заглубленные железобетонные. Навес над ямами стальной.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ЧИСЛИТЕЛЬ) И НА 1 БУНКЕР (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 111.2

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
31,8  15600	32,4  15900	33,4  16400	38,2  18700	41,4  20300
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.2)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Железобетонные и бетонные конструкции	70
2	Стальные конструкции (навес)	18
3	Отделочные работы	3
4	Прочие работы	3
5	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены крупные шлакобетонные или кирпичные блоки. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.3

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
21,6	22	22,7	25,9	28,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.3)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2  3	Каркас здания железобетонный Стены и перегородки	20  29
4	Кровля	2
5	Перекрытия	4
6	Полы	2
7	Проемы	6
8  9	Отделочные работы Прочие работы	4  3
10	. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	18
11	Специально-строительные работы (фундаменты под дробилки)	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТДЕЛЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены - бетонные блоки или кирпичные, в двух верхних этажах несущие. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.4

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25,6	26,1	26,9	30,7	33,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.4)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания железобетонный	11
3	Стены и перегородки	16
4	Кровля	2
5	Перекрытия	5
6	Полы	2
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
11	Специально-строительные работы (фундаменты под дробилки)	29
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ДОЗИРОВОЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика сооружений

Цилиндрические железобетонные силосы с галереей поверху. Стены галереи - кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.5

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
13,8	14,1	14,5	16,5	17,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.5)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Стены и перегородки	10
3  4	Железобетонные и бетонные конструкции (силосы) Кровля	53  2
5	Полы	2
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	6
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ДЕЗИНТЕГРАТОРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены - бетонные или кирпичные блоки. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.6

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,2	19,5	20,1	23	24,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.6)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас железобетонный	19
3	Стены и перегородки	23
4	Кровля	2
5	Перекрытия	5
6	Полы	2
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	21
11	Специально-строительные работы (фундаменты под дробилки)	8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.7

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
23,3	23,7	24,4	27,9	30,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.7)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания железобетонный	27
3	Стены и перегородки	27
4	Кровля	2
5	Перекрытия	8
6	Полы	3
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

УГЛЕРАЗМОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика зданий

С подвалом. Стены бетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.8

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16,8	17,1	17,6	20,1	21,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.8)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	27
3	Кровля	4
4	Перекрытия	11
5	Полы	2
6	Проемы	8,
7	Отделочные работы	5
8	Прочие работы	3
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, каналы и приямки)	12
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ДВУХГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Центральные перегрузочные станции

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытий железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.9

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
26,1	26,6	27,4	31,3	33,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.9)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	15
2	Каркас здания железобетонный	37
3	Стены и перегородки	24
4	Кровля	4
5	Перекрытия	6
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9-	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ДВУХГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Галереи верхние

Характеристика сооружений

Железобетонная рамная конструкция. Стены - волнистые асбестоцементные листы с прокладкой утеплителя. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Углеотбойная стенка железобетонная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ГАЛЕРЕИ В РУБ.

Таблица 111.10

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1480	1510	1550	1780	1920
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.10)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	11
3	Железобетонные конструкции (галереи и отбойной стенки)	61
4	Кровля	4
5	Полы	2
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ДВУХГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Галереи нижние

Характеристика сооружений

Подземные железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ГАЛЕРЕИ В РУБ.

Таблица 111.11

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1110	1130	1170	1330	1440


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ДВУХГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Концевые станции

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.12

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,5	22,9	23,6	27	29,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.12)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты и подпорная стенка	14
2	Каркас здания железобетонный	25
3	Стены и перегородки	28
4	Кровля	4
5	Перекрытия	10
6	Полы	3
.7	Проемы	5
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ДВУХГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Пути перегружателей

Характеристика сооружений

Железобетонная плита фундаментов, -путь перегружателя из специальных рельсов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ПУТИ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ ПРОЛЕТОМ 76,2 м (ЧИСЛИТЕЛЬ) И ПРОЛЕТОМ 60 м (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 111.13

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1020  544	1040  555	1070  571	1220  650	1330  710


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ОДНОГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Центральные перегрузочные станции

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.14

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17,6	18	18,5	21,1	22,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.14)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания железобетонный	41
3	Стены и перегородки	23
4	Кровля	3
5	Перекрытия	8
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ОДНОГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Натяжные станции

Характеристика зданий

Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.15

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
13	13,2	13,6	15,6	16,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.15)

№ по пор.	Конструктивные элементы »	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания железобетонный	37
3	Стены и перегородки	19
4	Кровля	3
5	Перекрытия	11
6	Полы	5
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	4
'9	Прочие работы	5
10	. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ОДНОГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Приводные станции

Характеристика зданий

Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.16

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10,2	10,4	10,7	12,2	13,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.16)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания железобетонный	33
3	Стены и перегородки	22
4	Кровля	2
5	Перекрытия	10
6	Полы	5
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ОДНОГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Галереи верхние

Характеристика сооружений

Галерея из железобетонных рамных конструкций. Стены кирпичные. Перекрытая железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ГАЛЕРЕИ В РУБ.

Таблица 111.17

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
464	473.	487	557	600
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.17)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Железобетонные конструкции (галереи)	51
3	Стены и перегородки	15
4	Перекрытия	10
5	Кровля	2
6	Полы	1
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ОТКРЫТЫЕ ОДНОГАЛЕРЕЙНЫЕ СКЛАДЫ УГЛЯ

Пути перегружателей

Характеристика сооружений

Железобетонная плита фундаментов; пути перегружателя из специальных рельсов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ПУТИ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ ПРОЛЕТОМ 76,2 м (ЧИСЛИТЕЛЬ) И ПРОЛЕТОМ 60 м (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 111.18

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1020  544	1040  555	1070  571	1220  650	1330  710


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

УГОЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Характеристика сооружений

Открытый железобетонный бункер с заглубленными галереями для транспортеров и навесом над бункером. Навес - каркас стальной с кровлей.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м БУНКЕРА В РУБ.

Таблица 111.19

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17,7	18,1	18,6	21,3	23
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.19)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2  3	Железобетонные конструкции (бункера и галереи) Стальные конструкции (каркас навеса)	69  16
4	Прочие работы	3
5	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ГАРАЖИ ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ УГЛЕЙ НА 20 И 30 ВАГОНОВ

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.20

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
28,6	29,2	30	34,3	37,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.20)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	20
3	Кровля	3
4	Перекрытия	7
5	Полы	3
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	4
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, фундаменты под топки, дымовые трубы, топки, борова и др.)	48
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

УГЛЕПРОБНЫЕ И ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Стены - шлакобетонные блоки. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные, деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.21

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,1	22,5	23,2	26,5	28,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.21)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	36
3	Кровля	6
4	Перекрытия	18
5	Полы	7
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ ПОДЗЕМНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 1000 куб. м

Характеристика сооружений

Подземные железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.22

Территориальные пояса

1	0	3	4	5
46,7	47,7	49,1	56,1	61
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.22)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Железобетонные и бетонные конструкции	88
2	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ ПОЛУПОДЗЕМНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 3000 куб. м

Характеристика зданий

Подземная часть - железобетонные конструкции. Надземная часть - стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.23

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
32,5	33,2	34,1	39	42,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.23)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1  2	Фундаменты Железобетонные конструкции (стен и днища подземной части)	22  34
3	Стены и перегородки	11
4	Кровля	2
5	Перекрытия	5
6	Полы	1
7	Проёмы	1
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	7
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ НАДЗЕМНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 3000 куб. м

Характеристика зданий

Каркас здания стальной. Стены - сборные панели и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные, цементные, мозаичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.24

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
40,6	41,4	42,6	48,7	52,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.24)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Каркас здания стальной	46
3	Стены и перегородки	28
4	Кровля	2
5	Перекрытия	2
6	Полы	1
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ГАЛЕРЕИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ПОД ОДИН ТРАНСПОРТЕР ОБЪЕМОМ ДО 500 куб. м

Характеристика сооружений

Подземная часть - стены бутобетонные. Надземная часть - стены кирпичные; кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам; полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.25

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
33,4	34,1	35,1	40,1	43,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.25)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	15
2	Стены и перегородки	51
3	Кровля	4
4	Перекрытия	15
5	Полы	6
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

ГАЛЕРЕИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ПОД ДВА ТРАНСПОРТЕРА ОБЪЕМОМ ДО 600 куб. м

Характеристика сооружений

Подземная часть - стены железобетонные. Надземная часть - стены кирпичные; кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам; полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.26

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
26,9	27,5	28,3	32,3	35
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.26)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	20
2	Стены и перегородки	37
3	Кровля	5
4	Перекрытия	14
5	Полы	10
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

МОСТЫ ПОД ОДИН ТРАНСПОРТЕР ОДНОПРОЛЕТНЫЕ

Характеристика сооружений

Каркас стальной. Стены панельные, перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м МОСТА В РУБ.

Таблица 111.27

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1040	1060	1090	1250	1350
Примечание. Для объектов, построенных по проектам, выпущенным до 1959 г., табличную стоимость принимать с коэффициентом К = 0,50.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.27)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Каркас стальной	56
2	Стены	12
3	Кровля	4
4	Перекрытия	7
5	Полы	3
6	Отделочные работы	1
7	Прочие работы	11
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

МОСТЫ ПОД ОДИН ТРАНСПОРТЕР МНОГОПРОЛЕТНЫЕ

Характеристика сооружений

Каркас стальной. Стены панельные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м МОСТА В РУБ.

Таблица 111.28

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1400	1430	1470	1680	1820
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.28)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	2
2	Каркас стальной	50
3	Стены	20
4	Кровля	6
5	Перекрытия	6
6	Полы	3
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	4
9	Встроенные помещения {натяжное устройство)	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

МОСТЫ ПОД ДВА ТРАНСПОРТЕРА ОДНОПРОЛЕТНЫЕ

Характеристика сооружений

Каркас стальной. Стены панельные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м МОСТА В РУБ.

Таблица 111.29

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1360	1390	1430	1630	1770
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.29)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	3
2	Каркас стальной	50
3	Стены	9
4	Кровля	7
5	Перекрытия	11
6	Полы	5
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	3
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

1. Углеподготовки

МОСТЫ ПОД ДВА ТРАНСПОРТЕРА МНОГОПРОЛЕТНЫЕ

Характеристика сооружений

Каркас и опоры - стальные. Стены панельные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ. НА 1 м МОСТА В РУБ.

Таблица 111.30

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1530	1560	1610	1840	1990
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.30)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
	Фундаменты	9
	Каркас и опоры - стальные	35
	Стены	7
	Кровля	5
	Перекрытия	12
	Полы	5
	Отделочные работы	3
	Прочие работы	13
	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА

Характеристика зданий

Многоэтажные с бункерами внутри. Каркас стальной и железобетонный. Стены - утепленные железобетонные панели и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рубероидная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.31

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
24,2	24,7	25,4	29	31,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.31)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	4
2	Каркас здания: а) железобетонный	14
	б) стальной	43
3	Стены и перегородки	10
4	Кровля	1
5	Перекрытия	10
6	Полы	2
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
11	Специально-строительные работы (бункера)	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

ФЛОТАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.32

Территориальные пояса

1	2	3	4	8
13,3	13,6	13,9	15,9.	17,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.32)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания железобетонный	34
3	Стены и перегородки	18
4	Кровля	2
5	Перекрытия	4
6	Полы	5
7	Проемы	8
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ СГУСТИТЕЛИ

Характеристика зданий

Двухпролетные с железобетонными цилиндрическими сгустителями внутри. Каркас железобетонный. Стены - железобетонные утепленные панели. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.33

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
11,6	11,8	12,2	13,9	15,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.33)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	19
2	Каркас здания железобетонный	19
3	Стены и перегородки	9
4	Кровля	2
5	Перекрытия	6
6	Полы	3
7	Проемы	8
8	Отделочные работы	2
0	Прочие работы	6
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
11	Специально-строительные работы (сгустители)	25
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ СГУСТИТЕЛИ ХВОСТОВ ФЛОТАЦИИ

Характеристика зданий

Двухпролетные с железобетонными цилиндрическими сгустителями внутри. Каркас железобетонный. Стены железобетонные утепленные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.34

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
27,7	28,3	29,1	33,3	36
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.34)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты (под здание и сгустители)	18
2	Каркас здания железобетонный	21
3	Стены и перегородки	9
4	Кровля	1
5	Перекрытия	8
6	Полы	2
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
11	Специально-строительные работы (сгустители)	26
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

НАСОСНЫЕ И ПОДСТАНЦИИ РАДИАЛЬНЫХ СГУСТИТЕЛЕЙ ХВОСТОВ ФЛОТАЦИИ

Характеристика зданий

С подвалом. Подземная часть - железобетонные конструкции. Надземная часть - стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам; полы цементные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.35

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,9	23,4	24	27,4	29,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.35)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	21
2	Стены и перегородки	42
3	Кровля	2
4	Перекрытия	16
5	Полы	5
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

ИЗВЕСТКОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

С подвалом. Подземная часть - стены бутобетонные. Надземная часть - стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам; полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.36

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
24	24,5	25,2	28,8	31,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.36)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	19
2	Стены и перегородки	31
3	Кровля	3
4	Перекрытия	19
5	Полы	5
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	3
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

СУШИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.37

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25,1	25,6	26,4	30,2	32,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.37)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания железобетонный	24
3	Стены и перегородки	22
4	Кровля	3
5	Перекрытия	10
6	Полы	2
7	Проемы	2
8.	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование и топки сушильных барабанов)	18
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

БУНКЕРА КОНЦЕНТРАТА

Характеристика сооружений

Надземные сооружения железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.38

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25,5	26	26,8	30,6	33,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.38)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	26
2	Железобетонные конструкции (бункера)	61
3	Прочие работы	10
4	Внутренние санитарно-технические устройства и	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

БУНКЕРА ДЛЯ ОТГРУЗКИ ШИХТЫ

Характеристика сооружений

Надземные сооружения железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.39

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17,7	18,1	18,5	21,2	23
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.39)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	26
2	Железобетонные и бетонные конструкции	55
3	Прочие работы	13
4	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

БУНКЕРА ДЛЯ ПОРОДЫ И ХВОСТОВ ФЛОТАЦИИ

Характеристика сооружений

Надземные сооружения железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.40

Территориальные пояса

1	2	3	4	Б
20	20,4	21	24	26
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.40)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	21
2	Железобетонные конструкции (бункера)	65
3	Прочие работы	11
4	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

БУНКЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРОДУКТА И ПОРОДЫ

Характеристика зданий

Многоэтажные, надземные с бункерами внутри. Каркас железобетонный. Стены - утепленные железобетонные панели. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Таблица 111.41

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
13,9	14,2	14,6	16,7	18,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

 (к табл. 111.41)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
	Фундаменты	23
	Каркас здания железобетонный	27
	Стены и перегородки	14
	Кровля	2
	Перекрытия	6
	Полы	2
	Проемы	2
	Отделочные работы	3
	Прочие работы	1
	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
	Специально-строительные работы (бункера)	13
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

ШЛАМОВЫЕ ОТСТОЙНИКИ

Характеристика сооружений

Подземные сооружения из отдельных железобетонных секций.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.42

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,4	22,8	23,5	26,9	29,1


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

2. УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

НАСОСНЫЕ ШЛАМОВЫХ ОТСТОЙНИКОВ

Характеристика зданий

Полуподземные цилиндрические. Подземная часть - бетонные конструкции. Надземная часть - стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам; полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.43

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
41,7	42,5	43,8	50,1	54,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.43)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	30
2	Стены и перегородки	50
3	Кровля	1
4	Перекрытия	6
5	Полы	1
6	Проемы	1
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

УГОЛЬНЫЕ БАШНИ

Характеристика сооружений

Высотные, бункерного типа из железобетонных конструкций. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.44

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,5	23	23,6	27	29,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов %

(к табл. 111.44)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	2
2	Железобетонные и бетонные конструкции	83
3	Кровля	1
4	Полы	3
5	Проемы	2
6	Отделочные работы	2
7	Прочие работы	2
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

ТУШИЛЬНЫЕ БАШНИ

Собственно тушильные башни

Характеристика сооружений

Стены и труба из клинкерного кирпича, под трубой помещение для тушильного вагона с железобетонным каркасом. Стены из бетонных блоков. Полы из шамотного кирпича.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ТУШИЛЬНУЮ БАШНЮ В РУБ.

Таблица 111.45

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
62000	63000	65000	74000	81000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.45)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	5
2	Каркас железобетонный	19
3	Стены и перегородки	55
4	Полы	5
5	Прочие работы (стяжки, кольца, ходовые скобы, железнодорожный путь)	15
6	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

ТУШИЛЬНЫЕ БАШНИ

Насосные станции

Характеристика зданий

Подземная часть - железобетонные конструкции. Надземная часть - стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.46

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17,6	18	18,5	21,2	22,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.46)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Стены и перегородки	51
3	Кровля	4
4	Перекрытия	11
5	Полы	3
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	4
8	Прочие работы	4
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

ТУШИЛЬНЫЕ БАШНИ

Отстойники

Характеристика сооружений

Заглубленные прямоугольные железобетонные резервуары с внутренней оклеенной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.47

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
30	30,6	31,4	35,9	38,9


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

ТУШИЛЬНЫЕ БАШНИ

Эстакады для грейферных тележек

Характеристика сооружений

Эстакада для монорельса из железобетонных рам с закрытым гаражом для грейфера. Стены гаража кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица 111.48

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
292	298	307	351	380
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.48)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	6
3	Железобетонные конструкции	60
4	Стальные конструкции	21
5	Кровля	1
6	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

ТУШИЛЬНЫЕ БАШНИ

Площадки для обезвоживания и погрузки шлама

Характеристика сооружений

Заглубленная железобетонная площадка с внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ В РУБ.

Таблица 111.49

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
39	39,8	40,9	46,8	50,7


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

ТУШИЛЬНЫЕ БАШНИ

Пути тушильного вагона

Характеристика сооружений

Корыто железобетонное. Путь нормальной колеи. Между рельсами и по обеим сторонам рельсов уложены чугунные плиты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ПУТИ В РУБ.

Таблица 111.50

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
162	165	170	194	210
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.50)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	23
2	Путь тушильного вагона	18
3	Чугунные плиты	58
4	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

КОКСОВЫЕ РАМПЫ

Натяжные станции

Характеристика зданий

Полуподземные. Подземная часть - бетонные блоки. Надземная часть - стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.51

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
18,3	18,7	19,3	22	23,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.51)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	17
2	Стены и перегородки	56
3	Кровля	3
4	Перекрытия	15
5	Проемы	1
6-	Отделочные работы	3
7	Прочие работы	4
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

КОКСОВЫЕ РАМПЫ

Собственно рампы

Характеристика сооружений

Сооружения из железобетонных конструкций с выстилкой рампы чугунными плитами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м РАМПЫ В РУБ.

Таблица 111.52

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1200	1220	1260	1440	1560
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.52)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Железобетонные конструкции рампы	49
3	Чугунные плиты	17
4	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	18
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

КОКСОВЫЕ РАМПЫ

Бункера возвратного кокса и галереи

Характеристика сооружений

Галерея и бункер подземные из железобетонных конструкций.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.53

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
34,3	35	36	41,1	44,5


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

КОКСОВЫЕ РАМПЫ

Перегрузочные станции

Характеристика зданий

Полуподземные, Подземная часть - железобетонные конструкции. Надземная часть - стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.54

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16,1	16,5	16,9	19,4	21
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.54)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	59
3	Кровля	7
4	Перекрытия	11
5	Полы	3
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

КОКСОВЫЕ РАМПЫ

Галереи от рамп на перегрузочные станции

Характеристика сооружений

Стены бутобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.55

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
20,6	21	21,7	24,8	26,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.55)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Стены и перегородки	53
3	Кровля	4
4	Перекрытия	20
5	Полы	1
6	Проемы	1
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

КОКСОСОРТИРОВКИ С КОКСОПРОБНЫМИ ОБЪЕМОМ ДО 7000 куб. м

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены шлакоблочные или кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ С ПУСТОТАМИ В РУБ.

Таблица 111.56

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
18,9	19,3	19,9	22,7	24,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.56)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания железобетонный	19
3	Стены и перегородки	20
4	Кровля	2
5	Перекрытия	19
6	Полы	2
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	5
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

КОКСОСОРТИРОВКИ С КОКСОПРОБНЫМИ ОБЪЕМОМ ОТ 7000 ДО 16000 м3

Характеристика зданий

Многоэтажное. Каркас железобетонный. Стены шлакоблочные или кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ С ПОДБУНКЕРНОЙ ЧАСТЬЮ В РУБ.

Таблица 111.57

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
13,5	13,8	14,2	16,2	17,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.57)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания железобетонный	19
3	Стены и перегородки	19
4	Кровля	3
5	Перекрытия	22
6	Полы	2
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

КОКСОСОРТИРОВКИ С КОКСОПРОБНЫМИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 16000 куб. м

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный и стальной. Стены - сборные панели, кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная но железобетонным плитам. Полы бетонные, цементные, мозаичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.58

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
21	21,4	22	25,2	27,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.58)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	3
2	Каркас здания: а) железобетонный	28
	б) стальной	4
3	Стены и перегородки	19
4	Кровля	9
5	Перекрытия	7
6	Полы	4
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	11
10	Специально-строительные работы (приямки, каналы, фундаменты под оборудование)	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

БУНКЕРА ДЛЯ КОКСА ЕМКОСТЬЮ 400 т

Характеристика зданий

С железобетонными бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная по железобетонным. плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ БЕЗ ВЫЧЕТА ПОДБУНКЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА (ЧИСЛИТЕЛЬ) И НА ОДИН БУНКЕР (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 111.59

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,9  17400	15,2  17700	15,7  18300	17,9  20900	19,4  22600
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.59)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Каркас здания железобетонный	39
3	Стены и перегородки	12
4	Кровля	3
5	Перекрытия	8
6	Полы	1
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
11	Специально-строительные работы (бункера)	15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

БУНКЕРА ДЛЯ КОКСА ЕМКОСТЬЮ 800 т

Характеристика зданий

С железобетонными бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ БЕЗ ВЫЧЕТА ПОДБУНКЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА (ЧИСЛИТЕЛЬ) И НА ОДИН БУНКЕР (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) В РУБ.

Таблица 111.60

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16  17800	16,3  18200	16,8  18700	19,2  21400	20,8  23100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.60)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	6
2	Каркас здания железобетонный	39
3	Стены и перегородки	11
4	Кровля	3
5	Перекрытия	8
6	Полы	1
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
11	Специально-строительные работы (бункера)	15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

3. КОКСОВЫЕ БЛОКИ

БУНКЕРА ВАЛОВОГО КОКСА ЕМКОСТЬЮ 1200 т

Характеристика зданий

С железобетонными бункерами. Каркас железобетонный. Стены панельные, кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.61

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,4	22,8	23,5	26,9	29,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.61)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания железобетонный	8
3	Стальные конструкции (монорельсы, воронки, лестницы, площадки, оконные переплеты)	13
4	Стены и перегородки	29
5	Кровля	3
6	Перекрытия	9
7	Проемы	1
8	Полы	3
9	Отделочные работы	3
10	Прочие работы	14
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

4. ПЕКОКОКСОВЫЕ УСТАНОВКИ

БУНКЕРА И КОКСОСОРТИРОВКИ С КОКСОПРОБНОЙ ДЛЯ ДЕКОВОГО КОКСА

Характеристика зданий

С железобетонными бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.62

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
20,6	21	21,6	24,7	26,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.62)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания железобетонный	30
3	Стены и перегородки	20
4	Кровля	1
5	Перекрытия	7
6	Полы	1
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	2
9	Прение работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
11	Специально-строительные работы (бункера)	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

4. ПЕКОКОКСОВЫЕ УСТАНОВКИ

МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ С НАСОСНЫМИ

Характеристика зданий

Стены -бетонные блоки. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.63

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
27,9	28,5	29,3	33,5	36,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.63)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	19
3	Кровля	3
4	Перекрытия	6
5	Полы	4
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, каналы, приямки)	37
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

4. ПЕКОКОКСОВЫЕ УСТАНОВКИ

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ СМОЛЫ

Характеристика сооружений

Спланированная площадка из утрамбованного шлака, политого известковым молоком, с круглыми песчаными подушками под сборники. По периметру склада земляная обваловка.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м СКЛАДА В РУБ.

Таблица 111.64

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
8,2	8,4	8,6	9,8	0,6


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

4. ПЕКОКОКСОВЫЕ УСТАНОВКИ

КЛАДОВЫЕ МАСЕЛ

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.65

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
12,4	12,6	13	14,8	16,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.65)

№ по пор	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	44
3	Кровля	5
4	Перекрытия	15
5	Полы	5
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	4
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

4. ПЕКОКОКСОВЫЕ УСТАНОВКИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ УСТАНОВОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕКА

Характеристика зданий

Стены - бетонные блоки. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.66

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,7	23,2	23,8	27,3	29,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.66)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	36
3	Кровля	3
4	Перекрытия	10
5	Полы	2
6	Проемы	5
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, устанавливаемое внутри и снаружи здания)	23
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТРУБЧАТЫЕ И ГАЗОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Характеристика сооружений

Железобетонные, стенчатые, овальной формы на сплошной железобетонной плите.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ФУНДАМЕНТ ПОД ОДИН ХОЛОДИЛЬНИК В РУБ.

Таблица 111.67

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1960	2000	2060	2350	2550


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ОСВЕТЛИТЕЛИ

Характеристика сооружений

Железобетонная плита по песчаной подушке.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ФУНДАМЕНТ ПОД ОДИН ОСВЕТЛИТЕЛЬ В РУБ.

Таблица 111.68

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
2370	2420	2490	2840	3080


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

МАШИННО-НАСОСНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

С кранами. Каркас железобетонный. Стены шлакоблочные или кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы мозаичные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.69

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
20,3	20,7	21,3	24,3	26,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.69)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания железобетонный	14
3	учтены и перегородки	18
4	Кровля	3
5	Перекрытия	6
6	Полы	6
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, каналы и приямки)	20
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

С кранами. Каркас железобетонный. Стены шлакоблочные или кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы мозаичные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.70

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17	17,3	17,8	20,4	22.1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.70)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания железобетонный	17
3	Стены и перегородки	21
4	Кровля	3
5	Перекрытия	4
6	Полы	6
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	6
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
11	Специально-строительные работы (фундаменты под нагнетатели)	19
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

НАСОСНЫЕ КОНДЕНСАЦИИ

Характеристика зданий

Каркас железобетонный. Стены шлакоблочные или кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.71

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
21,4	21,9	22,5	25,7	27,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.71)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания железобетонный	9
3	Стены и перегородки	17
4	Кровля	4
5	Перекрытия	9
6	Полы	6
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, каналы и приямки)	32
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ

Характеристика сооружений

Рамные железобетонные конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ФУНДАМЕНТ ПОД ОДИН ЭЛЕКТРОФИЛЬТР В РУБ.

Таблица 111.72

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
2890	2950	3030	3470	3760


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

СКЛАДЫ СМОЛЫ С НАСОСНЫМИ

Насосные

Характеристика зданий

Стены шлакоблочные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.73

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
35	35,7	36,8	42	45,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.73)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	21
3	Кровля	3
4	Перекрытия	11
5	Полы	5
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	4
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование и приямок)	27
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

СКЛАДЫ СМОЛЫ С НАСОСНЫМИ

Площадки складов

Характеристика сооружений

Открытая площадка из укатанного шлака, политого известковым молоком. Обвалована земляным валом. Фундаменты под хранилище - песчаные подушки.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ СКЛАДА В РУБ.

Таблица 111.74

Территориальные пояса

1	2	3	4	' 5
12	12,2	12,6	14,4	15,6


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

АММИАЧНО-СУЛЬФАТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Разных этажностей. Склад сульфата оборудован краном. Каркас железобетонный. Стены шлакоблочные, кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые. Панели склада сульфата облицованы кислотостойким покрытием.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м здания в руб.

Таблица 111.75

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
28,4	29	29,8	34,1	36,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.75)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания железобетонный	14
3	Стены и перегородки	16
4	Кровля	2
5	Перекрытия	8
6	Полы	6
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, каналы, приямки, кислотозащитные покрытия)	34
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

СКЛАДЫ РЕАКТИВОВ С НАСОСНЫМИ

Насосные

Характеристика зданий

Стены шлакоблочные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.76

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
40,6	41,4	42,6	48,7	52,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.76)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	20
3	Кровля	4
4	Перекрытия	11
5	Полы	3
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
10	Специально-строительные работы (фундаменты под насосы)	33
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

СКЛАДЫ РЕАКТИВОВ С НАСОСНЫМИ

Открытые площадки складов

Характеристика сооружений

Открытая площадка из укатанного шлака, политого известковым молоком. Обвалована земляным валом. Фундаменты под хранилища бетонные на песчаном основании с кислотозащитой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ В РУБ.

Таблица 111.77

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
46,3	47,2	48,6	55,5	60


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

БЕНЗОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Стены - бетонные блоки или кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.78

Территориальные пояса

1	1	3	4	5
37,2	38	39,1	44,7	48,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.78)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	15
3	Перекрытия	6
4	Кровля	4
5	Полы	3
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, опоры под трубопроводы, каналы, приямки, зумпфы)	40
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

СКЛАДЫ СЫРОГО БЕНЗОЛА И ПОГЛОТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Насосные

Характеристика зданий

Стены шлакоблочные. Кровля рулонная, утепленная, по железобетонным плитам. Полы плиточные маслостойкие.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.79

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
30	30,6	31,5	36	39
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.79)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	27
3	Кровля	2
4	Перекрытия	13
5	Полы	8
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и  электроосвещение	20
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	12
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

СКЛАДЫ СЫРОГО БЕНЗОЛА И ПОГЛОТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Открытые площадки складов

Характеристика сооружений

Открытая площадка из укатанного шлака. Обвалована земляным валом. Фундаменты под хранилища - песчаные подушки с булыжной отмосткой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ СКЛАДА В РУБ..

Таблица 111.80

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,4	14,7	15,2	17,3	18,8


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОРОСИТЕЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ МАСЛА

Характеристика сооружений

Железобетонная плита с колоннами на ней.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ФУНДАМЕНТ ПОД ОДНУ СЕКЦИЮ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В РУБ.

Таблица 111.81

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
332	339	349	398	432


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ УЛАВЛИВАНИЯ

ЗДАНИЯ ГАЗОСБРОСНЫХ УСТРОЙСТВ

Характеристика зданий

Стены шлакоблочные или кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.82

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
27,9	28,5	29,3	33,5	36,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.82)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Стены и перегородки	33
3	Кровля	5
4	Перекрытия	17
5	Полы	2
6	Проемы	7
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ РЕКТИФИКАЦИИ СЫРОГО БЕНЗОЛА

ОТДЕЛЕНИЯ РЕКТИФИКАЦИИ

Характеристика зданий

Разных этажностей. Каркас железобетонный. Стены - кирпичные ил бетонные блоки. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утеплённая железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.83

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
26	26,5	27,3	31,2	33,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.83)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания железобетонный	14
3	Стены и перегородки	15
4	Кровля	4
5	Перекрытия	8
6	Полы	4
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	20
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ РЕКТИФИКАЦИИ СЫРОГО БЕНЗОЛА

СКЛАДЫ БЕНЗОЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Закрытые склады

Характеристика зданий

Стены - кирпичные или бетонные блоки. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.84

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17,5	17,9	18,3	21	22,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.84)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	38
3	Кровля	5
4	Перекрытия	11
5	Полы	4
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16
10	Специально-строительные работы (фундаменты под хранилище)	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ РЕКТИФИКАЦИИ СЫРОГО БЕНЗОЛА

СКЛАДЫ БЕНЗОЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Насосные

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.85

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25,8	26,3	27,1	30,9	33,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.85)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	31
3	Кровля	6
4	Перекрытия	11
5	Полы	5
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	4
8	Прочие работы	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	14
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ РЕКТИФИКАЦИИ СЫРОГО БЕНЗОЛА

СКЛАДЫ БЕНЗОЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Площадки для пропарки железнодорожных вагонов-цистерн

Характеристика сооружений

Бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ В РУБ.

Таблица 111.86

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
38,2	39	40,1	45,8	49,6


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ РЕКТИФИКАЦИИ СЫРОГО БЕНЗОЛА

СКЛАДЫ БЕНЗОЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Галереи для коммуникаций

Характеристика сооружений

Опоры железобетонные. Каркас стальной. Стены - волнистая утепленная асбофанера. Кровля - утепленная асбофанера.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.87

Территориальные пояса.

1	2	3	4	5
37,3	38,1	39,2	44,8	48,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.87)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Каркас стальной	24
3	Стены и перегородки	19
4	Железобетонные конструкции (опоры)	22
5	Кровля	7
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	8
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МАСЕЛ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены шлакоблочные или кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные, плиточные на кислотоупорной мастике.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.88

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16,3	16,6	17,1	19,5	21,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.88)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2	Каркас здания железобетонный	21
3	Стены и перегородки	24
4	Кровля	1
5	Перекрытия	12
6	Полы	11
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ СМОЛЫ

Здания конденсаторов

Характеристика зданий

Каркас железобетонный, стальной. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы плиточные на маслостойкой мастике.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.89

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
11,9	12,1	12,5	14,2	15,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.89)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания:
	а) железобетонный б) стальной	17  4
3	Стены и перегородки	22
4	Кровля	2
5	Перекрытия	10
6	Полы	13
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ СМОЛЫ

Здания мерников

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы плиточные на дегтевой замазке.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.90

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
15,5	15,8	16,3	18,6	20,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.90)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	23
3	Кровля	4
4	Перекрытия	11
5	Полы	15
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
10	Специально-строительные работы (фундаменты под мерники, лестницы и площадки)	20
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ СМОЛЫ

Этажерки фракционных и неновых колонн

Характеристика сооружений

Разных высот. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ОСНОВАНИЯ ЭТАЖЕРКИ В РУБ.

Таблица 111.91

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
467	476	490	560	610
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.91)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	0
2	Каркас: а) железобетонный	26
	б) стальной	53
3	Стены и перегородки	3
4	Перекрытия	4
5	Полы	2
6	Отделочные работы	1
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ СМОЛЫ С НАСОСНЫМИ

Насосные

Характеристика зданий

С кранами. Каркас стальной. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.92

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
13,6	13,9	14,2	16,3	17,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.92)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания стальной (фермы)	10
3	Стены и перегородки	32
4	Кровля	6
5	Перекрытия	8
6	Полы	7
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ СМОЛЫ С НАСОСНЫМИ

Склады смолы

Характеристика сооружений

Открытые с покрытием из шлака. По периметру обвалованы земляным валом. Основания под хранилища -песчаные подушки.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ В РУБ.

Таблица 111.93

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,7	15	15,4	17,6	19,1


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ РЕАКТИВОВ С НАСОСНЫМИ

Насосные

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы и панели плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.94

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17,2	17,5	18,1	20,6	22,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.94)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	42
3	Кровля	3
4	Перекрытия	13
5	Полы	12
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	7
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ РЕАКТИВОВ С НАСОСНЫМИ

Склады реактивов

Характеристика сооружений

Открытые площадки с основаниями и фундаментами под хранилища. Фундаменты под хранилища с кислотостойкой защитой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ В РУБ.

Таблица 111.95

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10,5	10,7	11	12,6	13,7


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ НАФТАЛИНА

Характеристика зданий

Каркас стальной. Стены кирпичные или шлакоблочные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.96

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
8,9	9,1	9,4	10,7	11,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.96)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1  2	Фундаменты и подпорная стенка погрузочной площадки Каркас здания стальной (фермы)	26  11
3	Стены и перегородки	31
4	Кровля	3
5	Перекрытия	12
6	Полы	4
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ АНТРАЦЕНА

Характеристика зданий

С кранами. В нижней части зданий - железобетонный бункер. Каркас железобетонный и стальной. Стены верхней части кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.97

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
15,2	15,5	16	18,3	19,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.97)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания:
	а) железобетонный (включая бункер)	19
	б) стальной (стропильные фермы)	16
3	Стены и перегородки	24
4	Кровля	2
5	Перекрытия	13
6	Полы	4
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы.	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ МАСЕЛ С НАСОСНЫМИ

Насосные

Характеристика зданий

Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы и панели плиточные на маслостойкой мастике

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.98

Территориальные пояса

1	2	3	4	5 1
28,1	28,7	29,5	33,7	36,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2	Каркас здания железобетонный	21
3	Стены и перегородки	20
4	Кровля	5
5	Перекрытия	11
6	Полы	13
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	6
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

СМОЛОПЕРЕГОННЫЕ ЦЕХИ

СКЛАДЫ МАСЕЛ С НАСОСНЫМИ

Склады масел

Характеристика сооружений

Открытые с покрытием из утрамбованного щебня, политого известковым молоком. Обвалованы земляным валом. Основания под резервуары - песчаные подушки.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПЛОЩАДКИ СКЛАДА В РУБ.

Таблица 111.99

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
18,9	19,3	19,8	22,7	24,6


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ КУМАРОНОВОЙ СМОЛЫ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены шлакоблочные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы кислотостойкие.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.100

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16,1	16,4	16,9	19,3	20,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.100)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания железобетонный	16
3	Стены и перегородки	13
4	Кровля	2
5	Перекрытия	8
6	Полы	21
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	12
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ КУМАРОНОВОЙ СМОЛЫ

СКЛАДЫ КУМАРОНОВОЙ СМОЛЫ

Закрытые части складов

Характеристика зданий

Стены шлакоблочные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.101

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10,7	10,9	11,3	12,9	14
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.101)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	38
3	Кровля	8
4	Перекрытия	18
5	Полы	6
6	Проезды	4
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
10	Специально-строительные работы (основания под хранилища)	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ КУМАРОНОВОЙ СМОЛЫ

СКЛАДЫ КУМАРОНОВОЙ СМОЛЫ

Открытые части складов

Характеристика сооружений

Площадка, ограждена бутовой стеной. Покрытие из утрамбованного шлака, политого известковым молоком. Основания под емкости песчаные. Фундаменты под оборудование бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ СКЛАДА В РУБ.

Таблица 111.102

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
9,8	10	10,3	11,7	12,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.102)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	23
2	Стены	27
3	Покрытие площадки	10
4	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	17
5	Специально-строительные работы (фундаменты под хранилища)	14
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОТДЕЛЕНИЯ КУМАРОНОВОЙ СМОЛЫ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СЛИВА И ПРОПАРКИ ЦИСТЕРН

Характеристика сооружений

Бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ В РУБ.

Таблица 111.103

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
28,3	28,9	29,7	34	36,8


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

ВАКУУМКАРБОНАТНЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

ОТДЕЛЕНИЯ УЛАВЛИВАНИЯ

Насосные станции

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по армопенобетонным плитам. Полы плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.104

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25,5	26	26,8	30,6	33,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.104)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	34
3	Кровля	2
4	Перекрытия	10
5	Полы	5
6	Проемы	7
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	17
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

ВАКУУМКАРБОНАТНЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

ОТДЕЛЕНИЯ УЛАВЛИВАНИЯ

Вакуумнасосные

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плита Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА I куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.105

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16	16,3	16,8	19,2	20,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.105)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	22
3	Кровля	4
4	Перекрытия	11
5	Полы	7
6	Проемы	7
7	Отделочные работы	3
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	14
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	20
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

ВАКУУМКАРБОНАТНЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

ОТДЕЛЕНИЯ УЛАВЛИВАНИЯ

Склады соды

Характеристика зданий

С заглубленной частью для сборников содового раствора. Подземная часть - стены бутобетонные. Надземная часть - стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная, утепленная по армопенобетонным плитам; полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.106

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25,3	23,8	26,6	30,4	32,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.106)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	23
2	Стены и перегородки	29
3	Кровля	3
4	Перекрытия	15
5	Полы	6
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
10	Специально-строительные работы (каналы и приямки)	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

ВАКУУМКАРБОНАТНЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

ОТДЕЛЕНИЯ УЛАВЛИВАНИЯ

Площадки регенерации, поглотительного раствора

Характеристика сооружений

Асфальтированная площадка с фундаментами под оборудование и навесом. Навес железобетонный и стальной.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ В РУБ.

Таблица 111.107

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
92	94	97	110	120
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.107)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Покрытие площадки	20
2	Навес: а) железобетонные конструкции	52
	б) стальные конструкции	18
3	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

ВАКУУМКАРБОНАТНЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

ОТДЕЛЕНИЯ УЛАВЛИВАНИЯ

Бассейны, оросительных холодильников

Характеристика сооружений

Железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ БАССЕЙНА В РУБ.

Таблица 111.108

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
35,2	35,9	37	42,3	45,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.108)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2  3	Железобетонные и бетонные конструкции бассейна Изоляционные работы	67  16
4	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

МЫШЬЯКОВО-СОДОВЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТВЕРДОЙ СЕРЫ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный и стальной. Стены кирпичные. Перекрытая железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.109

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
11,5	11,7	12,1	13,8	15
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.109)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания: а) железобетонный	11
	б) стальной	5
3	Стены и перегородки	15
4	Кровля	4
5	Перекрытия	9
6	Полы	8
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, обслуживающие площадки, переходы и опоры)	20
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

МЫШЬЯКОВО-СОДОВЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТВЕРДОЙ СЕРЫ

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Кровля - асбестоцементные плиты по стальным прогонам. Поды плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.110

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
9,8	10	10,3	11,7	12,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.110)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2  3	Каркас здания стальной (прогоны, перекрытия) Стены и перегородки	23  27
4	Кровля	2
5	Перекрытия	9
6	Полы	10
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

МЫШЬЯКОВО-СОДОВЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТВЕРДОЙ СЕРЫ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЦЕХОВ СЕРООЧИСТКИ

Характеристика зданий

Подземная часть - стены бутовые. Надземная часть - стены из шлакобетонных блоков; перекрытия железобетонные, кровля - асбестоцементные утепленные волнистые плиты по стальным балкам; полы плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.111

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,7	15	15,4	17,6	19,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.111)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	28
3	Кровля	6
4	Перекрытия	16
5	Полы	11
6	Отделочные работы	7
7	Прочие работы	4
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	17
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

МЫШЬЯКОВО-СОДОВЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТВЕРДОЙ СЕРЫ

ОТДЕЛЕНИЯ РАСТВОРЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СОДЫ

Характеристика зданий

С железобетонными бункерами внутри. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по деревянным балкам. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.112

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16,6	17	17,5	20	21,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.112

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	33
3	Кровля	3
4	Перекрытия	10
5	Полы	4
6	Проемы	7
7	Отделочные работы	4
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
10	Специально-строительные работы (бункера)	18
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

МЫШЬЯКОВО-СОДОВЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТВЕРДОЙ СЕРЫ

ОТДЕЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ СЕРЫ

Характеристика зданий

Многоэтажные с железобетонными бункерами внутри. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.113

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,3	22,8	23,5	26,8	29
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111,113)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Каркас здания железобетонный	17
3	Перекрытия	8
4	Стены и перегородки	22
5	Кровля	2
6	Полы	6
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	9
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещения	10
11	Специально-строительные работы (бункера)	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

МЫШЬЯКОВО-СОДОВЫЙ СПОСОБ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТВЕРДОЙ СЕРЫ

СКЛАДЫ МЫШЬЯКА

Характеристика зданий

Стены шлакоблочные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы и панели облицованы кислотостойким покрытием.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.114

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
28,6	29,2	30	34,3	37,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.114)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	36
3	Кровля	2
4	Перекрытия	11
5	Полы	16
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	17
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ЦЕХИ МОКРОГО КАТАЛИЗА)

Печные отделения

Характеристика зданий

Шатер над печами. Каркас стальной. Стены - асбестоцементные волнистые плиты. Кровля - асбестоцементные волнистые плиты по стальным конструкциям. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.115

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
24,7	25,2	25,9	29.6	32,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.115)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания стальной	80
3	Стены и перегородки	3
4	Кровля	1
5	Полы	2
6	Прочие работы	2
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ЦЕХИ МОКРОГО КАТАЛИЗА)

Контактные отделения

Характеристика зданий

Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.116

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
9,4	9,6	9,8	11,2	12,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.116)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания железобетонный	12
3	Стены и перегородки	23
4	Кровля	5
5	Перекрытия	11
6	Полы	3
7	Проемы	10
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
11	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ЦЕХИ МОКРОГО КАТАЛИЗА)

Здания абсорбционных отделений с бытовыми помещениями и подстанциями

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы асфальтовые, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.117

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17,6	18	18,5	21,2	22,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.117)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	30
3	Кровля	4
4	Перекрытия	13
5	Полы	5
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	5
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование, каналы, приямки)	19
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

СКЛАДЫ КИСЛОТЫ

Насосные

Характеристика зданий

Стены кирпичные. Кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам. Полы и панели - кислотостойкие плитки.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.118

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19	19,4	19,9	22,8	24,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.118)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	30
3	Кровля	4
4	Перекрытия	16
5	Полы	16
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ЦЕХИ СЕРООЧИСТКИ

СКЛАДЫ КИСЛОТЫ

Открытые склады

Характеристика сооружений

Покрытия выстилка кирпичом по бетонной подготовке на кислотостойком цементе. Верхний слой - асфальт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м СКЛАДА В РУБ.

Таблица 111.119

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
15,3	15,6	16,1	18,4	19,9


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Насосно-компрессорные отделения

Характеристика зданий

Полуподземные. Подземная часть - железобетонные конструкции. Надземная часть - стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам; полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.120

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
28,7	29,3	30,1	34,4	37,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111.120)

№ по пор	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	32
3	Кровля	5
4	Перекрытия	19
5	Полы	3
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	5
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
10	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	12
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Сборники фенольных вод

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с внутренней оклеенной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СБОРНИКА В РУБ.

Таблица 111.121

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
37,4	38,1	39,2	44,8	48,6


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Уравнительные резервуары фенольных вод

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РЕЗЕРВУАРА В РУБ.

Таблица 111.122

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
15,9	16,2	16,7	19,1	20,7


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Распределительные камеры М 1

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ. НА 1 куб. м КАМЕРЫ В РУБ.

Таблица 111.123

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
59.8	61	63	72	78


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Отстойника (первичные)

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ОТСТОЙНИКА В РУБ.

Таблица 111.124

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
18,6	19	19,6	22,3	24,2


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Маслоотделители

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РЕЗЕРВУАРА В РУБ.

Таблица 111.125

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
37,2	38	39,1	44,7	48,4


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Запасные емкости для микробов

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар. с внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ В РУБ.

Таблица 111.126

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
49.2	50,2	51,7	59,1	64


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Распределительные камеры № 2

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м КАМЕРЫ В РУБ.

Таблица 111.127

Территориальные пояса

1	2.	3	4	5
63	64	66	76	82


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Дренажные площадки

Характеристика сооружений

Заглубленное железобетонное корыто с внутренней защитной оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДКИ В РУБ.

Таблица 111.128

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
53,6	54,7	56,2	64	70


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Биохимические бассейны с галереей

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный бассейн С перегородками и внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.129

Территориальные пояса;

1	2	3	4	5
20	20,4.	20,9	23,9	25,9


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Смесители и камеры реакции

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с перегородками и внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.130

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
31,3	31,9	32,9	37,5	40,7


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Вторичные отстойники

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с внутренней защитной оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.131

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,8	23,3	23,9	27,4	29,6


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Сборники обесфеноленных вод

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с защитной внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.132

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
31	31,6	32,6	37,2	40,3


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

БИОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Уравнительные резервуары обесфеноленных вод

Характеристика сооружений

Заглубленный железобетонный резервуар с защитной внутренней оклеечной гидроизоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 111.133

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16,6	16,9	17,4	19,9	21,6


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Здания и сооружения коксохимических заводов

5. ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

СВАЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

Характеристика сооружений

Сваи железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ОСНОВАНИЯ В РУБ.

Таблица 111.134

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
42,2	43	44,3	50,6	54,9


1У.1СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ СЫРЬЯ

Характеристика сооружений

С крановой железобетонной эстакадой, имеющей бетонные полы, разгрузочными железнодорожными эстакадами, подпорными железобетонными стенами, опорными конструкциями и путями для передвижного разгружателя.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м СКЛАДА В РУБ.

Таблица 1У.1

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
47	47,9	49,4	56,4	61
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. IV.1)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты и подпорные стены	24
2	Конструкции крановой эстакады	42
3	Разгрузочные эстакады с верхним строением нормальной колеи	21
4	Опорные конструкции и пути передвижного разгружателя	12
5	Электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

КРЫТЫЕ СКЛАДЫ СЫРЬЯ

Характеристика сооружений

С разгрузочными железнодорожными эстакадами, подпорными стена опорными конструкциями и путями для передвижного разгружателя. Кари и эстакада железобетонные. Кровля рулонная. Полы глинобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м СКЛАДА В РУБ.

Таблица 1У.2

Территориальные пояса

1	2	3	4	5.
73	74	77	88	96
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.2)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты и подпорные стены	21
2	Каркас железобетонный	35
3	Перекрытия	11
4	Кровля	4
5	Полы	2
6	Электроосвещение	.1
7	Специально-строительные работы: а) разгрузочные эстакады с верхним строением нормальной колеи	15
	б) опорные конструкции и пути передвижного разгружателя	11
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ЗАКРЫТЫЕ СКЛАДЫ СЫРЬЯ

Характеристика зданий

Однопролетные с разгрузочными железнодорожными эстакадами, подпорными стенами, опорными конструкциями и путями для передвижного разгружателя. Каркас, стены железобетонные. Кровля рулонная. Полы глинобетона Эстакада железобетонная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.3

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
4,6	4,7	4,8	5,5	6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.3)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1  2	Фундаменты и подпорные стены Каркас здания железобетонный	17  32
3	Стены	12
4	Перекрытия	9
5	Кровля	3
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Электроосвещение	1
9	Специально-строительные работы: а) разгрузочные эстакады с верхним строением нормальной колеи	13
	б) опорные конструкции и пути передвижного	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЕМА ПРИВОЗНОГО МАГНЕЗИТА

Характеристика зданий

Полузаглубленные с железнодорожными путями на железобетонных опорах и приемными железобетонными бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.4

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,3	22,7	23,4	26,8	29
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.4)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	17
2	Каркас здания железобетонный	18
3	Стены	20
4	Перекрытия	12
5	Кровля	2
6	Полы	4
7	Отделочные работы	1
8	Прочие работы	5
9	Электроосвещение	1
10	Специально-строительные работы (бункера)	20
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДОЛОМИТА

Характеристика зданий

Фундамент железобетонный. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные и железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.5

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,5	23	23,6	27	29,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.5)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	27
2	Сваи и искусственное закрепление грунтов	10
3	Каркас здания: а) стальной	11
	б) железобетонный	7
4	Стены	6
5	Перекрытия	17
6	Кровля	1
7	Полы	5
8	Проемы	4
9	Отделочные работы	2
10	Прочие работы	5
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЕМА ГЛИНЫ

Характеристика зданий

Заглубленные с приемными железобетонными бункерами внутри склада сырья. Стены бутовые, железобетонные, кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.6

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,1	27,6	28,5	32,5	35,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.6)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	26
2	Стены	16
3	Перекрытия	10
4	Полы (с гидроизоляцией)	20
5	Проемы	1
6	Отделочные работы	1
7	Прочие работы	1
8	Электроосвещение	2
9	Специально-строительные работы (бункера)	23
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ГЛИНОДРОБИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

С подвалом. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.7

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,1	14,4	14,8	16,9	18,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.7)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	22
2  3	Каркас здания железобетонный (колонны и балки) Стены	7  26
4	Перекрытия	22
5	Кровля	2
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ДРОБИЛЬНЫЕ И ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтовые

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.8

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,1	19,5	20,1	22,9	24,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.8)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Каркас здания железобетонный	22
3	Стены и перегородки	32
4	Перекрытия	16
5	Кровля	1
6	Полы	2
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

УГЛЕДРОБИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные с бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы цементные и бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.9

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
24	24,5	25,2	28,8	31,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. IV.9)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	15
2	Каркас здания железобетонный	8
3	Стены	22
4	Перекрытия	21
5	Кровля	1
6	Полы	9
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
11	Специально-строительные работы (бункера)	15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ

Характеристика зданий

Многоэтажные многопролетные с бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.10

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,2	14,5	14,9	17,0	18,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У. 10)

№. по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания железобетонный	16
3	Стены и перегородки	23
4	Перекрытия	14
5	Кровля	4
6	Полы	2
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	15
11	. Специально-строительные работы (бункера)	4,
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Характеристика зданий

Одно- и двухпролетные. Каркас стальной. Стены кирпичные и железобетонные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.11

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
11,2	11,4	11,8	13,4	14,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.11)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания стальной	27
3	Стены и перегородки	19
4	Перекрытия	12
5	Кровля	2
6	Полы	3
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	8
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ПОМОЛА ГЛИНЫ И ШАМОТА

Характеристика зданий

Многоэтажные многопролетные с железобетонными бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы бетонные, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.12

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,5	14,8	15,2	17,4	18,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.12)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
	Фундаменты	16
	Каркас здания железобетонный	9
	Стены	8
	Перекрытия	20
	Кровля	4
	Полы	7
	Проемы	5
	Отделочные работы	3
	Прочие работы	1
	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Специально-строительные работы (бункера)	22
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

БРИКЕТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные и из ячеистого бетона. Перекрытия железобетонные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная, теплая. Перегородки кирпичные. Полы асфальтобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.13

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
26,3	26,8	27,6	31,6	34,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.13)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания: а) стальной	12
	б) железобетонный	19
3	Стены и перегородки	16
4	Перекрытия	8
5	Кровля	1
6	Полы	3
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	5
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	14
11	Технологические трубопроводы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ШЛАМОПОМОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

С железобетонными бункерами и многоэтажной пристройкой насосной. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы бетонные и цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.14

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17,4	17,7	18,3	20,9	22,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.14)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Каркас здания железобетонный	12
3	Стены	21
4	Перекрытия	19
5	Кровля	2
6	Полы	3
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Специально-строительные работы (бункера)	15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ШЛАМОБАССЕЙНОВ

Характеристика зданий

Многоэтажные с цилиндрическими железобетонными резервуарами и галереей над ними. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, холодная. Полы бетонные, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.15

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25,2	25,7	26,5	30,2	32,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.15)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания железобетонный	8
3	Стены	10
4	Перекрытия	7
5	Кровля	1
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
11	Специально-строительные работы (резервуары и галереи)	50
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ЗДАНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ

Характеристика зданий

Однопролетные. Каркас стальной. Стены - волнистая асбофанера, цоколь кирпичный. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, холодная. Полы бетонные, асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.16

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,9	8,1.	8,3	9,5	10,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.16)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания стальной	35
3	Стены	20
4	Перекрытия	13
5	Кровля	3
6	Полы	3
7	Проемы	10
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

УГЛЕПОМОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные многопролетные с бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы бетонные, цементные, асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.17

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
12,7	13	13,3	15,2	16,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.17)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Каркас здания железобетонный	10
3	Стены	27
4	Перекрытия	19
5	Кровля	3
6	Полы	4
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	5
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
11	Специально-строительные работы (бункера)	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Характеристика зданий

Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы бетонные, асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА I куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.18

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,5	19,9	20,5	23,4	25,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.18)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	19
2	Каркас здания железобетонный (колонны, балки и этажерка)	13
3	Стены	24
4	Перекрытия	10
5	Кровля	6
6	Полы	6
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ДРОБЛЕНИЯ И СОРТИРОВКИ ОБОЖЖЕННОГО ДОЛОМИТА, ВКЛЮЧАЯ СИЛОСНЫЙ СКЛАД

Характеристика зданий

Многоэтажные многопролетные с железобетонными силосами и бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтовые, цементные, бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.19

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,1	19,5	20,1	22,9	24,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.19)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания железобетонный	8
3	Стены	17
4	Перекрытия	21
5	Кровля	1
6	Полы	2
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
11	Специально-строительные работы (бункера и силосы)	23
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ОТГРУЗКИ

Характеристика зданий

С бункерами, приямком для весов и галереей над бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы цементные по железобетонному перекрытию галереи.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.20

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
21	21,4	22,1	25,2	27,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.20)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Каркас здания железобетонный	12
3	Стены	14
4	Перекрытия	16
5	Кровля	4
6	Полы	1
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
11	Специально-строительные работы (бункера и приямок для весов)	23
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

БУНКЕРА ДЛЯ ОТХОДОВ

Характеристика сооружений

Бункера с надстройкой над ними. Каркас железобетонный. Стены и бункера железобетонные. Перекрытия железобетонные. Полы цементные. Кровля надстройки рулонная, холодная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ БУНКЕРА В РУБ.

Таблица 1У.21

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
27,1	27,6	28,5	32,5	35,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.21)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	19
2	Каркас:
	а) железобетонный	11
	б) стальной (лестницы и площадки)	9
3	Стены (включая конструкции бункеров)	29
4	Перекрытия	23
5	Кровля	1
6	Полы	2
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10	Электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ФОРМОВОЧНЫЕ, ФОРМОВОЧНО-ПРЕССОВЫЕ, ПОМОЛЬНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ И МАССО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Многоэтажные многопролетные с железобетонными бункерами, внутрицеховыми узкоколейными и электролафетными путями, монорельсами. Каркас железобетонный. Стены - легкобетонные блоки и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.22

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
13,2	13,5	13,9	15,8	17,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.22)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2	Каркас здания железобетонный	14!
3	Стены	25
4	Перекрытия	10
5	Кровля	3
6	Полы	3
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	6
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
11	Специально-строительные работы (бункера)	10
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

СМЕСИТЕЛЬНО-ПРЕССОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЕСНЫХ КОРУНДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Характеристика зданий

Фундамент железобетонный. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная, теплая. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.23

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
12	12,2	12,6	14,4	15,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.23)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания: а) стальной	21
	б) железобетонный	8
3	Стены и перегородки	12
4	Перекрытия	11
5	Кровля	7
6	Полы	7
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	5
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Технологические трубопроводы	3
12	Специально-строительные работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ЦЕХОВ СМОЛОДОЛОМИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные и бутобетонные. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные и железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.24

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
17	17,3	17,9	20,4	22,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.24)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	19
2	Каркас здания: а) стальной	25
	б) железобетонный	4
3	Стены и перегородки	13
4	Перекрытия	9
5	Кровля	3
6	Полы	4
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	7
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
11	Технологические трубопроводы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА КОРУНДОВЫХ ЛЕГКОВЕСОВ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Поль поливинилхлоридные и бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.25

Территориальные пояса

1	2	3	4	4
22,7	23,2	23,8	27,2	29,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.25)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	21
2	Каркас здания: а) стальной	2
	б) железобетонный	2
3	Стены и перегородки	10
4	Перекрытия	7
5	Кровля	2
6	Полы	7
7	Проемы	2
	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	42
11	Технологические трубопроводы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ТОННЕЛЬНЫХ СУШИЛ НА ПОЛОЧНЫХ ВАГОНЕТКАХ

Характеристика зданий

Многопролетные. Каркас железобетонный. Стены железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, холодная. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.26

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
6,4	6,5	6,7	7,7	8,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.26)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	14
2  3	Каркас здания железобетонный Стены и перегородки	32  12
4	Перекрытия	16
5	Кровля	3
6	Полы	8
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ТОННЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ

Характеристика зданий

Двухпролетные на две тоннельные печи. Каркас железобетонный. Стены железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, холодная. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.27

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
5,4	5,5	5,7	6,5	7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.27)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания железобетонный	32
3	Стены и перегородки	12
4	Перекрытия	16
5	Кровля	4
6	Полы	8
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ШАХТНЫХ ПЕЧЕЙ

Характеристика зданий

Многоэтажные. Каркас стальной. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, холодная. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.28

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
12,9	13,2	13,5	15,5	16,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.28)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Каркас здания стальной	58
3	Стены	8
4	Перекрытия	10
5	Кровля	4
6	Полы	4
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПЕЧЕЙ

Характеристика зданий

Однопролетные. Каркас железобетонный и стальной. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля - волнистая асбофанера. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.29

Территориальные пояса

1	2-	3	4	5
5,5	5,6	5,8	6,6	7,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.29)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Каркас здания: а) железобетонный (колонны)	13
	б) стальной (фермы и прогоны)	15
3	Стены	12
4	Перекрытия	14
5	Кровля	8
6	Полы	11
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ ГАЗОКАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ

Характеристика зданий

Однопролетные. Каркас стальной. Стены железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.30

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
3,7	3,8	3,9	4,4	4,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.30)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Каркас здания стальной	37
3	Стены	10
4	Перекрытия	10
5	Кровля	10
6	Полы	8
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

СКЛАДЫ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

Характеристика зданий

Каркас железобетонный. Стены железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.31

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,3	7,4	7,7	8,8	9,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.31)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	17
2	Каркас здания железобетонный	30
3	Стены и перегородки	11
4	Перекрытия	11
5	Кровля	4
6	Полы	10
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	5
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

СКЛАДЫ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРИСТРОЕННЫЕ К ПЕЧНОМУ ИЛИ СУШИЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

Характеристика зданий

Каркас стальной. Стены железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.32

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
6,1	6,2	6,4	7,3	7,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.32)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Каркас здания стальной	14
3	Стены	17
4	Перекрытия	23
5	Кровля	7
6	Полы	13
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	6
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ОТДЕЛЕНИЯ КАМЕРНЫХ СУШИЛ

Характеристика зданий

Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.33

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
10,1	10,3	10,6	12,1	13,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.33)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2  3	Каркас здания железобетонный (колонны и прогоны) Стены	13  12
4	Перекрытия	25
5	Кровля	10
6	Полы	8
7	Проемы	8
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

СКЛАДЫ ПРИВОЗНОГО МАГНЕЗИТОВОГО ПОРОШКА

Характеристика зданий

Заглубленные. Каркас железобетонный, стропильные фермы деревянные. Стены железобетонные, асбофанерные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная по деревянным конструкциям. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.34

Территориальные пояса

1,	2	3	4	5
10,2	10,4	10,7	12,2	13,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.34)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	25
2	Каркас, здания железобетонной, стропильные фермы деревянные	33
3	Стены	27
4	Кровля	2
5	Полы	6
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	2
8	Прочие работы	1
9	Электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ДОЗИРОВОЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СЫРОГО ДОЛОМИТА

Характеристика зданий

Многоэтажные с бункерами. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы цементные, бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.35

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
12,6	12,9	13,2	15,1	16,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.35)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Каркас здания железобетонный	12
3	Стены	20
4	Перекрытия	16
5	Кровля	2
6	Полы	1
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
11	Специально-строительные работы (бункера)	19
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ЦЕХОВ КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные и железобетонные. Перегородки кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы из керамических плиток и линолеума.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.36

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,1	19,5	20,1	22,9	24,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.36)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Каркас здания: а) стальной	10
	б) железобетонный	15
3	Стены и перегородки	9
4	Перекрытия	12
5	Кровля	2
6	Полы	8
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	14
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы (подвал)	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

ПЕЧНЫЕ КОРПУСА ЦЕХОВ КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Характеристика зданий

Многопролетные. Каркас стальной и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.37

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
30,9	31,5	32,4	37,1	40,
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.37)

'№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	18
2	Каркас здания:
	а) стальной	5
	.б) железобетонный	15
3	Стены и перегородки	17
4	Перекрытия	9
с	Кровля	3
6	Полы	5
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	20
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

СКЛАДЫ СМОЛЫ

Характеристика зданий

Однопролетные с подземной частью. Каркас стальной. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтобетонные и плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1У.38

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
85	87	89	102	110
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.38)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания стальной	5
3	Стены и перегородки	7
4	Перекрытия	3
5	Кровля	3
6	Полы	5
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
11	Технологические трубопроводы	52
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Здания и сооружения огнеупорных заводов и цехов

СКЛАДЫ СУЛЬФИТНО-СПИРТОВОЙ БАРДЫ

Характеристика сооружений

Два резервуара емкостью 500 т каждый. Насосная. Фундаменты железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Перегородки железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтобетонные. Сливная канавка.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН СКЛАД В РУБ.

Таблица 1У.39

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
132000	135000	139000	158000	172000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1У.39)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Резервуары (две штуки)	41
2	Насосная	47
3	Сливная канавка	12
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Показатели стоимости печей мартеновских, прокатных и ремонтных цехов включают только строительные работы.

Показатели стоимости оборудования приведены в ценнике № 40 специализированного оборудования нагревательных и термических агрегатов прокатных и трубопрокатных цехов, установок для производства защитного газа и оборудования мартеновских печей (издательство «Металлургия», Москва, 1970).

В подразделах 3 и 10 приведены показатели стоимости печей, применяемых на машиностроительных заводах.

Показатели стоимости отдельно стоящих металлических рекуператоров приведены в подразделе 14.

Поэтому при оценке печи с подогревом воздуха или газа в отдельно стоящем металлическом рекуператоре, к стоимости печи следует добавить стоимость рекуператора, определенную по таблицам подраздела 14.

Случаи, когда металлические рекуператоры (типа «Термоблок», «Пластинчатые» и т. п.) включены в стоимость печи, оговорены примечаниями к таблицам.

Керамические рекуператоры включены в стоимость печей.

Восстановительная стоимость строительной части нагревательных и термических печей приведена на 1 кв. м площади габаритного пода или на один агрегат (печь).

Восстановительная стоимость строительной части мартеновских печей приведена на 1 кв. м площади пода на уровне порогов рабочих окон.

В показатели подраздела 1 (мартеновские печи) не включены:

1) земляные работы, рабочие площадки, сталеразливочные канавы, шлаковые, дренажные устройства и т. п. Эти сооружения учитываются в восстановительной стоимости зданий мартеновских цехов;

2) устройства для сушки стопоров, ковшей, надставок и центровых, стенды; ковшей, шлаковые и т. д., стоимость которых учитывается как стоимость цехового оборудования или в стоимости зданий мартеновских цехов;

3) все устройства испарительного охлаждения мартеновских печей, стоимость которых учтена в ценнике № 40.


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ПЕЧИ МАРТЕНОВСКИЕ

ПЕЧИ МАРТЕНОВСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ИМЕЮЩИЕ ДВА РЕГЕНЕРАТОРА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА В РУБ.

Таблица V.1

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Садка до 5 т. Площадь пода до 8 м2. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод динасовый	13 100	13400	13800	15700	17000
б. Садка до 10 т. Площадь пода до 10 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод динасовый	12800	13 100	13400	15400	16600
в. Садка до 15 т. Площадь пода до 15 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод динасовый	10500	10700	11000	12600	13700
г. Садка до 50 т. Площадь пода до 30 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый	9300	9500	9800	11200	12100
д. Садка 100-250 т. Площадь пода до 80 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый	9700	9900	10200	11600	12600
е. Садка 400-500 т. Площадь пода до 110 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый	9700	9900	10200	11600	12600
ж. Садка до 600 т. Площадь пода 115 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый	9000	9200	9400	10800	11700
з. Садка до 900 т. Площадь пода до 160 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый	10000	10200	10500	12000	13000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.1)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Садка в т
		до 15	16-50	51-250	251-500	501-600	601-900
		Площадь пода в кв. м
		до 15	16-30	31-80	81-110	111-115	116-160
1	Фундаменты	4	5	10	9	7	12
2	Кладка шлаковиков регенераторов	28	24	23	33	37	33
3	Кладка рабочего пространства	10	21	16	13	15	13
4	Кладка боровов	3	3	4	4	5	6
5	Стальные конструкции	24	27	32	27	27	28
6	Гарнитура	30	19	14	13	7	7
7	Трубопроводы	1	1	1	1	2	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


V.2СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ПЕЧИ МАРТЕНОВСКИЕ

ПЕЧИ МАРТЕНОВСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ИМЕЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ РЕГЕНЕРАТОРА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА В РУБ.

Таблица V.2

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Садка до 60 т. Площадь пода до 30 куб. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовой	11800	12000	12400	14200	15300
б. Садка до 185 т. Площадь пода до 70 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый	11400	11600	12000	13700	14800
в. Садка до 250 т. Площадь пода до 80 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый	11100	11300	11700	13300	14400
г. Садка до 400 т. Площадь пода до 90 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовой	9400	9600	9900	11300	12200
д. Садка до 500 т. Площадь пода до 100 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый	9900	10100	10400	11900	12900
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.2)

№ по	Конструктивные элементы	Садка в т
пор.		до 60	61-185	186-250	251-400	401-500
		Площадь пода в кв. м
		до 30	31-70	71-80	81-90	91-100
1	Фундаменты	8	8	8	8	8:
2	Кладка шлаковиков и регенераторов	32	31	30	30	30
3	Кладка рабочего пространства	16	15	19	17	19
4	Кладка боровов	5	5	6	6	6
5	Стальные конструкции	25	25	26	28	26
6	Гарнитура	13	15	10	10	10
7	Трубопроводы	1	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100	100


V.3СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ПЕЧИ МАРТЕНОВСКИЕ

ПЕЧИ МАРТЕНОВСКИЕ КАЧАЮЩИЕСЯ, ИМЕЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ РЕГЕНЕРАТОРА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА В РУБ.

Таблица V.3

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Садка до 25 т. Площадь пода до 20 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод динасовый	13500	13800	14200	16200	17600
б. Садка до 350 т. Площадь пода до 80 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый	10600	10800	11100	12700	13800
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.3)

		Садка в т
№ по		до 25	26-350
пор.	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м
		до 20	21-80
1	Фундаменты	7	10
2  3  4	Кладка шлаковиков и регенераторов Кладка рабочего пространства Кладка боровов	26  10  7	29  18  5
5	Стальные конструкции	25	25
6	Гарнитура	23	11
7	Трубопроводы	2	2
	Итого	100	100


V.4СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

1. ПЕЧИ МАРТЕНОВСКИЕ

ПЕЧИ ДВУХВАННЫЕ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА В РУБ.

Таблица V.4

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Садка 2х50 т. Площадь пода 2х25,2 кв. м б. Садка 2х250 и 2 х 300 т. Площадь пода 2 х 60,5 кв. м	9600  7400	9800  7500	10100  7800	11500  8900	12500  9600
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.4)

№ по	Конструктивные элементы	Садка в т
пор.		до 2х50	2х250 и 2х300
1	Фундаменты	9	14
2  3	Кладка шлаковиков и регенераторов  Кладка боровов	17  2	13  7
4  5	Кладка рабочего пространства  Стальные конструкции	15  35	18  32
6	Гарнитура	17	13
7	Трубопроводы	5	3
	Итого	100	100


V.5СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕКУПЕРАТИВНЫЕ КОЛОДЦЫ - ГРУППА ИЗ ДВУХ ЯЧЕЕК С ОТОПЛЕНИЕМ ИЗ ЦЕНТРА ПОДИНЫ

Собственно колодцы

Характеристика сооружений

Рекуператор керамический типа «Амко». Топливо - газ или мазут.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 'НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ЯЧЕЙКИ В РУБ.

Таблица V.5

Размер ячеек	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. 4,3 х 4,3 х 2,5 м б. 5,54 х 4,8 х 3,15 м	2380  1760	2430  1800	2500  1850	2860  2110	3090  2290
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. У.5)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	15
2	Кадка печи	34
3	Футеровка крышек	5
4	Стальные конструкции	21
5	Гарнитура	22
6	Трубопроводы	3
	Итого	100
Торец блока нагревательных колодцев со стороны первой группы

Характеристика сооружений

Железобетонные и металлические конструкции

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ТОРЦА НА ОДНУ ГРУППУ ИЗ ДВУХ ЯЧЕЕК В РУБ.

Таблица V.6

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
26000	26500	27300	31 200	33800
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.6)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	72
2	Стальные конструкции	28
	Итого	100
Торец блока нагревательных колодцев за последней группой

Характеристика сооружений

Железобетонные и металлические конструкции торца с учетом стенда ремонта крышек.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ТОРЦА НА ОДНУ ГРУППУ ИЗ ДВУХ ЯЧЕЕК В РУБ.

Таблица V.7

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
70000	71000	74000	84000	91000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.7)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	72
2	Стальные конструкции	28
	Итого	100
Поперечный шлаковый коридор

Характеристика сооружений

Железобетонные и металлические конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ПОПЕРЕЧНОГО ШЛАКОВОГО КОРИДОРА В РУБ.

Таблица V.8

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1570	1600	1650	1880	2040
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.8)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
	Фундаменты	62
	Остальные конструкции	38
	Итого	100
Подземная часть здания подачи коксика и уборки шлака, здания зарядной станции и соединительного коридора между зданием колодцем и зданием подачи коксика и маслонасосной установки

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица V.9

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25,6	26,1	26,9	30,7	33,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.9)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%.
1	Железобетонные конструкции	89
2	Стальные конструкции	11
	Итого	100


V.10СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕКУПЕРАТИВНЫЕ КОЛОДЦЫ - ГРУППА ИЗ ДВУХ ЯЧЕЕК С ОТОПЛЕНИЕМ ОДНОЙ ВЕРХНЕЙ ГОРЕЛКОЙ

Собственно колодцы

Характеристика сооружений

Размер ячеек до 7,9 х 2,7 х 4,22 м. Рекуператор керамический типа «Амко». Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ЯЧЕЙКИ В РУБ.

Таблица V.10

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1200	1220	1260	1440	1560
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. У.10)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	15
2	Кладка печи	37
3	Футеровка крышек	7
4	Стальные конструкции	27
5	Гарнитура	10
6	Трубопроводы	4
	Итого	100
Торец блока нагревательных колодцев со стороны первой группы

Характеристика сооружений

Железобетонные и металлические конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ТОРЦА НА ОДНУ ГРУППУ ИЗ ДВУХ ЯЧЕЕК В РУБ.

Таблица V.11

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
26900	27 400	28200	32300	35000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.11)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	68
2	Стальные конструкции	32
	Итого	100
Торец блока нагревательных колодцев за последней группой

Характеристика сооружений

Железобетонные и металлические конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ТОРЦА НА ОДНУ ГРУППУ ИЗ ДВУХ ЯЧЕЕК В РУБ.

Таблица V.12

Территориальные пояса

32900	33600	34500	39500	42800
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.12)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	78
2	Стальные конструкции	22
	Итого	100
Подземная часть здания подачи коксика и уборки шлака, здания зарядной станции и. соединительного коридора между зданием колодцев и зданием подачи коксика и маслонасосной установки

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица V.13

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
23,7	24,2	24,9	28,4	30,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.13)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Железобетонные конструкции	83
2	Стальные конструкции	17
	Итого	100


V.14СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕКУПЕРАТИВНЫЕ КОЛОДЦЫ - ГРУППА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЯЧЕЕК С ОТОПЛЕНИЕМ ОДНОЙ ВЕРХНЕЙ ГОРЕЛКОЙ

Собственно колодцы

Характеристика сооружений

Размер ячеек до 9,85 х 3,3 х 4,71 м. Рекуператор керамический типа «Амко». Топливо - смешанный коксодоменный газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ЯЧЕЙКИ В РУБ.

Таблица V.14

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1110	1130	1170	1330	1440
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.14)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	15
2	Кладка печи	48
3	Футеровка крышек	5
4	Стальные конструкции	24
5	Гарнитура	5
6	Трубопроводы	3
	Итого	100
Торец блока нагревательных колодцев со стороны первой группы

Характеристика сооружений

Железобетонные и металлические конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ТОРЦА НА ОДНУ ГРУППУ ИЗ ДВУХ ЯЧЕЕК В РУБ.

Таблица V.15

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
48100	49100	50500	57700	63000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.15)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	80
2	Стальные конструкции	20
	Итого	100
Торец блока нагревательных колодцев за последней группой

Характеристика сооружений

Железобетонные и металлические конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ТОРЦА НА ОДНУ ГРУППУ ИЗ ДВУХ ЯЧЕЕК В РУБ.

Таблица V.16

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
48100	49100	50500	57700	63000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.16)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	80
2	Стальные конструкции	20
	Итого	100
Поперечный шлаковый коридор

Характеристика сооружений

Железобетонные и металлические конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ПОПЕРЕЧНОГО ШЛАКОВОГО КОРИДОРА В РУБ.

Таблица V.17

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
2760	2820	2900	3310	3590
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.17)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	65
2	Стальные конструкции	35
	Итого	100
Подземная часть здания подачи коксика и уборки шлака, здания зарядной станции и соединительного коридора между зданием колодцев и зданием подачи коксика и маслонасосной установки

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица V.18

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
27,7	28,2	29,1	33,2	36,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.18)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Железобетонные конструкции	96
2	Стальные конструкции	4
	Итого	100


V.19СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ КОЛОДЦЫ - ГРУППА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЯЧЕЕК

Собственно колодцы

Характеристика сооружений

Топливо - доменный или смешанный газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ЯЧЕЙКИ. В РУБ.

Таблица V.19

Размер ячеек	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5.
а. 5,2 х 2,2 х 3,3 м	2520	2570	2650	3020	3280
б. 4,5 х 2,27 х 3,2 м	2800	2860	2940	3360	3640
в. 4 х 2,27 х 3,16 м	3240	3300	3400	3890	4210
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.19)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	9
2	Кладка печи	43
3	Футеровка крышек	2
4	Стальные конструкции	18
5	Гарнитура	21
6	Трубопроводы	2
7	Пути из сляб для тележек	5
	Итого	100
Торец блока нагревательных колодцев со стороны первой или за последней группой

Характеристика сооружений

Железобетонные конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН ТОРЕЦ В РУБ.

Таблица V.20

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25900	26400	27200	31100	33700
Поперечный шлаковый коридор

Характеристика сооружений

Железобетонные конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ПОПЕРЕЧНОГО ШЛАКОВОГО КОРИДОРА В РУБ.

Таблица V.21

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
680	690	710	820	880


V.22СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА

Характеристика сооружений

Нагрев заготовок или слитков, загрузка и выдача торцевая или боков Топливо - мазут или газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.22

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
Свод арочный:
а. Площадь пода до 60 кв. м	1710	1740	1800	2050	2220
б. То же, 61 - 100 кв. м	1530	1560	1610	1840	1990
Свод подвесной:
в. Площадь пода 101 - 180 кв. м	1960	2000	2060	2350	2550
Примечание. Для методических печей с односторонним нагревом металла (печи с монолитным подом) без подогрева воздуха стоимость 1 кв. м площади пода принимается с К = 0,8.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.22)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м
пор.		до 60	61-100	101-180
1	Фундаменты	7	14	10
2	Кладка печи	21	26	31
3	Стальные конструкции	14	15	10
4	Гарнитура	50	35	42
5	Трубопроводы	8	10	7
	Итого	100	100	100


V.23СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА В КЕРАМИЧЕСКОМ РЕКУПЕРАТОРЕ ТИПА «ЧАПМАН-ШТЕЙН», С ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА

Характеристика сооружений

Нагрев заготовок или слябов. Загрузка и выдача торцевая или боковая. Топливо - мазут или газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.23

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
Свод арочный:
а. Площадь пода до 20 кв. м б. То же, 21 - 50 кв. м в. То же, 51 - 75 кв. м г. То же, 76 - 90 кв. м	3560  3350  3200  2860	3630  3420  3260  2920	3740  3520  3360  3000	4270  4020  3840  3430	4630  4360  4160  3720
Свод подвесной:
д. Площадь пода, 91 - 270 кв. м е. То же, 271 - 370 кв. м	2950  3800	3010  3880	3100  3990	3540  4560	3840  4940
Примечание. Для методических печей с односторонним нагревом металла с подогревом воздуха стоимость 1 кв. м площади пода принимается с К = 0,85.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.23)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м до
		20	50	75	90	270	370
1	Фундамент	25	19	14	16	11	12
2	Кладка печи	20	25	26	17	30	27
3	Кладка насадки рекуператора	17	18	21	20	19	28
4	Стальные конструкции	13	13	20	20	15	20
5	Гарнитура	18	16	16	17	17	8
6	Трубопроводы	7	9	3	10	8	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


V.24СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА В КЕРАМИЧЕСКОМ РЕКУПЕРАТОРЕ ТИПА «АМКО» С ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА

Характеристика сооружений

Нагрев слябов или слитков, подача горячего воздуха к горелкам с помощью эксгаустера. Свод подвесной. Площадь пода до 200 кв. м. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.24

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1760	1800	1850	2110	2290
Примечание. Для методических печей с односторонним нагревом;! металла с подогревом воздуха стоимость 1 кв. м площади пода принимается с К = 0,85.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.24)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Кладка печи	49
3	Стальные конструкции	15
4	Гарнитура	23
5	Трубопроводы	5
	Итого	100


V.25СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА В КЕРАМИЧЕСКОМ РЕКУПЕРАТОРЕ ТИПА «ЧАПМАН-ШТЕЙН» С ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА, ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ, МЕЛКОСОРТНЫХ И ШТРИПСОВЫХ СТАНОВ

Характеристика сооружений

Нагрев заготовок. Свод подвесной. Подогрев газа в отдельно стоящем металлическом трубчатом рекуператоре. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.25

Площадь пода в кв. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. 150 - 190 б. 191 - 275	2330  3200	2380  3260	2450  3360	2800  3840	3030  4160
Примечание. Для методических печей с односторонним подогревом металла с подогревом воздуха стоимость 1 кв. м площади пода принимается с К = 0,85.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.25)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м
пор.		150 - 190	191-275
1	Фундаменты	11	13
2	Кладка	46	57
3	Стальные конструкции	23	17
4	Гарнитура	14	7
5	Трубопроводы	6	6
	Итого	100	100


V.26СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА И ОДНОСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА ДЛЯ МЕЛКОСОРТНЫХ И ПРОВОЛОЧНЫХ СТАНОВ

Характеристика сооружений

Нагрев заготовок. Боковая посадка и выдача металла. Свод подвесной. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.26

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4.	5
а. С подогревом воздуха в отдельно стоящем металлическом рекуператоре, площадь пода 180 - 230 кв. м	1880	1920	1970	2260	2440
б. Механизированная с керамическим рекуператором типа «Чапман-Штейн» для подогрева воздуха. Площадь пода 200 - 260 кв. м	2540	2590	2670	3050	3300
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.26)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Кладка	43
3	Стальные конструкции	13
4	Гарнитура	21
5	Трубопроводы	7
	Итого	100


V.27СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА В КЕРАМИЧЕСКОМ РЕКУПЕРАТОРЕ ТИПА «ЧАПМАН-ШТЕЙН» С ПОДОГРЕВОМ ГАЗА С ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА

Характеристика сооружений

Нагрев заготовок или слитков. Торцевая выдача металла. Подогрев газа в отдельно стоящем металлическом трубчатом рекуператоре. Свод подвесной. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.27

Площадь пода в кв. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. До 123 б. 124 - 194	4170  3100	4250  3160	4380  3260	5000  3720	5420  4030
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.27)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Кладка	27
3	Насадка рекуператора	19
4	Стальные металлоконструкции	18
5	Гарнитура	11
6	Трубопроводы	12
	Итого	100


V.28СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА И ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА

Характеристика сооружений

Нагрев заготовок, слитков, блюмов и слябов. Торцевая выдача металла. Подогрев воздуха в отдельно стоящем металлическом рекуператоре. Топливо - газ или мазут.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.28

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Для нагрева слитков или слябов. Площадь пода до 80 кв. м	5640	2690	2770	3170	3430
б. Для нагрева заготовок. Площадь пода 145-175 кв. м в. Для нагрева слябов. Площадь пода 245 кв. м	2160  2500	2200  2550	2270  2630	2590  3000	2810  3250
Примечание. Для методических печей с односторонним нагревом металла с подогревом воздуха стоимость 1 кв. м площади пода принимается с К = 0,8.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.28)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	22
2	Кладка печи	30
3	Стальные конструкции	18
4	Гарнитура	18
5	Трубопроводы	12
	Итого	100


V.29СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА В КЕРАМИЧЕСКОМ РЕКУПЕРАТОРЕ ТИПА «АМКО» С ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА И БЕЗУДАРНОЙ ВЫДАЧЕЙ

Характеристика сооружений

Нагрев металла с безударной выдачей. Свод подвесной. Площадь пода 425 кв. м. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.29

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
3280	3350	3440	3940	4260
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.29)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	20
2	Кладка печи	33
3	Стальные конструкции	28
4	Гарнитура	9
5	Трубопроводы	10
	Итого	100


V.30СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА В ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕМ РАДИАЦИОННОМ РЕКУПЕРАТОРЕ И ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ МЕТАЛЛА

Характеристика сооружений

Нагрев блюмсов. Свод подвесной. Площадь пода 180 кв. м. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.30

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
2420	2470	2540	2900	3150
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.30)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Кладка печи	29
3	Стальные конструкции	25
4	Гарнитура	24
5	Трубопроводы	12
	Итого	100


V.31СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАГРЕВА ПОД ШТАМПОВКУ И РЕЗКУ ПОЛОСЫ

Характеристика сооружений

Нагрев накладок и стальной полосы под штамповку и резку. Выдача боковая или торцевая. Под - монолитный или канализированный. Свод подвесной. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.31

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Для нагрева накладок под штамповку. Площадь пода до 30 кв. м	1490	1520	1560	1790	1940
б. Для нагрева стальной полосы под штамповку и резку. Площадь пода до 40 кв. м	1450	1480	1520	1740	1890
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.31)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Для нагрева накладок под штамповку	Для нагрева стальной полосы под штамповку и резку
1	Фундаменты	5	10
2	Кладка	25	29
3	Стальные конструкции	10	22
4	Гарнитура	50	34
5	Трубопроводы	10	5
	Итого	100	100


V.32СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

3. ПЕЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

ПЕЧИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПОЛУМЕТОДИЧЕСКИЕ

Характеристика сооружений

Нагрев заготовок к штамповочному молоту. Нагрев воздуха в металлическом рекуператоре.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.32

Площадь пода в кв. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. до 2	2700	2750	2840	3240	3510
б. 2,1 - 3	2660	2710	2790	3190	3460
в. 3,1 - 5	2320	2370	2440	2780	3020
г. 5,1 - 10	1540	1570	1620	1850	2000
Примечание. Стоимость рекуператора ценами таблицы учтена.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.32)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м
		до 2	2,1-5	5,1-10
1	Фундамент	3	2	2
2	Кладка	15	13	12
3	Стальные конструкции	32	25	16
4	Гарнитура	47	58	68
5	Трубопроводы	3	2	2
	Итого	100	100	100


V.33СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

4. ПЕЧИ С ШАГАЮЩИМ ПОДОМ

ПЕЧИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ С ШАГАЮЩИМ ПОДОМ ДЛЯ ЗАГОТОВОК, ПРУТКОВ, ПАКЕТОВ, СУТУНКИ

Характеристика сооружений

Подогрев воздуха в отдельно стоящих металлических рекуператорах. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.33

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Проходная термическая для закалки, нормализации и отпуска прутков	1180	1200	1240	1420	1530
б. Для нагрева пакетов	1080	1100	1130	1300	1400
в Для нагрева сутунки	890	910	940	1070	1160
г. Проходная термическая для нормализации и закалки заготовок. Площадь пода 400 кв. м	1100	1120	1160	1320	1430
д. Для нагрева заготовок к мелкосортному или проволочному станам с подогревом воздуха. Площадь пода 286 кв. м	1690	1720	1770	2030	2200
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.33)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Для закалки, нормализации и отпуска прутков	Для нагрева пакетов	Для нагрева сутунки	Для нормализации и закалки заготовок	Для нагрева заготовок
1	Фундаменты	33	25	27	26	28
2	Кладка	18	17	24	30	28
3  4	Стальные конструкции Гарнитура	21  4	42  12	31  14	23  17	22 11
5	Трубопроводы	24	4	4	4	11
	Итого	100	100	100	100	100


V.34СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

4. ПЕЧИ С ШАГАЮЩИМ ПОДОМ

ПЕЧИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ С ШАГАЮЩИМ ПОДОМ ДЛЯ ТРУБ

Характеристика сооружений

Нагрев воздуха в отдельно стоящем металлическом рекуператоре. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.34

Площадь пода печи в кв. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а) 70 б) 120	1700  1500	1730  1530	1780  1580	2040  1800	2210  1950
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.34)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м
пор.		70	120
1  2	Фундаменты Кладка	21  31	28 27
3  4	Стальные конструкции Гарнитура	21  13	17 16
5	Трубопроводы	14	12
	Итого	100	100


V.35СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

5. ПЕЧИ КОЛЬЦЕВЫЕ

ПЕЧИ КОЛЬЦЕВЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ПОДОМ

Характеристика сооружений

Нагрев трубных заготовок, сутунки, слитков и термообработка стального литья.

Нагрев воздуха в отдельно стоящем металлическом рекуператоре. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.35

Площадь пода	Территориальные пояса
печи в кв. м	1	2	3	4	5
а) до 10	2060	2100	2160	2470	2690
б) 11 - 50	2000	2040	2100	2400	2600
в) 51 - 90	1720	1750	1810	2060	2240
г) 91 - 250	1500	1530	1580	1800	1950
д) 251 - 300	1340	1370	1410	1610	1740
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.35)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м до
пор.		10	50	90	250	300
1	Фундаменты	11	10	24	33	31
2	Кладка	43	30	20	23	23
3	Стальные конструкции	10	9	14	16	10
4	Гарнитура	18	44	39	16	19
5	Трубопроводы	18	7	3	12	17
	Итого	100	100	100	100	100


V.36СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

6. ПЕЧИ КОНВЕЙЕРНЫЕ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА В РУБ.

Таблица V.36

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Для нагрева пакетов и сутунки без подогрева воздуха. Топливо - мазут или газ. Площадь пода до 40 кв. м	920	940	970	1100	1200
б. Для обжига эмалированной посуды. Топливо - электроэнергия	1640	1670	1720	1970	2130
в. Для сушки эмалированной посуды. Топливо - электроэнергия	480	493	508.	580	620
г. Для термообработки труб в защитной атмосфере. Трехмуфельная с сетчатым конвейером. Топливо - газ	2610	2660	2740	3130	3390
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.36)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Для нагрева пакетов и сутунки без подогрева воздуха	Для обжига эмалированной посуды	Для сушки эмалированной посуды	Для термо- обработки труб
1	Фундаменты	26	3	9	29
2	Кладка	19	31.	16	11
3  4	Стальные конструкции Гарнитура	37  14	23  43	60  15	26  11
5	Трубопроводы	4	-	-	23
	Итого	100	100	100	100


V.37СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

7. ПЕЧИ ПРОТЯЖНЫЕ

ПЕЧИ ПРОТЯЖНЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ

Характеристика сооружений

Печи расположены на отдельно стоящих фундаментах, кроме печей по п. «ж» и «з», размещенных на фундаментах под технологическое оборудование.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.37

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Для закалки с проталкиванием изделий на поддонах. Топливо - газ	1760	1800	1850	2110	2290
б. Для непрерывной термообработки ленты. Топливо - газ	870	890	910	1040	1130
в. Для закалки ленты из легированной стали. Топливо - газ	1740	1770	1830	2090	2260
г. Для термообработки трансформаторной ленты Топливо - электроэнергия	3290	3360	3450	3950	4280
д. Для подогрева ленты из нержавеющей стали перед ванной щелочного травления. Топливо - газ	2240	2280	2350	2690	2910
е. Для закалки ленты из нержавеющей стали. Топливо - газ	2800	2860	2940	3360	3640
ж. Для агрегата горячего цинкования. Топливо - газ	2800	2860	2940	3360	3640
з. Для сдвоенного агрегата обезуглероживающего отжига ленты. Топливо - электроэнергия	2000	2040	2100	2400	2600
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.37)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Для непрерывной термообработки ленты	Агрегаты горячего цинкования и обезуглероживающего отжига ленты	Агрегаты для закалки, термообработки и подогрева ленты
		(поз. б)	(поз. ж. з)	(поз- а, в, г, д. е);
1	Фундаменты	12	-	34
2	Кладка	23	30	19
3	Стальные конструкции	31	58	29
4	Гарнитура	20	1	12
5	Трубопроводы	14	11	6
	Итого	100	100	100,| "Й


V.38СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

7. ПЕЧИ ПРОТЯЖНЫЕ

ПЕЧИ ДЛЯ НАГРЕВА ШТРИПСА

Характеристика сооружений

Нагрев воздуха в отдельно стоящем металлическом рекуператоре. Длина печи 48 м. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕЧЬ В РУБ.

Таблица V.38

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
346000	353000	363000	415000	450000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.38)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	3
2	Кладка	55
3	Стальные конструкции	10
4	Гарнитура	26
5	Трубопроводы	6
	Итого	100


V.39СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

8. ПЕЧИ БАШЕННЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПЕЧИ БАШЕННЫЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

Характеристика сооружений

Печи объемом 600-800 куб. м фундаментов не имеют, расположены на перекрытии машзала. Топливо - электроэнергия.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ОБЪЕМА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.39

Объем печи в куб. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а) 500	2820	2880	2960	3380	3670
б) 600	1720	1750	1810	2060	2240
в) 800	2050	2090	2150	2460	2660
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.39)

№ по	Конструктивные элементы	Объем печи в куб. м
пор.		500	600-800
1	Фундаменты	18	-
2	Кладка	21	43
3	Стальные конструкции	41	29
4	Гарнитура	17	25
5	Трубопроводы	3	3
	Итого	100	100


V.40СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

8. ПЕЧИ БАШЕННЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПЕЧИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

Характеристика сооружений

Печи фундаментов не имеют - расположены на перекрытии машинного зала. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕЧЬ В РУБ.

Таблица V.40

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
201000	205000	211000	241000	261000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.40)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Кладка	32
2	Стальные конструкции	29
3	Гарнитура	28
4	Трубопроводы	11
	Итого	100


V.41СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

9. ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ

ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ЛИСТОВ, ЗАГОТОВОК, ПРОВОЛОКИ, РЕЛЬСОВ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА И ГАЗА

Характеристика сооружений

Топливо - газ или мазут.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА КАМЕРЫ НАГРЕВА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.41

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Для термообработки листов из нержавеющих марок стали. Площадь пода до 11 кв. м	1130	1150	1190	1360	1470
б. Для закалки листов. Площадь пода до 80 кв. м	1060	1080	1110	1270	1380
в. Для нормализации листов. Площадь пода до 90 кв. м	870	890	910	1040	1130
г. Для отжига бунтов проволоки. Площадь пода до 110 кв. м	1880	1920	1970	2260	2440
д. Для нормализации рельсов. Площадь пода до 200 кв. м	610	620	640	730	790
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.41)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м до:
пор.		11	80; 90 и 200	110
	Фундаменты	10	11	34
	Кладка	43	41	35
	Стальные конструкции	32	15	23
	Гарнитура	15	21	2
	Трубопроводы	-	12	6
	Итого	100	100	100


V.42СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

9. ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ

ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ЛИСТОВ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА ИЛИ ГАЗА

Характеристика сооружений

Подогрев воздуха в керамическом рекуператоре типа «Чапман-Штейн». Подогрев газа в отдельно стоящем металлическом трубчатом рекуператоре. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.42

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Печь площадью пода до 107 кв. м с подогревом газа	1180	1200	1240	1420	1530
б. Печь площадью пода до 140 кв. м с керамическим рекуператором	1470	1500	1540	1760	1910
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.42)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м
пор.		до 107	до 140
1	Фундаменты	15	11
2	Кладка	20	52
3	Стальные конструкции	25	12
4	Гарнитура	26	17
5	Трубопроводы	14	8
	Итого	100	100


V.43СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

9. ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ

ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ПРОВОЛОКИ И ПРУТКОВ В ЗАЩИТНОЙ АТМОСФЕРЕ

Характеристика сооружений

Горелки с радиантными трубами. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В. РУБ.

Таблица V.43

Характеристика печи	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Для отжига бунтов и прутков. Площадь пода до 25 кв. м	2810	2870	2950	3370	3650
б. Для отжига бунтов проволоки. Площадь пода. до 80 кв. м	2310	2360	2430	2770	3000
в. Для отжига прутков. Площадь пода до 100 кв. м	1610	1640	1690	1930	2090
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.43)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м до
пор.		25	80, 100
1	Фундаменты	18	33
2	Кладка	34	26
3	Стальные конструкции	16	29
4	Трубопроводы	32	12
	Итого	100	100


V.44СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

9. ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ

ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ТРУБ

Характеристика сооружений

Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв.м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.44

Площадь пода в кв. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а) до 20	1820	1860	1910	2180	2370
б) 21 - 40	1510	1540	1590	1810	1960
в) 41 - 100	1430	1460	1500	1720	1860
г) 101 - 280	1390	1420	1460	1670	1810
д) 281 - 400	990	1010	1040	1190	1290
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.44)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м до
пор.		20	40	100	280	400
1	Фундаменты	20	22	10	24	22
2	Кладка	26	54	46	31	35
3  4	Стальные конструкции Гарнитура	21  14	11  7	15  14	12  12	18  14
5	Трубопроводы	18	6	16	21	11
	Итого	100	100	100	100	100


V.45СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

9. ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ

ПЕЧИ РОЛИКОВЫЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ТРУБ В ЗАЩИТНОЙ АТМОСФЕРЕ

Характеристика сооружений

Горелки с радиантными трубами. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА КАМЕРЫ НАГРЕВА В РУБ.

Таблица V.45

Площадь пода в кв. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	51
а) до 20	3590	3660	3770	4310	4670
б) 21 - 50	3030	3090	3180	3640	3940
в) 51 - 70	2500	2550	2630	3000	3250
г) 71 - 120	2030	2070	2130	2440	2640
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.45)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м
пор.		20	21-50	51-70	71-120
1	Фундаменты	15	18	40	22
2	Кладка	11	16	11	28
3  4	Стальные конструкции  Гарнитура	49  2	22  19	31  4	23 10
5	Трубопроводы	23	25	14	17
	Итого	100	100	100	106


V.46СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

10. ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ

ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕКУПЕРАТИВНЫЕ

Характеристика сооружений

Нагрев заготовок под ковку. Топливо - газ. Нагрев воздуха в металлическом рекуператоре.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.46

Площадь пода в кв. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а) до 1	4100	4180	4310	4920	5330
б) 1,1 - 3	2800	2860	2940	3360	3640
в) 3,1 - 5	2450	2500	2570	2940	3190
г) 5,1 - 10	2100	2140	2210	2520	2730
д) 10,1 - 15	1440	1470	1510	1730	1870
Примечание. Стоимость рекуператоров для печей площадью пода 1, 3, 5 кв. м ценами таблицы учтена.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.46)

№	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м
пор.		до 1	1,1-3	3,1-5	5,1-15
1	Фундаменты	12	9	21	19
2  3  4  5	Кладка Стальные конструкции Гарнитура Трубопроводы	18  36  25  9	19  34  31  7	28  30  8  13	25  33  8  15
	Итого	100	100	100	100


V.47СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

10. ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ

ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ

Характеристика сооружений

Насадка Сименса. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.47

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
4970	5070	5220	5960	6500
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.47)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	16
2	Кладка печи	49
3	Стальные конструкции	11
4	Гарнитура	22
5	Трубопроводы	2
	Итого	100


V.48СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

10. ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ

ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ

Характеристика сооружений

Термообработка литья, поковок. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.48

Площадь пода в я2	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а) до 5	4100	4180	4310	4920	5330
б) 6 - 10	3220	3280	3380	3860	4190
в) 11 - 20	2370	2420	2490	2840	3080
г) 21 - 50	2200	2240	2310	2640	2860
д) 51 - 70	2150	2190	2260	2580	2800
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.48)

№ по	Конструктивные элементы	Площадь пода в кв. м
пор.		до 5	6-10	11-20	21-70
1	Фундаменты	15	13	14	12
2	Кладка	23	28	25	33
3	Стальные конструкции	20	24	22	24
4	Гарнитуры	35	21	26	24
5	Трубопроводы	7	14	13	7
	Итого	100	100	100	100


V.49СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

10. ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ

ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ

Характеристика сооружений

Нагрев перед ковкой или штамповкой. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.49

Площадь пода в кв. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а) 12	8300	8500	8700	10000	10800
б) 40	5790	5900	6100	6900	7500
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.49)

№ по Пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Кладка	24
3	Стальные конструкции	20
4	Гарнитура	44
5	Трубопроводы	2
	Итого	100


V.50СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

10. ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ

ПЕЧИ КАМЕРНЫЕ ОТЖИГАТЕЛЬНЫЕ С ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЗАЦИЕЙ

Характеристика сооружений

Отжиг труб. Нагрев воздуха в металлическом рекуператоре. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.50

Территориальные пояса

1	2	3	4	5.:
2090	2130	2190	2510	2720
Примечание. Стоимость рекуператора ценами таблицы учтена.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.50)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Кладка	19
3	Стальные конструкции	19
4	Гарнитура	45
5	Трубопроводы	9
	Итого	100


V.51СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

11. ПЕЧИ СЕКЦИОННЫЕ

ПЕЧИ СЕКЦИОННЫЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ И ПОДОГРЕВА ТРУБ

Характеристика сооружений

Нагрев воздуха в отдельно стоящем металлическом рекуператоре. Топливо - газ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ДЛИНЫ ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.51

Диаметр нагреваемых	Территориальные пояса
труб в мм	1	2	3	4	5
а) 22 - 76	3480	3550	3650	4180	4520
б) 30 - 102	3300	3370	3470	3960	4290
в) 60 - 152	3500	3570	3680	4200	4550
г) 114 - 146	4010	4090	4210	4810	5210
д) 141 - 351	4290	4380	4500	5150	5580
е) 159 - 529	6100	6200	6400	7300	7900
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.51)

№ по	Конструктивные элементы	Диаметры нагреваемых труб в мм
пор.		22 - 76	30 - 102	60 - 152	114 - 146	141 - 351	159 - 529
1	Фундаменты	23	8	20	25	20	20
2	Кладка	17	28	32	28	32	26
3	Стальные конструкции	11	16	12	9	9	6
4	Гарнитура	37	35	24	23	27	38
5	Трубопроводы	12	13	12	15	12	10
	Итого	100	100	100	100	100	100


V.52СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

11. ПЕЧИ СЕКЦИОННЫЕ

ПЕЧИ СЕКЦИОННЫЕ ДЛЯ НАГРЕВА ЗАГОТОВОК ПЕРЕД ПРОКАТКОЙ ШАРОВ

Характеристика сооружений

Нагрев воздуха в отдельно стоящем металлическом рекуператоре. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ДЛИНЫ ПЕЧИ В РУБ.

Таблица V.52

Диаметр заготовок в мм	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а) 40 - 80	2690	2740	2820	3230	3500
б) 80 - 125	2400	2450	2520	2880	3120
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.52)

№ по	Конструктивные элементы	Диаметр заготовок в мм
пор.		40-80	80-125
	Фундаменты	11	12
	Кладка	18	21
	Стальные конструкции	3	3
	Гарнитура	42	42
	Трубопроводы	26	22
	Итого	100	100


V.53СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

11. ПЕЧИ СЕКЦИОННЫЕ

ПЕЧИ СЕКЦИОННЫЕ ДЛЯ НАГРЕВА ЗАГОТОВОК ПЕРЕД ПРОКАТКОЙ ТРУБ

Характеристика сооружений

Длина печи 84 м. Нагрев воздуха в металлическом рекуператоре. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕЧЬ В РУБ.

Таблица V.53

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
307000	313000	322000	368000	399000
Примечание. Стоимость рекуператора ценами таблицы учтена.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.53)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Кладка	37
3	Стальные конструкции	10
4	Гарнитура	34
5	Трубопроводы	12
	Итого	100


V.54СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

11. ПЕЧИ СЕКЦИОННЫЕ

ПЕЧИ СЕКЦИОННЫЕ ДЛЯ НАГРЕВА ОПРАВОК

Характеристика сооружений

Длина печи 24 м. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ПЕЧЬ В РУБ.

Таблица V.54

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
39000	39800	41000	46800	50700
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.54)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	23
2	Кладка	26
3	Стальные конструкции	4
4	Гарнитура	38
5	Трубопроводы	9
	Итого	100


V.55СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

12. ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ

ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ ОДНОСТОПНЫЕ ДЛЯ РУЛОНОВ

Характеристика сооружений

Отжиг стальной ленты. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОЛПАКА И НА 1 кв. м СТЕНДА В РУБ.

Таблица V.55

Наименование	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Нагревательный колпак	522	532	548	630	680
б. Стенд	2400	2450	2520	2880	3120
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.55)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Колпак	Стенд
1	Фундаменты	-	47
2	Кладка	44	5
3	Стальные конструкции	44	34
4	Гарнитура	9
5	Трубопроводы	3	14
	Итого	100	100


V.56СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

12. ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ

ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ ДЛЯ ЛИСТОВ

Характеристика сооружений

Отжиг и отпуск листов в пакетах. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОЛПАКА И НА 1 кв. м СТЕНДА В РУБ.

Таблица V.56

Наименование	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Нагревательный колпак	535	546	562	640	700
б. Стенд	439	448	461	527	571
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.56)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Колпак	Стенд
1	Фундаменты	-	31
2	Кладка	71	14
3	Стальные конструкции	17	20
4	Гарнитура	-	26
5	Трубопроводы	12	9
	Итого	100	100


V.57СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

12. ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ

ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ ТРЕХСТОПНЫЕ ДЛЯ РУЛОНОВ

Характеристика сооружений

Отжиг стальной ленты. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОЛПАКА И НА 1 кв. м СТЕНДА В РУБ.

Таблица V.57

Наименование	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
Нагревательный колпак Стенд	195  348	199  355	205  365	234  418	254  452
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.57)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Колпак	Стенд
1	Фундаменты	-	27
2  3	Кладка из огнеупорного кирпича Стальные конструкции	47  32	13  33
4	Гарнитура	-	13
5	Трубопроводы	21	14
	Итого	100	100


V.58СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

12. ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ

ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ КРУГЛЫЕ МНОГОСТОПНЫЕ ДЛЯ РУЛОНОВ

Характеристика сооружений

Отжиг полосы из нержавеющих марок сталей. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОЛПАКА И НА 1 кв. м СТЕНДА В РУБ.

Таблица V.58

Наименование	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Нагревательный колпак	560	571	588	670	730
б. Стенд	1530	1560	1610	1840	1990
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.58)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Колпак	Стенд
1	Фундаменты	-	48
2	Кладка	64	1
3	Стальные конструкции	30	39
4	Гарнитура	4	-
5	Трубопроводы	2	19
	Итого	100	100


V.59СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

12. ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ

ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ ДЛЯ ПРУТКОВ

Характеристика сооружений

Отжиг прутков в защитной атмосфере. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОЛПАКА И НА 1 кв. м СТЕНДА В РУБ.

Таблица V.59

Наименование	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Нагревательный колпак	1750	1790	1840	2100	2280
б. Стенд	1500	1530	1580	1800	1950
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.59)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Колпак	Стенд
1	Фундаменты	-	17
2	Кладка	30	8
3  4	Стальные конструкции Гарнитура	43  13	57  -
5	Трубопроводы	14	18
	Итого	100	100


V.60СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

12. ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ

ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ С ЗАЩИТНОЙ АТМОСФЕРОЙ ДЛЯ ЛИСТОВ

Характеристика сооружений

Отжиг листов низколегированных сталей.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОЛПАКА И НА 1 кв. м СТЕНДА В РУБ.

Таблица V.60

Наименование	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Нагревательный колпак б. Стенд	1170  311	1190  317	1230  327	1400  373	1520  404
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.60)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Колпак	Стенд
1	Фундаменты	-	36
2	Кладка	46	14
3	Стальные конструкции	17	42
4	Гарнитура	35	-
5	Трубопроводы	2	8
	Итого	100	100


V.61СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

12. ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ

ПЕЧИ КОЛПАКОВЫЕ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ

Характеристика сооружений

Отжиг прутков. Топливо - газ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ПРОСТРАНСТВА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОЛПАКА И НА 1 кв. м ПОДА В РУБ.

Таблица V.61

Наименование	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Нагревательный колпак	2000	2040	2100	2400	2600
б. Под	2440	2490	2560	2930	3170
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.61)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Колпак	Под
1	Фундаменты	-	38
2	Кладка	33	4
3	Стальные конструкции	64	25
4	Гарнитура	3	27
5	Трубопроводы	-	6
	Итого	100	100


V.62СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

13. АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЗОТНОГО ЗАЩИТНОГО ГАЗА СОСТАВА Н2-N2 ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АЗОТА И ДИССОЦИИРОВАННОГО АММИАКА

Характеристика сооружений

Производительность агрегата 400, 800 куб. м/ч защитного газа

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН АГРЕГАТ В РУБ.

Таблица V.62

Марка агрегата	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. THN-400	Учтено в ценнике № 40
б. THN-400-2	9800	10000	10300	11800	12700
в. THN-800	15700	16000	16500	18800	20400
г. THN-800р	13300	13600	14000	16000	17300
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.62)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	50
2	Стальные конструкции	8
3	Футеровочные и изоляционные работы	16
4	Трубопроводы	26
	Итого	100


V.63СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

13. АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЗОТНОГО ЗАЩИТНОГО ГАЗА СОСТАВА CO-H2-N2 ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Характеристика сооружений

Производительность агрегата 150, 300 и 800 куб. м/ч азотного защитного газа.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН АГРЕГАТ В РУБ.

Таблица V.63

Марка агрегата	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. N2-150П	Учтено в ценнике № 40
б. N2-150П-1	9800	10000	10300	11 800	12700
в. N2-150ПД	11300	11500	11900	13600	14700
г. N2-300ПЗ	11000	11200	11600	13200	14300
д. N2-800-1	17800	18200	18700	21400	23100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.63)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	51
2	Стальные конструкции	9
3	Футеровочные и изоляционные работы	11
4	Трубопроводы	97
	Итого	100


V.64СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

13. АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЗОТНОГО ЗАЩИТНОГО ГАЗА СОСТАВА H2-N2 ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Характеристика сооружений

Производительность агрегата 300, 800 куб. м/ч азотного защитного газа.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН АГРЕГАТ В РУБ.

Таблица V.64

Марка агрегата	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. N2-300ПК б. N2-800ПК	11900  34500	12100  35200	12500  36200	14300  41400	15500  44800
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.64)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	44
2	Стальные конструкции	6
3	Футеровочные и изоляционные работы	25
4	Трубопроводы	25
	Итого	100


V.65СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

13. АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЗОТНОГО ЗАЩИТНОГО ГАЗА ИЗ КЕРОСИНА

[5% (CO + Н2), остальное N2, осушка до точки росы - 40° С]

Характеристика сооружений

Производительность агрегата 150, 300 куб. м/ч азотного защитного газа.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН АГРЕГАТ В РУБ.

Таблица V.65

Марка агрегата	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. №2-150К	8900	9100	19300	10700	11600
б. №2-300К	9900	10 100	10400	11900	12900
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.65)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	44
2	Футеровочные и изоляционные работы	16
3	Трубопроводы	40
	Итого	100


V.66СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

13. АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАЩИТНОГО ЭНДОГАЗА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (20 % CO, 40 %; 40 % Н2)

Характеристика сооружений

Агрегат Э-40П производительностью 40 куб .м/ч защитного эндогаза.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН АГРЕГАТ В РУБ.

Таблица V.66

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1040	1060	1090	1250	1350
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.66)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	23
2	Трубопроводы	22
3	Футеровочные и изоляционные работы	55
	Итого	100


V.67СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

13. АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДИССОЦИИРОВАННОГО АММИАКА (СОСТАВ - 75 % Н2, 25 % N 2)

Характеристика сооружений

Производительность агрегата 100 куб. м/ч аммиака.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН АГРЕГАТ В РУБ.

Таблица V.67

Марка агрегата	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. ДА-100	Учтено в ценнике № 40
б. ДА-100М-1	8600	8800	9000	10300	11200
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.67)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Футеровочные и изоляционные работы	76
3	Трубопроводы	13
	Итого	100


V.68СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

13. АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ АЗОТНОГО ГАЗА ОТ СО И O2

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН АГРЕГАТ В РУБ.

Таблица V.68

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
16000	16300	16800	19200	20800
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.68)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	56
2	Стальные конструкции	6
3	Трубопроводы	24
4	Футеровочные и изоляционные работы	14
	Итого	100


V.69СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

14. РЕКУПЕРАТОРЫ

РЕКУПЕРАТОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА

(ТРУБЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ ИЗ ЖАРОУПОРНОГО ЧУГУНА ТИПА «СИЛАЛ»)

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ТРУБ СО СТОРОНЫ ДЫМА В РУБ.

Таблица V.69

Рекуператоры	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. На боровах	133	136	140	160	173
б. На железобетонных конструкциях	153	156	161	184	199
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.69)

№ по пор.	Конструктивные элементы	На боровах	На железобетон- ных конструкциях
1	Фундаменты	-	12
2	Кладка:
	а) из красного и диатомового кирпича	5	6
	б) из шамотного кирпича	6	9
3	Стальные конструкции	34	19
4	Трубы игольчатые из жароупорного чугуна типа «Силал»	55	54
	Итого	100	100


V.70СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

14. РЕКУПЕРАТОРЫ

РЕКУПЕРАТОРЫ ТРУБЧАТЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ИЗ ТРУБ РАЗМЕРОМ 57 х 3,5 ДЛЯ ПОДОГРЕВА ГАЗА ИЛИ ВОЗДУХА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ТРУБ СО СТОРОНЫ ДЫМА В РУБ.

Таблица V.70

Характеристика рекуператоров	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. На железобетонных конструкциях. Трубы из углеродистой стали и из жароупорной стали (по 50 %)	103	105	108	124	134
б. На железобетонных конструкциях. Трубы из жароупорной стали марки Х17 и марки Х25Т (по 50	174	177	183	209	226
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.70)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	12
2	Кладка: а) из красного и диатомового кирпича б) из шамотного кирпича	4  17
3	Стальные конструкции	8
4	Трубы из углеродистой и жароупорной стали Х17	59
	Итого	100


V.71СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

15. БОРОВА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м БОРОВА В РУБ.

Таблица V.71

№ по пор.	Тип	Конструкция	Площадь сечения, кв. м	Территориальные пояса
				1	2	3	4	5
1	I	Стены и своды из глиняного обыкновенного (красного) кирпича не футерованные	0,3	50	51	53	60	65
2		То же	0,4	56	57	59	67	73
3		То же	0,6	77	79	81	92	100
4		То же	1	105	107	110	126	137
5,		То же	1,5	130	133	137	156	169
6		То же	1,75	177	181	186	212	230
7		То же	2	215	219	226	258	280
8	II	Стены и своды из глиняного обыкновенного (красного) кирпича с применением изоляции пода	2	374	381	393	449	486
9		То же	2,5	395	403	415	474	514
10		То же	3	429	438	450	515	558
11		То же	4	540	551	567	650	700
12		То же	6	610	620	640	730	790
13		То же	8	690	700	720	830	900
14		То же	10	780	800	820	940	1010
15	III	Стены и своды из глиняного обыкновенного (красного) кирпича с футеровкой шамотным кирпичом	1	209	213	219	251	272
16		То же	1,2	247	252	259	296	321
17		То же	1,5	323	329	339	388	420
18		То же	2	367	374	385	440	477
19		То же	2,5	412	420	432	494	536
20		То же	3	443	452	465	532	576
21		То же	4	515	525	541	620	670
22		То же	5	538	549	565	650	700
23		То же	6	570	581	599	680	740
24	III	Стены и своды из глиняного обыкновенного (красного) кирпича с футеровкой шамотным кирпичом	7	600	610	630	720	780
25		То же	8	670	680	700	800	870
26		То же	10	890	910	930	1070	1160
27		То же	15	1030	1050	1080	1240	1340
28	IV	Железобетонный тоннель, футеровка стен и сводов шамотным кирпичом с изоляцией диатомовым кирпичом	2	447	456	469	536	581
29		То же	3	532	543	559	640	690
30		То же	4	690	700	720	830	900
31		То же	5	7.10	720	750	850	920
32		То же	6	940	960	990	1130	1220
33		То же	7	1130	1150	1190	1360	1470
34		То же	8	1250	1280	1310	1500	1630
35		То же	10	1370	1400	1440	1640	1780
36		То же	12	1690	1720	1770	2030	2200
37		То же	14	1850.	1890	1940	2220	2410
38		То же	16	2130	2170	2240	2560	2770
39		То же	17	2260	2310	2370	2710	2940
40		То же	18	2380	2430	2500	2860	3090
41		То же	20	2670	2720	2800	3200	3470
42	V	Стены из глиняного обыкновенного кирпича с футеровкой шамотным кирпичом и изоляцией диатомовым кирпичом. Перекрытие из сборных железобетонных плит	2	246	251	258	295	320
43		То же	3	333	340	350	400	433
44		То же	4	446	455	468	535	580
45		То же	5	494	477	490	560	610
46		То же	6	518	528	544	620	670
47		То же	7	543	554	570	650	710
48		То же	8	595	610	620	710	770
49		То же	10	950	970	1000	1140	1240
50		То же	12	1050	1070	1100	1260	1370
51		То же	14	1130	1150	1190	1360	1470
52	VI	Борова в существующих железобетонных конструкциях, стены и своды из шамотного кирпича с изоляцией диатомовым кирпичом	2	154	157	162	185	200
53		То же	3	186	190	195	223	242
54		То же	4	204	208	214	245	265
55		То же	5	256	261	269	307	333
56		То же	6	331	338	348	397	430
57		То же	7	344	351	361	413	447
58		То же	8	370	377	388	444	481
59		То же	10	895	403	415	474	514
60		То же	12	422	430	443	506	549
61		То же	14	511	521	537	610	660
62		То же	16	690	700	720	830	900
63		То же	18	770	790	810	920	1000
64		То же	20	810	830	850	970	1050
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.71)

№ по	Конструктивные элементы	Типы боровов
пор.		I	II	III	IV	V	VI
1	Железобетонные конструкции	24	19	27	69	23	-
2	Кладка: а) из красного кирпича б) из шамотного кирпича	76  -	79  -	36  35	-  21	14  55	-  70
	в) из диатомового кирпича	-	2	2	10	8	30
	Итого	100.	100	100	100	100	100


V.72СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

16. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

КИРПИЧНЫЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ФУТЕРОВАННЫЕ ОГНЕУПОРНЫМ КИРПИЧОМ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ТРУБУ В РУБ.

Таблица V.72

№ по	Высота	Диаметр	Территориальные пояса
пор.	трубы в м	выходного отверстия в м	1	2	3	4	5
1	20	0,6	8000	8200	8400	9600	10400
2	20	0,8	9500	9700	10000	11400	12400
3	20	1	11000	11200	11600	13200	14300
4	25	0,6	10800	11000	11300	13000	14000
5	25	0,8	12000	12200	12600	14400	15600
6	25	1	13400	13700	14100	16100	17400
7	25	1,25	14000	14300	14700	16800	18200
8	25	1,5	17200	17500	18100	20600	22400
9	25	1,7	18600	19000	19500	22300	24200
10	30	1	18000	18400	18900	21 600	23400
11	30	1,5	21600	22000	22700	25900	28100
12	30	1,7	22800	23300	23900	27400	29600
13	30	2	24700	25200	25900	29600	32100
14	35	1	20500	20900	21500	24600	26700
15	35	1,5	25100	25600	26400	30100	32600
16	35	1,7	31100	31700	32700	37300	40400
17	35	2	33600	34300	35300	40300	43700
18	40	1,25	30400	31000	31900	36500	39500
19	40	1,4	32300	32900	33900	38800	42000
20	40	1,5	33000	33700	34700	39600	42900
21	40	2	35100	35800	36900	42100	45600
22	40	2,5	40600	41400	42600	48700	52800
23	40	2,75	42700	43600	44800	51200	55500
24	40	3	44400	45300	46600	53300	57700
25	45	1,5	27900	28500	29300	33500	36300
26	45	1,75	32600	33,300	34200	39100	42400
27	45	1,8	34000	34700	35700	40800	44200
28	45	2	35800	36500	37600	43000	46500
29	45	2,5	40200	41000	42200	48200	52300
30	45	3	45400	46300	47700	54500	59000
31	50	1,5	34100	34800	35800	40900	44300
32	50	1,75	36400	37100	38200	43700	47300
33	50	2	38300	39070	40215	45960	49740
34	50	2,25	41500	42300	43600	49800	54000
35	50	2,5	44400	45300	46600	53300	57700
36	50	3	48500	49500	50900	58200	63000
37	55	1,75	37400	38100	39300	44900	48600
38	55	2	39300	40100	41300	47200	51100
39	55	2,5	43900	44800	46100	52700	57100
40	55	3	48200	49200	50600	57800	63000
41	60	1,75	43200	44100	45400	51800	56200
42	60	2	46400	47300	48700	55700	60000
43	60	2,5	52600	53700	55200	63000	68000
44	60	3	57600	58800	60000	69000	75000
45	70	2	93000	95000	98000	112000	121000
46	70	3	112000	114000	118000	134000	146000
47	70	3,5	121000	123000	127000	145000	157000
48	70	5	147000	150000	154000	176000	191000
49	80	2,5	110000	112000	116000	132000	143000
50	80	3	124000	126000	130000	149000	161000
51	80	4	140000	143000	147000	168000	182000
52	80	5	156000	159000	164000	187000	203000
53	90	3	135000	138000	142000	162000	176000
54	90	4	157000	160000	165000	188000	204000
55	90	5	181000	185000	190000	217000	235000
56	100	2,25	166000	169000	174000	199000	216000
57	100	2,5	185000	189000	194000	222000	241000
58	100	3	199000	203000	209000	239000	259000
59	100	4	217000	221000	228000	260000	282000
60	100	5	225000	230000	236000	270000	293000
61	100	6	235000	240000	247000	282000	306000
62	100	7	248000	253000	260000	298000	322000
Примечания:

1. В случае футеровки труб красным кирпичом к стоимости футеровки (по удельному весу) применять коэффициент 0,5.

2. При оценке нефутерованных труб исключается стоимость футеровки.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.72)

№ по	Конструктивные элементы	Высота трубы в м
пор.		25-45	50	55-70	80-100
1	Фундаменты	26	23	19	14
2	Кладка ствола из красного кирпича	33	36	41	50
3	Футеровка трубы:
	а) шамотным кирпичом	34	33	28	18
	б) диатомовым кирпичом	-	-	2	4
4	Стальные детали	7	8	10	14
	Итого	100	100	100	100


V.73СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. ПЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

16. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ФУТЕРОВАННЫЕ ОГНЕУПОРНЫМ КИРПИЧОМ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ТРУБУ В РУБ.

Таблица V.73

№ по	Высота	Диаметр выходного	Территориальные пояса
пор.	трубы в м	отверстия в м	1	2	3	4	5
1	25	0,6	4830	4930	5070	5800	6300
2	25	1	6000	6100	6300	7200	7800
3	26	0,6	5030	5130	5280	6000	6500
4	26	1	6300	6400	6600	7600	8200
5	30	0,6	5600	5700	5900	6700	7300
6	30	1	8800	9000	9200	10600	11400
7	30	1,2	9600	9800	10100	11500	12500
8	40	1	13500	13800	14200	16200	17600
9	40	1,5	16100	16400	16900	19300	20900
10	40	1,6	16600	16900	17400	19900	21600
11	40	1,8	17300	17600	18200	20800	22500
12	40	2	18800	19200	19700	22600	24400
13	50	1,25	27700	28300	29100	33200	36000
14	50	1,5	29600	30200	31100	35500	38500
15	50	2	34200	34900	35900	41000	44500
16	50	2.5	38700	39500	40600	46400	50300
17	50	3	46800	47700	49100	56200	61000
18	50	3,5	50100	51100	52600	60000	65000
19	60	2	45300	46200	47600	54400	58900
20	60	2,5	51200	52200	53800	61000	67000
21	60	3	54800	55980	57500	66000	71000
22	60	3,5	59100	60000	62000	71000	77000
23	65	2,1	52200	53200	54800	63000	68000
24	80	2	63000	64000	66000	76000	82000
25	80	2,75	114000	116000	120000	137000	148000
26	80	3	118000	120000	124000	142000	153000
27	80	3,5	126000	129000	132000	151000	164000
28	100	2,75	139000	142000	146000	167000	181000
29	100	3	144000	147000	151000	173000	187000
30	100	3,5	164000	167000	172000	197000	213000
31	100	4	171000	174000	180000	205000	222000
32	100	5	194000	198000	204000	233000	252000
Примечание. При футеровке труб красным кирпичом к стоимости футеровки (по удельному весу) применять коэффициент 0,5.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V.73)

№ по	Конструктивные элементы	Высота трубы в м
пор.		25 - 26	30	40	50-65	80-100
	Фундаменты	41	37	32	28	24
	Футеровка:
	а) шамотным кирпичом	7	9	14	18	22
	б) красным кирпичом	-	4	5	7	9
	Стальные конструкции	52	50	49	47	45
	Итого	100	100	100	100	100


VI.1СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

БАШЕННЫЕ НАДШАХТНЫЕ ЗДАНИЯ С ДРОБИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Характеристика зданий

Высота зданий до 100 м. Объем до 90000 куб. м. Каркас стальной. Стены - сборные железобетонные панели, кирпичные. Полы асфальтовые. Кровля рулонная. Перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VI.1

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
31,8	32,4	33,4	38,2	41,3
Удельный вес отдельных, конструктивных элементов в %

(к табл. VI.1)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты (опускные колодцы) и стены подвала	34
2	Каркас здания стальной	38
3	Стены и перегородки	11
4	Перекрытия	4
5	Кровля	1
6	Полы	2
7	Проемы	3
8	Прочие и отделочные работы	2
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НАДШАХТНЫЕ ЗДАНИЯ С ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ

Характеристика зданий

Каркас стальной, железобетонный. Стены кирпичные, бетонные блоки. Полы цементные, бетонные, асфальтовые. Кровля рулонная. Покрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ. НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VI.2

Характеристика здания	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Высота до 25 м и объем до 5000 куб. м	17,6	18	18,5	21,1	22,9
б. Высота до 40 м и объем более 5000 куб. м	16,2	16,5	17	19,4	21,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в

(к табл. VI.2)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания:
	а) стальной	27
	б) железобетонный	19
3	Стены и перегородки	12
4	Перекрытия	11
5	Кровля	1
6	Полы	4
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НАДШАХТНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Характеристика зданий

Высота до 15 м. Объем до 2000 куб. м. Каркас деревянный. Стены асбофанерные. Полы деревянные, земляные. Кровля асбофанерная. Перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VI.3

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
5,8	5,9	6,1	7	7,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. V1.3)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Каркас здания деревянный	43
3	Стены и перегородки	7
4	Перекрытия	14
5	Кровля	6
6	Полы	3
7	Проемы	9
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭСТАКАДЫ РЕЗЕРВНОГО СКЛАДА РУДЫ

Характеристика сооружений

Закрытые. Каркас стальной или железобетонный. Стены - кирпичные, бетонные блоки. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица VI.4

Эстакада	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. На стальных опорах	740	750	780	890	960
б. На железобетонных опорах	840	860	880	1010	1090
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VI.4)

№ по	Конструктивные элементы	Эстакады
пор.		на стальных опорах	на железобетон- ных опорах
1	Фундаменты	2	2
2	Каркас:
	а) стальной	46	-
	б) железобетонный	-	45
3	Стены	12	12
4	Перекрытия	32	33
5	Кровля	2	2
6	Полы	1	1
7	Проемы	1	1
8	Отделочные работы	1	1
9	Прочие работы	2	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1	1
	Итого	100	100


VI.5СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ УЗЛЫ

Характеристика зданий

Объем до 1500 куб. м. Каркас железобетонный. Перекрытия железобетонные. Стены кирпичные, бетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VI.5

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
21	21,4	22,1	25,2	27,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VI.5)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	32
2	Каркас здания железобетонный	25
3	Стены и перегородки	20
4	Перекрытия	11
5	Кровля	1
6	Полы	1
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
	Итого	100


VI.6СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДРОБИЛЬНЫЕ КОРПУСА

(отдельно стоящие)

Характеристика зданий

Объем до 6500 куб. м. Каркас железобетонный. Стены - кирпичные, шлакоблочные камни. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, теплая. Полы асфальтовые, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VI.6

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
12,7	13	13,3	15,2	16,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VI.6)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Каркас здания железобетонный	17
3	Стены и перегородки	26
4	Перекрытия	20
5	Кровля	6
6	Полы	2
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ СОРТИРОВОК В КОМПЛЕКСЕ С ПРОБНЫМИ И ПРОСЕВНЫМИ

Характеристика зданий

Здания сортировок на железнодорожных погрузочных бункерах, здания пробных и просевных под бункерами. Объем зданий до 10000 куб. м. Каркас железобетонный, стальной. Стены - кирпичные, шлакоблочные камни. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная теплая. Полы цементные, асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VI.7

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,6	23,1	23,7	27,1	29,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VI. 7)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Каркас здания:
	а) железобетонный	23
	б) стальной	11
3	Стены и перегородки	15
4	перекрытия	16
5	Кровля	5
6	Полы	1
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
	Итого	100


VI.8СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ПРОБНЫХ

Характеристика зданий

Стены - кирпичные, шлакоблочные камни. Полы бетонные, цементные. Кровля рулонная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VI.8

Здания	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Расположенные под погрузочными железнодорожными бункерами	16,8	17,1	17,6	20,2	21,8
б. Отдельно стоящие	15,1	15,4	15,9	18,1	19,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VI.8)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Расположенные под бункерами	Отдельно-стоящие
1	Фундаменты	14	13
2	Стены и перегородки	38	35
3	Перекрытия	10	13
4	Кровля	-	3
5	Полы	6	6
6	Проемы	19	16
7	Отделочные работы	5	4
8	Прочие работы	1	3
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИЗВЕСТЕХРАНИЛИЩА

(заглубленные)

Характеристика зданий

а) Каменные. Стены - кирпичные, бетонные или шлакоблочные камни. Перекрытия железобетонные. Кровля этернитовая, рубероидная. Полы бетонные, цементные.

б) Деревянные. Стены деревянные. Перекрытия деревянные. Кровля этернитовая. Полы бетонные, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VI.9

Известехранилища	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Каменные, объемом до 6000 куб. м	12,4	12,6	13	14,9	16,1
б. Деревянные, объемом до 1500 куб. м	13,5	13,8	14,2	16,2	17,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VI.9)

№ по пор.	Конструктивные элементы	Каменные	Деревянные
1 2	Фундаменты и подземная часть Стены и перегородки	55  18	38  15
3	Перекрытия	2	5
4	Кровля	12	4
5	Полы	3	3
6	Проемы	4	5
7	Отделочные работы	1	2
8	Прочие работы	4	6
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1	3
10	Специально-строительные работы (бункера)	-	19
	Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЕРРИКОННИКИ

Характеристика зданий и сооружений

а. Здания лебедок (объемом до 500 куб. м). Стены - кирпичные, шлакоблочные камни. Перекрытия бетонные, деревянные. Кровля рулонная, асбофанерная. Полы цементные, бетонные.

б. Галереи терриконника. Каркас стальной. Стены - кирпичные, железобетонные панели. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, цементные.

в. Эстакады открытые. Опоры стальные. Перекрытия деревянные. Полы деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ ЛЕБЕДОК, НА 1 м ГАЛЕРЕИ И ЭСТАКАДЫ В РУБ.

Таблица VI.10

Сооружения	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. Здания лебедок	13,3	13,6	14	16	17,3
б. Галереи терриконника	347	354	364	416	451
в. Эстакады терриконника	291	297	306	349	378
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VI.10)

№ по	Конструктивные элементы	Терриконники
пор.		здания лебедок	галереи	эстакады
1	Фундаменты	28	5	3
2	Каркас стальной (опоры)	-	30	60
3	Стены и перегородки	40	16	-
4	Перекрытия	7	19	18
5	Кровля	5	6	-
6	Полы	4	11	11
7	Проемы	6	2	-
8	Отделочные работы	2	3	1
9	Прочие работы	4	1	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4	7	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА СКЛАДОВ ТОПЛИВА

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены асбоцементные, кирпичные и железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбоцементная и рулонная утепленная. Полы бетонные, асфальтобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.1

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
7,7	7,9	8,1	9,2	10
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.1)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	11
2	Сваи	12
3	Каркас здания:
	а) стальной	29
	б) железобетонный	4
4	Стены	12
5	Кровля	2
6	Перекрытия	6
7	Полы	5
8	Проемы	3
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
12	Технологические трубопроводы	1
13	Специально-строительные работы (бункера, лотки, приямки, вентиляционные камеры и пр.)	7
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика зданий

Однопролетные, многоэтажные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы плиточные, бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.2

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
15,1	15,4	15,9	18,1	19,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.2)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	13
2	Каркас здания: а) стальной	7
	б) железобетонный	29
3	Стены	9
4	Кровля	1
5	Перекрытия	10
6	Полы	4
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
11	Технологические трубопроводы	5
12	Специально-строительные работы:
	а) тоннели и каналы	3
	б) фундаменты под оборудование	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА СОРТИРОВКИ ИЗВЕСТНЯКА

Характеристика зданий

Однопролетные, многоэтажные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены керамзитобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтобетонные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.3

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
24,7	25,2	25,9	29,6	32,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в%

(к табл. VII. 3)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	5
2	Сваи	11
3	Каркас здания:
	а) стальной	12
	б) железобетонный	13
4	Стены и перегородки	15
5	Кровля	2
6	Перекрытия	9
7	Полы	5
8	Проемы	6
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
12	Специально-строительные работы (бункера)	8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА ДРОБЛЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКА

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены керамзитобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтобетонные, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.4

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
21,3	21,7	22,4	25,6	27,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.4)

№ по пор.	Конструктивный элемент	%
1	Фундаменты	6
2	Сваи	8
3	Каркас здания: а) стальной	12
	б) железобетонный	16
4	Стены	14
5	Кровля	2
6	Перекрытия	8
7	Полы	5
8	Проемы	6
9	Отделочные работы	2
10	Прочие работы	3
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
12	Технологические трубопроводы	7
13	Специально-строительные работы (бункера)	1
	Итого	100


I.5СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА ДРОБЛЕНИЯ ТОПЛИВА С ГАЛЕРЕЯМИ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены керамзитобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтобетонные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.5

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
23,8	24,3	25	28,6	30,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.5)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	8
2	Сваи	10
3	Каркас здания:
	а) стальной	14
	б) железобетонный	6
4	Стены	20
5	Кровля	3
6	Перекрытия	7
7	Полы	4
8	Проемы	7
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
12	Технологические трубопроводы	1
13	Специально-строительные работы (фундаменты под оборудование)	6
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТОПЛИВА

Характеристика зданий

Двухпролетные многоэтажные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены из ячеистого бетона и кирпичные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтобетонные, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.6

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,4	22,8	23,5	26,9	29,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.6)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Сваи	14
3	Каркас здания: а) стальной	6
	б) железобетонный	11
4	Стены	19
5	Кровля	3
6	Перекрытия	7
7	Полы	4
8	Проемы	7
9	Отделочные работы	4
10	Прочие работы	5
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
12	Технологические трубопроводы	1
13	Специально-строительные работы (бункера)	9
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА ШИХТОВЫХ БУНКЕРОВ

Характеристика зданий

Однопролетные двухэтажные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены из ячеистого бетона и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтобетонные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.7

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
21,2	21,6	22,3	25,4	27,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.7)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	7
2	Сваи	2
3	Каркас здания:
	а) стальной	16
	б) железобетонный	8
4	Стены и перегородки	7
5	Кровля	2
6	Перекрытия	6
7	Полы	4
8	Проемы	6
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
12	Специально-строительные работы:
	а) бункера	28
	б) фундаменты под оборудование	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА БУНКЕРОВ ИЗВЕСТИ С ПОГРУЗОЧНЫМИ ГАЛЕРЕЯМИ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.8

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
40,4	41,2	42,4	48,5	52,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.8)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	2
2	Сваи	9
3	Каркас здания:
	а) стальной	16
	б) железобетонный	3
4	Стены и перегородки	17
5	Кровля	1
6	Перекрытия	15
7	Полы	4
8	Проемы	4
9	Отделочные работы	2
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
12	Специально-строительные работы: а) бункера	14
	б) фундаменты под оборудование	1
	Итого	100


VII.9СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА ПЕРВИЧНОГО СМЕШИВАНИЯ

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены из ячеистого бетона и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтобетонные, цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.9

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,5	19,9	20,5	23,4	25,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.9)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
	Фундаменты	9
	Каркас здания:
	а) стальной	23
	б) железобетонный	6
	Стены и перегородки	19
	Кровля	4
	Перекрытия	11
	Полы	4
	Проемы	4
	Отделочные работы	2
	Прочие работы	5
	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
	Технологические трубопроводы	1
	Специально-строительные работы (бункера)	2
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА АГЛОМЕРАЦИИ

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены из ячеистого бетона и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная,. частично утепленная. Полы асфальтобетонные. Газопровод стальной, изолированный алюминиевыми листами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.10

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,2	19,6	20,2	23	25
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.10)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	5
2	Сваи	9
3	Каркас здания:
	а) стальной	14
	б) железобетонный	9
4	Стены и перегородки	8
5	Кровля	2
6	Перекрытия	7
7	Полы	4
8	Проемы	3
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
12	Технологические трубопроводы	2
13	Специально-строительные работы: а) газопровод	16
	б) резервуар, бункера, этажерки, галереи	6
	в) тоннели, борова, фундаменты под оборудование	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА ОХЛАЖДЕНИЯ И СОРТИРОВКИ АГЛОМЕРАТА

Характеристика зданий

Открытые этажерки и эстакады - крановые, с пристройкой для их укрытия. Каркас стальной. Стены кирпичные и железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная и асбоцементная. Полы бетонные, асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ В РУБ.

Таблица VII.11

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
306	312	321	367	398
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.11)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	10
2	Сваи	15
3	Каркас здания стальной	17
4	Стены и перегородки	2
5	Кровля	1
6	Перекрытия	3
7	Полы	2
8	Проемы	1
3	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
12	Технологические трубопроводы	1
13	Специально-строительные работы: а) этажерки и бункера	33
	б) воздуховоды	7
	в) фундаменты под оборудование	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА ЭКСГАУСТЕРОВ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены из ячеистого бетона и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.12

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
18,9	19,3	19,8	22,7	24,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.12)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	15
2	Сваи	8
3	Каркас здания:
	а) стальной	5
	б) железобетонный	6
4	Стены	12
5	Кровля	4
6	Перекрытия	8
7	Полы	3
8	Проемы	5
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	1
11	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещения	3
12	Технологические трубопроводы	1
10	Специально-строительные работы (борова)	28
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА БАТАРЕЙНЫХ ЦИКЛОНОВ

Характеристика зданий

Однопролетные с кран-балкой. Каркас стальной и железобетонный. Стены из ячеистого бетона и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы асфальтовые, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.13

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
26,7	27,2	28	32	34,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.13)

№ по пор	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	27
2	Каркас здания:
	а) стальной	21
	б) железобетонный	6
3	Стены	13
4	Кровля	2
5	Перекрытия	3
6	Полы	4
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	15
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. АГЛОФАБРИКИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К УЧТЕННЫМ В СБОРНИКЕ № 2)

КОРПУСА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ШЛАМОВ

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Каркас стальной и железобетонный. Стены из ячеистого бетона и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтовые, бетонные, плиточные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VII.14

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
21,5	21,9	22,6	25,8	27,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VII.14)

№. по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	22
2	Каркас здания:
	а) стальной	14
	б) железобетонный	4
3	Стены и перегородки	15
4	Кровля	6
5	Перекрытия	5
6	Полы	2
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
11	Специально-строительные работы:
	а) резервуары-сгустители (2 шт.) и тоннель	13
	б) фундаменты под оборудование	3
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

КОРПУСА I-II СТАДИЙ ДРОБЛЕНИЯ

(производительностью до 30 млн. т/год по руде)

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Подземная часть железобетонная с опускным колодцем. Надземная часть - каркас стальной и железобетонный. Стены асбестоцементные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная. Полы бетонные и мозаичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.1

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
26,4	26,9	27,7	31,7	34,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.1)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты (включая опускной колодец)	29
2	Каркас здания: а) стальной	20
	б) железобетонный	1
3	Стены и перегородки	24
4	Перекрытия	16
5	Кровля	1
6	Полы	2
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
11	Технологические трубопроводы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

КОРПУСА III-IV СТАДИЙ ДРОБЛЕНИЯ

(производительностью до 18 млн. т/год по руде)

Характеристика зданий

Трехпролетные с кранами и подземной частью. Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы бетонные и мозаичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.2

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
20,7	21,1	21,7	24,8	26,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.2)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	26
2	Каркас здания: а) стальной	11
	б) железобетонный (включая бункера)	19
3	Стены и перегородки	10
4	Перекрытия	9
5	Кровля	1
6	Полы	5
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	6
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специальные строительные работы (каналы, зумпфы)	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

КОРПУСА ПРИЕМА И КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ

(производительностью до 3 млн. т/год по руде)

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Подземная часть железобетонная. Надземная часть - каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные и асбестоцементные. Кровля рулонная, утепленная. Полы асфальтовые и цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.3

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
24,7	25,2	25,9	29,6	32,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.3)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты (включая приемные устройства)	41
2	Каркас здания:
	а) стальной	6
	б) железобетонный	3
3	Стены и перегородки	24
4	Перекрытия	11
5	Кровля	1
6	Полы	3
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
11	Технологические трубопроводы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

КОРПУСА ОБОГАЩЕНИЯ

(производительностью до 8 млн. т/год по концентрату)

Характеристика зданий

Трехпролетные с кранами, подвалом и бункерными этажерками. Фундаменты железобетонные. Каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы бетонные и мозаичные. Бункера с защитой из броневой листовой стали.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.4

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
19,6	20	20,6	23,5	25,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.4)

№. по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты (включая фундаменты мельниц, классификаторов)	22
2	Каркас здания:
	а) стальной	12
	б) железобетонный	22
3	Стены и перегородки	8
4	Перекрытия	13
5	Кровля	5
6	Полы	5
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5
11	Технологические трубопроводы	2
12	Специальные строительные работы (каналы, лотки, зумпфы	3
	Итого	100


VIII.5СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

КОРПУСА ОБОГАЩЕНИЯ

(производительностью до 1,2 млн. т/год по концентрату)

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами, подвалом и бункерными этажерками. Фундаменты железобетонные. Каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы бетонные. Бункера железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.5

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
20,8	21,2	21,8	25	27
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.5)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1  2	Фундаменты (включая фундаменты под оборудование) Каркас здания: а) стальной	21  12
	б) железобетонный (включая бункера)	11
3	Стены и перегородки	10
4	Перекрытия	17
5	Кровля	2
6	Полы	7
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	-
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы (каналы, приямки, зумпфы)	4
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

КОРПУСА ПРИВОДНЫХ СТАНЦИЙ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами. Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный, стены и перекрытия - железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.6

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,0	14,3	14,7	16,8	18,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.6)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты (включая опоры приводов)	30
2	Каркас здания железобетонный	25
3	Стены и перегородки	12
4	Перекрытия	6
5	Кровля	6
6	Полы	2
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	4
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
11	Специально-строительные работы (каналы, приямки, зумпфы)	6
	Итого	100


VIII.7СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

КОРПУСА ПРОМЫВКИ И ФЛОТАЦИИ

Характеристика зданий

Трехпролетные с кранами, подземной частью и бункерами. Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.7

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
22,3	22,7	23,4	26,8	29
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.7)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	21
2	Каркас здания железобетонный	14
3	Стены и перегородки	7
4	Перекрытия	22
5	Кровля	2
6	Полы	8
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы (тоннели, лотки, зумпфы)	10
	Итого	100


VIII.8СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ УЗЛЫ

Характеристика зданий

Надземные, многоярусные. Фундаменты железобетонные. Каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.8

Объем перегрузочного	Территориальные пояса
узла в куб. м	1	2	3	4	5
а. До 3000	31,2	31,8	32,8	37,4	40,6
б. Более 3000	19,5	19,9	20,5	23,4	25,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.8)

№ по	Конструктивные элементы	Для зданий объемом
пор		до 3000 куб. м	более 3000 куб. м
1	Фундаменты	32	20
2	Каркас здания: а) стальной	8	2
	б) железобетонный	17	29
3	Стены и перегородки	17	10
4	Перекрытия	5	11
5	Кровля	2	4
6	Проемы	4	6
7	Полы	4	3
8	Отделочные работы	1	3
9	Прочие работы	1	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7	9
11	Специально-строительные работы (каналы приямки, зумпфы)	2	2
	Итого	100	100


VIII.9СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

СКЛАДЫ КОНЦЕНТРАТА

Характеристика зданий

Однопролетные, полуподземные с приемными этажерками и кранами. Подземная часть, железобетонная. Каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы бетонные и мозаичные. Откосы емкостей защищены рельсами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.9

Объем склада в куб. м	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5
а. До 125000	9,3	9,5	9,8	11,2	12,1
б. Более 125000	10.8	11	11	13	14
Примечание. Склады объемом 125000 куб. м учитывают торцевые площадки с эстакадами.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.9)

№ по	Конструктивные элементы	Для зданий объемом, куб. м
пор.		до 125000	более 125000
1	Фундаменты	34	27
2	Каркас здания:
	а) стальной (фермы)	17	19
	б) железобетонный	12	15
3	Стены и перегородки	7	11
4	Перекрытия	6	6
5	Кровля	4	5
6	Полы	9	6
7	Проемы	5	3
8	Отделочные работы	-	2
9	Прочие работы	3	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ КОНЦЕНТРАТА С ПЕРЕГРУЗОЧНЫМ УЗЛОМ И ГАЛЕРЕЯМИ

Характеристика сооружений

Открытые с грейферными кранами. Фундаменты и опоры железобетонные. Каркас галерей стальной, перегрузочного узла - железобетонный. Стены железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы бетонные и цементные. Площадка склада бетонная, с водоотводными канавами.'

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м СКЛАДА В РУБ.

Таблица VIII.10

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
125	128	131	150	163
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.10)

№ по	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	32
2	Каркас сооружения:
	а) стальной	11
	б) железобетонный (перегрузочного узла)	2
3	Стены	4
4	Перекрытия	4
5	Кровля	1
6	Полы	39
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2
11	Специально-строительные работы (каналы, зумпфы)	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

ЗДАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами, подземной частью и бункерами. Подземная часть, каркас и стены железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы бетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.11

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
18,1	18,5	19	21,7	23,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.11)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	25
2	Каркас железобетонный	17
3	Стены и перегородки	13
4	Перекрытия	6
5	Кровля	3
6	Полы	4
7	Проемы	8
8	Отделочные работы	3
9	Прочие работы	3
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4
11	Технологические трубопроводы	3
12	Специально-строительные работы (бункера, каналы, зумпфы)	11
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

НАДЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ ПОД КОНВЕЙЕР ШИРИНОЙ 2 М

Характеристика сооружений

Одноконвейерные с монорельсами. Фундаменты опор железобетонные. Опоры и каркас - стальные. Стены и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы бетонные. Смывные железобетонные лотки облицованы базальтовой плиткой. Защита внутренних поверхностей галереи специальными составами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ГАЛЕРЕИ В РУБ.

Таблица VIII.12

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
1250	1280	1310	1500	1620
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.12)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	4
2	Каркас стальной (включая опоры)	40
3	Стены	8
4	Перекрытия (включая лотки)	16
5	Кровля	3
6	Полы	8
7	Проемы	1
8	Отделочные работы (включая лотки)	11
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Обогатительные фабрики

ПОДЗЕМНЫЕ ГАЛЕРЕИ ГОРНОЙ ПРОХОДКИ ДИАМЕТРОМ 6 М

Характеристика сооружений

Одноконвейерные обделки. Сопряжения железобетонные со стальной гидроизоляцией. Полы бетонные. Смывные бетонные лотки облицованы базальтовой плиткой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ГАЛЕРЕИ В РУБ.

Таблица VIII.13

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
3640	3710	3820	4370	4730
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.13

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Чугунная обделка	94
2	Железобетонные сопряжения	3
3	Полы (включая лотки)	1
4	Прочие работы	1
5	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

2. ОКОМКОВАТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

КОРПУСА ОКОМКОВАНИЯ И ОБЖИГА

Характеристика зданий

Трехпролетные с кранами. Подземная часть - железобетонная. Каркас и бункера - стальные. Стены железобетонные, кирпичные и асбестоцементные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы бетонные и мозаичные. Подземные водоводные тоннели - железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.14

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
13,7	14	14,4	16,4	17,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.14)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	23
2	Каркас здания стальной (включая бункера)	32
3	Стены и перегородки	6
4	Перекрытия	12
5	Кровля	1
6	Полы	5
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	6
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы (тоннели, каналы, зумпфы)	5
	Итого	100


VIII.15СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

2. ОКОМКОВАТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

КОРПУСА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШИХТЫ

Характеристика зданий

Многопролетные с кранами. Подземная часть железобетонная. Каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы мозаичные и цементные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.15

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
20,2	20,6	21,2	24,2	26,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.15)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	21
2	Каркас здания:
	а) стальной	28
	б) железобетонный	9
3	Стены и перегородки	7
4	Перекрытия	14
5	Кровля	2
6	Полы	5
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы (каналы, колодцы, зумпфы)	3
	Итого	100


VIII.16СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

2. ОКОМКОВАТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

КОРПУСА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕНТОНИТА И ИЗВЕСТНЯКА

Характеристика зданий

Двухпролетные с кранами. Подземная часть железобетонная. Каркас стальной и железобетонный. Стены железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы бетонные и мозаичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.16

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
14,4	14,7	15,1	17,3	18,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.16)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	29
2	Каркас здания: а) стальной	16
	б) железобетонный	11
3	Стены и перегородки	11
4	Перекрытия	14
5	Кровля	3
6	Полы	7
7	Проемы	1
8	Отделочные работы	1
9	Прочие работы	1
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
11	Технологические трубопроводы	1
12	Специально-строительные работы (каналы, зумпфы)	1
	Итого	100


VIII.17СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

2. ОКОМКОВАТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

КОРПУСА ГРОХОЧЕНИЯ

Характеристика зданий

Однопролетные с кранами и бункерами. Подземная часть железобетонная. Каркас и бункера стальные. Стены и перекрытия - железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы асфальтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица VIII.17

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
24,2	24,7	25,4	29	31,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.17)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Фундаменты	27
2	Каркас здания стальной (включая бункера)	24
3	Стены и перегородки	20
4	Перекрытия	6
5	Кровля	4
6	Полы	7
7	Отделочные работы	1
8	Проемы	1
9	Прочие работы	2
10	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7
11	Технологические трубопроводы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 1

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством черной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

2. ОКОМКОВАТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ ОКАТЫШЕЙ

Характеристика сооружений

Площадка - железобетонная плита по дренирующему слою. Железнодорожные пути под передвижные разгружатели в пределах территории склада.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА I кв. м СКЛАДА В РУБ.

Таблица VIII.18

Территориальные пояса

1	2	3	4	5
25,1	25,6	26,4	30,1	32,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. VIII.18)

№ по пор.	Конструктивные элементы	%
1	Площадка	66
2	Железнодорожные пути	32
3	Электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

Отдел II. Производственные здания и сооружения

Отдел III. Детские сады, ясли и пионерлагеря

Отдел IV. Культурно-просветительные здания (школы, клубы и спортивные сооружения)

Отдел V. Предприятия торговли и общественного питания

Отдел VI. Здания и сооружения различного назначения

Отдел VII. Сельские электрические станции

Отдел VIII. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Отдел IX. Здания предприятий и объектов связи

Отдел X. Воздушные линии связи и радиофикации

Отдел XI. Кабельные линии связи


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

Вводная часть

Таблица 1. Коровники двухрядные и помещения для молодняка (со сплошными стенами)

Таблица 2. Коровники двухрядные и помещения для молодняка (стены каркасные)

Таблица 3. Коровники двухрядные

Таблица 4. Коровники четырехрядные

Таблица 5. Коровники четырехрядные с молочным блоком

Таблица 6. Коровники шестирядные

Таблица 7. Коровники беспривязного содержания

Таблица 8. Скотные дворы на 200 голов молодняка крупного рогатого скота мясных пород

Таблица 9. Помещения для молодняка и телят с родильным отделением к коровнику на 100 коров

Таблица 10. Молочные блоки

Таблица 11. Родильные отделения

Таблица 12. Телятники

Таблица 13. Телятники

Таблица 14. Доильные установки типа “Елочка”

Таблица 15. Свинарники-маточники

Таблица 16. Свинарники-маточники

Таблица 17. Свинарники-маточники для репродукторных ферм (с поросятами - отъемышами)

Таблица 18. Свинарники - откормочники

Таблица 19. Свинарники - откормочники

Таблица 20. Свинарники - откормочники

Таблица 21. Постройки лагерные свиноводческих ферм

Таблица 22. Овчарни и кошары

Таблица 24. Конюшни

Таблица 25. Конюшни

Таблица 26. Конюшни

Таблица 27. Конюшни и сараи для фуража

Таблица 28. Утятники и гусятники

Таблица 29. Гусятники-маточники

Таблица 30. Цыплятники

Таблица 31. Птичники для выращивания цыплят

Таблица 32. Курятники и индюшатники

Таблица 33. Птичники и акклиматизаторы для кур

Таблица 34. Птичники с вольерным содержанием

Таблица 35. Брудергаузы для гусят

Таблица 36. Птичники для выращивания утят

Таблица 37. Цехи батарейные для клеточного содержания кур - несушек

Таблица 38. Цехи батарейные для цыплят

Таблица 39. Цехи батарейные на 26 - 30 тыс. индюшат

Таблица 40. Домики передвижные для птиц

Таблица 41. Инкубатории

Таблица 42. Инкубатории

Таблица 43. Клетки для зверей

Таблица 44. Сараи с клетками для зверей

Таблица 45. Шеды звероводческих ферм с клетками

Таблица 46. Вышка с теплушкой (сторожевая)

Таблица 47. Амбулатории ветеринарные

Таблица 48. Лечебницы ветеринарные

Таблица 49. Обмывочные с сушилкой для животных

Таблица 50. Ванны для животных

Таблица 51. Корпуса лабораторные для ветеринарно-бактериологических лабораторий

Таблица 52. Виварии для животных

Таблица 53. Яма беккари с вскрывочной

Таблица 54. Газокамеры для животных

Таблица 55. Пункты скотоубойные

Таблица 56. Пункты сельские скотоубойные

Таблица 57. Пункты искусственного осеменения овец

Таблица 58. Пункты искусственного осеменения коров и кобыл

Таблица 59. Жижесборники

Таблица 60. Навозохранилища простейшего типа

Таблица 61. Навозохранилища

Таблица 62. Траншеи и ямы силосные простейшего типа

Таблица 63. Траншеи силосные наземные и полузаглубленные

Таблица 64. Траншеи силосные заглубленные

Таблица 65. Башни и полубашни силосные

Таблица 66. Мельницы сельскохозяйственного типа для приготовления комбикормов

Таблица 67. Цехи комбикормовые с зернохранилищем

Таблица 68. Кормокухни звероводческих ферм

Таблица 69. Кормокухни звероводческих ферм

Таблица 70. Цехи кормоприготовительные для свиноферм и крупного рогатого скота

Таблица 71. Цехи кормоприготовительные для свиноферм и крупного рогатого скота

Таблица 72. Молочные при фермах

Таблица 73. Молочные при фермах

Таблица 74. Сараи для грубых кормов

Таблица 75. Навесы для сена и торфяной подстилки

Таблица 76. Навесы для подстилки (пометохранилище)

Таблица 77. Яйцесклады

Таблица 78. Яйцесклады на 3 вагона

Таблица 79. Питомники для собак одноэтажные

Таблица 80. Кухни для собак одноэтажные


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Производственные здания и сооружения

Таблица 81. Мастерские машиноремонтные на 150 условных капитальных ремонтов в год

Таблица 82. Мастерские машиноремонтные на 300 условных ремонтов в год

Таблица 83. Мастерские ремонтные на 600 условных ремонтов в год

Таблица 84. Мастерские ремонтные на 900 условных ремонтов в год

Таблица 85. Мастерские центральные ремонтные на 25-30 тракторов в год

Таблица 86. Мастерские центральные ремонтные на 100-200 тракторов и другой сельскохозяйственной техники в год

Таблица 87. Мастерские технического ухода и текущего ремонта

Таблица 88. Мастерские машинно-тракторные

Таблица 89. Мастерские машинно-тракторные для МТС (МТМ) и мастерские межрайонные капитального ремонта (ММКР)

Таблица 90. Мастерские механические

Таблица 91. Мастерские механические

Таблица 92. Мастерские механические

Таблица 93. Мастерские механические

Таблица 94. Мастерские деревообделочные

Таблица 95. Мастерские деревообделочные

Таблица 96. Мастерские деревообделочные

Таблица 97. Мастерские деревообделочные

Таблица 98. Мастерские деревообделочные

Таблица 99. Мастерские деревообделочные с материально-техническим складом

Таблица 100. Склады неотапливаемые прирельсовые площадью 500 кв. м для хранения материально-технических ценностей

Таблица 101. Склады отапливаемые прирельсовые площадью 1000 кв. м для хранения материально-технических ценностей

Таблица 102. Склады неотапливаемые прирельсовые площадью 1000 кв. м для хранения материально-технических ценностей

Таблица 103. Склады неотапливаемые материально-технические площадью 90 кв. м

Таблица 104. Склады материальные с рампами

Таблица 105. Склады материальные с рампами

Таблица 106. Склады материальные с рампами

Таблица 107. Склады материальные без рамп

Таблица 108. Склады материальные без рамп

Таблица 109. Склады материальные без рамп

Таблица 110. Склады материально-технические

Таблица 111. Платформы крытые

Таблица 112. Платформы крытые

Таблица 113. Платформы открытые

Таблица 114. Платформы открытые

Таблица 115. Установки лесопильные

Таблица 116. Гаражи для хранения 50 комбайнов

Таблица 117. Сараи для комбайнов

Таблица 118. Сараи на 24 сельскохозяйственные машины

Таблица 119. Сараи на 20 тракторов

Таблица 120. Сараи для тракторов

Таблица 121. Сараи для сельскохозяйственных машин

Таблица 122. Сараи для комбайнов при совхозах

Таблица 123. Навесы для сельскохозяйственных машин

Таблица 124. Навесы для тракторов при совхозах

Таблица 125. Навесы для тракторов при совхозах

Таблица 126. Навесы для тракторов при совхозах

Таблица 127. Навесы (упрощенные небольшие для разных хозяйственных нужд)

Таблица 128. Гаражи для автомашин

Таблица 129. Склады материально-технические

Таблица 130. Склад минеральных кормов

Таблица 131. Сарай для сельскохозяйственных машин, пожарный пост и зарядный пункт

Таблица 132. Нефтебазы глубинные емкостью 145 и 385 куб. м

Таблица 133. Нефтехранилища для тракторных бригад

Таблица 134. Резервуары (цистерны) подземные горизонтальные для светлых и темных нефтепродуктов

Таблица 135. Резервуары (цистерны) надземные горизонтальные для светлых и темных нефтепродуктов

Таблица 136. Погреба для горючих и смазочных материалов

Таблица 137. Склады горючих и масел (надземные)

Таблица 138. Склады горючих и масел (надземные)

Таблица 139. Склады горючих и масел (надземные)

Таблица 140. Склады горючих и масел (полуподземные)

Таблица 141. Стан бригадный полевой

Таблица 142. Котельные объемом до 1000 куб. м

Таблица 143. Котельные (топливо-антрацит, каменные и бурые угли)

Таблица 144. Котельные

Таблица 145. Котельные, подземное хозяйство, подземные газоходы, каналы и приямки

Таблица 146. Компрессорные

Таблица 147. Компрессорные

Таблица 148. Компрессорные

Таблица 149. Компрессорные

Таблица 150. Кузницы с горном и со слесарно-механическим отделением

Таблица 151. Депо пожарные сельского типа

Таблица 152. Посты пожарные

Таблица 153. Посты пожарные

Таблица 154. Посты пожарные

Таблица 155. Депо пожарные

Таблица 156. Депо пожарные

Таблица 157. Депо пожарные

Таблица 158. Сарай пожарный для сельской местности

Таблица 159. Ветродвигатели

Таблица 160. Ветроэлектроагрегаты

Таблица 161. Парники с паровым или водяным отоплением

Таблица 161а. Парники с электрообогревом

Таблица 162. Парники углубленные с применением биотоплива

Таблица 163. Навесы для хранения парниковых рам и инвентаря

Таблица 164. Помещения для изготовления торфоперегнойных горшочков

Таблица 165. Теплицы с несущими конструкциями из стального проката (с котельной)

Таблица 166. Теплицы с несущим каркасом из металлических труб со служебным помещением (без котельной)

Таблица 167. Теплицы с несущими деревянными конструкциями

Таблица 168. Теплицы с несущими железобетонными панелями без служебных помещений

Таблица 169. Теплицы весенние сборно-разборные

Таблица 170. Тепличные комбинаты с несущими стальными конструкциями для выращивания рассады и овощей гидропонным способом

Таблица 171. Тепличные комбинаты с несущими железобетонными конструкциями для беспочвенного выращивания овощей и рассады

Таблица 172. Пункт очистки и сушки зерна механизированный производительностью 3 и 4 т/ч

Таблица 173. Пункт семеочистительно - сушильный производительностью 1,5 - 2 т/ч

Таблица 174. Пункты механизированные очистительно-сушильные с хранилищем

Таблица 175. Установка зерноочистительная механизированная упрощенного типа

Таблица 176. Сушилка стационарная для семенной кукурузы в початках производительность до 0,8 т/ч

Таблица 177. Тока крытые механизированные зерноочистительные сушильные

Таблица 178. Тока крытые (навесы)

Таблица 179. Пункт льнообрабатывающий

Таблица 180. Пункт обработки льна-долгунца (производственный корпус)

Таблица 181. Пункт первичной обработки конопляной тресты производительностью 1500 т соломы в сезон

Таблица 182. Пункты по переработке плодов, ягод и овощей

Таблица 183. Картофелехранилища для семенного картофеля с помещением для яровизации

Таблица 184. Корнеплодохранилища

Таблица 185. Капустохранилища

Таблица 186. Картофелехранилища

Таблица 187. Картофелехранилища

Таблица 188. Картофелехранилища с активной вентиляцией

Таблица 189. Плодохранилища

Таблица 190. Зернохранилища механизированные

Таблица 191. Зернохранилища немеханизированные

Таблица 192. Зернохранилища

Таблица 193. Семенохранилища

Таблица 194. Лукохранилища

Таблица 195. Склады для хранения кукурузы в початках

Таблица 196. Кукурузохранилища

Таблица 197. Зимовники на 100 и 300 пчелосемей

Таблица 198. Склады дезинфекционных средств

Таблица 199. Склады минеральных удобрений емкостью 1000 т

Таблица 200. Склады прирельсовые минеральных удобрений емкостью 2000 т

Таблица 201. Склады прирельсовые минеральных удобрений емкостью 2000 т, в том числе 200 т ядохимикатов

Таблица 202. Склады прирельсовые минеральных удобрений емкостью 3200 т

Таблица 203. Склады прирельсовые минеральных удобрений емкостью 3500 т

Таблица 204. Склады минеральных удобрений

Таблица 205. Склады емкостью 1000 т химических средств защиты растений и животных

Таблица 206. Склады прирельсовые емкостью 600 т химических средств защиты растений и животных

Таблица 207. Склады химикатов емкостью 600 т

Таблица 208. Склады ядохимикатов и ремхимикатов

Таблица 209. Склады прирельсовые аммиачной воды емкостью 1500 куб. м

Таблица 210. Склады глубинные расходные аммиачной воды емкостью 600 куб. м

Таблица 211. Склады тары и стружки

Таблица 212. Склады сельскохозяйственных машин

Таблица 213. Склады оборудования и инструментов

Таблица 214. Пункты коконозаготовительные производительностью 50 т в сезон

Таблица 215. Червоводни на 25 коробок грены

Таблица 216. Мастерские прививочные на 1000 тыс. прививок виноградной лозы в годы

Таблица 217. Камеры фумигационные объемом 100 куб. м

Таблица 218. Лаборатория с пунктами переработки винограда

Таблица 219. Сушилки теневые на 5 т сухого табака

Таблица 220. Склады для табака в гаванках на 15 т

Таблица 221. Сушилки табака солнечные на 7 и 8 глазков с сортировкой и тюковкой

Таблица 222. Сушилки табака трубоогневые на 30 и 50 рам

Таблица 223. Здания сортировки и тюковки 0,6 т табака в смену

Таблица 224. Склады концентрированных кормов

Таблица 225. Дома для животноводов

Таблица 226. Дома для животноводов

Таблица 227. Дома бригадные

Таблица 228. Служебно-бытовые здания животноводческих и птицеводческих ферм

Таблица 229. Служебно-бытовые здания на 12 человек для звероводческих ферм

Таблица 230. Санпропускники для яично-птичных баз, инвентаря и транспортных средств на одну дезинфекционную камеру

Таблица 231. Блоки подсобно-производственных помещений с санпропускниками для яично-птичной тары на две дезинфекционные камеры

Таблица 232. Конторы МТС двухэтажные


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Детские сады, ясли и пионерлагеря

Таблица 233. Детские сады деревянные одноэтажные

Таблица 234. Детские сады кирпичные одноэтажные

Таблица 235. Детские сады кирпичные двухэтажные

Таблица 236. Детские сады-ясли

Таблица 237. Детские сады-ясли

Таблица 238. Спальные корпуса пионерлагерей


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Культурно-просветительные здания (школы, клубы и спортивные сооружения)

Таблица 239. Школы деревянные одноэтажные

Таблица 240. Школы деревянные двухэтажные со спортивным залом

Таблица 241. Школы кирпичные одноэтажные

Таблица 242. Школы кирпичные двухэтажные

Таблица 243. Школы кирпичные двухэтажные с котельной и спортивным залом

Таблица 244. Школы одноэтажные

Таблица 245. Школы-интернаты на 80 мест двухэтажные

Таблица 246. Учебно-производственные корпуса при техникумах одноэтажные

Таблица 247. Учебные корпуса училищ механизации сельского хозяйства четырехэтажные

Таблица 248. Корпуса для практических занятий при училищах механизации сельского хозяйства

Таблица 249. Клубы и дома культуры деревянные с залами на 150 - 200 мест

Таблица 250. Клубы и дома культуры каменные с залами на 100 - 200 мест

Таблица 251. Клубы на 300 - 500 мест

Таблица 252. Клубы с залами на 400 - 600 мест

Таблица 253. Клубы двухэтажные с подвалами

Таблица 254. Дома сельскохозяйственной культуры

Таблица 255. Нормальное спортивное ядро

Таблица 256. Футбольное поле

Таблица 257. Баскетбольные площадки

Таблица 258. Волейбольные площадки размером 25 х 14 м

Таблица 259. Городошные площадки размером 30 х 15 м

Таблица 260. Комплексные водные станции на естественных водоемах и гребные базы до 60 судов


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Предприятия торговли и общественного питания

Таблица 261. Лавки и палатки керосиновые

Таблица 262. Палатки для торговли хлебом

Таблица 263. Палатки различного назначения

Таблица 264. Столовые

Таблица 265. Чайханы

Таблица 266. Столовые одноэтажные кирпичные

Таблица 267. Столовые на 50 мест

Таблица 268. Столовые одноэтажные деревянные

Таблица 269. Столовые двухэтажные кирпичные

Таблица 270. Летние кафе

Таблица 271. Чайные до 50 посадочные мест

Таблица 272. Закусочная на 20 посадочных мест

Таблица 273. Закусочные летнего типа

Таблица 274. Буфеты до 20 посадочных мест

Таблица 275. Склады одноэтажные деревянные для продовольственных товаров

Таблица 276. Склады одноэтажные для продовольственных товаров

Таблица 277. Склады соли


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. Здания и сооружения различного назначения

Таблица 278. Веранды стеклянные

Таблица 279. Веранды неостекленные

Таблица 280. Террасы открытые

Таблица 281. Пристройки деревянные холодные

Таблица 282. Тамбуры деревянные

Таблица 283. Навесы деревянные

Таблица 284. Навесы деревянные

Таблица 285. Сараи

Таблица 286. Сараи из бутового и штучного камня

Таблица 287. Сараи саманные и турлучные

Таблица 288. Погреба индивидуального пользования

Таблица 289. Ледники карманного типа

Таблица 290. Дома жилые одноэтажные щитовой конструкции заводского изготовления

Таблица 291. Весы автомобильные грузоподъемностью 30 т

Таблица 292. Пункты молокоприемные

Таблица 293. Отделения сепараторные

Таблица 294. Оранжереи бесстеллажные цветочные с соединительным коридором

Таблица 295. Ограждения деревянные и из колючей проволоки на деревянных столбах

Таблица 296. Ограждения кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением

Таблица 297. Ограждения железобетонные сплошные и решетчатые и железобетонные столбы с сетчатым и деревянным заполнением

Таблица 298. Ограждения металлические

Таблица 299. Ворота и калитки

Таблица 300. Люфт-клозеты с кирпичными и деревянными выгребами

Таблица 301. Уборные из штучного камня и деревянные рубленные

Таблица 302. Общественные уборные

Таблица 303. Колодцы

Таблица 304. Помойные ямы со срубами из пластин и при кирпичных стенах

Таблица 305. Дворовые покрытия, дорожки, площадки, тротуары


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. Сельские электрические станции

Вводные указания

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Раздел 2. Дизельные электростанции


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. Сельские электрические станции

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Таблица 306. Надземная часть зданий деривационных гидроэлектростанций

Таблица 307. Подземная часть зданий деривационных гидроэлектростанций

Таблица 308. Плотины водозаборные деривационных гидроэлектростанций

Таблица 309. Дамбы и плотины земляные деривационных гидроэлектростанций

Таблица 310. Деривационные каналы, трубопроводы и акведуки

Таблица 311. Отстойники (песколовки) и напорные бассейны деривационных гидроэлектростанций

Таблица 312. Трубопроводы напорные металлические, деревянные и железобетонные деривационных гидроэлектростанций

Таблица 313. Смотровые колодцы-лазы, уравнительные башни и быстротоки холостых сбросов деривационных гидроэлектростанций

Таблица 314. Каналы отводящие деривационные гидроэлектростанции

Таблица 315. Надземная часть здания приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 316. Подземная часть здания приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 317. Плотины водосливные приплотинных гидроэлектростанции

Таблица 318. Бревноспуски приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 319. Плотины и дамбы земляные приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 320. Дамбы переливные и струенаправляющие приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 321. Каналы подводящие приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 322. Каналы отводящие приплотинных гидроэлектростанций


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. Сельские электрические станции

Раздел 2. Дизельные электростанции

Таблица 323. Здания дизельных электростанций мощностью до 300 кВт

Таблица 324. Здания дизельных электростанций мощностью до 2000 кВт

Таблица 325. Хранилища топлива и масла и другие вспомогательные сооружения для дизельных электростанций

Таблица 326. Фундаменты под технологическое оборудование дизельных электростанций


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Вводные указания

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ

Раздел 2. Воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кВ

Раздел 4. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты закрытого типа


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ

Таблица 327. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 328. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 329. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ на деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 330. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 331. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ на железобетонных опорах

Таблица 332. Подвеска провода на установленных опорах воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Раздел 2. Воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ

Таблица 333. Воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 334. Воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 335. Воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ на деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 336. Воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 337. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кВ на железобетонных опорах


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кВ

Таблица 338. Кабель подземный трехжильный марки ААБ напряжением до 1 кВ

Таблица 339. Кабель подземный четырехжильный марки ААБ напряжением до 1 кВ

Таблица 340. Кабель подземный трехжильный марки СБ напряжением до 1 кВ

Таблица 341. Кабель подземный четырехжильный марки СБ напряжением до 1 кВ

Таблица 342. Кабель подземный трехжильный марки ААБ напряжением 10 кВ

Таблица 343. Кабель подземный трехжильный марки СБ напряжением 10 кВ


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Раздел 4. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты закрытого типа

Таблица 344. Пункты распределительные закрытого типа

Таблица 345. Трансформаторные подстанции

Таблица 346. Трансформаторные подстанции


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IX. Здания предприятий и объектов связи

Вводные указания

Таблица 347. Кирпичные технические здания вспомогательных усилительных пунктов (ВУП), дополнительных усилительных пунктов (ДУП) и усилительных пунктов (УП) воздушных линий

Таблица 348. Деревянные технические здания вспомогательных усилительных пунктов (ВУП) и дополнительных усилительных пунктов (ДУП) воздушных линий

Таблица 349. Кирпичные здания сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м

Таблица 350. Деревянные здания сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м

Таблица 351. Необслуживаемые усилительные пункты (НУП) для кабеля 1х4, уплотненного аппаратурой типа К-60Пх4

Таблица 352. Телефонные кабины

Таблица 353. Навес для хранения кабеля


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел X. Воздушные линии связи и радиофикации

Вводные указания

Таблица 354. Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

Таблица 355. Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

Таблица 356. Раздел 3. Воздушные и кабельные вводы


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел XI. Кабельные линии связи

Вводные указания

Таблица 357. Кабели связи


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений; специфических для сельского хозяйства и предназначается для переоценки основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете, по состоянию на 1 января 1973 года.

2. Настоящий, сборник составлен в нормах, ценах, тарифах, введенных с 1 января 1969 г., и состоит из следующих отделов:

Отдел I - Животноводческие здания и сооружения

Отдел II - Производственные здания и сооружения

Отдел III - Детские сады, детские ясли и пионерлагеря

Отдел IV - Культурно-просветительные здания

Отдел V - Предприятия торговли и общественного питания

Отдел VI - Здания и сооружения различного назначения

Отдел VII - Сельские электрические станции

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Раздел 2. Дизельные электростанции

Отдел VIII - Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ

Раздел 2. Воздушные линии-электропередачи напряжением 6~10 кВ

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кВ

Раздел 4. Трансформаторные подстанции и. распределительные пункты закрытого типа.

Отдел IX - Здания предприятий и объектов связи.

Отдел Х - Воздушные липни связи и радиофикации

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

Раздел 3. Воздушные и кабельные вводы

Отдел XI - Кабельные линии связи

3. Показатели восстановительной стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав учреждений: и организаций, состоящих на государственном бюджете и отсутствующих в настоящем сборнике, принимать по соответствующим сборникам, предназначенным для переоценки основных фондов на 1 января 1973 г.

Перечень всех сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений приведен в общей части к сборникам.

4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены в таблицах по девяти территориальным поясам.

Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам и климатическим районам приведено в общей части к сборникам.

Для зданий и сооружений, расположенных в 10-м территориальном поясе, единичную стоимость для переоценки основных фондов принимать по стоимости смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

5. Кроме технической характеристики, в каждой таблице сборника указывается группа капитальности здания.

Распределение зданий или сооружений по группам капитальности сделано на основании их конструктивных особенностей.

При переоценке на местах зданий и сооружений, фактическая капитальность которых не соответствует группе капитальности, указанной в таблицах сборника, следует к укрупненным показателям в сборнике применять поправочные коэффициенты, приведенные в общей части к сборникам (п. 4).

Распределение зданий по группам капитальности приведено в общей части к сборникам (приложения 3 и 4).

6. Восстановительная стоимость зданий и сооружений включает стоимость всех общестроительных и специальных строительных работ, в том числе затраты на санитарно-технические устройства (центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и их вводы в здания), затраты на электроосветительные и слаботочные устройства (радио, телефон), а также в некоторых случаях затраты на устройство телевидения и газооборудование, что отражено в характеристике зданий, приведенной в каждой таблице.

Стоимость фундаментов под технологическое оборудование, технологических подпольных каналов, технологического оборудования, электросилового оборудования и т. п. восстановительной стоимостью не учитывается и определяется при переоценке оборудования.

7. Восстановительная стоимость определена для II климатического района; для других климатических районов к показателям единичной стоимости следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

Климатические	Коэффициенты к общей стоимости
районы	номера отделов сборника
	для зданий	для сооружений
	I, II	III, IV	V, VI	VII	IX	I, II	VII
I  III  IV	1,12  0,92  0,90	1,09  0,95  0,93	1,12  0,95  0,93	1,09  0,91  0,89	1.07  0,94  0,92	1,02  0,99  0,96	1,04  0,98  0,97
8. Полная восстановительная стоимость здания или сооружения определяется умножением стоимости единицы измерения, указанной в таблицах сборника оцениваемого объекта, на его строительный объем (или иные присущие ему показатели) с учетом поправок, приведенных в технической части сборника и вводных указаниях к отделам, а также в примечаниях к оценочной таблице.

Объемы зданий следует определять, руководствуясь правилами помещенными в общей части к сборникам.

9. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям восстановительной стоимости следует. применять дополнительные коэффициенты согласно таблице, приведенной в общей части к сборникам.

10. Восстановительная стоимость на детские сады и ясли, культурно-просветительные здания и предприятия общественного питания подразделена по характеру внутренней отделки на простую и повышенную.

Простая отделка предусматривает штукатурку стен и потолков, клеевую окраску или оклейку простыми обоями, окраску панелей в кухнях и санузлах (душевых, мыльных) масляной краской, полы в комнатах, коридорах и кухнях дощатые с окраской, а в санузлах и на лестничных клетках цементные или асфальтовые, ступени бетонные и железобетонные.

Повышенная отделка предусматривает штукатурку, окраску, оклейку обоями повышенного качества, облицовку панелей в санузлах (душевых, мыльных) керамической плиткой, полы в вестибюлях и лестничных площадках из керамической плитки или террацовые, ступени железобетонные, мозаичные.

11. При оценке зданий с деревянными стенами, расположенных в перечисленных ниже областях, к табличной их стоимости применяются следующие поправочные коэффициенты:

для Иркутской области	0,97
для Краснодарского края	0,92
для Карельской АССР	0,94
для Томской области	0,95
12. Здания и сооружения, строительство которых было начато после 1 января 1969 г. и закончится до I января 1973 г., переоценке не подлежат и в отчеты предприятий об итогах переоценки включаются только по балансовой (первоначальной) стоимости.

В том случае, когда строительство зданий начато до 1 января 1969 г. и окончено до 1 января 1973 г., переоценку их подлежит производить в соответствии, с п. 14 общей части к сборникам.

13. В тех случаях, когда в оценочных таблицах настоящего сборника не предусматриваются имеющиеся в наличии встроенные помещения другого назначения (магазины, детские учреждения, мастерские бытового обслуживания и др.), восстановительная стоимость строительного объема этих помещений определяется с учетом соответствующего вида внутренней отделки (простая, повышенная) по цене основного здания, в котором имеется встроенное арендованное помещение.

14. Для определения удельных весов элементов благоустройства для I и II отделов в стоимости санитарно-технических и электротехнических устройств зданий следует пользоваться нижеприведенной таблицей.

Удельные веса элементов благоустройства в стоимости санитарно-технических и электротехнических устройств зданий в процентах

Наименование	Номера таблиц сборника
санитарно-технических и электротехнических	1, 2, 7, 8, 15	3, 4, 6, 16, 20, 33	5	9-11, 36-39	10, 14	12, 18, 25, 26, 32, 34, 41	13, 42	29-31	91-93	94-99	142-144	147-149
устройств	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Отопление	-	9	10	19	27	-	8	25	18	23	14	25
Вентиляция	35	43	33	46	31	35	48	21	50	60.	18	36
Внутренний водопровод  Внутренняя канализация	15  25	30  8	11  5	10  6	8  11	15  25	18  6	12 -	3  3	3  3	18  12	12  7
Горячее водоснабжение  Пароснабжение Электроосвещение и электрооборудование Слаботочные устройства	- - 25 -	2  - 8 -	2  - 17 -	1  - 18 -	4  4  15 -	- - 25 -	1 - 19 -	- - 42 -	- - 24  2	- - 9  2	- - 26  12	- - 18  2
Оборудование котельной	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Остальные номера таблиц сборника отдела I и II, не указанные в прилагаемой таблице, изменению на отсутствие отдельных видов благоустройств не подлежат, так как санитарно-технические и электротехнические устройства, определенные в таблицах сборника, необходимы по технологическим правилам и нормам.

Пример. В таблице № 4 сборника в характеристике здания коровника предусмотрен внутренний водопровод, а в переоцениваемом здании коровника он отсутствует. Согласно указанной выше таблице (графа “б”), внутренний водопровод в коровнике составляет 30% от стоимости внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств, а удельный вес этих устройств к общей стоимости здания составляет (по таблице 4 графа “б” сборника) 7%. В этом случае поправочный коэффициент на отсутствие внутреннего водопровода будет

(100 - (30 х 0,07)) / 100 = 0,979.

ПРИМЕРЫ ПЕРЕОЦЕНКИ ЗДАНИЙ

1. Требуется переоценить здание коровника четырехрядного, привязного содержания, с молочным блоком, строительным объемом 9936 куб. м. Стены кирпичные на ленточном фундаменте, покрытие железобетонное, совмещенное с рубероидной кровлей, Коровник имеет все санитарно-технические и электротехнические устройства.

Коровник расположен в Ставропольском крае и, согласно общей части к сборникам (приложение 2), относится ко второму территориальному поясу и III климатическому району.

Определяем полную восстановительную стоимость здания коровника. Здание относится, согласно характеристике, ко II типу, и, согласно оценочной таблице 5 графа “б” отдела I и п. 7 технической части настоящего сборника, восстановительная стоимость 1 куб. м здания.

16,7 х 0,92 = 15,36 руб.,

где 16,7 - восстановительная стоимость 1 куб. м здания для второго территориального пояса;

0,92 - поправочный коэффициент для III климатического района.

Полная восстановительная стоимость здания коровника.

15,36 х 8836 = 1357.21 руб.


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Этот отдел сборника содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для содержания крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, птицы, зверей и вспомогательных зданий и сооружений для них, а также домов животноводов.

2. Указанная в характеристиках к таблицам настоящего отдела “вентиляция и канализация сельскохозяйственного типа” обозначает: устройство вытяжных и приточных деревянных коробов и дефлекторов, а также устройство в полах зданий канализационных деревянных или бетонных лотков, канавок и трапов.


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРОВНИКИ ДВУХРЯДНЫЕ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДНЯКА (СО СПЛОШНЫМИ СТЕНАМИ)

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены шлакобетонные. Группа капитальности III.

Здания с бутовыми ленточными фундаментами; перекрытия деревянные; кровля черепичная; полы кирпичные и в стойлах деревянные; кормушки и ограждения стойл деревянные.

Учтены канализация и вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 1

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	объем зданий в куб. м
	до 2000	до 3000	более 3000	до 2000	до 3000	более 3000
	а	б	в	г	д	е
1	14,9	14,1	12,9	14,1	13,2	12,2
2	15,6	14,8	13,6	14,8	13,9	12,8
3	17,1	16,2	14,9	16,2	15,2	14,0
4	17,8	17,0	15,5	17,0	15,8	14,6
5	18,6	17,6	16,2	17,6	16,5	15,2
6	26,8	25,4	23,3	25,4	23,8	21,9
7	29,7	28,2	25,9	28,2	20,4	24,4
8	31,2	29,7	27,1	29,7	27,7	25,6
9	40,2	38,1	34,9	38,1	35,6	32,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1)

Наименование конструктивных элементов	а-е
Фундаменту	11
Стены и перегородки	25
Перекрытия	14
Крыша	16
Полы	10
Проемы	9
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРОВНИКИ ДВУХРЯДНЫЕ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДНЯКА (СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ)

Характеристика

Тип I. Стены бревенчатые в кирпичных столбах; кровля гонтовая или из щепы. Группа капитальности V.

Тип II. Стены саманные в кирпичных столбах; кровля глиносоломенная. Группа капитальности V.

Тип III. Стены деревянные каркасные с заборкой из бревен; кровля гонтовая или из щепы. Группа капитальности V.

Фундаменты столбовые; перекрытия деревянные; полы кирпичные и в стойлах деревянные; кормушки и ограждения стойл деревянные.

Учтены канализация и вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 2

	Тип зданий
Территориаль	I	II	III
ные пояса	объем зданий в куб. м
	до 2000	до 3000	более 3000	ДО 2000	до 3000	более 3000	до 2000	до 3000	более 3000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	13,8	12,9	11,9	13,2	12,9	11,5	12,9	12,2	11,3
2	14,4	13,6	12,5	13,9	13,5	12,1	13,6	12,8	11,9
3	15,9	14,9	13,7	15,2	14,8	13,3	14,9	14,0	13,0
4	16,5	15,5	14,3	15,8	15,5	13,8	15,5	14,6	13,6
5	17,2	16,2	15,0	16,5	16,0	14,4	16,2	15,2	14,2
6	24,8	23,3	21,5	23,8	23,1	20,7	23,3	21,9	20,4
7	27,6	25,9	23,9	26,4	25,7	23,0	25,9	24,4	22,7
8	28,9	27,1	25,0	27,7	27,0	24,1	27,1	25,6	23,9
9	37,2	34,9	32,2	35,6	34,7	31,1	34,9	32,9	30,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 2)

Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е	ж - и
Фундаменты	8	11	7
Стены и перегородки	24	23	21
Полы	12	10	11
Перекрытия	15	15	16
Крыша	13	15	16
Проемы	12	9	12
Отделочные работы	1	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	8	8
Прочие работы	8	8	8
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРОВНИКИ ДВУХРЯДНЫЕ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением; фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные, бутовые или из легкобетонных камней; перекрытия железобетонные; кровля асбестоцементная или черепичная; полы бетонные или асфальтовые и дощатые. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с чердачным помещением. Те же конструкции, что и в типе I, но перекрытия деревянные. Группа капитальности III.

Тип III. Здания без чердачного помещения (совмещенное покрытие). Конструкции те же, что в типе I, но кровля рубероидная по железобетонному покрытию. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение и бетонные кормушки с деревянной стойловой рамой.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 3

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II	III
	объем зданий до 4000 куб. м
	а	б	в
1	17,2	16,0	14,1
2	18,1	16,8	14,8
3	19,8	18,4	16,2
4	20,7	19,2	17,0
5	21,5	20,0	17,6
6	31,0	28,7	25,4
7	34,4	31,9	28,2
8	36,2	33,5	29,7
9	46,5	43,1	38,1
Примечание. При наличии встроенной котельной в здании восстановительную стоимость 1 куб. м увеличивать на 1,04 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 3)

Наименование конструктивных элементов	а	б	В
Фундаменты	10	9	10
Стены и перегородки	23	24	24
Полы	6	9	7
Перекрытия (покрытия)	22	11	30
Крыша	12	10	-
Проемы	6	11	7
Отделочные работы	1	3	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	16	14
Прочие работы	6	7	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРОВНИКИ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ

Характеристика

Тип I. Здания с деревянным перекрытием (совмещенное с кровлей); фундаменты ленточные и столбовые; стены каркасные - кирпичные столбы с заполнением кирпичной кладкой; кровля асбестоцементная; полы бетонные. Группа капитальности III.

Тип II Здания с железобетонным перекрытием (совмещенное с кровлей); фундаменты ленточные и столбовые; стены кирпичные; кровля рулонная; полы асфальтовые и цементные. Группа капитальности II.

Тип III. Здания с чердачным помещением; фундаменты ленточные, стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля черепичная; полы асфальтовые. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение и бетонные кормушки со стойловым ограждением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 4

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 6000 куб. м
	а	б	в
1	9,2	12,0	14,5
2	9,7	12,6	15,3
3  4	10,6  11,0	13,8  14,4	16,7  17,5
5	11,5	15,0	18,1
6	16,6	21,6	26,1
7  8	18,4  19,3	24,0  25,2	29,1  30,5
9	24,8	32,4	39,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 4)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	12	8	8
Стены и перегородки	22	18	18
Полы	11	8	7
Перекрытия или покрытия	24	40	25
Крыша	-	-	15
Проемы	9	8	6
Отделочные работы	3	2	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	7	13
Прочие работы	10	9	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРОВНИКИ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ С МОЛОЧНЫМ БЛОКОМ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением, фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля асбестоцементная; полы бетонные, дощатые и керамические; кормушки бетонные со стойловыми металлическими ограждениями. Группа капитальности II.

Тип II. Здания без чердачного помещения (покрытие совмещенное); в остальном те же конструкции, что и в типе I, но с рубероидной кровлей. Группа капитальности II.

Тип III. Здания без чердачного помещения; покрытие совмещенное деревянное, кровля асбестоцементная, в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 5

	Тип здания
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 8000 куб. м
	а	б	в
1	17,3	15,9	11,5
2	18,2	16,7	12,1
3	19,9	18,3	13,2
4	20 8	19,1	13,8
5	21,6	19,9	14,4
6	31,1	28,6	20,7
7	34,6	31,8	23,0
8	36,3	33,4	24,2
9	46,7	42,9	31,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 5)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	10	8	9
Стены и перегородки	23	20	21
Полы	9	9	11
Перекрытия или покрытия	18	36	22
Крыша	10
Проемы	7	6	9
Отделочные работы	1	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	16	13	19
Прочие работы	6	6	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРОВНИКИ ШЕСТИРЯДНЫЕ

Характеристика

Тип I. Здания с совмещенными железобетонными покрытиями. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с совмещенными деревянными покрытиями. Группа капитальности III.

Фундаменты ленточные, стены кирпичные или с частичным саманным заполнением, кровля рубероидная; кормушки железобетонные; ограждение стойл из газовых труб.

Предусмотрены центральное отопление от местной котельной, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 6

	Тип здания
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 5000 куб. м
	а	б
1	11,0	10,2
2	11,6	10,7
3	12,7	11,7
4	13,2	12,2
5	13.8	12,7
6	19,8	18,3
7	22,0	20,3
8	23,1	21,3
9	29,7	27,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 6)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	8	12
Стены и перегородки	16	18
Покрытия	37	28
Полы	11	12
Проемы	9	10
Отделочные работы	I	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	10
Прочие работы	8	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРОВНИКИ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Характеристика

Тип I. Здания с панельными стенами из ячеистых бетонов; фундаменты столбчатые, железобетонные; покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы бетонные; кормушки бетонные; перегородки для групповых станков деревянные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания со стенами из керамзитобетонных блоков и фундаменты ленточные; в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности II.

Тип III. Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные; перекрытие железобетонное; кровля асбестоцементная, полы бетонные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 7

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем здания до 7000 куб. м
	а	б	в
1	13,8	13.3	10,1
2	14,4	13,9	10,6
3	15,9	15.3	11,6
4	16,5	16,0	12,1
5	17,2	16,6	12,6
6	24,8	23,9	18,1
7	27,6	26,5	20,2
8	28,9	27,9	21,2
9	37,2	35,9	27,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 7)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	10	16	9
Стены и перегородки	24	19	19
Покрытия или перекрытия	39	40	30
Крыша	-	-	13
Полы	7	6	8
Проемы	5	6	7
Отделочные работы	1	1	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	7	10
Прочие работы	7	5	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКОТНЫЕ ДВОРЫ НА 200 ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНЫХ ПОРОД

Характеристика

Тип I. Стены - кирпичные столбы с саманным заполнением или саманные; кровля глинокамышовая. Группа капитальности V.

Тип II. То же, но с глиносоломенной кровлей. Группа капитальности V.

Тип III. Стены бутовые; кровля глинокамышовая. Группа капитальности III.

Тип IV. Стены бутовые; кровля глиносоломенная. Группа капитальности III.

Здания без чердачного помещения (перекрытие совмещенное с кровлей); полы глинощебневые; фундаменты ленточные.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, кирпичные кормушки и баз площадью 2200 кв. м.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 8

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	объем зданий в куб. м до
	3000	4000	3000	4000
	а	б	в	г
1	9,2	7,1	9,7	7,3
2	9,7	7,4	10,2	7,6
3	10,6	8,1	11,1	8,4
4	11,1	8,5	11,6	8,7
5	11,6	8,8	12,1	9,2
6	16,6	12,7	17,4	13,2
7	18,5	14,1	19,;3	14,6
8	19,4	14,8	20,3	15,4
9	24,9	19,1	26,1	19,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 8)

Наименование конструктивных элементов	а - б	в - г
Фундаменты	10	17
Стены и перегородки	18	24
Крыша и перекрытия	20	19
Полы	8	8
Проемы	9	8
Отделочные работы	2	2
Вентиляция	2	1
Базы-навесы	12	11
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	8	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДНЯКА И ТЕЛЯТ С РОДИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ К КОРОВНИКУ НА 100 КОРОВ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением. Группа капитальности II.

Тип II. Здания без чердачного помещения (перекрытие, совмещенное с кровлей). Группа капитальности II.

Здания кирпичные; фундаменты бутовые; покрытия железобетонные; кровля черепичная или рубероидная; полы асфальтовые; кормушки железобетонные; ограждение стойл из железобетона и металлических труб. Клетки для телят деревянные.

Учтены центральное отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 9

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 3200 куб. м
	а	б
1	18,5	16,6
2	19,4	17,5
3	21,3	19,2
4	22,2	20,0
5	23,1	20,8
6	33,3	29,9
7	37,0	33,3
8	38,8	34,9
9	49,9	44,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 9)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	9	10
Стены и перегородки	26	28
Полы	5	6
Перекрытия (покрытия)	18	26
Крыша	14	-
Проемы	7	8
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	13
Прочие работы	8	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МОЛОЧНЫЕ БЛОКИ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля асбестоцементная; полы бетонные, дощатые и керамические. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, производственное пароснабжение, горячее водоснабжение, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 10

Территориальные пояса	Объем зданий до 1100 куб. м
	а
1	22,3
2	23,4
3	25,6
4	26,7
5	27,8
6	40,1
7	44,5
8	46,8
9	60,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 10)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки Перекрытия	25  10
Крыша	7
Полы	8
Проемы	8
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	7  28  1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РОДИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачными помещениями. Фундаменты ленточные бутовые, башмаки железобетонные; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля асбестоцементная; полы бетонные; клетки для телят и ограждения групповых станков деревянные; кормушки бетонные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания без чердачного помещения (совмещенное). Конструкции те же, что и в типе I, но кровля рулонная. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 11

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий от 5000 до 7500 куб. м
	а	б
1	13,6	13,9
2	14,3	14,5
3	15,6	16,0
4	16,3	16,6
5	17,1	17,3
6	24,5	24,9
7	27,2	27,7
8	28,6	29,1
9	36,7	37,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	8	8
Стены и перегородки	17	14
Покрытия или перекрытия	23	43
Крыша	11	-
Полы	8	6
Проемы	7	5
Отделочные работы	2	I
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	11
Пристройка для навозного транспортера	-	5
Прочие работы	10	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕЛЯТНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасные деревянные; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип IV. Стены бревенчатые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Здания с деревянными перекрытиями, черепичной кровлей, дощатыми и глинобитными или кирпичными полами, печным отоплением и деревянными кормушками и клетками.

Учтены канализация и вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 12

	Тип зданий
Территориаль-	I	II	III	IV
ные пояса	объем зданий в куб. м до
	1000	2000	1000	2000	1000	2000	1000	2000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	17,9	16,0	16,5	14,4	16,7	14,7	16,6	14,5
2	18,8	16,8	17,3	15,1	17,6	15,5	17,5	15,3
3	20,5	18,4	18,9	16,5	19,2	16,9	19,2	16,7
4	21,5	19,2	19,7	17,2	20,1	17,6	20,0	17,5
5	22,3	20,0	20,6	18,0	20,9	18,4	20,8	18,1
6	32,2	28,7	29,7	25,9	30,1	26,5	29,9	26,1
7	35,8	31,9	32,9	28,7	33,4	29,4	33,3	29,1
8	37,5	33,5	34,6	30,2	35,1	30,9	34,9	30,5
9	48,3	43,1	44,4	38,8	45,1	39,7	44,9	39,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 12)

Наименование конструктивных элементов	а - б	в - г	д - е	ж – з
Фундаменты	12	10	11	9
Стены и перегородки	29	25	24	24
Полы	9	11	10	10
Перекрытия	10	10	11	11
Крыша	15	14	16	14
Роемы	9	12	9	12
Отопление печное	3	3	3	4
Отделочные работы	1	1	2	I
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	5	5	5
Прочие работы	8	9	9	10
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕЛЯТНИКИ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением. Фундаменты ленточные, башмаки железобетонные; стены из керамзитобетонных панелей и кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля асбестоцементная и полы бетонные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания без чердачного помещения (совмещенное покрытие). Фундаменты ленточные и столбчатые; стены кирпичные; покрытие деревянное или камышитовое по железобетонным прогонам; кровля асбестоцементная и полы бетонные. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, деревянные клетки, ограждения и бетонные кормушки.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 13

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пока	объем зданий от 3000 до 7000 куб. м
	а	б
1	15,3	9,4
2	16,0	9,9
3	17,6	10,8
4	18,3	11,3
5	19,2	11,8
6	27,6	17,0
7	30,6	18,8
8	32,1	19,7
9	41,2	25,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 13)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	11	12
Стены и перегородки	18	19
Покрытия или перекрытия	28	28
Крыша	10	-
Полы	9	8
Проемы	7	8
Отделочные работы	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	14
Прочие работы	6	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА “ЕЛОЧКА”

Характеристика

Тип I. Здания с совмещенным железобетонным покрытием. Фундаменты ленточные, башмаки железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная; полы бетонные и дощатые; отделка улучшенная. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с совмещенным деревянным покрытием. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; кровля асбестоцементная; полы бетонные и дощатые. Группа капитальности III.

Тип III. Здания с совмещенным деревянным покрытием по железобетонным прогонам. Остальные конструкции те же, что и в типе II. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 14

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий от 700 до 1100 куб. м
	а	б	в
1	16,7	14,8	15,1
2	17,6	15,5	15,9
3	19,2	17,0	17,4
4	20,1	17,7	18,1
5	20,9	18,5	18,9
6	30,1	26,6	27,2
7	33,4	29,6	30,2
8	35,1	31,1	31,8
9	45,1	39,9	40,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 14)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	11	11	13
Стены и перегородки	20	28	22
Покрытия	19	17	20
Крыша
Полы	6	5	5
Проемы	8	7	7
Отделочные работы	10	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22	25	26
Прочие работы	4	5	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СВИНАРНИКИ-МАТОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные, фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены бревенчатые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах. Группа капитальности V.

Тип IV. Стены каркасные деревянные, фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Здания с деревянными перекрытиями, черепичной кровлей, кирпичными и деревянными полами, деревянными кормушками и перегородками в станках и печным отоплением.

Учтены канализация и вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 15

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	объем зданий в куб. м
	до	до	более	до	до	более	до	до	более	до	до	более
	1000	2000	2000	1000	2000	2000	1000	2000	2000	1000	2000	2000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	17,6	16,3	14,2	15,9	14,6	12,9	15,0	14	12,2	15,1	13,5	11,8
2	18,4	17,1	14,9	1,6,6	15,4	13,6	15,8	14,7	12,8	15,9	14,3	12,3
3	20,2	18,7	16,3	18,2	16,8	14,9	17,3	16,1	14	17,4	15,6	13,5
4	21,1	19,6	17,1	19,1	17,6	15,5	18,1	16,8	14,6	18,1	16,3	14,1
5	21,9	20,4	17,7	19,8	18,3	16,2	18,8	17,6	15,2	18,9	17,1	14,7
6	31,6	29,3	25,5	28,9	26,3	23,3	27,0	25,3	21,9	27,2	24,5	21,2
7	35,1	32,6	28,4	31,8	29,2	25,9	30,1	28,1	24,4	30,2	27,2	,23,5
8	36,9	34,2	29,8	33,3	30,7	27,1	31,6	29,5	25,5	31,8	28,6	24,7
9	47,4	44	38,3	42,8	39,5	34,9	40,6	37,9	32,9	40,8	36,7	31,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 15)

Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е	ж - и	к – м
Фундаменты	14	11	14	11
Стены и перегородки	30	28	27	26
Полы	7	9	9	9
Перекрытия	9	9	9	9
Крыша	13	12	12	13
Проемы	9	12	9	12
Отопление печное	2	2	2	2
Отделочные работы	2	2	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	6	7	7
Прочие работы	9	9	9	9
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СВИНАРНИКИ-МАТОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Без чердачного помещения (совмещенное перекрытие с кровлей); фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Тип II. С чердачным помещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Здания кирпичные с железобетонными перекрытиями, асфальтовыми, цементными и деревянными полами, черепичной, рулонной или асбестоцементной кровлей, с кормушками и ограждениями станков.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 16

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в куб. м до
	3000	5000	3000
	а	б	в
1	15,0	14,4	17,8
2	15,8	15,2	18,7
3	17,3	16,6	20,5
4	18,1	17,3	21,3
5	18,8	18,1	22,3
6	27,0	26,0	32,3
7	30,1	28,9	35,6
8	31,6	30,3	37,4
9	40,6	39,0	48,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 16)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	11	8
Стены и перегородки	24	15	25
Полы	11	7	10
Перекрытия	29	43	21
Крыша	-	-	12
Проемы	9	5	8
Отделочные работы	1	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	10	11
Прочие работы	5	8	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СВИНАРНИКИ-МАТОЧНИКИ ДЛЯ РЕПРОДУКТОРНЫХ ФЕРМ (С ПОРОСЯТАМИ-ОТЪЕМЫШАМИ)

Характеристика

Здания кирпичные без чердачного помещения (покрытие совмещенное), с ленточными фундаментами, железобетонным покрытием, рулонной кровлей. асфальтовыми и цементными полами, кормушками и ограждениями станков. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 17

Территориальные пояса	Объем зданий до 6000 куб. м
	а
1	15,5
2	16,2
3	17,8
4	18,6
5	19,3
6	27,8
7	30,9
8	32,4
9	41,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 17)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки  Полы	17  34
Покрытия	6
Полы	10
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	1  19  7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СВИНАРНИКИ-ОТКОРМОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; кровля черепичная; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены рубленые; кровля из щепы; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип III. Стены саманные; кровля глиносоломенная; фундаменты ленточные. Группа капитальности V.

Здания с деревянными перекрытиями, дощатыми и кирпичными полами, жердевым ограждением станков, деревянными или железобетонными (в кирпичном варианте) кормушками и печным отоплением.

Учтены вентиляция и канализация сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 18

Территориальные	Тип зданий объемом до 1000 куб. м
пояса	I	II	III
	а	б	в
1	18,0	17,3	16,1
2	18,9	18,1	17,0
3	20,7	19,9	18,6
4	21,6	20,7	19,3
5	22,5	21,7	20,2
6	32,3	31,2	29,1
7	36,0	34,6	32,3
8	37,7	36,4	33,9
9	48,6	46,7	43,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл.18)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	12	10	14
Стены и перегородки	35	27	23
Полы	9	11	13
Перекрытия	7	8	9
Крыша	11	11	10
Проемы	6	11	9
Отопление печное	1	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	16	15
Отделочные работы	2	1	I
Прочие работы	5	4	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СВИНАРНИКИ-ОТКОРМОЧНИКИ

Характеристика

Фундаменты ленточные, стены кирпичные с кирпичным сводом; полы дощатые и кирпичные; печное отопление и деревянное ограждение станков. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 19

Территориальные пояса	Объем зданий до 1200 куб. м
	а
1	18,8
2	19,7
3	21,7
4	22,6
5	23,5
6	33,9
7	37,6
8	39,5
9	51,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 19)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	14
Стены, своды и перегородки  Полы	49  6
Проемы	5
Отопление печное Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	1  2  17  6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СВИНАРНИКИ-ОТКОРМОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными стенами и железобетонным покрытием (совмещенное); кровля рулонная; фундаменты ленточные; полы асфальтовые и цементные (здание не отапливается). Группа капитальности II.

Тип II. Здания со стенами из керамзитобетонных блоков и железобетонным покрытием (совмещенное); остальные конструкции те же, что в типе I. Группа капитальности II.

Тип III. Здания с кирпичными стенами и деревянным покрытием (совмещенное); кровля асбестоцементная; фундаменты ленточные; полы асфальтовые и цементные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, вентиляция, ограждение станков, кормушки и электроосвещение. Центральное отопление предусмотрено только для зданий типа II и III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 20

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий в куб. м до
	3000	5000	6500
	а	б	в
1	12,1	13,8	9,9
2	12,7	14,4	10,4
3	13,9	15,9	11,4
4	14,5	16,5	11,9
5	15,1	17,2	12,4
6	21,8	24,8	17,8
7	24,2	27,6	19,8
8	25,4	28,9	20,8
9	32,7	37,2	26,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %.

(к табл. 20)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	16	9
Стены и перегородки	16	17	17
Покрытия	43	41	36
Полы	12	7	6
Проемы	8	6	11
Отделочные работы	2	1	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	8	9
Прочие работы	7	4	10
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОСТРОЙКИ ЛАГЕРНЫЕ СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Характеристика

Тип I. Навесы с выгульными двориками для свиноматок. Каркас из бревенчатых стоек, врытых в землю, обшит досками с четырех сторон; ограждение двориков и перегородки из жердей; кровля глиносоломенная; полы дощатые. Группа капитальности V.

Тип II. Навесы для остального стада. То же, обшитые досками и горбылем с трех сторон; полы землебитные. Группа капитальности V.

Тип III. Столовые - навесы. То же, панели и фронтоны торцовых стен, обшитые досками; кровля из щепы; полы дощатые. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 21

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий в куб. м до
	450	300 - 450	40 - 100
	а	б	в
1	8,1	3,95	6,3
2	8,6	4,17	6,6
3	9,4	4,54	7,2
4	9,7	4,74	7,6
5	10,2	4,94	7,9
6	14,7	7,1	11,3
7	16,3	7,9	12,6
8	17,1	8,3	13,3
9	22,0	10,7	17,1


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ОВЧАРНИ И КОШАРЫ

Характеристика

Тип I. Стены саманные. Группа капитальности V.

Тип II. Стены кирпичные, облегченные. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные, сплошные. Группа капитальности III.

Здания с ленточными фундаментами, асбестоцементной, глиносоломенной или глинокамышовой кровлей и грунтовыми полами.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, встроенное деревянное оборудование и электроосвещение.

А. ЗДАНИЯ БЕЗ ПЕРЕКРЫТИИ

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 22

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий в куб. м
	до	до	до	более	до	до	до	более	до	до	до	более
	1000	3000	4000	4000	1000	3000	4000	4000	1000	3000	4000	4000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	8	5,7	4,45	4,12	8,7	6,3	4,96	4,7	9,2	6,7	5,3	4,87
2	8,4	6	4,68	4,32	9,2	6,6	5,2	4,94	9,7	7,1	5,5	5,12
3	9,2	6,6	5,12	4,74	10	7,2	5,7	5,4	10,7	7,7	6	5,62
4	9,6	7	5,38	4,94	10,5	7,6	5,96	5,6	11,1	8,1	6,4	5,88
5	10	7,1	5,54	5,12	11	7,9	6,2	5,9	11,6	8,4	6,6	6,1
6	14,4	10,2	8	7,4	15,7	11,3	8,9	8,5	16,6	12,1	9,5	8,7
7	16	11,4	8,9	82	17,5	12,6	9,9	9,4	18,5	13,4	10,6	9,7
8	16,8	12	93	8,7	18,3	13,3	10,4	9,9	19,4	14,1	11,1	10,2
9	21,6	15,5	12	11,1	23,6	17,1	13,4	12,7	24,9	18,1	14,3	13,2
Примечание. Стоимость 1 куб. м базы-навеса для овец принимать по таблице 22 тип I.

Б. ЗДАНИЯ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 23

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 5000 куб. м
	а	б	в
1	8	9	9,6
2	8,4	9,4	10,1
3	9,2	10,3	11
4	9,6	10,8	11,5
5	10	11,3	12
6	14,4	16,2	17,2
7	16	18	19,2
8	16,8	18,9	20,1
9	21,6	24,3	25,9
Удельные веса отдельных конструктивных элемента в %

(к табл. 22 и 23)

Наименование конструктивных элементов	Таблица 22	Таблица 23
Фундаменты	16	16
Стены	28	24
Крыша	33	28
Перекрытия	.	12
Полы	3	2
Проемы	7	8
Отопление печное (очаги)	1	1
Отделочные работы	2	2
Вентиляция и электроосвещение	1	1
Прочие работы	9	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Конюшни

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; кровля черепичная. Группа капитальности III.

Тип II. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты ленточные; кровля глиносоломенная. Группа капитальности V.

Тип III. Стены бревенчатые с деревянным каркасом; фундаменты столбовые; кровля драночная. Группа капитальности V.

Здания с деревянными перекрытиями и глинобитными полами.

Учтены печное отопление, вентиляция, встроенное деревянное оборудование и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 24

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий в куб. м до
	1000	1500	1700
	а	б	в
1  2	13,5  14 2	10,8  11,3	10,6  11,1
3  4	15,5  16,2	12,4  13,0	12,2  12,7
5  6	16,9  24,4	13,5  19,5	13,3  19,1
7	27,0	21,7	21,2
8	28,4	22,8	22,3
9	36,5	29,2	28,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 24)

Наименование конструктивных элементов	а	б - в
Фундаменты	15	12
Стены и перегородки стойл	41	32
Крыша	12	13
Перекрытия	10	14
Полы	4	5
Проемы	9	12
Отопление печное	1	1
Отделочные работы	2	4
Вентиляция и электроосвещение	3	3
Прочие работы	3	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Конюшни

Характеристика

Тип I. Фундаменты ленточные, стены из сырцового кирпича; кровля асбестоцементная, совмещенная, с перекрытием; полы глинобитные. Группа капитальности V.

Тип II. Фундаменты ленточные; стены глинобитные; кровля асбестоцементная с перекрытием; полы глинобитные. Группа капитальности V.

Тип III. Фундаменты ленточные; стены глинобитные; кровля совмещенная, с перекрытием местного типа; полы глинобитные. Группа капитальности V.

Учтены печное отопление, водопровод, электроосвещение и встроенное деревянное оборудование,

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 25

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	I	II	III	I	II	III
пояса	объем здании в куб. м до
	600	1300	2300
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	9,1	8,0	7,7	8,8	7,7	7,5	8,2	7,3	7,1
2	9,5	8,4	8,1	9,2	8,1	7,8	8,7	7,6	7,4
3	10,4	9,2	8,9	10,2	8,9	8,6	9,5	8,4	8,1
4	10,9	9,6	9,2	10,6	9,2	9,0	9,9	8,7	8,5
5	11,3	10,0	9,7	11,0	9,7	9,3	10,3	9.2	8,8
6	16,3	14,4	13,9	15,9	13,9	13,4	14,8	13,2	12,7
7	18,1	16,0	15,5	17,6	15,5	15,0	16,5	14,6	14,1
8	19,1	16,8	16,2	18,6	16,2	15,7	17,3	15,4	14,8
9	24,5	21,6	20,8	23,9	20,8	20,2	22,3	19,7	19,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 25)

Наименование конструктивных элементов	а, г, ж	б, д, з	в, е, и
Фундаменты	11	7	12
Стены	38	21	25
Покрытия	17	23	22
Полы	2	9	4
Проемы	12	15	12
Печное отопление	-	1	2
Отделочные работы	10	12	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	4	5
Прочие работы	5	8	11
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Конюшни

Характеристика

Фундаменты деревянные; стены деревянные брусчатые рубленые и каркасные; столбы деревянные; перекрытия деревянные; кровли рулонные и деревянные; полы дощатые и глинобитные. Группа капитальности IV.

Предусмотрены отопление, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 26

Территориальные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
	а
1	10,8
2	11,3
3	12,4
4	13,0
5	13,5
6	19,5
7	21,7
8	22,8
9	29,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 26)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	19
Стены и перегородки  Перекрытия	32  14
Кровля	13
Полы	5
Проемы	12
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	4  4  4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОНЮШНИ И САРАИ ДЛЯ ФУРАЖА

Характеристика

Стены деревянные каркасные с заборкой из пластин (графа “а”), группа капитальности V и рубленые из бревен (графа “б”), группа капитальности IV.

Перекрытие чердачное отепленное (графа “б”); полы дощатые на лагах из пластин; крыша по стропилам из бревен; кровля тесовая с обрешеткой.

Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 27

Территориальные	Сараи	Конюшни
пояса	объем зданий в куб. м до 500
	а	б
1	9,3	14,9
2	9,8	15,6
3	10,8	17,1
4	11,2	17,8
5	11,7	18,6
6	16,8	26,8
7	18,6	29,7
8	19,6	31,2
9	25,2	40,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 27)

Наименование конструктивных элементов	а	е
Фундамент	23	3
Стены	32	43
Перекрытия	-	5
Крыша	26	6
Полы	7	10
Проемы	6	12
Отделочные работы	-	3
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	4	16
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УТЯТНИКИ И ГУСЯТНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены - кирпичные столбы с заполнением бревнами; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип II. Стены - кирпичные столбы с заполнением саманом; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип III. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Здания с асбестоцементной кровлей, деревянными перекрытиями, глинощебневыми полами и электроосвещением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 28

	Утятники	Гусятники
Территориальные	тип зданий
пояса	I	II	III	I	II	III
	объем зданий в куб. м до
	1200	1300	1300	1000	1100	1100
	а	б	в	г	д	е
1	13,5	12,0	13,7	14,4	13,6	14,7
2	14,2	12,6	14,4	15,2	14,3	15,5
3	15,5	13,8	15,7	16,6	15,6	16,9
4	16,2	14,4	16,5	17,3	16,3	17,6
5	16,9	15,0	17,1	18,1	17,1	18,4
6	24,4	21,6	24,6	26,0	24,5	26,5
7	27,0	24,0	27,4	28,9	27,2	29,4
8	28,4	25,2	28,7	30,3	28,6	30,9
9	36,5	32,4	37,0	39,0	36,7	39,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 28)

Наименование конструктивных элементов	а, б, г, д	в, е
Фундаменты	17	16
Стены	24	30
Крыша	21	18
Перекрытия	8	7
Полы	11	10
Проемы	15	16
Отопление печное	1	1
Отделочные работы	2	1
Электроосвещение	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГУСЯТНИКИ-МАТОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены камышитовые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Здания с деревянными покрытиями (совмещенные), с асбестоцементной кровлей, глинобитными и цементными полами.

Учтены печное отопление, вентиляция, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 29

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 2000 куб. м
	а	б	в
1	9,6	8,2	8,8
2	10,1	8,7	9,2
3	11,0	9,5	10,2
4	11,5	9,9	10,6
5	12,0	10,3	11,0
6	17,2	14,8	15,9
7	19,2	16,5	17,6
8	20,1	17,3	18,6
9	25,9	22,3	23,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 29)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	23	22	25
Стены и перегородки	27	18	20
Покрытия	23	27	25
Проемы	7	9	8
Полы	6	8	7
Отделочные работы	3	4	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	6	6
Прочие работы	5	6	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Цыплятники

Характеристика

Тип I. Здания с печным (боровным) отоплением. Группа капитальности III.

Тип II. Здания с центральным отоплением. Группа капитальности III.

Стены кирпичные или кирпичные столбы с заборкой бревнами; кровля асбестоцементная, глиносоломенная или глинокамышовая; перекрытия деревянные; полы дощатые; фундаменты ленточные.

Учтены центральное или печное (боровное) отопление, солярий, электроосвещение и встроенное оборудование.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 30

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 1500 куб. м
	а	б
1	18,1	20,7
2	19,1	21,7
3	20,8	23,8
4	21,8	24,8
5  6	22,7  32,7	25,9  37,2
7	36,3	41,3
8	38,1	43,4
9	49,0	55,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 30)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	11	9
Стены	19	15
Крыша	12	10
Перекрытия	6	6
Полы	11	12
Проемы	10	9
Отопление печное	8	-
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1	20
Солярий	12	11
Прочие работы	9	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Птичники для выращивания цыплят

Характеристика

Тип-1. Здания с кирпичными столбами с заполнением кирпичной кладкой; фундаменты ленточные; покрытие совмещенное деревянное; кровля асбестоцементная; полы грунтовые, глинобитные и цементные. Группа капитальности III.

Тип II. Здания из керамзитобетонных блоков или кирпичные; фундаменты ленточные, башмаки железобетонные; покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы грунтовые цементные и дощатые. Группа капитальности II.

Тип III. Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные; покрытие деревянное (совмещенное); кровля асбестоцементная; полы грунтовые, цементные и дощатые. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 31

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем здания в куб. м до
	5000	7000	3000
	а	б	в
1	10,6	13,7	11,4
2	11,1	14,4	12,0
3	12,2	15,7	13,1
4	12,7	16,5	13,7
5	13,3	17,1	14,3
6	19,1	24,6	20,6
7	21,1	27,4	22,8
8	22,3	28,7	24,0
9	28,6	37,0	30,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 31)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	13	12	11
Стены и перегородки	13	13	26
Покрытия	28	40	26
Проемы	9	6	2
Полы	5	6	6
Отделочные работы	5	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	20	24
Прочие работы	2	2	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КУРЯТНИКИ И ИНДЮШАТНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены - кирпичные столбы с заполнением бревнами; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип II. Стены - кирпичные столбы с заполнением саманом или шлакобетонными камнями; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип III. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Здания с асбестоцементной кровлей, перекрытия деревянные, полы дощатые.

Учтены производственное оборудование, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 32

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 1600 куб. м
	а	б	в
1  2	14,7  15,5	13,8  14,4	17,5  18,3
3	16,9	15,9	20,1
4	17,6	16,5	21,0
5	18,4	17,2	21,8
6	26,5	24,8	31,4
7  8  9	29,4  30,9  39,7	27,6  28,9  37,2	34,9  36,7  47,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 32)

Наименование конструктивных элементов	а - в
Фундаменты	10
Стены и перегородки	18
Крыша	20
Перекрытия	11
Полы	7
Проемы	15
Отделочные работы	3
Внутренние санитарно-технические н электротехнические устройства	7
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПТИЧНИКИ И АККЛИМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ КУР

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными стенами и железобетонными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы цементные, асфальтовые и дощатые. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с кирпичными стенами и деревянными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля асбестоцементная (совмещенная); полы цементные и асфальтовые. Группа капитальности III.

Тип III. Здания со стенами из керамзитобетонных блоков в железобетонном каркасе; фундаменты ленточные; покрытие железобетонное; кровля совмещенная рулонная; полы грунтовые, бетонные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение и горячее водоснабжение для I и II типов зданий.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 33

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий в куб. м до
	5000-6000	5000-6500	5000
	а	б	в
1	12,6	9,2	12,4
2	13,3	9,6	13,0
3	14,5	10,5	14,3
4	15,1	11,0	15,0
5	15,8	11,4	15,5
6	22,7	16,5	22,3
7	25,2	18,3	24,9
8	26,5	19,2	26,1
9	34,0	24,7	33,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 33)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	14	10	17
Стены и перегородки	17	19	18
Покрытия или перекрытия	36	31	39
Проемы	3	6	7
Полы	5	6	1
Отделочные работы	1	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	18	15
Солярии	4	5	-
Прочие работы	6	4	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПТИЧНИКИ С ВОЛЬЕРНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Характеристика

Тип I. Стены каркасные, деревянные с заполнением деревянными щитами; фундаменты ленточные; кровля асбестоцементная; полы деревянные. Группа капитальности V.

Тип II. Стены каркасные из сборного железобетона с заполнением деревянными щитами; фундаменты ленточные; кровля асбестоцементная; полы деревянные, Группа капитальности III.

Учтены водопровод, встроенное оборудование и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 34

	Тип зданий
Территориальные	I	II	I	II	I	II
пояса	объем зданий в куб. м
	800	1600	2400
	а	б	в	г	д	е
1	10,4	11,4	10,2	11,0	10,0	10,8
2	10,9	12,0	10,7	11,6	10,5	11,3
3	12,0	13,1	11,7	12,7	11,5	12,3
4	12,5	13,7	12,2	13,2	12,0	12,9
5	13,0	14,3	12,7	13,8	12,5	13,4
6	18,7	20,6	18,3	19,8	18,0	19,3
7	20,8	22,8	20,3	22,0	20,0	21,5
8	21,8	24,0	21,3	23,1	20,9	22,6
9	28,1	30,8	27,5	29,7	27,0	29,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 34)

Наименование конструктивных элементов	а, в, д	б, г, е
Фундаменты	6	6
Стены и перегородки	13	18
Покрытия	10	12
Полы	17	16
Проемы	20	18
Отделочные работы	11	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	3
Прочие работы и встроенное оборудование	19	17
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

БРУДЕРГАУЗЫ ДЛЯ ГУСЯТ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены камышитовые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые Группа капитальности V.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Здания с деревянными покрытиями (совмещенное), с асбестоцементной кровлей, с глинобитными и цементными полами и производственным оборудованием.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 35

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 2000 куб. м
	а	б	в
1	10,8	9,5	9,9
2	11,3	10,0	10,4
3	12,4	10,8	11,4
4	13,0	11,4	11,9
5	13,5	11,8	12,4
6	19,5	17,1	17,8
7	21,7	19,0	19,8
8	22,8	19,9	20,8
9	29,2	25,6	26,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 35)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	19	17	20
Стены и перегородки	21	14	14
Покрытия и перекрытия	19	22	21
Проемы	8	10	9
Полы	5	6	6
Отделочные работы	3	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22	25	24
Прочие работы	3	3	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Птичники для выращивания утят

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; покрытие железобетонное совмещенное, утепленное камышитовыми щитами; кровля из волнистых асбестоцементных листов; полы асфальтовые и цементные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены камышитовые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые; покрытие деревянное совмещенное; в остальном те же конструкции, как в типе I. Группа капитальности V.

Учтены центральное отопление от встроенной котельной, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 36

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 4500 куб. м
	а	б
1	11,3	9,6
2	11,9	10,0
3	13,0	11,0
4	13,6	11,5
5	14,2	12,0
6	20,4	17,2
7	22,7	19,2
8	23,9	20,1
9	30,7	25,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 36)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	12	16
Стены и перегородки	20	9
Покрытия или перекрытия	20	24
Проемы	9	9
Полы	12	14
Отделочные работы	4	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	18
Оборудование котельной	5	5
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Цехи батарейные для клеточного содержания кур - несушек

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, деревянным перекрытием, асфальтовыми полами. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 37

Территориальные	Объем зданий до
пояса	2100 куб. м
	а
1	13.6
2	14,3
3	15,6
4	16,3
5	17,1
6	64,5
7	27,2
8	28,6
9	29,1
Удельные веса. отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 37)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	10
Стены и перегородки Крыша	26  9
Перекрытия	11
Полы	8
Проемы	10
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	6  19  1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЦЕХИ БАТАРЕЙНЫЕ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными стенами и совмещенными железобетонными покрытиями; фундаменты ленточные; полы цементные; кровля рулонная. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с кирпичными стенами и совмещенными деревянными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля асбестоцементная; полы цементные. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 38

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в куб. м до
	6000	7000
	а	б
1	12,5	8,6
2	13,1	9,0
3	14,4	9,8
4	15,0	10,3
5	15,6	10,8
6	22,5	15,5
7	25,0	17,1
8	26,3	18,0
9	33,8	23,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 38)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	11	12
Стены и перегородки	20	29
Покрытие и перекрытие	37	26
Проемы	5	4
Полы	7	8
Отделочные работы	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	14
Прочие работы	4	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЦЕХИ БАТАРЕЙНЫЕ НА 26 - 30 ТЫС. ИНДЮШАТ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные и столбовые; покрытие деревянное, совмещенное с кровлей; кровля асбестоцементная; полы асфальтовые, цементные и дощатые. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 39

Территориальные пояса	Объем зданий до 4000 куб. м
	а
1	12,4
2	13,0
3	14,3
4	15,0
5	15,5
6	22,3
7	24,9
8	26,1
9	33,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 39)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	9
Стены и перегородки Покрытия	27  21
Проемы	9
Полы	8
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	4  20  2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДОМИКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПТИЦ

Характеристика

Домики деревянные, на полозьях, с обшивкой стен досками, тесовой кровлей, дощатыми полами. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость на 1 кв. м полезной площади в руб.

Таблица 40

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадь до 10 кв. м	22,6	23,7	26	27,1	28,2	40,7	45,2	47,5	61


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ИНКУБАТОРИИ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, деревянным перекрытием, полами частично деревянными, частично цементными. Группа капитальности III.

Учтены печное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 41

Территориальные пояса	Объем зданий до 600 куб. м
	а
1	18,6
2	19,5
3	21,3
4	22,3
5	23,2
6	33,4
7	37,1
8	39,0
9	50,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 41)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	13
Стены	47
Крыша	5
Перекрытия	9
Полы	6
Проемы	8
Отопление печное Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	3  6  12  1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ИНКУБАТОРИИ

Характеристика

Здания с совмещенными железобетонными покрытиями. Фундаменты ленточные, стены кирпичные; кровля рулонная, полы цементные и из керамических плит. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 42

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	4500	5500	7000
	а	б	в
1	15,1	14,0	13,7
2	15,9	14,7	14,4
3	17,4	16,1	15,7
4	18,1	16,8	16,5
5	18,9	17,6	17,1
6	27,2	25,3	24,6
7	30,2	28,1	27,4
8	31,8	29,5	28,7
9	40,8	37,9	36,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 42)

Наименование конструктивных элементов	а - в
Фундаменты	13
Стены и перегородки	18
Покрытия	29
Проемы	5
Полы	9
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КЛЕТКИ ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

Характеристика

Клетки для нутрий. Группа капитальности III.

Тип I. Клетка состоит из домика, выгульной площадки и бассейна, который соединен с каналом для пропуска воды. В канале и бассейне полы бетонные по глиняной подготовке. В выгульной площадке и домике полы бетонные по щебеночной подготовке. Стены домика и ограждения бетонные. Крыша домика дощатая.

Тип II. То же, но стенки ограждения клетки из оцинкованной сетки.

Клетки для норок. Группа капитальности V.

Тип I. Клетка металлическая, одинарная, для основного стада, с домиком.

Тип II. То же, спаренная с двумя домиками.

Тип III. То же, для молодняка, спаренная с одним домиком на два отделения.

Тип IV. Клетка деревянная, одинарная, для основного стада, с одним домиком. Каркас указанных клеток металлический или деревянный, обтянутый оцинкованной сеткой. Домики и гнездо из досок. Основание под клетки устраивается из дерева в виде стеллажей.

Клетки для кроликов. Группа капитальности V.

Тип I. Клетка состоит из четырех отделений. Каркас из дерева, обшитый досками. Полы и кровля дощатые. Дверки деревянные и из металлической сетки в обвязке. Клетка стационарная. Основание под клетку из дерева - стулья, вкопанные в землю и обвязки по ним.

Тип II. Вольер и домик для молодняка. Вольер состоит из металлического каркаса, обтянутого металлической сеткой. Домик устанавливается на металлический каркас вольера. Вольер с домиком устанавливается на деревянном основании, состоящем из стульев и продольных обвязок.

Клетки для лисиц и песцов. Группа капитальности V. Клетка состоит из четырех секций. В составе клетки предусматривается домик с гнездом. Клетка, домик и гнездо деревянные. Передняя стенка с дверками, боковая левая стенка и пол обтягиваются металлической сеткой. Задняя, боковая правая стенка и кровля дощатые.

Тип I. Клетка с домиком.

Тип II. Клетка без домика.

Восстановительная стоимость клетки, вольера с домиком, домика с гнездом в руб.

Таблица 43

	Клетки для нутрий	Клетки для норок	Клетки для кроликов	Клетки для лисиц и песцов
Территориальные	тип клеток
пояса	I	II	I	II	III	IV	I	II	I	II
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	54,6	51,2	30,2	49,5	31,1	31,9	111	52,9	124	26,0
2	57,1	53,8	31,8	52,1	32,7	33,5	117	55,4	130	27,4
3	63,0	58,8	34,8	57,1	35,8	36,7	128	60,0	143	30,0
4	66,0	61,0	36,3	59,6	37,3	38,3	133	64,0	150	31,2
5	68,0	64,0	37,8	62,0	38,9	39,9	139	66,0	155	32,6
6	98,0	92,0	54,6	89,0	56,3	57,1	200	95,0	223	47,0
7	109,0	102,0	60,0	99,0	62,0	64,0	222	106,0	249	52,1
8	115,0	108,0	64,0	104,0	66,0	67,0	233	111,0	261	54,6
9	148,0	139,0	81,0	134,0	84,0	87,0	299	143,0	336	71,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ С КЛЕТКАМИ ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

Характеристика

Тип I. Сараи с клетками и домиками для соболей. В состав сарая для соболей входят клетки, которые располагаются симметрично по обе стороны центрального прохода (коридора). Над проходом устраивается шатровая крыша. Сарай вместе с клетками представляет собой каркасную конструкцию из дерева. Клетки и каркас сарая обтянуты металлической сеткой.

Кровля тесовая по обрешетке из пластин, уложенных на стропила из брусьев.

Для самок и самцов предусмотрен переносной домик из досок. Домик для самок имеет гнездо. Он устанавливается под шатровой крышей сарая в торцовой части клеток.

Тип II. Сараи для основного стада и молодняка лисиц или песцов. Сарай с каркасными стенами из деревянных стоек с вертикальной обшивкой досками; стропила из круглого леса; кровля из кровельной стружки или из асбестоцементных листов; пол дощатый по балкам, уложенным по прогонам. В состав сарая входят клетки и вольеры.

Каркас вольера из дерева, обтянутый металлической сеткой. В клетки устанавливаются гнезда. Гнезда состоят из каркаса, обшитого досками. В здании предусматривается электроосвещение. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость на 1 клетку в руб.

Таблица 44

Территориальные пояса	Тип I	Тип II
1	117	55,4
2	123	58
3	134	64
4	140	66
5	146	70
6	210	100
7	234	111
8	245	117
9	315	150


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ШЕДЫ ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ С КЛЕТКАМИ

Характеристика

1. Шеды каркасной конструкции из дерева, с клетками и домиками для норок, соболей, лисиц и песцов. Группа капитальности V.

Фундаменты столбовые; стены каркасные с обшивкой торцов досками; кровля асбестоцементная по обрешетке деревянных стропил; полы асфальтовые.

Клетки и домики расположены симметрично по обе стороны центрального прохода. Над ними размещены стропила с кровлей. Клетки и домики из деревянного каркаса, обтянутого оцинкованной сеткой, с металлическим креплением между стоек каркаса стен. Домики для самок имеют гнезда.

В обшитых досками торцах шеда имеются двери, затянутые сеткой.

Шеды имеют в плане между осями размеры 2,0 х 60 и 2,0 х 90 м.

2. Шеды каркасной конструкции из сборного железобетона, с клетками и домиками для норок, соболей, лисиц и песцов. Группа капитальности III.

Фундаменты - железобетонные башмаки; стены каркасные из сборных железобетонных элементов с обшивкой торцов асбестоцементными листами; кровля асбестоцементная; полы асфальтовые.

В остальном конструкции клеток и домиков, их расположение и другие элементы шеда те же, что и в п. 1.

Учтено водоснабжение с установкой автопоилок.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 45

	Основные конструкции шеда
Территориаль	деревянные	железобетонные
ные пояса	норковые	соболиные основного стада	соболиные для содер- жания мо- лод няка	лисовые	песцовые	норковые	соболиные основного стада	соболиные для содер- жания мо- лодняка	лисовые	песцовые
	объем шедов в куб. м до
	350-500	500	350	350-500	350-500	300-450	450	300	300-450	300-450
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	14,4	13,4	14,6	12,4	13,2	16,7	15,3	16,9	14,4	15,2
2	15,2	14,0	15,4	13,0	13,9	17,6	16,0	17,7	15,1	16,0
3	16,6	15,4	16,8	14,3	15,2	19,2	17,6	19,4	16,5	17,5
4	17,3	16,0	17,6	15,0	15,8	20,1	18,3	20,2	17,2	18,2
5	18,0	16,7	18,3	15,5	16,5	20,9	19,2	21,1	18,0	19,0
6	26,0	24,0	26,3	22,3	23,8	30,1	27,6	30,4	25,9	27,4
7	28,9	26,7	29,2	24,9	26,4	33,4	30, е	33,8	28,7	30,4
8	30,3	28,1	30,7	26,1	27,7	35,1	32,1	35,4	30,2	32,0
9	39,0	36,0	39,5	23,6	35,6	45,3	41,2	45,4	38,8	41,1
Примечание. Для приподнятого пола в шедах добавлять на 1 куб. м шеда: из деревянных элементов - 0,56 руб., из железобетонных элементов - 0,49 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 45)

Наименование конструктивных элементов	а - д	е - к
Фундаменты	6	3
Стены	7	8
Полы	7	7
Крыша	16	16
Санитарно-технические работы	17	17
Клетки	41	43
Разные работы	6	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВЫШКА С ТЕПЛУШКОЙ (СТОРОЖЕВАЯ)

Характеристика

Фундаменты столбовые из бутового камня с заборкой из пластин; стены рубленые из бревен; кровля драночная; полы дощатые; перекрытие деревянное; отопление печное. Группа капитальности IV. Предусмотрено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 46

Территориальные	Объем зданий
пояса	до 105 куб. м
	а
1	25,1
2	26,4
3	28,9
4	30,2
5	31,4
6	45,3
7	50,4
8	52,9
9	68,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 46)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	14
Стены	44
Крыша	9
Перекрытия	8
Полы	9
Проемы	6
Печи	6
Отделочные работы Прочие работы и электроосвещение	2  2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

АМБУЛАТОРИИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены бревенчатые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Кровля асбестоцементная; перекрытия деревянные; полы асфальтовые и дощатые; отопление печное.

Учтены водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 47

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 400 куб. м
	а	б	в
1	23,0	20,6	18.8
2	24,2	21,6	19,7
3	26,5	23.7	21,7
4	27,6	24,7	22,6
5	28,8	25.7	23,5
6	41,4	37,0	33,9
7	46,2	41,2	37,6
8	48,7	42,8	39,5
9	62,0	55,4	50,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 47)

Наименование конструктивных элементов	а	б, в
Фундаменты	17	8
Стены	35	31
Крыша	5	7
Перекрытия	7	12
Полы	6	6
Проемы	9	10
Отопление печное	4	5
Отделочные работы	7	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	11
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛЕЧЕБНИЦЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ

Характеристика

1. Участковая ветеринарная лечебница (два здания). Группа капитальности III.

Лечебница. Здание с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями; фундаменты ленточные; кровля черепичная; полы асфальтовые, дощатые и керамические. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Изолятор. Конструкции здания и сантехнические устройства те же, что и в лечебнице.

2. Районная ветеринарная лечебница (четыре здания). Группа капитальности II.

Лечебница. Здание с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями (совмещенное с кровлей); фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы дощатые, цементные, асфальтовые и керамические. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, оборудование встроенной котельной и электроосвещение.

Пункт искусственного осеменения. Конструкции Здания те же, что и в лечебнице. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Незаразный стационар. Конструкции здания те же, чти и в лечебнице. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Изолятор. Конструкции здания те же, что и в лечебнице, полы дощатые. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 48

	Участковая лечебница (2 здания)	Районная лечебница (4 здания)
Территориальные пояса	лечебница	изолятор	лечебница	пункт осеменения	незаразный стационар	изолятор
	объем зданий в куб. м до
	1000	350	2000	6000	5000	400
	а	б	в	г	д	е
1	22,7	18,0	23,5	29,1	23,3	25,9
2	23,9	18,9	24,7	30,6	24,4	27,1
3	26,0	20,7	27,0	33,5	26,8	29,7
4	27,2	21,6	28,2	34,9	27,9	31,1
5	28,4	22,5	29,4	36,5	29,1	32,3
6	40,8	32,3	42,0	52,0	42,0	46,5
7	45,3	36,0	47,0	58,0	46,2	52,1
8	47,9	37,7	50,0	61,0	48,8	54,6
9	61,0	48,7	64,0	79,0	63,0	70,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 48)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	13	15	14	10	10	16
Стены, перегородки	27	39	16	24	24	31
Покрытия или перекрытия	Ч	7	94	98	33	93
Крыша	10	1?
Проемы	10	7	7	8	7	7
Полы	8	5	Р	8	8	6
Отделочные работы	8	1	6	8	5	ч
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19	10	91	19	10	14
Прочие работы	3	4	6	2	9	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ОБМЫВОЧНЫЕ С СУШИЛКОЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, деревянным перекрытием, асфальтовыми полами и с печным отоплением; фундаменты ленточные, Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 49

Территориальные пояса	Объем зданий до 300 куб. м
	а
1	48,6
2	51,2
3	55,4
4	58.0
5,	60,0
6	87,0
7	97,0
8	102,0
9	131,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 49)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	14
Стены	47
Крыша	5
Перекрытия	5
Полы	5
Проемы	6
Отопление печное Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	5  3  7  3
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВАННЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Тип I. Ванна для крупного рогатого скота. Стены и дно бетонные, навес деревянной конструкции с асбестоцементной кровлей; полы навеса из гравия; ограждение деревянное. Группа капитальности IV.

Тип II. Ванна для овец - конструкции те же, что и в типе I.

Тип III. Ванна для овец - конструкции те же, но стенки и дно ванны деревянные. Группа капитальности V.

Учтены для типов II и III водоснабжение и пароснабжение от котлов марки КВ-200.

Восстановительная стоимость на одну установку в руб.

Таблица 50

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II	III
	а	б	в
1	2800	3490	3190
2	2940	3670	3350
3.	3220	4010	3670
4	3360	4190	3830
5	3490	4370	3990
6	5030	6300	5710
7	5630	7000	6400
8	5880	7300	6700
9	7600	9400	8700


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРПУСА ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; перекрытия железобетонные; полы метлахские и деревянные; кровля из асбестоцементных листов; центральное отопление от встроенной котельной. Группа капитальности II.

Тип II. Стены из мелких блоков, остальные конструкции по типу I. Группа капитальности II.

Тип III. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля черепичная; отопление печное. Группа капитальности III.

Учтены кремационная печь, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 51

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий в куб. м до
	1000	2000	3000	1000	2000	3000	1000	2000	3000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	24,2	22,8	21,7	25.1	24,0	23,0	22,5	20,2	19,2
2	25,4	23,9	22,8	26,4	25,2	24,2	22,8	21,2	20,2
3	27,8	26,2	24,9	28 9	27.6	26,5	24,9	23,2	22,1
4	29,1	27,3	26,0	30,2	28,8	27,6	26,0	24,2	23,1
5	30,2	28,5	27,1	31,4	30,1	28,8	27,1	25,2	24,1
6	43,7	41,0	38,9	45,4	42,8	41,4	39,0	36,3	34,6
7	48.7	45,4	43,7	50,4	47,9	46,2	43,7	40,3	38,5
8	50,4	47.9	45,4	52,9	50,4	48,7	45,4	42,0	40,4
9	66,0	61,0	58,8	63,0	65,0	62,0	58,8	54,6	52,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 51)

Наименование конструктивных элементов	а - е	ж - и
Фундаменты	13	15
Стены и перегородки	24	21
Полы	7	7
Перекрытия	11	8
Крыша	3	9
Проемы	10	9
Кремационная печь	1	-
Отделочные работы	5	11
Печное отопление	-	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	9
Оборудование котельной	7	-
Прочие работы	3	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВИВАРИИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, деревянными перекрытиями, асфальтовыми полами, черепичной кровлей и печным отоплением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 52

Территориальные пояса	Объем зданий до 300 куб. м
	а
1	29,2
2	30,7
3	33,6
4	35,1
5	36,5
6	52,9
7	58,4
8	61,0
9	79,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 52)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	11
Стены	33
Полы	5
Перекрытия	5
Крыша	33
Проемы	6
Печное отопление	3
Отделочные работы Электроосвещение Прочие работы	1  1  2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЯМА БЕККАРИ С ВСКРЫВОЧНОЙ

Характеристика

Здание вскрывочной - стены каркасно-обшивные с утеплением; перекрытие деревянное; полы цементные; кровля из асбестоцементных волнистых листов; печное отопление. Группа капитальности V.

Яма - стены кирпичные с железобетонным днищем и деревянным перекрытием. Группа капитальности III.

Сборный резервуар - стены кирпичные с бетонным днищем и железобетонным перекрытием. Группа капитальности II.

Ограждение участка из колючей проволоки и земляной валик. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 53

Территориальные пояса	Вскрывочная с навесом	Яма Беккари	Сборный резервуар	Ограждения и планировка участка
	на 1 куб. м объема	на 1 куб. м емкости	на 1 шт.	на 1 кв. м площади
	а	б	в	г
1	7,8	25,0	416	1,53
2	8,2	26,3	437	1,60
3	9,0	28,8	478	1,75
4	9,4	30,1	499	1.83
5	9,7	31,3	520	1.92
6	14,0	45,4	750	2,76
7	15.6	50,4	830	3,06
8	16,4	52,9	870	3,21
9	21,1	67,0	1130	4,12


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГАЗОКАМЕРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; полы глинощебневые; печное отопление и черепичная кровля. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасные бревенчатые; перекрытия деревянные; полы глинощебневые; печное отопление и кровля из стружки; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 54

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 30 куб. м
	а	б
1	33,9	34,3
2	35,6	36,0
3	39,1	39,4
4	40,7	41,2
5	42,4	42,9
6	61,0	62,0
7	68,0	69,0
8	71,0	72,0
9	92,0	93,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТЫ СКОТОУБОЙНЫЕ

Характеристика

Здания холодные с подшивными перекрытиями по этажам, с канализацией из бетонных лотков и водогрейным очагом.

Тип I. Стены - кирпичные столбы с саманным заполнением; фундаменты столбовые; кровля черепичная; полы цементные. Группа капитальности V.

Тип II. Стены - кирпичные столбы с глиновальковым заполнением; фундаменты столбовые; кровля глиносоломенная; полы асфальтовые. Группа капитальности V.

Тип III. Стены саманные или сырцовые; фундаменты ленточные; кровля глиносоломенная или глинокамышовая и полы из пластин. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 55

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 300 куб. м
	а	б	в
1	11,7	10,2	11,2
2	12,3	10,7	11,8
3	13,4	11,7	12,9
4	14,0	12,2	13,4
5	14,6	12,7	13,9
6	21,0	19,3	20,1
7	23,4	20,3	22,3
8	24,5	21,3	23,4
9	31,5	27,5	30,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 55)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	15	9	16
Стены и перегородки	35	36	34
Полы	7	10	9
Покрытие	15	10	12
Проемы	13	17	14
Печи	5	6	5
Отделочные работы	5	5	5
Прочие работы	5	7	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТЫ СЕЛЬСКИЕ СКОТОУБОЙНЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвала; фундаменты ленточные; стены и перегородки кирпичные; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы цементные. Группа капитальности III.

Учтены отопление печное и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 56

Территориальные пояса	Объем зданий до 170 куб. м
	а
1	23,5
2	24,7
3	27,0
4	28,2
5	29,4
6	42,0
7	47,0
8	49,6
9	64,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 56)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	17
Стены и. перегородки	30
Перекрытия	5
Крыша	11
Полы	2
Проемы	7
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ОВЕЦ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; кровля черепичная; полы дощатые и асфальтовые. Группа капитальности III.

Тип II. Стены саманные; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; кровля глиносоломенная; полы дощатые и асфальтовые. Группа капитальности V.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, электроосвещение и печное отопление.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 57

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 300 куб. м
	а	б
1	21,3	16,4
2	22,3	17.2
3	24,4	18,8
4	25,5	19,7
5	26,5	20,5
6	38,2	29,5
7	42,8	32,8
8	44,5	34,4
9	57,1	44,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 57)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	14	16
Стены и перегородки	40	28
Полы	6	8
Перекрытия	8	10
Крыша	13	13
Проемы	8	10
Отопление печное	3	4
Отделочные работы	5	6
Электроосвещение и вентиляция	3	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ И КОБЫЛ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; кровля черепичная. Группа капитальности III.

Тип II. Стены рубленые; кровля из стружки. Группа капитальности IV.

Здания с деревянными перекрытиями, дощатыми и асфальтовыми полами и печным отоплением.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 58

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 1000 куб. м
	а	б
1	18,6	17,3
2	19,5	18,1
3	21,3	19,9
4	22,3	20,7
5	23,2	21,7
6	33,4	31,2
7	37,1	34,6
8	39,0	36,4
9	50,4	47,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 58)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	12
Стены и перегородки	29	25
Полы	6	8
Перекрытия	11	11
Крыша	9	9
Проемы	15	13
Отопление печное	4	5
Отделочные работы	5	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	12
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЖИЖЕСБОРНИКИ

Характеристика

Жижесборники каменные, кирпичные, рубленые, с перекрытием, устройством глиняного замка вокруг стен и под дном.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 59

Территориальные	Емкость
пояса	до 10 куб. м	более 10 куб. м
	а	б
1	87	59
2	91	62
3	99	68
4	104	71
5	108	74
6	155	106
7	173	118
8	181	123
9	234	160


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВОЗОХРАНИЛИЩА ПРОСТЕЙШЕГО ТИПА

Характеристика

Упрощенные открытого типа, с глиняным замком, с жижесборниками из пластин.

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Таблица 60

Территориальные пояса	С каменной одеждой	Без одежды
	а	б
1	4,59	2,35
2	4,78	2,44
3	5,30	2,70
4	5,50	2,82
5	5,70	2,94
6	8,20	4,20
7	9,20	4,70
8	9,70	4,96
9	12,30	6,40


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВОЗОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Полузаглубленное хранилище с облицовкой бетоном.

Тип II. Наземное хранилище с кирпичными или из сборных железобетонных конструкций стенами.

Тип III. Наземное хранилище с бетонными стенами.

Тип IV. Наземное хранилище со стенами из бутового камня.

Учтено днище хранилищ из бетона.

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Таблица 61

	Тип хранилища
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	емкость в т
	500	1000	1500	500	1000	1500	500	1000	1500	500	1000	1500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	11,8	9,1	8,3	13,4	11,8	11,1	12,3	10,4	9,3	14,5	10,8	10 2
2	12,3	9,5	8,7	14,1	12,3	11,7	12,9	10,9	9,8	15,3	11,3	10,8
3	13,5	10,4	9,6	15,5	13,5	12,8	14,2	12,0	10,8	16,7	12,3	11,8
4	14,1	10,9	10,0	16,1	14,1	13,3	14,8	12,5	11,2	17,5	12,9	12,3
5	14,7	11,3	10,4	16,8	14,7	13,9	15,5	13,0	11,7	18,1	13,4	12,9
6	21,2	16,3	15,0	24,2	21,2	20,0	22,3	18,7	16,8	26,1	19,3	18,5
7	23,5	18,1	16,6	26,9	23,5	22,2	24,6	20,8	18,6	29,1	21,5	20,5
8	24,7	19,1	17,5	28,2	24,7	23,3	26,0	21,8	19,6	30,5	22,6	21,5
9	31,8	24,5	22,4	36,3	31,8	29,9	33,3	28,1	25,2	39,2	29,1	27,6


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТРАНШЕИ И ЯМЫ СИЛОСНЫЕ ПРОСТЕЙШЕГО ТИПА

Характеристика

Стены силосных траншей и ям кирпичные, каменные, деревянные (из досок и пластин), бетонные и глиноплетневые. Дно траншей и ям - цементная стяжка с железнением по втрамбованному в грунт щебню. Отмостка из мятой глины с втрамбованным щебнем.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости силосных траншей и ям в руб.

Таблица 62

	Силосные траншеи для кукурузных початков	Силосные траншеи для зеленой массы	Силосные ямы для кукурузных початков
Территориаль	материал стен
ные пояса	кирпич	бутовый камень	дерево или бетон	кирпич	бутовый камень	дерево или бетон	глино- бетон	без обли- цовки	кирпич	бутовый камень	из пластин
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	10,8	11,7	7,0	7,5	8,3	5,1	3,7	1,53	11,4	18,6	13,0
2	11,3	12,3	7,3	7,8	8,7	5,4	3,9	1,60	12,0	19,5	13,7
3	12,4	13,4	8,0	8,6	9,6	5,9	4,3	1,76	13,1	21,3	15,0
4	13,0	14,0	8,4	9,0	10,0	6,1	4,5	1,83	13,7	22,3	15,0
5	13,5	14,6	8,7	9,3	10,4	6,4	4,7	1,91	14,3	23,2	16,3
6	19,5	21,0	12,5	13,4	15,0	9,2	6,7	2,75	20,6	33,4	23,4
7	21,7	23,4	13,9	15,0	16,6	10,2	7,5	3,06	22,8	37,1	26,0
8	22,8	24,5	14,6	15,7	17,5	10,8	7,9	3,21	24,0	39,0	27,4
9	29,2	31,5	18,8	20,2	22,4	13,9	10,1	4,12	30,8	50,1	35,2


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТРАНШЕИ СИЛОСНЫЕ НАЗЕМНЫЕ И ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫЕ

Характеристика

Тип I. Наземные - стены из Т-образных сборных железобетонных блоков или плит ПКЖ.

Тип II. Полузаглубленные - стены из Т-образных сборных железобетонных блоков.

Дно траншей из монолитного бетона, отмостки асфальтовые.

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Таблица 63

	Тип I	Тип II
Территориальные	из Т-образных блоков	плиты ПКЖ	из Т-образных блоков
пояса	ширина траншей в м
	6	9	12	6	9	12	6	9	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	21,0	14,6	11,6	16,8	11,9	9,6	18,1	13,4	11,1
2	22,1	15,4	12,2	17,6	12,5	10,1	19,1	14,1	11,7
3	24,2	16,8	13,4	19,3	13,7	11,0	20,8	15,5	12,8
4	25,2	17,6	13,9	20,2	14,3	11,5	21,8	16,1	13,3
5	26,3	18,3	14,5	21,0	15,0	12,0	22,7	16,8	13,9
6	37,8	26,3	20,8	30,2	21,5	17,2	32,7	24,2	20,0
7	42,0	29,2	23,2	33,6	23,9	19,2	36,3	26,9	22,2
8	44,5	30,7	24,4	35,3	25,0	20,1	38,1	28,2	23,3
9	57,1	39,5	31,3	45,4	32,2	25,9	49,0	36,3	29,9


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТРАНШЕИ СИЛОСНЫЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ

Характеристика

Степы силосных траншей из вибропрокатных плит, бетонные (торкретбетон), кирпичные и из бутового камня.

Дно траншей из монолитного бетона, отмостки асфальтовые.

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Таблица 64

	Материал стен
Территориаль ные пояса	железобетонные вибропрокатные плиты	бетон	кирпич	бутовый камень
	ширина траншей в м
	6	9	12	6	9	12	6	9	12	6	9	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	11,8	9,6	8,4	9,6	7,9	7,2	11,5	9,2	8,2	12,6	10,2	8,9
2	12,3	10,1	8,8	10,1	8,3	7,6	12,1	9,7	8,7	13,3	10,8	93
3	13,5	11,0	9,7	11,0	9,1	8,3	13,3	10,7	9,5	14,5	11,8	10,2
4	14,1	11,6	10,1	11,6	9,5	8,7	13,8	11,1	9,9	15,1	12,3	107
5	14,7	12,0	10,5	12,0	9,9	9,1	14,4	11,6	10,3	15,8	12,9	11,2
6	21,2	17,2	15,1	17,2	14,2	13,0	20,7	16,6	14,8	22,7	18,5	16,0
7	23,5	19,2	16,8	19,2	15,8	14,4	23,0	18,5	1С,5	25,2	20,5	17,8
8	24,7	20,1	17,6	20,1	16,5	15,2	24,2	19,4	17,3	26,5	21,5	18,7
9	31,8	25,9	22,7	25,9	21,3	19,5	31,1	24,9	22,3	34,0	27,6	24,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

БАШНИ И ПОЛУБАШНИ СИЛОСНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные или бутовые; кровля из кровельной стружки или драни; полы бетонные; шахта деревянная. Группа капитальности III. Учтено устройство колодца (при башнях).

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 65

Территориальные пояса	Башни	Полу башни
	а	б
1	21,4	22,8
2	22,5	24,0
3	24,6	26,3
4	25,7	27,4
5	26,8	28,6
6	38,6	41,1
7	42,8	45,4
8	45,4	47,9
9	58,0	61,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 65)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	9	12
Стены	60	53
Крыша	7	9
Полы	3	5
Проемы	3	3
Отделочные работы	7	7
Шахты	4	3
Прочие работы	7	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МЕЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТИПА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, асфальтовыми иди деревянными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности Ш.

Учтены устройство завальной ямы, деревянной лестницы, отопительной печи и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 66

Территориальные пояса	Объем зданий до 3000 куб. м
	а
1	9,6
2	10,1
3	11,0
4	11,5
5	12,0
6	17,2
7	19,2
8	20,1
9	25,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 66)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	93
Стены	45
Крыша	8
Перекрытия	?.
Полы	10
Отопление печное Проемы	1  5
Лестницы	1
Отделочные работы Электроосвещение	1  3
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЦЕХИ КОМБИКОРМОВЫЕ С ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕМ

Характеристика

Здания полузаглубленные с подвалом; фундаменты ленточные; стены подвала бутовые; стены зерносклада кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; бункера железобетонные; полы цементные, асфальтовые и дощатые.

Учтено электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 67

Территориальные пояса	Объем зданий до 4100 куб. м
	а
1	9.7
2	10,2
3	11,2
4	11,7
5	12,2
6	17,6
7	19,5
8	20,5
9	26,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 67)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	22
Стены и перегородки Покрытия и кровля	37  20
Полы	6
Отделочные работы Внутренние электротехнические работы	2  9
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРМОКУХНИ ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Характеристика

Тип I. Здания с рублеными стенами, асбестоцементной или тесовой кровлей, деревянными перекрытиями, дощатыми и цементными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности IV.

Тип II. Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, деревянными перекрытиями, цементными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип III. Все конструкции те же, что и в типе I. Группа капитальности IV.

Учтены в типах I и III водопровод, канализация, печное отопление и электроосвещение; в типе II - центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 68

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий в куб. м до
	500	600	1000
	а	б	в
1	19,7	19,0	17,1
2	20,7	19,9	17,9
3	22,6	21,8	19,6
4	23,6	22,8	20,5
5	24,6	23,8	21,3
6	35,4	34,2	30,7
7	39,3	38,0	34,1
8	41,2	39,9	35,8
9	53,1	51,2	46,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 68)

Наименование конструктивных элементов	а, в	б
Фундаменты	14	16
Стены и перегородки	28	32
Перекрытия или покрытия	10	8
Крыша	8	-
Проемы	9	12
Полы	6	3
Отопление печное	9	-
Отделочные работы	10	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	21
Прочие работы	1	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРМОКУХНИ ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами и сборным железобетонным покрытием; фундаменты ленточные; полы цементные; кровля рулонная; с сетчатым навесом и встроенной котельной с котлами КВ-200. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 69

Территориальные пояса	Объемы зданий до 500 куб. м
	а
1	29,7
2	31,2
3	34,1
4	35,6
5	37,0
6	53,7
7	59,6
8	62,0
9	80,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 69)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	9
Стены и перегородки Покрытия и перекрытия Проемы	31  14  6
Полы	4
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	7  25
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЦЕХИ КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СВИНОФЕРМ И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Характеристика

Здания кирпичные, с асбестоцементной кровлей, деревянными перекрытиями, асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, пароснабжение, вентиляция, центральное отопление (без котлов), производственное оборудование и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 70

Территориальные пояса	Объем зданий от 1300 до 2000 куб. м
	а
1	14,8
2	15,5
3	17,0
4	17,7
5	18,5
6	26,6
7	29,6
8	31,1
9	39,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 70)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	22
Стены и перегородки Крыша	31  7
Перекрытия	6
Полы	5
Проемы	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Закрома, бункера, хлебопекарная печь и прочие работы	2  12  6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЦЕХИ КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СВИНОФЕРМ И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Характеристика

Тип I. Для ферм крупного рогатого скота. Здания кирпичные с железобетонными покрытиями, рулонной кровлей, цементными и дощатыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Тип II. Для свиноводческих ферм. Конструкции те же, что и в типе I, но имеется встроенная котельная с отдельно стоящей дымовой трубой. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, горячее водоснабжение, пароснабжение, вентиляция, центральное отопление, встроенное оборудование и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 71

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий от 1000 до 2000 куб. м
	а	б
1	19,7	22,1
2	20,7	23,2
3	22,7	25,4
4	23,6	26,5
5	24,7	27,6
6	35,5	33,8
7	39,5	44,2
8	41,5	46,4
9	53,3	59,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 71)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	17
Стены и перегородки	26	19
Покрытия	23	17
Полы	4	4
Проемы	6	7
Отделочные работы	1	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	11
Прочие работы	3	12
Дымовая труба	-	11
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МОЛОЧНЫЕ ПРИ ФЕРМАХ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные; полы асфальтовые; перекрытие деревянное; крыша асбестоцементная; отопление печное. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, встроенное оборудование (бассейн для охлаждения молока и т. д.) и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 72

Территориальные пояса	Объем зданий до 300 куб. м
	а
1	28,6
2	30,1
3	32,9
4	34,4
5	35,8
6	'51,2
7	57,1
8	60,0
9	77,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 72)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	13
Стены и перегородки Полы	34  4
Крыша	6
Перекрытия	9
Проемы	8
Отопление печное Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	5  8  12  1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МОЛОЧНЫЕ ПРИ ФЕРМАХ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные; полы цементные; крыша асбестоцементная; перекрытие деревянное. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление (с котлами), пароснабжение, вентиляция, водопровод, канализация, встроенное оборудование (резервуар для рассола, уравнительный бак и т. д.) и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 73

Территориальные пояса	Объем зданий до 800 куб. м
	а
1	25,2
2	26,5
3	29,1
4	30,3
5	31,6
6	45,5
7	50,7
8	52,9
9	68,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 73)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	12
Стены	30
Крыша	6
Перекрытия	8
Полы	4
Проемы	8
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	7  23  9
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ

Характеристика

Здания с каркасными стенами, обшитыми досками или асбестоцементными листами, с асбестоцементной кровлей; полы грунтовые; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 74

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	5000	6000
	а	б
1	2,68	2,26
2	2,81	2,37
3	3,08	2,60
4	3,22	2,71
5	3,35	2,82
6	4,82	4,07
7	5,37	4,52
8	5,63	4,75
9	7,20	6,10
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 74)

Наименование конструктивных элементов	а, б
Фундаменты	28
Стены	34
Проемы	6
Крыша	24
Электроосвещение Прочие работы	4  4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ СЕНА И ТОРФЯНОЙ ПОДСТИЛКИ

Характеристика

Тип I. Здания из деревянных сборных конструкций; фундаменты столбовые; стены - открытый деревянный каркас; покрытие деревянное; кровля из волнистых асбестоцементных листов; полы глинощебневые. Группа капитальности V.

Тип II. Здания из сборных железобетонных конструкций; фундаменты столбовые; стены - открытый железобетонный каркас; покрытие из сборных железобетонных конструкций; в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 75

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	площадь зданий в кв. м до
	200	300	600	200	300	600
	а	б	в	г	д	е
1	10,5	9,6	8,7	17,9	16,5	13,0
2	11,0	10,1	9,2	18,8	17,3	13,7
3	12,1	11.0	10,1	20,6	18,9	15,0
4	12,6	11,5	10,5	21,5	19,7	15,6
5	13,1	12,0	10,9	22,3	20,6	16,3
6	18,9	17,2	15,7	32,2	29,7	23,4
7	21,0	19,2	17,5	35,8	32,9	26,0
8	22,1	20,1	18,3	37,5	34,6	27,4
9	28,4	25,9	23,6	48,3	44,4	35,2


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ ПОДСТИЛКИ (ПОМЕТОХРАНИЛИЩЕ)

Характеристика

Здания из сборных железобетонных конструкций; фундаменты столбовые; стены - открытый каркас из сборных железобетонных колонн; покрытие из сборных железобетонных балок и деревянных прогонов; кровля асбестоцементная. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 76

Территориальные пояса	Полезная площадь 1300 кв. м
	а
1	7,3
2	7,6
3  4	8,4  8,7
5	9,2
6	13,2
7	14,6
8	15,4
9	19,4


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЯЙЦЕСКЛАДЫ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами; железобетонными покрытиями, с рулонной кровлей, цементными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 77

Территориальные	Производительность
пояса	60-65 тыс. яиц в смену	120-130 тыс. яиц в смену
	объем зданий в куб. м до
	1100	2000
	а	б
1	14,2	12,2
2	14,9	12,8
3	16,3	14,0
4	17,1	14,6
5	17,7	15,2
6	25,5	21,9
7	28.4	24,4
8	29,8	25,6
9	38,3	32,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 77)

Наименование конструктивных элементов	а, б
Фундаменты	17
Стены и перегородки	24
Покрытия или перекрытия	30
Проемы	3
Полы	6
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЯЙЦЕСКЛАДЫ НА 3 ВАГОНА

Характеристика

Здания одноэтажные с подвалом; фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные; стены наземной части кирпичные; перегородки деревянные; перекрытие над подвалом железобетонное; чердачное - деревянное; кровля асбестоцементная; полы цементные.

Учтены печное отопление и электроосвещение. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 78

Территориальные пояса	Объем зданий до 1300 куб. м
	а
1	16,0
2	16,8
3	18,4
4	19,2
5	20,0
6	28,7
7	31.9
8	33,5
9	43,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 78)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	11
Стены и перегородки Перекрытия	39  14
Кровля	5
Полы	6
Проемы	11
Отделочные работы Внутреннее электроосвещение	8  4
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПИТОМНИКИ ДЛЯ СОБАК ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты деревянные; стены деревянные каркасно-засыпные или каркасно-плитные с наружной штукатуркой, рубленые и брусчатые без наружной штукатурки; перекрытия деревянные; кровли толевые, рубероидные и деревянные; полы дощатые.

Предусмотрены печное отопление и электроосвещение. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 79

Территориальное пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 100 куб. м	35	36,8	38,5	40,3	43,8	63	70	74	95
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 79)

Наименование конструктивных элементов	%
Фундаменты	15
Стены и перегородки	40
Перекрытия	5
Кровля	6
Полы	5
Проемы	15
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы  Прочие работы	1  8
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КУХНИ ДЛЯ СОБАК ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные и деревянные; перекрытия деревянные; кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные; полы дощатые.

Предусмотрены печное отопление, водопровод и электроосвещение. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 80

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 100 куб. м	33,7	35,4	37,1	38-8	42,1	61,0	67,0	71,0	91,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 80)

Наименование конструктивных элементов	%
Фундаменты	7
Стены и перегородки	40
Перекрытия	19
Кровля	5
Полы	6
Проемы	8
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	6
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МАШИНОРЕМОНТНЫЕ НА 150 УСЛОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты ленточные; наружные стены кирпичные; внутренние колонны и конструкции покрытий железобетонные; каркас. заполняется кирпичной кладкой; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений бетонные, торцовые, дощатые и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пароснабжение, горячее водоснабжение и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 81

Территориальные пояса	Объем зданий до 6000 куб. м
	а
1	14,9
2	15,6
3	17,4
4	17,8
5	18,6
6	26,8
7	29,7
8	31,3
9	40,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 81)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	11
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	26  10  7
Проемы	10
Полы	6
Отделочные работы Металлоконструкции Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	2  2  21  5
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МАШИНОРЕМОНТНЫЕ НА 300 УСЛОВНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, с фонарем; фундаменты сборные железобетонные и бутобетонные; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений бетонные, торцовые, из кирпича на ребро и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 82

Территориальные пояса	Объем зданий от 6000 до 8000 куб. м
	а
1	14,0
2	14,7
3	16,1
4	16,8
5	17,6
6	25,3
7	28,1
8	29,5
9	37,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 82)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	7
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	21  20  5
Проемы	10
Полы	10
Отделочные работы Металлоконструкции Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1  2  14
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ РЕМОНТНЫЕ НА 600 УСЛОВНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты бутовые ленточные, наружные стены кирпичные; стены. среднего пролета - железобетонный каркас с заполнением кирпичной кладкой, а в повышенной части - с заполнением керамзитобетонными сборными панелями; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений бетонные, торцовые, дощатые и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пароснабжение, горячее водоснабжение и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 83

Территориальные пояса	Объем зданий до 10000 куб. м
	а
1	13,1
2	13,8
3	15,0
4	15,7
5	16,4
6	23,6
7	26,2
8	27,6
9	35,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 83)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	19  19  8
Проемы	10
Полы	6
Отделочные работы Металлоконструкции Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2  2  17
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ РЕМОНТНЫЕ НА 900 УСЛОВНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты сборные железобетонные и бутобетонные; каркас здания и покрытия железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений торцовые, бетонные, дощатые, из кирпича на ребро и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, пароснабжение, горячий и холодный водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация и радиофикация. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 84

Территориальные пояса	Объем зданий от 26000 до 30000 куб. м
	а
1	10,9
2	11,5
3	12,6
4	13,1
5	13,7
6	19,7
7	21,8
8	22,9
9	29,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 84)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	22  18  8
Проемы	5
Полы	9
Отделочные работы Металлоконструкции Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2  4  17
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ НА 25-30 ТРАКТОРОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты бутовые ленточные; каркас железобетонный; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы бетонные и глинощебеночные.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 85

Территориальные	Объем зданий
пояса	до 2000 куб. м	до 3000 куб. м
	а	б
1	15,1	12,6
2	15,9	13,3
3	17,4	14,5
4	18,1	15,1
5	18,9	15,8
6	27,2	22,7
7	30,2	25,2
8	31,8	26,5
9	40,8	34,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 85)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	7	8
Стены и перегородки	29	29
Перекрытия и покрытия	17	10
Кровля	6	12
Проемы	12	11
Полы	3	2
Отделочные работы	2	2
Металлоконструкции	4	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	19
Прочие работы	5	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ НА 100-200 ТРАКТОРОВ И ДРУГОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутобетонные, каркас железобетонный; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений асфальтобетонные, бетонные, из кирпича на ребро и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, пароснабжение, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, электроосвещение, радиофикация и телефонизация. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 86

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 8500	до 12500
	а	б
1	12,8	11,9
2	13,4	12,5
3	14,7	13,7
4	15,3	14,3
5	16,0	15,0
6	23,0	21,5
7	25,5	23,9
8	26,8	25,0
9	34,4	32,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 86)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	7	7
Стены и перегородки	27	23
Перекрытия и покрытия	13	13
Кровля	6	12
Проемы	7	7
Полы	7	8
Отделочные работы	2	2
Металлоконструкции	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20	20
Прочие работы	8	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

Характеристика

Здания кирпичные с ленточными фундаментами, деревянными перекрытиями и с кровлей из асбестоцементных листов. Группа капитальности III.

Тип I. Мастерская технического ухода.

Полы глинощебневые; отопление печное; электроосвещение.

Тип II. Мастерская текущего ремонта.

Полы дощатые, торцовые из шашек, цементные и кирпичные.

Для II типа учтены центральное отопление от собственной котельной, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 87

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем здании в куб. м до
	2000	4000
	а	б
1	7,1	13,9
2	7,5	14,6
3	8,2	16,0
4	8,6	16,7
5	8,9	17,5
6	12,9	25,1
7	14,3	27,9
8	15,0	29,3
9	19.2	37,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 87)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	11	8
Стены и перегородки	36	28
Полы	4	8
Перекрытия	9	6
Крыша	15	11
Проемы	12	10
Отделочные работы	4	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	21
Прочие работы	1	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ

Характеристика

Здания кирпичные, с совмещенными перекрытиями, рулонной кровлей, полами из торцовой шашки и цементными, железобетонными или металлическими подкрановыми балками; фундаменты ленточные.

Тип I. Со смешанными перекрытиями (деревянные и железобетонные). Группа капитальности III.

Тип II. С железобетонными перекрытиями. Группа капитальности II.

Тип III. С деревянными перекрытиями. Группа капитальности III. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 88

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий в куб. м до
	6500	7000	9000
1  2	10,9  11,5	12,3  12,9	10,1  10,6
3	12,6	14,1	11,6
4	13,1	14,7	12,1
5	13,7	15,4	12,6
6  7  8	19,7  21,8  22,9	22,1  24,5  25,8	18,1  20,2  21,2
9	29,5	33,1	27,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 88)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	7	6	6
Стены и перегородки	20	17	19
Полы	11	7	15
Покрытия и кровля	22	26	19
Проемы	12	11	11
Отделочные работы	4	3	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	23	21
Прочие работы	6	7	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ ДЛЯ МТС (МТМ) И МАСТЕРСКИЕ МЕЖРАЙОННЫЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (ММКР)

Характеристика

Здания кирпичные, с железобетонными и деревянными совмещенными перекрытиями, с торцовыми цементными, глинобетонными и дощатыми полами, железобетонными и деревянными подкрановыми балками, рулонной и асбестоцементной кровлей; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, сеть сжатого воздуха и электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 куб. м. здания в руб.

Таблица 89

	МТМ	ММКР
Территориальные	объем зданий в куб. м до
пояса	5000	12 000
	а	б
1	12,9	11,4
2	13,6	12,0
3	14,9	13,1
4	15,5	13,7
5	16,2	14,3
6	23,3	20,6
7	25,9	22,9
8	27,1	24,0
9	34,9	30,8
Удельные веса отдельных конструктивных -элементов в %

(к табл. 89)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	7	6
Стены и перегородки	35	47
Полы	8	9
Перекрытия и кровля	18	19
Проемы	9	8
Отделочные работы	3	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	16
Прочие работы	2	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные и панельные; перекрытия металлические, покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные, асфальтовые и дощатые.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 90

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	4000	5000	6000	10000
	а	б	в	г
1	13,3	12,8	12,0	11,2
2	14,0	13,4	12,6	11,8
3	14,6	14,1	13,2	12,3
4	15,3	14,7	13,8	12,9
5	16,6	16,0	15,0	14,0
6	23,9	23,0	21,6	20,2
7	26,6	25,6	24,0	22,4
8	28,1	27,0	25,3	23,6
9	35,9	34,6	32,4	30,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 90)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	12	11	12	12
Стены, перегородки и колонны	30	30	30	30
Перекрытия и покрытия	16	16	16	16
Кровля	7	8	8	7
Полы	9	9	8	10
Проемы	8	8	7	8
Отделочные работы	3	3	3	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	13	12	13	13
Прочие работы	2	3	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные и панельные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные, асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 91

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 1000	до 3000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г	д
1	21,0	14,0	12,7	10,6	9,7
2	22,1	14;7	13,3,	11,1	10,2
3	23,1	15,4	14,0	11,7	10.7
4	24,2	16,1	14,6	12,2	11,2
5	26,3	17,5	15,9	13,3	12,1
6	37,8	25,2	22,9	19,1	17,5
7	42,0	28,0	25,4	21,2	19,4
8	44,3	29,5	26,8	22,4	20,5
9	56,7	37,8	34,3	28,6	26,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 91)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	9	8	8	6	7
Стены, перегородки и колонны	35	34	31	30	28
Покрытия и перекрытия	14	14	14	13	14
Кровля	6	6	6	7	6
Полы	15	13	13	16	15
Проемы	8	9	9	10	9
Отделочные работы	2	3	3	2	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы Прочие работы	7  4	9  4	12  4	11  5	12  6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия деревянные; кровля рулонная. Полы асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 92

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 1000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г
1	18,8	12,9	12,3	11,4
2	19,7	13,5	12,9	12,0
3	20,7	14,2	13,5	12,5
4	21,6	14,8	14,1	13,1
5	23,5	16,1	15,4	14,3
6	33,8	23,2	22,1	20,5
7	37,6	25,8	24,6	22,8
8	39,7	27,2	26,0	24,1
9	50,8	34,8	33,2	30,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 92)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	11	8	7	5
Стены, перегородки и колонны	36	34	33	30
Покрытия и перекрытия	11	10	10	12
Кровля	9	8	8	8
Полы	7	9	10	12
Проемы	8	8	10	11
Отделочные работы	4	4	4	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	11	14	13	12
Прочие работы	3	5	5	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и деревянные; стены деревянные; колонны деревянные; перекрытия и покрытия деревянные; кровля рулонная; полы глинобитные, дощатые и бетонные; перегородки деревянные. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 93

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	2000	3000
	а	б	в	г
1	16,9	14,7	11,6	9,4
2	17,7	15,4	12,2	9,9
3	18,6	16,2	12,8	10,3
4	19,4	16,9	13,3	10,8
5	21,1	18,4	14,5	11,8
6	30,4	26,5	20,9	16,9
7	33,8	29,4	23,2	18,8
8	35,7	31,0	24,5	19.8
9	45,6	40,0	31,3	25,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 93)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	6	5	3	3
Стены, перегородки и колонны	32	29	25	22
Покрытия и перекрытия	11	12	14	14
Кровля	11	9	10	10
Полы	11	12	13	15
Проемы	8	10	10	10
Отделочные работы	2	2	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	16	18	19
Прочие работы	4	5	5	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные и панельные; полы асфальтовые, бетонные и дощатые; перекрытия металлические, покрытия железобетонные; кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 94

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 1000	до 3000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г	д
1	13,9	12,5	11,2	10,9	9,1
2	14,6	13,1	11,8	11,4	9,6
3	15,3	13,8	12,3	12,0	10,0
4	16,0	14,4	12,9	12,5	10,5
5	17,4	16,6	14,0	13,6	11,4
6	25,0	22,5	20,2	19,6	16,4
7	27,8	25,0	22,4	21,8	18.,2
8	29,3	26,4	23,6	23,0	19,2
9	37,5	33,8	30,2	29,4	24,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 94)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	10	10	8	8	8
Стены, перегородки и колонны	34	34	32	32	32
Перекрытия и покрытия	16	17	20	20	20
Кровля	7	6	6	6	5
Полы	10	11	14	14	13
Проемы	8	7	7	7	7
Отделочные работы	3	3	3	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	10	10	8	8	9
Прочие работы	2	2	2	2	3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные и панельные; полы асфальтовые, бетонные и дощатые; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 95

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 2000	до 3000	до 9000	до 18000	свыше 18000
	а	б	в	г	д
1  2  3	13,1  13,8 14,4	11,9  12,5  13,1	10,8  11,3  11,9	9,8  10,3  10,8	9,1  9,6  10,0
4  5	15,1  16,4	13,7  14,9	12,4  13,5	11,3  12,3	10,5  11,4
6  7  8  9	23,6  26,2  27,6  35,4	21,5  23,8  25,1  32,1	19,4  21,6  22,8  29,2	17,6  19,6  20,7  26,5	16,4  18,2  19,2  24,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 95)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	10	8	6	7
Стены, перегородки и. колонны	33	29	27	24	21
Перекрытия и покрытия	16	19	21	22	24
Кровля	6	7	7	8	8
Полы	9	10	11	12	13
Проемы	6	6	6	7	7
Отделочные работы	3	3	3	2	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	12	12	12	13	13
Прочие работы	3	4	5	6	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; полы асфальтовые, бетонные и деревянные; перекрытия и покрытия деревянные; кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 96

Территориальные	Объем здания в куб. м
пояса	ДО 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г	д
1	13,7	12,4	11,4	11,1	8,5
2	14,4	13,0	12,0	11,7	8,9
3	15,1	13,6	12,5	12,2	9,4
4	15,8	14,3	13,1	12,8	9,8
5	17,1	15,5	14,3	13,9	10,6
6	24,7	22,3	20,5	20,0	15,3
7	27,4	24,8	22,8	22,2	17,0
8	28,9	26,2	24,1	23,4	17,9
9	37,0	33,5	30,8	30,0	23,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 96)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	11	9	9	7	6
Стены, перегородки и колонны	34	33	29	28	27
Покрытия и перекрытия	13	12	14	15	18
Кровля	9	7	8	9	10
Полы	8	10	10	12	14
Проемы	8	9	10	9	9
Отделочные работы	5	4	4	3	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	10	14	13	12	9
Прочие работы	2	2	3	5	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные; стены и перегородки деревянные; полы асфальтовые, бетонные и деревянные; перекрытия деревянные; кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 97

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	2000	3000
	а	б	в	г
1	14,5	13,9	12,1	10,1
2	15,2	14,6	12,7	10,6
3	16,0	15,3	13,3	11,1
4  5	16,7  18,1	16,0  17,4	13,9  15,1	11,6  12,6
6	26,1	25,0	21,8	18,2
7	29,0	27,8	24,2	20,2
8	30,6	29,3	25,5	21,3
9	39,2	37,5	32,7	27,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 97)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	6	5	4	4
Стены, перегородки и колонны	34	31	29	28
Покрытия и перекрытия	14	9	10	10
Кровля	10	8	8	8
Полы	12	11	12	11
Проемы	10	11	11	10
Отделочные работы	2	3	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	10	20	21	23
Прочие работы	2	2	2	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты ленточные; стены кирпичные; полы асфальтовые и деревянные; покрытия деревянные; кровля рулонная. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 98

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г	д
1	13,4	12,3	11,3	11	8,5
2	14,1	12,9	11,8	11,6	8,9
3	15,5	14,1	12,9	12,7	9,7
4	16,1	14,7	13,5	13,2	10,2
5	16,8	15,4	14,1	13,8	10,6
6	24,2	22,1	20,2	19,8	15,3
7	26,9	24,5	22,5	22	17,0
8	28,2	25,8	23,6	23,1	17,8
9	36,3	33,1	30,4	29,7	22,9
Удельные веса. отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 98)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	10	9	7	7
Стены и перегородки	32	30	28	27	25
Покрытия	24	21	23	25	28
Полы	9	11	11	13	15
Проемы	8	9	9	8	8
Отделочные работы	3	3	3	3	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	14	14	12	10
Прочие работы	2	2	3	5	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ С МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СКЛАДОМ

Характеристика

Здания кирпичные с совмещенными железобетонными перекрытиями, асфальтовыми полами, рулонной кровлей; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 99

Территориальные пояса	Объем зданий 2230 куб. м
	а
1  2  3	13,2  13,9  15,2
4	15,8
5	16,5
6  7	23,8  26,4
8	27,7
9	35,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 99)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	6
Стены, перегородки и колонны	28
Полы	14
Покрытия и кровля	27
Проемы	11
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ ПЛОЩАДЬЮ 500 кв. м ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные; покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип IV. Стены из легкобетонных камней в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип V. Стены из грунтобетонных камней в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные и бутобетонные, ленточные; покрытие железобетонное (кроме типа II); кровля рулонная; полы асфальтобетонные, дощатые и цементные.

Учтены вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и центральное отопление служебных помещений.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 100

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV	V
пояса	объем зданий от 3000 до 4000 куб. м
	а	б	в	г	д
1	11,5	10,2	12,6	12,3	12,9
2	12,1	10,7	13,3	12,9	13,5
3	13,3	11,7	14,5	14,2	14,8
4	13,8	12,2	15,1	14,8	15,5
5	14,4	12,7	15,8	15,5	16,0
6	20,8	18,3	22,7	22,3	23,1
7	23,0	20,3	25,2	24,7	25,7
8	24,2	21,3	26,5	26,0	27,0
9	31,1	27,5	34,0	33,3	34,7,
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 100)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	30	33	26	31	29
Стены и перегородки	16	18	24	19	22
Перекрытия и покрытия	19	9	16	13	12
Кровля	7	10	6	11	11
Проемы	6	7	5	5	5
Полы	15	14	16	13	13
Отделочные работы	1	1	2	1	1
Металлоконструкции	2	2	1	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	3	3	3	3
Прочие работы	1	3	1	2	2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ОТАПЛИВАЕМЫЕ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ ПЛОЩАДЬЮ 1000 кв. м ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные; каркас железобетонный. Группа капитальности- II.

Тип IV. Стены из легкобетонных камней; каркас железобетонный. Группа капитальности II.

Тип V. Стены из грунтобетонных камней; каркас железобетонный. Группа капитальности II.

Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные и бутобетонные ленточные; покрытия железобетонные в типах I, III - V и деревянные в типе II; кровля рулонная; полы асфальтобетонные, дощатые и цементные.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 101

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV	V
пояса	объем зданий от 6000 до 8000 куб. м
	а	б	в	г	д
1	12,0	10,7	12,2	11,8	12,1
2	12,6	11,2	12,8	12,3	12,7
3	13,8	12,3	14,0	13,5	13,9
4	14,4	12,8	14,6	14,1	14,5
5	15,0	13,4	15,2	14,7	15,1
6	21,6	19,2	21,9	21,2	21,8
7	24,0	21,3	24,4	23,5	24,2
8	25,2	22,4	25,6	24,7	25,4
9	32,4	28,8	32,9	31,8	32,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 101)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	29	28	27	27	27
Стены и перегородки	14	15	18	15	18
Перекрытия и покрытия	16	8	10	11	10
Кровля	11	15	20	21	20
Проемы	5	6	4	4	4
Полы	17	19	13	14	13
Отделочные работы	2	2	1	1	1
Металлоконструкции	2	3	2	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	3	3	3	3
Прочие работы	1	1	2	2	2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ ПЛОЩАДЬЮ 1000 кв. м ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены из легкобетонных камней в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип III. Стены из грунтобетонных камней в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип IV. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип V. Стены кирпичные. Группа капитальности III.

Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные и бутобетонные ленточные; покрытия железобетонные в типах I - IV и деревянные в типе V; кровля рулонная; полы асфальтобетонные, дощатые и цементные.

Учтены вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и центральное отопление служебных помещений.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 102

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV	V
пояса	объем зданий от 6000 до 8000 куб. м
	а	б	в	г	д
1	10,7	11,1	11,5	11,0	10,0
2	11,2	11,7	12,1	11,6	10,5
3	12,3	12,8	13,3	12,7	11,5
4	12,8	13,3	13,8	13,2	12,0
5	13,4	13,9	14,4	13,8	12,5
6	19,2	20,0	20,8	22,0	18,0
7	21,3	22,2	23,0	22,0	20,0
8	22,4	23,3	24,2	23,1	21,0
9	28,8	29,9	31,1	29,7	27,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 102)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	28	23	30	32	35
Стены и перегородки	18	21	16	13	13
Перекрытия и покрытия	17	15	15	17	7
Кровля	7	7	12	7	11
Проемы	4	4	4	5	5
Полы	19	18	15	18	20
Отделочные работы	1	1	1	2	3
Металлоконструкции	3	3	2	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	2	3	2	2
Прочие работы	1	1	2	1	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДЬЮ 90 кв. м

Характеристика

Стены кирпичные; кровля рулонная; полы глинобитные; фундаменты ленточные. Учтено электроосвещение.

Тип I. Покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Тип II. Покрытие железобетонное. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 103

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий от 300 до 500 куб. м
	а	б
1	12,1	15,0
2	12,7	15,7
3	13,9	17,2
4	14,5	18,0
5	15,1	18,7
6	21,8	26,9
7	24,2	29,9
8	25,4	31,4
9	32,7	40,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 103)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	14
Стены и перегородки	37	31
Перекрытия и покрытия	8	20
Кровля	13	14
Проемы	10	8
Полы	3	3
Отделочные работы	2	1
Электроосвещение	5	4
Прочие работы	6	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ С РАМПАМИ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бетонные и железобетонные; стены кирпичные и панельные; полы асфальтобетонные и дощатые; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная и из асбестоцементных листов. Здания неотапливаемые, оборудованные электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 104

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 1000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г
1	21,0	15,4	12,6	7,4
2	22,1	10,2	13,3	7,7
3	23,1	16,9	13,9	8,1
4	24,2	17.7	14,5	8,5
5	26,3	19,3	15,8	9,2
6	37,8	27,8	22,8	13,2
7	42,0	30,9	25,3	14,7
8	44,1	32,4	26,5	15,4
9	56,8	41,7	34,1	19,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 104)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	35	28	25	22
Стены, перегородки и колонны	16	15	14	13
Перекрытия и покрытия	13	16	18	20
Кровля	3	4	5	6
Полы	20	23	24	24
Проемы	3	4	4	6
Отделочные работы	2	2	2	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	7	7	7	7
Прочие работы	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ С РАМПАМИ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия деревянные; полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 105

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	2000	3000	5000	10000
	а	6	в	г
1	13,7	12,8	11,5	8,6
2	14,4	13,4	12,1	9:0
3	15,1	14,1	12,7	9,5
4	15,8	14,7	13,2	9,9
5	17,1	16,0	14,4	10,8
6  7  8  9	24,7  27,4  28,8  37,0	23,0  25,6  26,9  34,6	20,7  23,0  24,2  31,1	15,5  17,2  18,1  23,2
Удельные веса отдельных конструктивных элемента в %

(к табл. 105)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	24	23	23	20
Стены, перегородки и колонны	25	23	21	18
Перекрытия и покрытия	11	11	13	13
Кровля	5	5	5	5
Полы	15	16	15	16
Проемы	8	9	9	10
Отделочные работы	2	2	2	2
Электротехнические работы	1	I	1	1
Прочие работы	9	10	11	15
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ С РАМПАМИ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные; стены деревянные; покрытия и перекрытия деревянные; полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 106

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	100	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г	д
1	27,9	14,6	12,9	10,7	10,0
2	29,3	15,3	13,5	11,2	10,5
3	30,7	16,1	14,2	11,8	11,0
4	32,1	16,8	14.8	12,3	11,5
5	34,9	18,3	16,1	13,4	12,5
6	50,2	26,3	23,2	19,3	18,0
7	55,8	29,2	25,8	21,4	20,0
8	58,6	30,7	27,1	22,5	21,0
9	75,3	39,4	34,8	28,9	27,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 106)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	15	12	11	9	8
Стены, перегородки и колонны	33	31	29	27	25
Перекрытия и покрытия	10	12	14	17	17
Кровля	6	6	7	7	7
Полы	12	15	15	16	18
Проемы	10	10	10	10	11
Отделочные работы	2	2	2	2	2
Электротехнические работы	1	1	1	1	1
Прочие работы	11	11	11	11	11
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЕЗ РАМП

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные и панельные; покрытия и перекрытия железобетонные; полы асфальтовые; кровля рулонная. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 107

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 500	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г	д	е
1	21,3	18,0	17,6	14,2	12,5	11,0
2	22,4	18,9	18,5	14,9	13,1	11,6
3	23.4	19,8	19,4	15,6.	13,8	12,1
4	24,5	20,7	20,2	16,3	14,4	12,7
5	26,6	22,5	22,0	17,8	15,6	13,8
6	38,3	32,4	31,7	25,6	22,5	19,6
7	42,6	36,0	35,2	28,4	25,0	22,0
8	44,7	37,8	37,0	29,8	26,3	23,1
9	57,5	48,6	47,5	38,3	33,8	29,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 107)

Наименование конструктивных элементов	а - б	в	г	д - е
Фундаменты	15	13	10	8
Стены, перегородки и колонны	38	35	44	31
Перекрытия и покрытия	13	15	16	17
Кровля	6	7	7	7
Полы	8	7	8	9
Проемы	7	8	8	8
Отделочные работы	3	4	4	4
Электротехнические работы	2	3	3	3
Прочие работы	8	8	10	13
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЕЗ РАМП

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия деревянные; кровля рулонная; полы асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 108

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г
I	13,4	12,9	11,0	9,3
2	14,1	13,5	11,6	9,8
3	14,7	14,2	12,1	10,2
4	15,4	14,8	12,7	12,”
5	16,8	16,1	13,8	11,6
6	24,1	23,2	19.8	16,7
7	26,8	25,8	22,0	18,6
8	28,1	27,1	23,1	19,5
9	36,2	34,8	29,7	25,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 108)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	14	12	10	10
Стены, перегородки и колонны	36	34	32	28
Перекрытия и покрытия	17	10	24	26
Кровля	5	6	6	6
Полы	12	12	13	15
Проемы	9	10	9	9
Отделочные работы	2	2	1	1
Электротехнические работы	2	2	2	2
Прочие работы	3	3	3	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЕЗ РАМП

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные; стены деревянные; перекрытия и покрытия деревянные; кровля рулонная; полы асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 109

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г	д
1	15,4	12,0	8,9	7,9	6,1
2	16,2	12,6	9,3	8,3	6,4
3	16,9	13,2	9,8	8,7	6,7
4	17,7	13,8	10,2	9,1	7,0
5	19,3	15,0	11,1	9,9	7,6
6	27,7	21,6	16,0	14,3	11,0
7	30,8	24,0	17,8	15,8	12,2
8	32,3	25,2	18,7	16,6	12,8
9	41,6	32,4	24,0	21,3	16,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 109)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	19	16	13	10	8
Стены, перегородки и колонны	25	23	20	19	18
Перекрытия и покрытия	16	19	22	26	27
Кровля	7	5	5	5	5
Полы	15	20	22	23	25
Проемы	8	8	9	9	9
Отделочные работы	3	2	2	1	1
Электротехнические работы	2	2	2	2	2
Прочие работы	5	5	5	5	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Характеристика

Здания кирпичные, с совмещенными деревянными перекрытиями, рулонной кровлей, асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 110

Территориальные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
	а
1	12,4
2	13,0
3	14,3
4	15,0
5	15,5
6	22,3
7	21,9
8	26,1
9	33,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 110)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	8
Стены	27
Полы	12
Покрытия и кровля	37
Проемы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
Отделочные работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ КРЫТЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и, бетонные; покрытия железобетонные; кровля рулонная и из асбестоцементных листов усиленного профиля; полы асфальтовые. Сооружения оборудованы электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 111

Территориальные	Площадь сооружений в кв. м до
пояса	1500	3000
	а	б
1	43,9	40,3
2	46,1	42,3
3	48,3	44,3
4	50,5	46,4
5	54,9	50,4
6	79,0	72,5
7	87,8	80,6
8	92,2	84,6
9	118,5	108,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	17	17
Колонны	17	17
Покрытия	15	16
Кровля	9	10
Полы	12	14
Электроосвещение	1	1
Рампа	26	23
Пандус	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ КРЫТЫЕ

Характеристика

Фундаменты - деревянные стулья; колонны деревянные; покрытия деревянные; кровля рулонная; полы асфальтовые, дощатые и глинобитные. Сооружения оборудованы электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 112

Территориальные	Площадь сооружений в кв. м до
пояса	500	1000
	а	6
1  2	30,2  31,7	28,9  30,4
3	33,2	31,8
4	34,7	33,2
5	37,8	36,1
6	54,4	52,0
7	60,4	57,8
8	63,4	60,7
9	81,5	78,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 112)

Наименование конструктивных элементов	а - б
Фундаменты	2
Колонны	4
Покрытия	20
Кровля	13
Полы	35
Электроосвещение	1
Платформа	19
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ОТКРЫТЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; полы асфальтобетонные. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 113

Территориальные	Площадь сооружений в кв. м
пояса	до 500	до 1000	свыше 1000
	а	б	в
1	28,3	24,1	17,5
2	29,7	25,3	18,4
3	31,1	26,5	19,3
4	32,6	27.7	20,1
5	35,4	29,5	21,4
6	50,9	43,4	31,6
7	56,6	48,2	35,0
8	59,4	50,6	36,8
9	76,0	65,0	47,3


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ОТКРЫТЫЕ

Характеристика

Фундаменты - деревянные стулья; верхнее строение - деревянные прогоны по стульям, поперечины и продольный настил из досок. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 114

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Восстановительная стоимость	13,5	14,2	14,9	15,5	16,9	24,3	27,0	28,4	36,5


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УСТАНОВКИ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ

Характеристика

Здания лесопильной установки состоят из каркасно-обшивного навеса над пилорамой, с кровлей асбестоцементной и землебитным полом; фундаменты под пилораму деревянные. Учтены узкоколейные пути. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость на I установку в руб.

Таблица 115

Территориальные	Площадь застройки
пояса	до 110 кв. м
	а
1	2000
2	2100
3  4	2300  2400
5	2500
6	3600
7	4000
8	4200
9	5380


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГАРАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 50 КОМБАЙНОВ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты и каркас здания из сборного железобетона; стены кирпичные; полы землебитные. Учтено электроосвещение.

Тип I. Покрытие железобетонное, кровля рулонная. Группа капитальности II.

Тип II. Покрытие с кровлей из асбестоцементных листов усиленного профиля. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 116

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 16000 куб. м
	а	б
1	5,04	4,28
2	5,29	4,54
3	5,80	4,96
4	6,10	5,12
5	6,30	5,38
6	9,10	7,70
7	10,10	8,60
8	10,60	9,00
9	13,60	11,60.
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 116)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	18	22
Стены и перегородки	16	19
Перекрытия и покрытия	33	21
Кровля	10	11
Проемы	11	11
Полы	2	2
Отделочные работы	1	1
Металлоконструкции	6	7
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	1	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные, толщиной 0,5 кирпича, с пилястрами. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасно-обшивные. Группа капитальности V.

Тип III. Стены - кирпичные столбы с заборкой из пластин. Группа капитальности IV.

Тип IV. Стены бутовые. Группа капитальности III.

Фундаменты столбовые (тип I - III) и ленточные (тип IV); полы из утрамбованного грунта; кровля из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 117

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	объем зданий до 4000 куб. м
	а	б	в	г
1	3,91	3,76	3,91	4,29
2	4,10	3,94	4,10	4,51
3	4,49	4,32	4,49	4,94
4	4,69	4,50	4,69	5,12
5	4,88	4,70	4,70	5,38
6	7,10	6,70	7,10	7,70
7	7,80	7,50	7,80	8,60
8	8,20	7,90	8,20	9,00
9	10,60	10,20	10,60	11,60
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 117)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	8	8	6	9
Стены	29	23	30	47
Крыша	19	19	20	19
Полы	3	5	4	4
Проемы	38	43	38	19
Отделочные работы	3	2	2	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ НА 24 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

Характеристика

Стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы глинощёбеночные; фундаменты бутобетонные. Группа капитальности II. Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 118

Территориальные	Объем зданий от 1500
пояса	до 2000 куб. м
	а
1	5,54
2	5,8
3	6,4
4	6,6
5	7,0
6	10,0
7	11,1
8	11,7
9	15,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 118)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	13
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	19  47  8
Полы	8
Электроосвещение Прочие работы	2  3
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ НА 20 ТРАКТОРОВ

Характеристика

Стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы землебитные; фундаменты ленточные. Группа капитальности II. Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 119

Территориальные пояса	Объем зданий от 1500 до 2000 куб. м
	а
1	10,1
2	10,6
3	11,6
4	12,1
5	12,6
6	18,1
7	20,2
8	21,2
9	27,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 119)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	4
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	23  18  11
Проемы	22
Полы	1
Отделочные работы Металлоконструкции Электроосвещение Прочие работы	1  10  2  8
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные, толщиной в 0,5 кирпича, с пилястрами. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасно-обшивные. Группа капитальности V.

Тип III. Стены - кирпичные столбы с заборкой из пластин. Группа капитальности IV.

Тип IV. Стены бутовые. Группа капитальности III.

Фундаменты столбовые (тип I-III) и ленточные (тип IV). Полы из утрамбованного грунта; кровля из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 120

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	объем зданий до 3000 куб. м
	а	б	в	г
1	2,97	2,81	3,09	3,91
2	3,12	2,96	3,24	4,10
3	3,41	3,23	3,55	4,49
4	3,56	3,38	3,71	4,69
5	3,70	3,52	3,86	4,88
6	5,38	5,04	5,54	7,10
7	5,96	5,63	6,20	7,80
8  9	6,20  8,00	5,88  7,60	6,50  8,30	8,20  10,60
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 120)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	11	20	8	12
Стены	39	30	41	53
Крыша	29	28	28	20
Полы	4	7	4	3
Проемы	16	13	18	10
Отделочные работы	1	2	1	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены саманные или кирпичные столбы с заполнением саманом. Группа капитальности V.

Тип III. Стены каркасные - деревянные стойки в заполнением глиноплетнем или пластинами. Группа капитальности V.

Фундаменты ленточные (тип I и II) и деревянные стулья (тип III); кровля из асбестоцементных листов; полы глинобитные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 121

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий 3000 куб. м
	а	б	в
1	3,49	3,11	2,83
2	3,67	3,27	2,97
3	3,68	3,58	3,26
4	4,19	3,73	3,39
5	4,37	3,89	3,54
6	6,30	5,63	5,12
7	7,00	6,20	5,63
8	7,30	6,60	5,96
9	9,40	8,40	7,60
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 121)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	10	14	5
Стены	42	36	28
Крыша	29	29	41
Полы	6	6	8
Проемы	10	11	14
Отделочные работы	1	2	2
Прочие работы	2	2	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ ПРИ СОВХОЗАХ

Характеристика

Тип I, Стены каркасно-обшивные; фундаменты - деревянные стулья. Группа капитальности V.

Тип II. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Кровля из асбестоцементных листов; полы из утрамбованного грунта со щебнем.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 122

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 4500 куб. м
	а	б
1	2,55	4,29
2	2,68	4,51
3	2,94	4,94
4	3,07	5,12
5	3,19	5,37
6	4,59	7,70
7	5,12	8,60
8	5,38	9,00
9	6,90	11,60
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 122)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	12	10
Стены	26	41
Крыша	34	29
Полы	10	7
Проемы	13	10
Отделочные работы	2	1
Прочие работы	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные, толщиной в 0,5 кирпича, с пилястрами. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасно-обшивные. Группа капитальности V.

Тип III. Стены - кирпичные столбы с заборкой из пластин. Группа капитальности IV.

Тип IV. Стены бутовые. Группа капитальности III.

Фундаменты столбовые (тип I - III) и ленточные (тип IV); полы из утрамбованного грунта; кровля из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 123

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	объем зданий до 3000 куб. м
	а	б	в	г
1	2,15	2,02	2,28	3,23
2	2,26	2,12	2,39	3,39
3	2,47	2,32	2,62	3,71
4	2,58	2,42	2,73	3,87
5	2,69	2,52	2,85	4,03
6	3,87	3,63	4,1	5,80
7	4,3'	4,03	4,55	6,50
8	4,52	4,23	4,78	6,80
9	5,8	5,46	6,1	8,70
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 123)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	13	20	10	13
Стены	38	34	43	50
Крыша	43	38	41	32
Полы	6	8	6	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ ПРИ СОВХОЗАХ

Характеристика

Стены каркасные - кирпичные столбы с заполнением саманом; кровля асбестоцементная; полы из утрамбованного грунта со щебнем; фундаменты ленточные. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м навеса в руб.

Таблица 124

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	2000	4000
	а	б	в
1	4,17	3,63	3,11
2	4,38	3,81	3,27
3	4,79	4,17	3,58
4	5,00	4,35	3,73
5	5,21	4,54	3,89
6	7,50	6,60	5,63
7	8,30	7,20	6,20
8	8,70	7,60	6,60
9	11,30	9,80	8,40
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 124)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	17	16	15
Стены	38	36	33
Крыша	27	28	30
Полы	6	7	8
Проемы	9	10	11
Отделочные работы	3	3	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ ПРИ СОВХОЗАХ

Характеристика

Стены каркасные - деревянные стойки с заполнением глиноплетнем; кровля из кровельной стружки; полы из утрамбованного грунта со щебнем. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м навеса в руб.

Таблица 125

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	2000	4000
	а	б	в
1	2,97	2,43	2,15
2	3,12	2,55	2,26
3	3,41	2,79	2,47
4	3,56	2,91	2,58
5	3,7	3,03	2,69
6	5,4	4,37	3,87
7	6	4,86	4,3
8	6,2	5,12	4,52
9	8	6,6	5,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 125)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	11	11	8
Стены	27	24	22
Крыша	34	35	39
Полы	11	13	14
Проемы	9	9	10
Отделочные работы	8	8	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ ПРИ СОВХОЗАХ

Характеристика

Стены каркасные - кирпичные столбы с заполнением досками; кровля асбестоцементная; полы из утрамбованного грунта со щебнем; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м навеса в руб.

Таблица 126

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	2000	4000
	а	б	в
1	4,7	4,20	3,90
2	4,94	4,38	4,10
3	5,4	4,79	4,49
4	5,6	5,00	4,69
5	5,9	5,20	4,88
6	8,5	7,50	7,10
7	9,4	8,30	7,80
8	9,9	8,70	8,20
9	12,7	11,30	10,60
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 126)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	13	13	12
Стены	32	29	27
Крыша	34	25	36
Полы	8	9	10
Проемы	11	12	13
Отделочные работы	2	2	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ (УПРОЩЕННЫЕ НЕБОЛЬШИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД)

Характеристика

Фундаменты ленточные лессобетонные; стены из сырцового кирпича; кровля асбестоцементная; полы глинобитные. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 127

Территориальные	Объем зданий
пояса	до 500 куб. м
1	4,17
2	4,38
3	4,79
4	5,00
5	5,20
6	7,5
7	8,3
8	8,7
9	11,3
Примечание. При наличии электроосвещения восстановительная стоимость увеличивается на 0,14 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 127)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	6
Стены	33
Кровля	42
Полы	11
Отделочные работы	5
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГАРАЖИ ДЛЯ АВТОМАШИН

Характеристика

Тип I. Гаражи на 5 машин.

Тип II. Гаражи на 10 машин.

Здания кирпичные, с асбестоцементной кровлей, с печным отоплением, вытяжной вентиляцией, смотровой ямой и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 128

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в куб. м до
	1300	2000
	а	б
1	12,5	11,3
2	13,1	11,8
3	14,4	12,9
4	15,0	13,5
5	15,6	14,1
6	22,5	20,2
7	25,0	22,5
8	26,3	23,6
9	33,8	30,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл.128)

Наименование конструктивных элементов	а - б
Фундаменты	10
Стены и перегородки	30
Крыша	9
Перекрытие	8
Полы	12
Проемы	13
Отопление печное	5
Отделочные работы	5
Вентиляция	3
Прочие работы и электроосвещение	5
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные.

Тип II. Стены - железобетонный каркас с заполнением кирпичной кладкой.

Фундаменты железобетонные и бутобетонные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные и дощатые.

Учтены центральное отопление, водопровод, электроосвещение и грозозащита. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 129

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий от 9500 до 10000 куб. м
	а	б
1	8,7	10,3
2	9,1	10,8
3	9,9	11,8
4	10,4	12,4
5	10,8	12,9
6	15,5	18,6
7	17,4	20,6
8	18,1	21,7
9	23,4	27,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл.129)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	17	20
Стены и перегородки	22	23
Перекрытия и покрытия	17	15
Кровля	10	9
Проемы	4	4
Полы	10	9
Металлоконструкции	2	2
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	7
Прочие работы	9	10
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАД МИНЕРАЛЬНЫХ КОРМОВ

Характеристика

Фундаменты железобетонные и бутобетонные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные.

Тип I. Каркас железобетонный, стены кирпичные.

Тип II. Каркас и стены кирпичные.

Учтены электроосвещение и грозозащита. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 130

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 2000 куб. м
	а	б
1	14.3	12,9
2	15,0	13,6
3	16,5	14,9
4	17,1	15,5
5	17,9	16,2
6	25,7	23,3
7	28,6	25,8
8	30,0	27,1
9	38,6	34,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл.130)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	24	10
Стены и перегородки	25	26
Перекрытия и покрытия	12	11
Кровля	5	5
Проемы	9	11
Полы	8	9
Электроосвещение и грозозащита	2	2
Прочие работы	15	17
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН, ПОЖАРНЫЙ ПОСТ И ЗАРЯДНЫЙ ПУНКТ

Характеристика

Фундаменты железобетонные и бутобетонные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные и цементные.

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе.

Тип II. Стены и каркас кирпичные.

Учтены центральное отопление, вентиляция, электроосвещение и грозозащита. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 131

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 6000 куб. м
	а	б
1	6,7	6,2
2	7,1	6,6
3	7,7	7,1
4	8,1	7.5
5	8,4	7,8
6	12,1	11,2
7	13,4	12,4
8	14,1	13
9	18,1	16,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл.131)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	12
Стены и перегородки	28	27
Перекрытия и покрытия	24	27
Кровля	9	9
Проемы	1	1
Полы	16	18
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	4	4
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НЕФТЕБАЗЫ ГЛУБИННЫЕ ЕМКОСТЬЮ 145 И 385 куб. м

Характеристика

Контора, сторожка и кладовая. Здания кирпичные, с деревянным перекрытием, дощатыми и глинощебневыми полами, черепичной кровлей, печным отоплением и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Разливочные на одну и три бочки. Здания кирпичные, без перекрытия, с металлической кровлей, с цементными полами, вентиляцией и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Навес для порожней тары на 40 и 84 бочки и кладовая, пожарный сарай. Здания кирпичные, без перекрытий, с рулонной кровлей, глинощебневыми полами и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Маслосклад на 100 и 30 бочек. Здания кирпичные, без перекрытия, с рулонной кровлей и глинощебневыми полами; фундаменты ленточные. Учтены печное отопление в разливочной, вентиляция и камера для подогрева масла и электроосвещение. Группа капитальности III.

Контора-лаборатория. Здания кирпичные, с деревянными перекрытиями, дощатыми и цементными полами, черепичной кровлей, печным отоплением и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Резервуар для пожарного запаса воды емкостью 75 и 100 куб. м. Сооружения заглубленные, с кирпичными стенами, с бетонными полами и железобетонными перекрытиями. Группа капитальности II.

Уборная на одно очко. Здания каркасно-обшивные, с толевой кровлей, с деревянным выгребом и электроосвещением. Группа капитальности V.

Резервуары для горючего емкостью 50, 26 и 10 куб. м. Резервуары металлические на бутовом фундаменте, с кирпичными стенками.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. и на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 132

	Контора сторожка и кладовая	Разливочная	Навес для порожней	Маслосклад	Кладовая пожар- ный сарай	Контора- лабора- тория	Резервуар для воды (пожарный)	Уборная на 1 очко
Территориаль- ные пояса		на 1 бочку	на 3 бочки	на 40 бочек	на 84 бочки	на 30 бочек	на 100 бочек			на 75 куб. м	на 100 куб. м
	строительный объем зданий в куб. м до	на 1 куб. м емкости	1 куб. м
	200	50	100	100	200	150	400	100	250
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	19,2	27,2	21,4	8,7	7,0	15,4	11,5	16,1	19,7	34,9	33,0	37,5
2	20,1	28,6	22,5	9,2	7,3	16,1	12,1	17,0	20,7	36,7	34,7	39,3
3	22,0	31,3	24,6	10,0	8,0	17,6	13,3	18,6	22,7	40,2	38,0	43,1
4	23,0	32,7	25,7	10,5	8,4	18,5	13,8	19,3	23,7	41,9	39,6	44,9
5	23,9	34,0	26,8	10,9	8,7	19,2	14,4	20,2	24,7	43,7	41,2	46,9
6	34,4	49,0	38,6	15,7	12,5	27,6	20,7	29,1	35,5	63,0	59,6	67,0
7	38,3	54,6	42,8	17,5	13,9	30,7	23,0	32,2	39,4	70,0	66,0	75,0
8	40,2	57,1	45,0	18,3	14,6	32,3	24,2	33,9	41,5	73,0	70,0	79,0
9	52,1	74,0	58,0	23,6	18,8	41,5	31,1	43,5	53,8	94,0	89,0	101,0
Продолжение

	Горизонтальные резервуары для горючего емкостью в куб. м	Приемно-раздаточный стояк	Сливной стенд на металличе- ской опоре	Наружный трубопровод на металличе- ских опорах
Территориальные пояса	10	26	50	ручным насосом	насосом  СИЛ-00
	на 1 шт.	на 1 пог. м
	н	о	п	р	с	т	у
1	610	790	1480	402	354	162	5,54
2	640	830	1550	423	370	171	5,8
3	710	910	1700	463	403	186	6,4
4	730	950	1770	483	424	195	6,6
5	760	980	1870	503	442	202	7,0
6	1100	1420	2660	720	640	291	10,0
7	1220	1570	2960	810	710	324	11,1
8	1280	1660	3110	850	740	340	11,7
9	1650	2130	3990	1080	960	437	15,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НЕФТЕХРАНИЛИЩА ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ БРИГАД

Характеристика

Нефтехранилища состоят из следующих объектов: тарный склад для бочек, металлические резервуары на фундаментах, щит для пожарного инвентаря, ящик для песка, уборная и ограждение участка.

Восстановительная стоимость на 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 133

Территориальные	Емкость хранилищ в куб. м
пояса	9,0	6,0
	а	б
1	331	429
2	348	451
3	381	494
4	397	512
5	414	538
6	596	770
7	660	860
8	700	900
9	890	1160


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ (ЦИСТЕРНЫ) ПОДЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика

Земляные работы, основания под резервуары (цистерны), колодец управления, металлические резервуары, дыхательная и замерная арматура, секционные подогреватели (для темных нефтепродуктов), окраска и изоляция резервуаров.

Восстановительная стоимость 1 резервуара в руб.

Таблица 134

Территориальные	Для светлых нефтепродуктов	Для темных нефтепродуктов
пояса	емкость резервуаров в куб. м
	3	5	25	50	75	3	5	25	50	75
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	740	780	1580	2550	3150	660	720	1610	2700	3280
2	770	820	1660	2680	3310	700	760	1700	2840	3440
3	850	900	1810	2940	3620	760	830	1860	3110	3770
4	880	930	1900	3070	3780	800	870	1930	3240	3930
5	920	970	1970	3190	3940	830	910	2020	3390	4100
6	1330	1400	2840	4590	5670	1200	1300	2910	4880	5900
7	1470	1550	3160	5120	6300	1340	1440	3220	5380	6600
8	1550	1630	3320	5380	6600	1400	1520	3400	5710	6900
9	1990	2100	4270	6900	8500	1800	1950	4400	7300	8800
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл.134)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Основания под резервуары и колодец управления Резервуары (цистерны) Окраска и изоляция	51  18  2	48  23  9	45  39  3	44  44  3	50  41  3	57  19  3	52  25  3	44  39  3	42  42  3	48  40  3
Дыхательная и замерная арматура	29	27	13	9	6	14	14	6	4	2,5
Секционные подогреватели	-	-	-	-	-	7	7	8	10	7
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ (ЦИСТЕРНЫ) НАЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика

Земляные работы, фундаменты бутовые, опоры кирпичные, металлические лестницы, резервуары, дыхательная и замерная арматура, секционные подогреватели (для темных нефтепродуктов) и окраска резервуаров.

Восстановительная стоимость 1 резервуара в руб.

Таблица 135

	Для светлых нефтепродуктов	Для темных нефтепродуктов
Территориальные	емкость резервуаров в куб. м
пояса	3	5	25	50	75	3	5	25	50	75
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	700	740	1500	2190	2750	620	680	1530	2870	3250
2	730	770	1580	2300	2880	660	700	1600	3020	3410
3	800	850	1730	2520	3160	720	780	1760	3300	3740
4	830	880	1810	2630	3290	750	820	1830	3440	3900
5	870	9201	880	2750	3440	780	850	1920	3600	4070
6	1250	1330	2700	3950	4950	1130	1230	2760	5210	5900
7	1390	1470	3010	4380	5460	1250	1360	3060	5710	6500
8	1460	1550	3160	4600	5800	1310	1430	3210	6100	6800
9	1870	1990	4060	5920	7400	1690	1840	4120	7700	8700
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 135)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Опоры под резервуары Резервуары (цистерны) Окраска	48  20 2	45  24  9	42  41  3	35  51  4	43  47  3	54  20  3	49  26  3	41  41  3	33  49  3	41  45  3
Дыхательная и замерная арматура	30	99	14	10	7	15	15	7	4	3
Секционные подогреватели	-	-	-	-	-	8	7	8	11	8
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОГРЕБА ДЛЯ ГОРЮЧИХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, совмещенными деревянными перекрытиями, утеплением и покрытием дерном и глинобитными полами. Группа капитальности III.

Учтена вентиляция сельскохозяйственного типа.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 136

Территориальные	Вместимость в т
пояса	1,5	4
	а	б
1	19,0	15,0
2	19,9	15,8
3	21,8	17,3
4	22,8	18,1
5	23,8	18,8
6	34,2	27,0
7	38,0	30,1
8	39,9	31,6
9	51,0	40,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 136)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	21	22
Стены	52	54
Полы	2	2
Покрытия и кровля	15	12
Проемы	3	5
Прочие работы	7	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (НАДЗЕМНЫЕ)

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные; покрытия и перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные и цементные. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость I куб. м здания и 1 кв. м рампы в руб.

Таблица 137

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	2000	Рампы
	а	б	в	г
1	25,7	19,6	18,1	26,5
2	27,0	20,6	19,0	27,8
3	28,3	21,6	19,9	29,2
4	29,5	22,6	20,8	30,5
5	32,1	24,6	22,6	33,1
6	46,2	35,4	32,6	47,7
7	51,4	39,3	36,2	53,0
8	53,9	41,2	38,0	55,7
9	69,0	53,0	48,9	72,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 137)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	19	18	16	63
Стены, перегородки и колонны	32	30	29	-
Перекрытия и покрытия	8	9	10	-
Кровля	6	8	9	-
Полы	10	12	14	32
Проемы	10	10	10	-
Отделочные работы	3	3	3	-
Электроосвещение	8	6	5	-
Прочие работы	4	4	4	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (НАДЗЕМНЫЕ)

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы дощатые, бетонные, асфальтовые и из керамических плиток. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания и 1 кв. м рампы в руб.

Таблица 138

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	2000	3000	Рампы
	а	б	в	г
1	27,7	24,1	22,1	26,5
2	29,1	25,3	23,2	27,8
3	30,5	26,5	24,3	29,2
4	31,9	27,7	25,4	30,5
5	34,6	30,1	27,6	33,1
6	49,9	43,4	39,8	47,7
7	55,4	48,2	44,2	53,0
8	58,2	50,6	46,4	55,7
9	75,0	65,0	59,7	72,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 138)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	13	12	10	63
Стены, перегородки и колоты	24	22	21	-
Перекрытия и покрытия	7	8	8	-
Кровля	13	11	11	-
Полы	8	11	11	32
Проемы	8	7	6	-
Отделочные работы	3	3	4	-
Санитарно-технические и электротехнические работы  Прочие работы	18  6	20  6	23  6	- 5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (НАДЗЕМНЫЕ)

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены бутовые и кирпичные; перекрытия и покрытия деревянные; кровля рулонная по деревянным прогонам; полы бетонные. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 139

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	2000
	а	б	в
1	13,8	11,4	10,3
2	14,5	12,0	10,8
3	15,2	12,5	11,3
4	.15,8	13,1	11,9
5	17,2	14,3	12,9
6	24,8	20,6	18,6
7	27,5	22,9	20,6
8	28,9	24,0	21,7
9	37,2	30,9	27,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 139)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	22	20	19
Стены, перегородки и колонны	30	24	24
Перекрытия и покрытия	17	21	22
Кровля	6	6	6
Полы	9	12	14
Проемы	6	9	6
Отделочные работы	1	1	1
Электроосвещение	3	3	3
Прочие работы	5	5	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (ПОЛУПОДЗЕМНЫЕ)

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены бутовые и кирпичные; перекрытия и покрытия деревянные; кровля рулонная; полы бетонные. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 140

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	600	1000
1	20,8	17,7
2	21,9	18,6
3	22,9	19,5
4	23,9	20,4
5	26,0	22,1
6	37,5	31,9
7	41,7	35,4
8	43,7	37,2
9	56,2	47,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл.140)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	23	22
Стены, перегородки и колонны	40	37
Перекрытия и покрытия	12	15
Кровля	3	3
Полы	6	7
Проемы	3	4
Отделочные работы	1	1
Электротехнические работы	2	2
Прочие работы	10	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СТАН БРИГАДНЫЙ ПОЛЕВОЙ

Характеристика

Мастерская объемом 1000 куб. м. Здания без перекрытий, с бетонными полами и черепичной кровлей; фундаменты ленточные и столбовые.

Учтены смотровая яма и электроосвещение.

Конюшня объемом до 250 куб. м. Здания без перекрытий, с глинобитными полами, черепичной кровлей; фундаменты столбовые.

Учтены деревянные кормушки и электроосвещение.

Общежитие объемом до 1200 куб. м и столовая объемом 250 куб. м. Здания с деревянными перекрытиями, дощатыми полами, черепичной кровлей, печным отоплением и электроосвещением; фундаменты ленточные и столбовые.

Душевая объемом 150 куб. м. Стены кирпичные с деревянными перекрытиями, бетонными полами, черепичной кровлей и обогревательными и водонагревательными печами; фундаменты ленточные.

Группа капитальности по графам “а – з” - V, по графе “и” - III.

Учтены местное водоснабжение, канализация, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 141

Территориальные	Мастерские	Конюшни	Общежития	Столовые	Душевые
пояса	саманные	глино- плетневые	саманные	глино- плетневые	саманные	глино- плетневые	саманные	глино- плетневые	кирпичные
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	5,6	5,5	9,2	7,1	13,4	12,1	13,3	19,0	40,8
2	7,0	5,9	9,6	7,4	14,0	12,7	19,2	20,0	12,6
3	7,6	6,4	10,5	8,1	15,3	13,9	21,1	21,8	46,6
4	8,0	6,6	11,0	8,5	16,0	14,5	22,0	22,8	48,6
5	8,3	7,0	11,4	8,8	16,6	15,1	22,9	23,8	50,4
6	12,0	10,0	16,5	12,8	23,9	21,8	32,9	34,3	73,0
7	13,4	11,1	18,3	14,1	26,6	24,2	36,6	38,1	81,0
8	14,0	11,7	19,2	14,9	28,0	25,4	38,5	39,9	87,0
9	18,0	15,0	24,7	19,1	35,5	32,6	49,5	51,2	109,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 141)

Наименование конструктивных; элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Фундаменты	30	20	30	13	14	9	24	18	9
Стены и перегородки Полы	23  5	19  6	28  2	21  4	17  9	23  9	16  6	22  7	35  12
Перекрытия или покрытия Крыша	18 -	22 -	21 -	26 -	16  15	12  15	10  11	9  10	2  4
Проемы	10	13	5	11	9	12	12	16	5
Отопление печное Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства  Прочие работы	- 4  5  5	- 6  6  8	- 4  4  6	- 7  6  12	8  9  2  1	9  8  2  1	5  11  3  2	6  7  3  2	9  3  20  1
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 1000 куб. м

Характеристика

Здания кирпичные, с совмещенными железобетонными или деревянными перекрытиями, рулонной кровлей к цементными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности II - III.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электрооборудование.

Оборудование котельной предусмотрено котлами НРч с фундаментами, дутьевыми каналами, боровами, обмуровкой котлов.

Дымовая труба принята кирпичная и металлическая высотой до 20 м с фундаментами.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 142

Территориальные	Здание с перекрытиями	Оборудование	Дымовая труба
пояса	железо- бетонными	деревянными	котельной на 1 кв. м поверхности нагрева	кирпичная	металлическая
	на 1 куб. м здания		на 1 шт.
	а	б	в	г	д
1	14,4	11,7	96	3510	540
2	15,1	12,3	101	3690	560
3	15,5	13,4	110	4040	620
4	17,2	14,0	115	4220	650
5	18,0	14,6	120	4390	670
6	25,9	21,1	172	6300	970
7	28,7	23,4	192	7100	1080
8	30,2	24,6	202	7400	1130
9	38,8	31,6	259	9500	1450
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 142)

Наименование конструктивных	Перекрытия
элементов	железобетонные	деревянные
	а	б
Фундаменты	12	17
Стены и перегородки	34	35
Полы	2	3
Покрытия и кровля	19	13
Проемы	9	10
Отделочные работы	6	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	16
Прочие работы	1	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ (ТОПЛИВО-АНТРАЦИТ, КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ)

Характеристика

Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные и панельные; колонны железобетонные и металлические; перекрытия (включая бункера и площадки) и покрытия железобетонные и металлические; кровля рулонная; полы цементные, плиточные бетонные, дощатые. Здания имеют отопление, вентиляцию, водопровод, горячее водоснабжение, канализацию и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 143

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	1000	3000	5000	10000	30000
	а	б	в	г	д
1	25,0	18,8	18,5	12,9	12,2
2	26,3	19,7	19,4	13,5	12,8
3	27,5	20,7	20,4	14,2	13,4
4	28,8	21,6	21,3	14,8	14,0
5	31,3	23,5	23,1	16,1	15,2
6	45,0	33.8	33,3	23,2	22,0
7	50,0	37,6	37,0	25,8	24,4
8	52,5	39,5	38,8	27,1	25,6
9	67,0	50,8	49,9	34,8	32,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл.143)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	17	11	16	9	10
Стены	26	27	24	27	26
Перекрытия и покрытия	7	23	23	26	31
Кровля	9	6	4	5	3
Полы	4	5	3	4	7
Проемы	12	10	7	13	5
Отделочные работы	8	3	6	4	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	16	14	14	11	14
Прочие работы	1	1	3	1	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия деревянные; кровля рулонная и этернитовая; полы дощатые и бетонные. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 144

Территориальные	Высота зданий в среднем б м	Высота зданий в среднем 10 м
пояса	объем зданий в куб. м до
	2000	3000	2000	3000	5000	10000
	а	б	в	г	д	е
1	12,7	11,8	12,6	10,6	9,8	10,0
2	13,3	12,4	13,2	11,1	10,3	10,5
3	14,0	13,0	13,9	11,7	10,8	11,0
4	14,6	13,6	14,5	12,2	11,3	11,5
5	15,3	14,7	15,7	13,2	12,2	12,5
6	22,9	21,2	22,7	19,0	17,6	18,0
7	25,4	23,6	25,7	21,2	19,6	20,0
8	26,7	24,8	26,5	22,3	23,0	21,0
9	34,3	31,9	34,0	28,6	26,5	27,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл.144)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	5	4	8	6	7	8
Стены	25	24	34	28	31	33
Перекрытия	23	23	15	17	17	14
Кровля	4	4	2	3	3	3
Полы	4	4	3	3	3	2
Проемы	5	5	4	4	3	3
Отделочные работы	5	5	5	6	6	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы Прочие работы	24  5	27  4	25  4	30  3	27  3	24  3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Котельные, подземное хозяйство, подземные газоходы, каналы и приямки

Восстановительная стоимость 100 кв. м застройки котельной в руб.

Таблица 145

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Восстановительная стоимость	1840	1930	2020	2120	2300	3310	3680	3860	4970


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные; колонны металлические и железобетонные; фермы металлические; подкрановые балки металлические и железобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы из метлахских плиток, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 146

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	3000	6000	8000
	а	б	в
1	15,0	10,9	10,1
2  3  4  5	15,8  16,5  17,3  18,8	11,4  12,0  12,5  13,6	10,6  11,1  11,6  12,6
6  7  8  9	27,1  30,1  31,6  40,6	19,6  21,7  22,8  29,3	18,1  20,1  21,1  27,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 146)

Наименование конструктивных элементов	а - в
Фундаменты	14
Стены, перегородки и колонны	32
Покрытия и перекрытия	12
Кровля	4
Полы	5
Проемы	9
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы  Прочие работы	10  7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика

Здания- одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные, панельные и бутовые; подкрановые балки и перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы из метлахских плиток, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 147

Территориальные	Объем здание в куб. м до
пояса	1000	2000	3000	5000	6000
	а	б	в	г	д
1	19,2	15,7	15,1	12,6	9,5
2	20,2	16,5	15,9	13,2	10,0
3	21,1	17,3	16,6	13,9	10,5
4	22,1	18,1	17,4	14,5	10,9
5	24,0	19,6	18,9	15,8	11,9
6	34,6	28,3	27,2	22,7	17,1
7	38,4	31,4	30,2	25,2	19,0
8	40,5	33,1	31,9	26,6	20,0
9	51,8	42,4	40,8	34,0	25,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 147)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	10	8	7	7
Стены, перегородки и колонны	31	30	28	28	27
Покрытия и перекрытия	14	16	17	19	19
Кровля	9	9	8	8	7
Полы	8	8	9	7	9
Проемы	9	9	9	0	9
Отделочные работы	5	3	4	6	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	10	11	11	10	10
Прочие работы	2	4	6	6	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные и бутовые; перекрытия деревянные; кровля рулонная; полы из метлахских плиток, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 148

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	3000
	а	б	в
1	14,7	13,5	11,7
2	15,4	14,2	12,3
3	16,2	14,9	12,9
4	16,9	15,5	13,5
5	18,4	16,9	14,6
6	26,5	24,3	21,1
7	29,4	27,0	23,4
8	31,0	28,5	24,7
9	39,7	36,5	31,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 148)

Наименование конструктивных элементов	а - в
Фундаменты	17
Стены, перегородки и колонны	37
Покрытия и перекрытия	8
Кровля	7
Полы	4
Проемы	9
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы  Прочие работы	4  7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты деревянные; стены деревянные; перекрытия деревянные; кровля рулонная; полы цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 149

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000
	а	б
1	11,3	9,0
2	11,9	9,5
3	12,4	10,5
4	13,0	10,9
5	14,1	11,3
6	20,3	16,2
7	22,6	18,0
8	23,8	19,0
9	30,5	24,3
Удельные леса, отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 149)

Наименование конструктивных элементов	а, б
Фундаменты	7
Стены, перегородки и колонны	37
Покрытия и перекрытия	12
Кровля	11
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	5
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КУЗНИЦЫ С ГОРНОМ И СО СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные, кровля асбестоцементная. Группа капитальности III.

Тип II. Стены саманные; кровля глиноплетневая. Группа капитальности V.

Тип III. Стены рубленые; кровля асбестоцементная. Группа капитальности IV.

Фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; полы из утрамбованного грунта и печное отопление.

Учтены вентиляция, зонт над горном и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 150

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II	III
	объем зданий до 400 куб. м
	а	б	в
1	13,7	8,3	11,4
2	14,4	8,7	12,0
3	15,8	9,6	13,1
4	16,5	10,0	13,7
5	17,1	10,4	14,3
6	24,6	15,0	20,6
7	27,4	16,6	22,8
8	28,7	17,5	24,0
9	37,0	22,4	30,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 150)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	24	16
Стены	45	27	46
Полы	1	1	2
Перекрытия	3	5	4
Крыша	13	15	11
Проемы	11	7	4
Отопление печное	3	3	3
Отделочные работы	1	2	2
Электроосвещение	9	10	7
Прочие работы	5	6	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДЕПО ПОЖАРНОЕ СЕЛЬСКОГО ТИПА

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; кровля черепичная. Группа капитальности III.

Тип II. Стены рубленые; кровля асбестоцементная. Группа капитальности IV.

Здания с деревянными перекрытиями, с глинобитными в дощатыми полами и с печным отоплением; фундаменты ленточные.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, кормушки деревянные для лошадей и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 151

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	объем зданий в куб. м до
	800	400
	а	б
1	17,0	15,8
2	17,8	16,5
3	19,5	18,1
4	20,3	19,0
5	21,3	19,7
6	30,6	28,4
7	33,9	31,6
8	35,6	33,2
9	45,8	42,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 151)

Наименование конструктивных элементов	а, б
Фундаменты	11
Стены и перегородки	40
Полы	3
Перекрытия	12
Крыша	10
Проемы	11
Отопление печное	4
Электроосвещение	2
Отделочные работы	4
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОСТЫ ПОЖАРНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные; колонны и столбы железобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные; полы цементные, бетонные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 152

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	2000
	а	б
1	20,8	19,5
2	21,8	20,5
3	22,9	21,5
4	23,9	22,5
5	26,0	24,4
6	37,4	35,1
7	41,5	39,0
8	43,6	41,0
9	56,1	52,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 152)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	10	9
Стены и перегородки	26	23
Перекрытия	8	10
Кровля	10	11
Полы	15	16
Проемы	12	12
Отделочные работы	6	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	7	8
Прочие работы	6	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОСТЫ ПОЖАРНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; колонны и столбы кирпичные; перекрытия деревянные или деревянные настилы по металлическим балкам; кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные; полы цементные, бетонные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 153

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	2000
	а	б
1	20,6	18,9
2	21,6	19,9
3	22,7	20,8
4	23,7	21,8
5	25,7	23,7
6	37,0	34,2
7	41,1	38,0
8	43,2	39,9
9	55,4	51,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 153)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	10	9
Стены и перегородки	26	24
Перекрытия	8	8
Кровля	10	10
Полы	14	17
Проемы	12	13
Отделочные работы	6	5
Санитарно-технические и электротехнические работы Прочие работы	7  6	8  6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОСТЫ ПОЖАРНЫЕ

Характеристика

Фундаменты деревянные; стены деревянные брусчатые, рубленые и каркасные; кровли рулонные, деревянные; покрытия деревянные; полы цементные, асфальтовые, дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 154

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 200 куб. м	21	22	23,1	24,1	26,2	37,8	42	44,1	56,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 154)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	10
Стены и перегородки	29
Перекрытия	9
Кровля	15
Полы	4
Проемы	13
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы  Прочие работы	8  1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДЕПО ПОЖАРНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные и панельные; колонны и столбы железобетонные в кирпичные; перекрытия железобетонные; кровли железные, асбестоцементные, черепичные, рулонные; полы цементные, бетонные, асфальтобетонные, дощатые, из линолеума и керамических плиток. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 155

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	3000	4000	5000
	а	б	в
1	28,9	26,6	25,4
2	30,3	28,0	26,7
3	31,8	29,3	27,9
4	33,2	30,6	29,2
5	36,1	33,3	31,8
6	52,0	47,9	45,7
7	57,8	53,3	50,8
8	61,0	55,9	53,4
9	78,0	72,0	69,0
Примечание. Здания пожарных депо, совмещенные с общежитиями ПОХР, расцениваются по таблицам 155, 156, 157

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 155)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	7	7
Стены и перегородки	25	24	22
Перекрытия и покрытия	9	11	13
Кровля	12	12	14
Полы	9	11	13
Проемы	6	6	6
Отделочные работы	3	4	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	19	17	15
Прочие работы	8	8	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДЕПО ПОЖАРНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; колонны и столбы кирпичные или деревянные; перекрытия деревянные или деревянные настилы по металлическим балкам; кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные; полы цементные, бетонные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 156

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	3000	4000	5000
	а	б	в
1	20,7	19,3	18,3
2	21,8	20,3	19,2
3	22,8	21,2	20,1
4	23,8	22,2	21,0
5	25,9	24,2	22,9
6	37,3	34,8	32,9
7	41,4	38,7	36,6
8	43,5	40,6	38,4
9	55,9	52,2	49,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 156)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	5	5	5
Стены, перегородки, колонны	33	32	31
Перекрытия и покрытия	8	9	9
Кровля	5	6	6
Полы	10	11	11
Проемы	13	13	13
Отделочные работы	10	10	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	8	8	8
Прочие работы	8	8	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДЕПО ПОЖАРНЫЕ

Характеристика

Фундаменты деревянные; стены деревянные брусчатые, рубленые и каркасные; колонны и столбы деревянные; покрытия деревянные; кровли рулонные и деревянные; полы цементные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 157

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 1000 куб. м	15	15,7	16,5	17,2	18,7	27	30	31,5	40,5


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ПОЖАРНЫЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Характеристика

Здания каркасно-обшивные, с глинобитными полами и кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 158

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 190 куб. м	5,1	5,4	5,9	6,1	6,4	9,2	10,2	10,8	13,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 158)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	11
Стены и перегородки	40
Полы	3
Перекрытия	12
Крыша	10
Проемы	11
Отопление печное	4
Электроосвещение	2
Отделочные работы	4
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВЕТРОДВИГАТЕЛИ

Характеристика

Ветродвигатели установлены на металлических решетчатых опорах комплектно с водоподъемными лебедками, насосным оборудованием или редукторами; фундаменты под ноги опор из бутового камня или бетонные.

Назначение ветродвигателей - водоснабжение, электроснабжение или механизация трудоемких работ в сельском хозяйстве.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 159

	Наименование ветродвигателей
Территориальные	ДДК-4	ТВ-5	ТВ-8	Д-12
пояса	основные данные
	высота м, диаметр колеса 4 м, насос НП-150	высота 15,68 м, диаметр колеса 5 м, насос НП-95	высота 15,68 м, диаметр колеса 8 м, насос НП-148	высота 16 м, диаметр лопастей 12 м, редуктор передаточный
1	620	1040	2130	3280
2	660	1090	2240	3440
3	710	1200	2450	3770
4	750	1250	2560	3930
5	780	1300	2670	4100
6	1120	1870	3840	5880
7	1240	2080	4270	6600
8	1300	2180	4480	6900
9	1680	2810	5800	8800


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВЕТРОЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ

Характеристика

Ветроэлектроагрегаты установлены на металлических одноствольных опорах комплектно с аккумуляторными батареями и электрощитами.

Назначение ветроэлектроагрегатов - электроснабжение объектов сельского хозяйства.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 160

	Наименование ветроэлектроагрегатов
Территориальные	ВЭ-2	ВЭ-3	ВЭ-5
пояса	основные данные
	высота 10 - 12 м, диаметр колеса 2 м, мощность генератора 130 Вт	высота 10 - 12 м, диаметр колеса 3 м, 1 мощность генератора 300-385 Вт	высота 11 м, диаметр колеса 6 м, мощность генератора 1000-1100 Вт
1	720	980	1960
2	760	1030	2060
3	830	1130	2250
4	870	1180	2350
5	910	1230	2440
6	1300	1770	3520
7	1440	1970	3910
8	1520	2070	4НО
9	1950	2650	5290


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПАРНИКИ С ПАРОВЫМ ИЛИ ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Характеристика

Тип I. Отопление паровое.

Тип II. Отопление водяное.

Патрубки железобетонные, рамы деревянные, остекленные; заполнение парников растительной землей.

Учтены водопровод и центральное отопление (паровое или водяное).

Восстановительная стоимость 1 кв. м рамы в руб.

Таблица 161

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	а	б
1	16,6	18,6
2	17,5	19,5
3	19,2	21,3
4	20,0	22,3
5	20,8	23,2
6	29,9	33,4
7	33,3	37,1
8	34,8	39,0
9	44,9	50,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 161)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Общестроительные работы	83	72
Отопление центральное	15	27
Водопровод	2	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПАРНИКИ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

Характеристика

Парубни (рамы-тропы) железобетонные; рамы деревянные остекленные; заполнение парников песком и растительной землей.

Учтены электрообогрев в асбестоцементных трубах, водопровод и электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 кв. м рамы в руб.

Таблица 161а

Территориальные пояса	а
1	25,1
2	26,3
3	28,9
4	30,1
5	31,4
6	45.2
7	50,2
8	52,7
9	68,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПАРНИКИ УГЛУБЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОТОПЛИВА

Характеристика

Тип I. С железобетонными парубнями.

Тип II. С деревянными парубнями.

Парубни железобетонные или бревенчатые; рамы деревянные остекленные. Учтено заполнение парников растительной землей и биотопливом.

Восстановительная стоимость на 1 кв. м рамы в руб.

Таблица 162

Территориальные	Тип парников
пояса	I	II
1	14,6	13,4
2	15,4	14,0
3	16,8	15,4
4	17,6	16,0
5	18,3	16,7
6	26.3	24,0
7	29,2	26,7
8	30,6	28,1
9	39,5	36,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПАРНИКОВЫХ РАМ И ИНВЕНТАРЯ

Характеристика

Стены обшитые досками по деревянным стойкам, полы из утрамбованного грунта; кровля асбестоцементная. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м навеса в руб.

Таблица 163

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 1000 куб. м	1.95	2.05	2.24	2.34	2.44	3.51	3 9	4 1	5 3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 163)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	12
Стены	40
Полы	4
Крыша	41
Проемы	11
Отделочные работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОРФОПЕРЕГНОЙНЫХ ГОРШОЧКОВ

Характеристика

Стены кирпичные, фундаменты ленточные; полы из утрамбованного грунта; перекрытия деревянные, кровля асбестоцементная. Группа капитальности III.

Учтено устройство внутреннего водопровода, электроосвещения и центрального отопления (без котлов).

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 164

Территориальные пояса	Объем зданий 300 куб. м
	а
1	12,8
2	13,4
3	14,7
4	15,3
5	16,0
6	23,0
7	25,5
8	26,8
9	34,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 164)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	9
Стены	46
Крыша	9
Перекрытия	9
Полы	3
Проемы	10
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2  12
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ С НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА (С КОТЕЛЬНОЙ)

Характеристика

Теплицы с соединительным коридором и помещением котельной; несущие конструкции из стального проката; фундаменты бутовые ленточные; стены теплиц: цоколь из кирпича, верхняя часть остекленная в деревянных переплетах и каркасе; кровля остекленная по деревянным шпросам.

Предусмотрено 70 % площади теплиц грунтовых, 30 % оборудовано стеллажами. Отопление центральное водяное с оборудованием отопительной котельной и дымовой трубой.

Предусмотрены подсыпки растительного грунта, водопровод, канализация, устройство резервуаров для воды и удобрительной смеси и электроосвещение.

В соединительном коридоре и котельной стены кирпичные, кровля рулонная, полы цементные и грунтовые. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость I кв. м полезной площади теплиц в руб.

Таблица 165

Территориальные пояса	Полезная площадь до 1000 кв. м
	а
1	56,3
2	58,8
3	65
4	67
5	71
6	101
7	113
8	118
9	151
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 165)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки Крыша	20  13
Полы	2
Проемы	5
Отопление центральное и оборудование котельной Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	44  3  3  2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ С НЕСУЩИМ КАРКАСОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ СО СЛУЖЕБНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (БЕЗ КОТЕЛЬНОЙ)

Характеристика

Теплицы полезной площадью 1900 кв. м. Теплица с соединительным коридором; несущие конструкции из металлических трубчатых рам, совмещенных с системой отопления; фундаменты столбовые; цоколь вертикальных ограждений из железобетонных плит. Кровля, остекленная по деревянным шпросам; боковое остекление теплиц в деревянных переплетах и каркасе. Полы соединительного коридора асфальтовые. Отопление центральное водяное (без котлов). Вентиляция осуществляется через форточки при помощи винтовых механизмов. Группа капитальности III.

Предусмотрены подсыпка растительного грунта, водопровод, канализация, железобетонные баки для удобрительных смесей и электроосвещение.

Служебное помещение с мастерской по ремонту рам и теплым помещением для приготовления питательных кубиков объемом 600 куб. м. Стены кирпичные; покрытия деревянные; кровля рулонная; полы асфальтовые и частично дощатые; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 166

Территориальные	Теплицы	Служебные помещения
пояса	1 кв. м полезной площади теплиц	1 куб. м здания
	а	б
1	36,5	12,5
2	38,4	13,1
3	42,0	14,4
4	43,9	15,0
5	45,7	15,6
6	66,0	22,5
7	73,0	25,0
8	76,0	26,3
9	98,0	33,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 166)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	6	8
Стены и перегородки	9	33
Крыша	41	-
Покрытия и кровля	-	21
Полы	-	10
Проемы	5	11
Отделочные работы	3	11
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	31	2
Прочие работы	5	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ С НЕСУЩИМИ ДЕРЕВЯННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Характеристика

Тип I. С центральным отоплением.

Тип II. С печным (боровным) отоплением.

Фундаменты и цоколь ленточные; стены теплиц каркасные, обшивные, с утеплением; кровля - один скат, остекленный по деревянным шпросам, второй скат из асбестоцементных листов с подшивным потолком. Группа капитальности V.

Учтены водопровод, оборудование стеллажами и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 кв. м полезной площади в руб.

Таблица 167

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	а	б
1	35,5	28,9
2	37,2	30,3
3	40,7	33,3
4	42,5	34,7
5	44,4	36,1
6	64,0	52,1
7	71,0	58,0
8	75,0	61,0
9	96,0	78,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 167)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	14	14
Стены и перегородки	7	9
Покрытия	18	23
Полы	1	1
Проемы	13	18
Печи	-	9
Отделочные работы	1	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	36	12
Прочие работы	10	12
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ С НЕСУЩИМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПАНЕЛЯМИ БЕЗ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Характеристика

Тип I: Теплицы грунтовые.

Фундаменты столбовые железобетонные; каркас - железобетонные колонны; стены и покрытия - железобетонные остекленные панели; полы грунтовые. Группа капитальности II.

Тип II. Теплицы стеллажные с соединительным коридором.

Фундаменты столбовые железобетонные; несущие конструкции (стены и покрытие) теплицы - железобетонные остекленные панели; стены коридора кирпичные; полы в теплицах грунтовые, в коридоре из щебня; железобетонные стеллажи. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, центральное отопление и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 168

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	полезная площадь в кв. м
	2500	600
	а	б
1  2  3  4	25,6  26,9  29,5  30,7	42,8  44,9  49,1  51,2
5	32,0	53,8
6  7  8	46,1  51,2  53,8	77,0  86,0  90,0
9	69,0	115,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 168)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	8	12
Стены и перегородки	10	9
Покрытия	31	23
Проемы	8	4
Полы	1	1
Отделочные работы	3	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	38	37
Стеллажи	1	4
Прочие работы	-	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ ВЕСЕННИЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ

Характеристика

Здания из сборных металлических трубчатых рам, совмещенных с системой отопления, на столбовых железобетонных фундаментах; покрытие из остекленных деревянных съемных рам; полы в проходах из деревянных съемных щитов. Группа капитальности III.

Учтены водопровод и центральное отопление.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 169

Территориальные пояса	Полезная площадь 130 кв. м
	а
1	26,3
2	27,6
3  4	30,2  31,6
5	32,8
6	47,3
7	52,9
8	55,4
9	71,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ С НЕСУЩИМИ СТАЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ И ОВОЩЕЙ ГИДРОПОННЫМ СПОСОБОМ

Характеристика

Теплица для выращивания овощей, фундаменты ленточные из бетонных блоков и монолитного бетона; стены из сборных железобетонных плит; крыша - покрытие - металлические остекленные конструкции; полы асфальтовые и грунтовые; бассейны бетонные. Группа капитальности I.

Учтены центральное отопление, воздушное отопление, подземный обогрев бассейнов, система увлажнения, поливочный водопровод, технологические трубопроводы и электроосвещение.

Теплица для выращивания рассады. Все конструкции те же, что и в теплице для выращивания овощей. Группа капитальности I.

Учтены те же санитарно-технические и электротехнические устройства, что и в теплице для выращивания овощей и, кроме того, центральное отопление под стеллажами, металлические стеллажи и электрооблучение.

Соединительные коридоры и переходы. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; кровля совмещенная, из металлических конструкций с остеклением; полы асфальтовые. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, технологические трубопроводы, спускной трубопровод в подпольных каналах теплосети, поливочный водопровод в каналах и электроосвещение.

Служебные помещения. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтовые, дощатые и плиточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, бойлерная, вентиляция и электроосвещение.

Обогрев грунта между теплицами. Фундаменты столбовые бетонные, каркас деревянный и металлический, обтянутый пленкой. Учтено центральное отопление.

Насосная с резервуаром к блоку четырех теплиц овощных. Все конструкции из монолитного и сборного железобетона и бетона. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление на обогрев, технологические трубопроводы и насосы.

Насосная с резервуарами на одну теплицу рассадную. Все конструкции из монолитного и сборного железобетона и бетона. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление на обогрев, технологические трубопроводы и насосы.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 170

	Наименование зданий и сооружений
Территориаль ные пояса	теплицы	коридоры и пере-	служебные помещения	обогрев между теплицами	насосная для теплиц
	овощные	рассадные	ходы		овощными	рассадными	овощных	рассадных
	объем и площадь зданий и сооружений до
	1010 кв. м	1010 кв. м	500 кв. м	1200 куб. м	300 кв. м	250 кв. м	250 кв. м	35 куб. м
	на 1 кв. м инвентарной площади	на 1 куб. м	на 1 куб. м площади
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	45,3	46,9	89	23,0	9,8	14,1	35,1	94
2	47,5	49,2	94	24,1	10,3	14,6	36,9	98
3	32,1	63,8	103	26,4	11,3	16,2	40,4	108
4	54,6	56,3	108	27,6	11,8	17,0	42,2	113
5	56,3	58,8	112	28,7	12,3	17,6	43,9	117
6	82,0	84,0	161	41,3	17,7	25,4	63,0	169
7	91,0	94,0	179	46,0	19,7	28,2	71,0	187
8	95,0	98,0	187	48,2	20,7	29,7	74,0	197
9	123,0	127,0	241	62,0	26,5	38,1	95,0	253
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 170)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты	10	9	18	15	-	-	-	-
Стены и перегородки	3	4	19	30	-	-	-	-
Покрытия и перекрытия	-	-	-	15	-	-	-	-
Крыша	23	22	14		-	-	-	-
Проемы	3	3	1	8	-	-	-	-
Полы	1	2	5	5	-	-	-	-
Отделочные работы	2	2	2	5	-	-	-	-
Внутренние санитарно-технические и электротехнические, устройства Общестроительные работы	24  -	30  -	41  -	18  -	41  59	57  43	24  76	27  73
Прочие работы	34	28	-	4	-	-	-	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ С НЕСУЩИМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ БЕСПОЧВЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И РАССАДЫ

Характеристика

Теплица для выращивания овощей. Фундаменты столбовые; стены панели железобетонные глухие и остекленные; крыша - железобетонные конструкции с остеклением; полы асфальтовые и грунтовые. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, воздушное отопление, подземный обогрев корыт, дождевальная установка, технологические трубопроводы и насосы, бетонные корыта и бассейны, шпалеры и электроосвещение.

Теплица для выращивания рассады. Все конструкции те же, что и в теплице для выращивания овощей.

Учтены те же санитарно-технические и электротехнические устройства, что и в теплице для выращивания овощей, и, кроме того, электроподсвечивание, железобетонные стеллажи, монорельсы и рамы облучения.

Соединительные коридоры и переходы, фундаменты ленточные; стены кирпичные и из железобетонных остекленных панелей; кровля совмещенная из железобетонных остекленных панелей; полы асфальтовые. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, технологические трубопроводы, трубопроводы в бетонных каналах и электроосвещение.

Служебное помещение. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытия - монолитный железобетон (над трансформатором); покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы дощатые, асфальтовые и плиточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, бойлерная и узел ввода, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Обогрев грунта между теплицами. Трубопроводы отопления проложены в каналах с изоляцией.

Учтены общестроительные работы и центральное отопление.

Резервуары емкостью 125 и 25 куб. м. Железобетонные заглубленные резервуары типа круглых колодцев. Учтен обогрев резервуаров.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 171

	Наименование зданий и сооружений
Территориаль	теплицы	коридоры и	служебные	обогрев	резервуары
ные пояса	овощные	рассадные	переходы	помещения	грунта
	объем и площадь зданий и сооружений, кв. м до
	1010	1010	500	2200	3000	125	25
	на 1 кв. м инвентарной площади	на 1 куб. м	на 1 кв. м	на 1 куб. м
	а	б	в	г	д	е	ж
1	50,4	82	72	16,8	0,82	26,2	52,1
2	52,9	86	76	17,8	0,87	27,6	54,6
3	58	94	84	19,5	0,95	30,2	59,6
4	61	98	87	20,3	0,99	31,4	62,0
5	63	103	91	21,3	1,03	32,8	66,0
6	91	148	131	30,6	1,48	47,2	94,0
7	101	164	145	33,9	1,65	52,4	104,0
8	106	172	153	35,6	1,73	55,4	109,0
9	137	222	197	45,8	2,23	71,0	140,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 171)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж
Фундаменты	8	3	8	13	-	-	-
Стены и перегородки	7	5	18	22	-	-	-
Покрытие - крыша	18	11	19	23	-	-	-
Проемы	6	1	1	8	-	-	-
Полы	1	1	5	7	-	-	-
Отделочные работы	1	1	1	4	-	-	-
Внутренние санитарно-технические, электротехнические устройства	47	63	38	21	60	9	20
Бетонные корыта и бассейны	21	-	-	-	-	-	-
Монорельсы, рамы облучения и стеллажи	-	15	-	-	-	-	-
Прочие работы	1	-	17	2	40	91	80
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТ ОЧИСТКИ И СУШКИ ЗЕРНА МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 И 4 т/ч

Характеристика

Здания каркасно-обшивные на бетонных или бутовых фундаментах, с кровлей из асбестоцементных волнистых листов, с глинощебневыми и дощатыми полами. Группа капитальности V.

Учтены печь-сушилка в металлическом каркасе, деревянные лари, бункера, вентиляция и электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 172

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	1500
	а	б
1	10,8	8,2
2	11,3	8,7
3	12,4	9,5
4	13,0	9,9
5	13,5	10,3
6	19,5	14,8
7	21,7	16,5
8	22,8	17,3
9	29,2	22,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 172)

Наименование конструктивных элементов	а - б
Фундаменты	17
Стены	14
Полы	7
Перекрытия	2
Крыша	9
Проемы	9
Печь-сушилка	11
Отделочные работы	3
Электрооборудование	11
Прочие работы	17
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТ СЕМЕОЧИСТИТЕЛЬНО - СУШИЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 - 2 т/ч

Характеристика

Тип I. Здания с железобетонными покрытиями; фундаменты ленточные; стены кирпичные; кровля совмещенная рулонная; полы асфальтовые бетонные и из керамических плиток. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с деревянными и частично железобетонными покрытиями, в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности III.

Тип III. Здания с деревянными и частично железобетонными покрытиями с асбестоцементной кровлей по наклонным дощатым стропилам и рулонной по железобетону; фундаменты ленточные; стены кирпичные; полы асфальтовые, бетонные, дощатые и из керамических плиток. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, горячее водоснабжение, подача топлива, аспирация-вентиляция, электроосвещение, фундамент под дымовую трубу, металлическая дымовая труба, каналы, приямки и шкафы в душевых.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 173

Территориальные	Тип здания
пояса	I	II	III
	объем зданий в куб. м до
	2200	2500
	а	б	в
1	16,6	10,1	11,0
2	17,5	17,0	11,6
3	19,2	18,6	12,7
4	20,0	19,3	13,2
5	20,8	20,2	13,8
6	29,9	29,1	19,8
7	33,3	32,3	22,0
8	34,9	33,9	23,1
9	44,9	43,5	29,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 173)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	21	21	7
Стены и перегородки	28	29	29
Покрытия и кровля	17	15	3
Крыша	-	-	10
Проемы	6	6	8
Полы	4	4	5
Площадки под оборудование	1	1	1
Дымовая труба	4	3	5
Отделочные работы	2	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	10	13
Прочие работы	8	9	17
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ОЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ С ХРАНИЛИЩЕМ

Характеристика

Здания каркасные из сборного железобетона с заполнением стен камышитовыми плитами и кирпичом; фундаменты ленточные; покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые, плиточные и из линолеума. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 174

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 4500 куб. м	16,8	17,6	19,3	20,2	21	30,2	33,6	35,3	45,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(в табл. 174)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	11
Стены и перегородки	23
Покрытия и кровля	15
Проемы	6
Полы	5
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические устройства	29
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УПРОЩЕННОГО ТИПА

Характеристика

Стены в топочном отделении саманные и фундаменты ленточные, в машинном - открытый навес с деревянными стойками, который отделяется от топочного отделения брандмауэрной стеной. Здание с асбестоцементной кровлей и глинобитными полами. Группа капитальности V.

Учтены завальная яма, площадки, фундаменты и топки зерносушилок и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 175

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 1500 куб. м	4,97	5,12	5,63	5,88	6,1	8,4	11,6	12,2	13,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 175)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	12
Стены	28
Крыша	15
Полы	3
Проемы	2
Отделочные работы	1
Вентиляция	5
Фундаменты и топки зерносушилки	11
Электроосвещение	4
Прочие работы	19
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СУШИЛКА СТАЦИОНАРНАЯ ДЛЯ СЕМЕННОЙ КУКУРУЗЫ В ПОЧАТКАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,8 т/ч

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены глиноплетневые; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Кровля асбестоцементная; полы глинобитные.

Учтены двухкамерная сушилка, печь с вентилятором и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 176

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 500 куб. м
	а	б
1	12,3	11,7
2	12,9	12,3
3	14,1	13,4
4	14,7	14,0
5	15,4	14,6
6	22,1	21,0
7	24,5	23,4
8	25,8	24,5
9	33,1	31,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 176)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	7	6
Стены и перегородки	17	12
Крыша	10	10
Полы	2	2
Проемы	7	8
Отделочные работы	1	2
Вентиляция	9	10
Двухкамерная сушилка	21	22
Печь с вентилятором	22	23
Электроосвещение	2	4
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТОКА КРЫТЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ

Характеристика

Стены машинного и топочного отделения кирпичные, в крытых навесах - каркасные (кирпичные столбы с деревянной заборкой), в открытых навесах для выдачи зерна - кирпичные столбы без обшивки. Здания с асбестоцементной кровлей, деревянным перекрытием, асфальтовыми полами; фундаменты ленточные и столбовые. Группа капитальности III.

Учтены бункера, завальные ямы, лестницы, площадки, фундаменты и топки зерносушилок и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 177

Территориальные пояса	Объем здания до 4000 куб. м
	а
1	7,8
2	8,2
3	9,0
4	9,4
5	9,7
6	14,0
7	15,6
8	16,4
9	21,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 177)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	17
Стены	34
Крыша	18
Перекрытия	1
Полы	12
Проемы	5
Лестницы и площадки Отделочные работы Фундаменты и топки зерносушилки	1  1  5
Электроосвещение Прочие работы	2  4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТОКА КРЫТЫЕ (НАВЕСЫ)

Характеристика

Навесы открытого типа (без обшивки стен) со стойками из бревен, глиносоломенной кровлей и глинобитными полами. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 178

Территориальные пояса	Объем зданий до 1500 куб. м
	а
1	1,68
2	1,76
3	1,93
4	2,02
5	2,10
6	3,02
7	3,36
8	3,53
9	4,54
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 178)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	11
Стойки и обвязки	17
Крыша	50
Полы	22
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТ ЛЬНООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

Характеристика

Здания каркасные с заборкой из пластин, без перекрытия, с кровлей из асбестоцементных волнистых листов и глинобитными полами. Группа капитальности V

Учтены искусственная вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 179

Территориальные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
	а
1	5,12
2	5,38
3	5,88
4	6,1
5	6,4
6	9,2
7	10,3
8	10,8
9	13,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 179)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	10
Стены	32
Перегородки	1
Полы	6
Крыша	19
Проемы	16
Вентиляция	6
Отделочные работы	3
Электроосвещение	4
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТ ОБРАБОТКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС)

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, железобетонным совмещенным покрытием, рубероидной кровлей, бетонными, цементными, асфальтовыми и ксилолитовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление (от встроенной котельной), вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 180

Территориальные пояса	Объем зданий 2811 куб. м
	а
1	18,6
2	19,5
3	21,3
4	22,3
5	23,2
6	33,4
7	37,1
8  9	39,0  50,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 180)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	16
Стены и перегородки  Покрытия	25  19
Проемы	6
Полы	4
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	3  21  6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОНОПЛЯНОЙ ТРЕСТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1500 т СОЛОМЫ В СЕЗОН

Характеристика

Производственный корпус. Здания с кирпичными стенами, с железобетонными перекрытиями и покрытиями, с рубероидной и асбестоцементной кровлей, с бетонными, цементными и ксилолитовыми полами; фундаменты ленточные.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление от встроенной котельной, вентиляция и электроосвещение. Группа капитальности II.

Насосная станция. Здания заглубленные, с кирпичными стенами, железобетонными перекрытиями и покрытиями, асбестоцементной кровлей, цементными полами, производственным водоснабжением и электроосвещением. Труппа капитальности II.

Мочильные баки из монолитного железобетона с решетчатым деревянным полом (всего 6 шт. в одном блоке).

Бытовые помещения. Здания с кирпичными стенами, с железобетонными перекрытиями, с рулонной кровлей и с ксилолитовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 181

	Производственный корпус	Насосная станция	Бытовые помещения	Мочильные баки
Территориальные	объем зданий в куб. м до
пояса	3500	120	125	500
	а	б	в	г
1	15,2	37,6	29,0	17,0
2	16,0	39,4	30,4	17,8
3	17,5	42,8	33,4	19,5
4	18,2	45,4	34,8	20,3
5	19,0	47,0	36,2	21,3
6	27,4	67,0	52,1	30,6
7	30,4	75,0	58,0	33,9
8	31,9	79,0	61,0	35,6
9	41,1	102,0	78,0	46,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 181)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	15	42	24
Стены и перегородки	26	9	28
Перекрытия и покрытия	-	-	17
Перекрытия или покрытия	18	2	-
Крыша	7	2	9
Проемы	5	1	5
Отделочные работы	3	1	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20	42	8
Прочие работы	6	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Пункты по переработке плодов, ягод и овощей

Характеристика

Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные, башмаки железобетонные; стены подвалов бутобетонные; перекрытия и совмещенные покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы подвала цементные; полы зданий дощатые, асфальтовые и цементные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, пароснабжение, вентиляция, электроосвещение, оборудование встроенной котельной, мангальная лечь и навесы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 182

Территориальные пояса	Объем здания до 3000 куб. м
	а
1	17,5
2	18,3
3	20,1
4	21,0
5	21,8
6	31,4
7	34,9
8	36,7
9	47,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 182)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	15
Стены и перегородки Покрытия и кровля Проемы	21  18  5
Полы	11
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Оборудование котельной и мангальная печь Навесы	3  9  7  4
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ С ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ЯРОВИЗАЦИИ

Характеристика

Здания кирпичные, со сводчатыми перекрытиями с рубероидной кровлей, грунтовыми полами, деревянными перекрытиями над помещением яровизации; кровля черепичная; печное отопление; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и закрома.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 183

Территориальные пояса	Объем зданий до 2200 куб. м
	а
1	12,4
2	12,9
3	14,2
4	14,8
5	15,5
6	22,3
7	24,7
8	25,9
9	33,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 183)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	19
Стены и свод	50
Полы	1
Перекрытия	3
Крыша	4
Проемы	5
Отопление печное	3
Производственное оборудование	11
Отделочные работы	1
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРНЕПЛОДОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Стены бутокирпичные; перекрытия кирпичные сводчатые; кровля рулонная; полы грунтовые; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные; перекрытия железобетонные совмещенные; кровля рулонная; полы грунтовые; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, закрома и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 184

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в куб. м до
	1000	2000	3000	1000	2000	3000
	а	б	в	г	д	е
1	8,5	8,1	7,4	12,5	11,9	10,8
2	8,9	8,5	7,7	13,1	12,5	11,3
3	9,7	9,2	8,5	14,4	13,7	12,4
4	10,2	9,7	8,9	15,0	14,3	13,0
5	10,6	10,1	9,2	15,6	15,0	13,5
6	15,3	14,5	13,3	22,5	21,5	19,5
7	17,0	16,1	14,8	25,0	23,9	21,8
8	17,8	17,0	15,5	26,3	25,0	22,8
9	22,9	21,8	20,0	33,8	32,2	29,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 184)

Наименование конструктивных элементов	а - е
Фундаменты	16
Стены	34
Полы	1
Покрытия и кровля	31
Проемы	4
Отделочные работы	1
Закрома	8
Электроосвещение	1
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАПУСТОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Здания кирпичные, со сводчатыми или плоскими из плит перекрытиями, покрытием дерном и грунтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и стеллажи с решетчатым полом.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 185

Территориальные пояса	Объем зданий до 1600 куб. м
	а
1	11,1
2  3	11,7  12,8
4	13,3
5  6	13,9  20,0
7	22,2
8	23,3
9	29,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 185)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	17
Стены	34
Полы	1
Покрытия и кровля Проемы	31  5
Отделочные работы Прочие работы	1  11
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА

Характеристика

Здания кирпичные с покрытием рулонной кровлей; полы деревянные и грунтовые; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Тип I. Перекрытие железобетонное, совмещенное с кровлей.

Тип II. Перекрытие - кирпичный свод.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, электроосвещение и закрома.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 186

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в куб. м до
	1000	2000	3000	1000	2000	3000
	а	б	в	г	д	е
1	12,9	12,2	10,7	8,7	8,3	7,8
2	13,6	12,8	11,3	9,2	8,7	8,2
3	14,9	14,0	12,3	10,1	9,6	9,0
4	15,5	14,6	12,8	10,5	10,0	9,4
5	16,2	15,2	13,4	10,9	10,4	9,7
6	23,3	21,9	19,2	15,7	15,0	14,0
7	25,9	24,4	21,3	17,5	16,6	15,6
8	27,1	25,6	22,4	18,3	17,5	16,4
9	34,9	32,9	28,8	23,6	22,4	21,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 186)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	15
Стены	31	36
Покрытия и кровля	33	28
Проемы	3	5
Отделочные работы	1	1
Электроосвещение	1	1
Закрома	9	9
Прочие работы	6	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Стены деревянные из пластин; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип II. Стены кирпичные или бутовые; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Здания полузаглубленного типа; кровля асбестоцементная; полы глинобитные.

Учтены приточно-вытяжная вентиляция, закрома и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания руб.

Таблица 187

	Тип здания
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 1500 куб. м
	а	б
1	8,0	10,4
2	8,4	10,9
3	9,2	12,0
4	9,6	12,5
5	10,0	13,0
6	14,4	18.7
7	16,0	20,8
8	16,8	21,8
9	21,6	28,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 187)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	18	22
Стены	21	33
Крыша	18	14
Перекрытия	14	9
Полы	8	5
Проемы	3	2
Отделочные работы	1	1
Вентиляция	3	2
Закрома	13	11
Электроосвещение	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА С АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Характеристика

Здания с кирпичными и бутобетонными стенами, с железобетонными покрытиями, бетонными и асфальтовыми полами и рубероидной кровлей; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция, отопление, закрома и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 188

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	9000
	а	б
1	17,3	14,8
2	18,1	15,5
3	19,9	17,0
4	20,7	17,7
5	21,7	18,5
6	31,2	26,6
7	34,6	29,6
8	36,3	31,1
9	47,0	39,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 188)

Наименование конструктивных элементов	а, б
Фундаменты	21
Стены и перегородки	21
Покрытия	30
Проемы	3
Полы	4
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
Прочие работы и закрома	13
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПЛОДОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Здания с бутовыми стенами и железобетонными перекрытиями и покрытиями; кровля рулонная; полы асфальтовые, цементные и дощатые; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция, электроосвещение и оборудование встроенной котельной.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 189

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	8500	12500
	а	б
1	11,6	11,2
2	12,2	11,8
3	13,4	12,9
4	13,9	13,4
5	14,5	13,9
6	20,8	20,1
7	23,2	22,3
8	24,4	23,4
9	31,3	30,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 189)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	10	9
Стены и перегородки	26	25
Покрытия или перекрытия	41	41
Проемы	2	4
Полы	9	9
Отделочные работы	4	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4
Оборудование котельной	2	2
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, совмещенной с деревянными перекрытиями, цементными полами для 1-го яруса, дощатыми по балкам для 2-го яруса; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 190

Территориальные пояса	Объем зданий до 4000 куб. м
	а
1	8,7
2	9,2
3	10,1
4	10,5
5	10,9
6	15,7
7	17.5
8	18,3
9	23,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 190)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	10
Стены	52
Перекрытия и крыша Полы	9  13
Проемы	5
Отделочные работы	3
Лестницы и крыльца Вентиляция	1  6
Электроосвещение	1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ

Характеристика

Здания кирпичные, с асбестоцементной совмещенной кровлей, с асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Оборудованы деревянными щитами и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 191

Территориальные пояса	Объем зданий до 1200 куб. м
	а
1	6,2
2	6.6
3	7,1
4	7,5
5	7,8
6	11.2
7	12,4
8	13,0
9	16,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 191)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	17
Стены	45
Крыша	15
Полы	10
Проемы	6
Отделочные работы Оборудование производственное -деревянные щиты и электроосвещение	1  6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Здания из. керамзитобетонных панелей в железобетонном каркасе; фундаменты столбовые; покрытие совмещенное из железобетонных прогонов; кровля асбестоцементная; полы глинобитные; закрома и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 192

Территориальные пояса	Объем зданий до 3000 куб. м
	а
1	9,2
2	9.6
3	10,5
4	11,0
5	11,4
6	16,5
7	18,3
8	19,2
9	24,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 192)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	17
Стены и перегородки Покрытия	19  25
Проемы	11
Полы	9
Отделочные работы	1
Электроосвещение	3
Прочие работы	15
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СЕМЕНОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные или из мелких блоков в кирпичных столбах. Группа капитальности III.

Тип II. Стены бутовые. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные, столбы с заборкой из пластин. Группа капитальности IV.

Фундаменты ленточные (тип I и II) и столбовые (тип III); кровля асбестоцементная; полы асфальтовые.

Учтены закрома деревянные и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 193

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II	III
	объем зданий 1400 - 1500 куб. м
	а	б	в
1	5,54	5,96	5,29
2	5,8	6,3	5.54
3	6.4	6,9	6,1
4	6,6	7,1	6,4
5	7,0	7,5	6.6
6	10,0	10,8	9,5
7	11,1	11,9	10,6
8	11,6	12,5	11 1
9	15,0	16,1	14,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 193)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	16
Стены	29
Крыша	17
Полы	24
Проемы	4
Отделочные работы	2
Электроосвещение	1
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛУКОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы асфальтовые. Группа капитальности III

Тип II. Здания без чердачного помещения (совмещенное). Фундаменты ленточные и железобетонные башмаки; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы цементные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, электроосвещение, бункер и стеллажи.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 194

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в куб. м до
	900	3000
	а	б
1	14,9	12,7
2	15,6	13,4
3	17,1	14,6
4	17,8	15,2
5	18,6	15,9
6	26,8	22,9
7	29,7	25,4
8	31,3	26,6
9	40,2	34,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 194)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	12	12
Стены и перегородки	36	20
Покрытия или перекрытия	9	26
Крыша	7	-
Проемы	4	8
Полы	3	6
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	6
Прочие работы	14	21
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КУКУРУЗЫ В ПОЧАТКАХ

Характеристика

Тип 1. Здания деревянные, каркасные, без перекрытий, с дощатыми полами и кровлей из асбестоцементных волнистых листов; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип II. Здания с кирпичными и шлакобетонными стенами, без перекрытий с цементными полами и, кровлей из асбестоцементных волнистых листов; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип III. Здания из железобетонных Сборных элементов с железобетонными фундаментами и стенами, кровля по железобетонному перекрытию с покрытием рубероидом, с асфальтовыми и цементными полами. Группа капитальности II.

Учтены во всех вариантах передвижные щиты для закромов, приточная вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 195

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий в куб. м до
	1000	2000	3000	1000	2000	3000	1000	2000	3000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	8,1	6,8	5,8	8,9	7,6	6,6	10,4	8,9	7,8
2	8,5	7,1	6,1	9,3	8,1	6,9	11,7	9,3	8,2
3	9,2	7,8	6,6	10,3	8,8	7,6	12,0	10,3	9,0
4	9,7	8,2	7,0	10,7	9,2	7,9	12,4	10.7	9,4
5	10,1	8,5	7,2	11,2	9,6	8,2	13,0	11,2	9,7
6	14,5	12,3	10,4	16,0	13,8	11,8	18,7	16,0	11,0
7	16,1	13,6	11,6	17,8	15,3	13,1	20,8	17,8	15,6
8	17,0	14,3	12,2	18,7	17,0	13,8	21,8	18,7	16,4
9	21,8	18,4	15,6	24,0	20,7	17,7	28,1	24,0	21,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 195)

Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е	ж - и
Фундаменты	10	18	15
Стены	39	37	20
Полы	9	14	11
Крыша	11	17	11
Проемы	2	9	16
Отделочные работы	1	1	1
Электроосвещение	5	6	5
Прочие работы	14	7	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КУКУРУЗОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Здания кирпичные; фундаменты ленточные; покрытие железобетонное совмещенное; кровля асбестоцементная; полы асфальтовые, цементные и дощатые. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция, электроосвещение и грозозащита.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 196

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	3000	4200
	а	б
1	7.9	7,6
2	8,3	7,9
3	9,1	8,7
4	9,5	9,1
5	9,9	9,5
6	14,2	13,6
7	15,8	15,1
8	16,6	15,9
9	21,3	20,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 196)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	21	20
Стены и перегородки	20	16
Покрытия или перекрытия	22	23
Проемы	6	6
Полы	20	21
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	8	11
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗИМОВНИКИ НА 100 И 300 ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Характеристика

Здания каркасно-камышитовые или обшивные с утеплением, на бетонных или бутовых столбовых фундаментах, с глиносоломенной кровлей, с деревянным утепленным перекрытием и с песчаными полами с утеплением соломенными матами. Группа капитальности V.

Предусмотрены стеллажи для ульев и вентиляция сельскохозяйственного типа.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 197

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	140	470
	а	б
1	13,0	9,2
2	13,7	9,6
3	15,0	10,5
4	15,6	11,0
5	16,3	11,4
6	23,4	16,5
7	26,0	18,3
8	27.4	19,2
9	35,2	24,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 197)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	12	11
Стены	26	31
Полы	7	5
Перекрытия	5	22
Крыша	16	9
Проемы	5	3
Прочие работы	29	19
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ

Характеристика

Здания кирпичные с деревянными перекрытиями, кровлей из волнистых асбестоцементных листов, асфальтовыми и цементными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, канализация, электроосвещение.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 198

Территориальные пояса	Объем зданий 800 куб. м
	а
1	12,5
2	13,1
3	14,4
4	15,0
5	15,6
6	22,5
7	25,0
8	26,3
9	33,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 198)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	16
Стены	35
Полы	11
Перекрытие	4
Крыша	10
Проемы	7
Отопление печное Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы и встроенное оборудование	1  2  7  7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ЕМКОСТЬЮ 1000 т

Характеристика

Стены кирпичные; кровля рулонная; полы асфальтобетонные, деревянные и цементные; фундаменты ленточные.

Тип I. Покрытие железобетонное. Группа капитальности II.

Тип II. Покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 199

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 3500 куб. м
	а	б
1	9,0	9,2
2	9,4	9,7
3	10,3	10,7
4	10,8	11,1
5	11,3	11,6
6	16,2	16,6
7	18,0	18,5
8	18,9	19,4
9	24,3	25,0
Удельные веса отдельных конструктивных- элементов в %

(к табл. 199)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	8	8
Стены и перегородки	22	22
Перекрытия и покрытия	13	12
Кровля	13-	13
Проемы	15-	15
Полы	15-	15
Отделочные работы	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	7
Прочие работы	5	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ЕМКОСТЬЮ 2000 т

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные с пилястрами. Группа капитальности II.

Тип III. Стены кирпичные с пилястрами, кровля из волнистой асбофанеры усиленного профиля. Группа капитальности III.

Покрытие железобетонное для типов I и II и деревянное для типа III; кровля рулонная (кроме типа III); полы асфальтобетонные; фундаменты столбовые.

Учтены центральное отопление, вентиляция; водопровод; канализация, горячее. водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 200

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 10000 куб. м
	а	б	в
1	10,5	10,3	10,6
2	11,0	10,8	11,1
3	12,1	11,8	12,2
4	12,6	12,4	12,7
5	13,1	12,9	13,3
6	18,9	18,6	19,1
7	21,0	20,7	21,2
8	22,1	21,7	22,3
9	28,4	27,9	28,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 200)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	30	29	28
Стены и перегородки	15	14	14
Перекрытия и покрытия	14	14	12
Кровля	6	7	6
Проемы	5	5	6
Полы	13	14	14
Отделочные работы	2	2	2
Металлоконструкции	4	4	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	6
Прочие работы	6	6	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 2000 т, В ТОМ ЧИСЛЕ 200 т ЯДОХИМИКАТОВ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные; фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 201

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	объем зданий от 8000 до 10000 куб. м
	а	б
1	11,1	10,9
2	11,7	11,5
3	12,8	12,6
4	13.3	13,1
5	13,9	13,7
6	20,0	19,7
7	22,2	21,8
8	23,3	22,9
9	29.9	29,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 201)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	30	29
Стены и перегородки	17	18
Перекрытия и покрытия	14	13
Кровля	6	6
Проемы	8	8
Полы	16	17
Отделочные работы	2	2
Металлоконструкции	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	4	4
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ ЕМКОСТЬЮ 3200 т

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные и стены кирпичные в железобетонном каркасе; покрытие железобетонное. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные; покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Кровля для типа I рулонная, для типа II - асбестоцементная; полы асфальтовые; фундаменты железобетонные и бутобетонные.

Учтены вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 202

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем здания до 16000 куб. м
	а	б
1	9,2	8,5
2	9,7	8,9
3	10,7	9,8
4	11,1	10,2
5	11,6	10,6
6	16,6	15,3
7	18,5	17,0
8	19,4	17,9
9	25,0	23,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 202)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	29	17
Стены и перегородки	14	15
Перекрытия и покрытия	17	18
Кровля	8	8
Проемы	5	6
Полы	16	20
Отделочные работы	1	1
Металлоконструкции	4	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	3	3
Прочие работы	3	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ ЕМКОСТЬЮ 3500 т

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные с пилястрами. Группа капитальности II.

Тип III. Стены кирпичные с пилястрами; покрытие деревянное; кровля из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля. Группа капитальности III.

Покрытие железобетонное (кроме типа III); кровля рулонная (кроме типа III); полы асфальтобетонные, цементные, дощатые и из керамических плиток; фундаменты столбовые.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 203

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	объем зданий до 15500 куб. м
	а	б	в
1	9,6	9,5	8,9
2	10,1	10,0	9.3
3	11,0	10,9	10,2
4	11,5	11,4	10,7
5	12,0	11,8	11,1
6	17,2	17,1	16
7	19,2	19,0	17,8
8	20,1	19,9	18,7
9	25,9	25,6	24
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 203)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	29	24	27
Стены и перегородки	14	13	12
Перекрытия и покрытия	16	16	18
Кровля	7	9	11
Проемы	6	6	5
Полы	14	13	14
Отделочные работы	1	2	1
Металлоконструкции	4	8	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4	5
Прочие работы	5	5	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ

Характеристика

Здания кирпичные с кровлей из асбестоцементных листов по деревянным стропилам и асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 204

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	2000	3000
	а	б
1	5,54	4,97
2	5,8	5,21
3	6,4	5,71
4	6,6	5,96
5	7,0	6,20
6	10,0	9,00
7	11,1	9,9
8	11,7	10,4
9	15	13,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 204)

Наименование конструктивных элементов	а, б
Фундаменты	14
Стены	31
Полы	22
Крыша Проемы	17  10
Вентиляция	2
Отделочные работы	1
Электроосвещение	3
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ЕМКОСТЬЮ 1000 т ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены из железобетонных панелей в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип III. Стены кирпичные. Группа Капитальности II.

Тип IV. Стены и столбы кирпичные; покрытие деревянное; кровля из асбестоцементных листов. Группа капитальности III.

Покрытия железобетонные (кроме типа IV); кровля рулонная (кроме типа IV); полы асфальтобетонные, бетонные, из керамической плитки и из релина (в зависимости от назначения помещений); фундаменты ленточные и столбовые (бетонные, бутобетонные и железобетонные).

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 205

	Тип здании:
Территориальные	1	II	III	IV
пояса	объем зданий от 5000 до 6000 куб. м
	а	б	в	г
1	11,6	12,4	11,1	9,2
2	12,2	12,9	11,7	9,6
3	13,4	14,2	12,8	10,5
4	13,9	14,8	13,3	11,0
5	14,5	15,5	13,9	11,4
6	20,8	22,3	20,0	16,5
7	23,2	24,7	22,2	18,3
8	24,4	26,0	23,3	19,2
9	31,3	33,4	29,9	24,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 205)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	29	29	30	32
Стены и перегородки	17	15	10	22
Перекрытия и покрытия	14	17	9	4
Кровля	9	8	9	6
Проемы	4	5	5	6
Полы	10	9	10	19
Отделочные работы	1	4	2	9
Металлоконструкции	4	3	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	8	9	10
Прочие работы	4	2	4	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ ЕМКОСТЬЮ 600 т ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИИ И ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные, покрытие деревянное, кровля из асбестоцементных листов. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные, частично из панелей в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Покрытие железобетонное (кроме типа II); кровля рулонная (кроме типа II); полы асфальтобетонные, бетонные, из керамической плитки и релина; фундаменты ленточные и столбовые (бутобетонные и железобетонные).

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 206

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса.	объем зданий от 3500 до 4500 куб. м
	а	б	в
1	13,9	11,8	14,3
2	14,6	12,4	15,0
3	16.0	13,6	16,5
4	16,7	14,2	17,1
5	17,5	14,8	17.9
6	25,1	21,3	25,7
7	27,9	23,7	28,6
8	29,3	24,9	30,0
9	37,6	32,0	38,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 206)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	31	32	29
Стены и перегородки	16	20	17
Перекрытия и покрытия	14	6	16
Кровля	9	6	9
Проемы	4	5	5
Полы	9	11	8
Отделочные работы	2	3	2
Металлоконструкции	3	3	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	11	а
Прочие работы	2	3	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ХИМИКАТОВ ЕМКОСТЬЮ 600 т

Характеристика

Тип I. Покрытие железобетонное. Группа капитальности II.

Тип II. Покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Стены кирпичные; кровля рулонная; полы асфальтобетонные, дощатые, цементные и из керамических плиток; фундаменты бутобетонные ленточные и столбовые.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 207

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	объем зданий от 6000 до 7000 куб. м
	а	б
1	10,2	9,0
2	10,7	9,4
3	11,7	10,3
4	12,2	10,8
5	12,7	11,3
6	18,3	16,2
7	20,3	18,0
8	21,3	18,9
9	27,5	24.3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 207)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	32	32
Стены и перегородки	17	17
Перекрытия и покрытия	14	12
Кровля	8	7
Проемы	5	5
Полы	15	16
Отделочные работы	1	2
Металлоконструкции	3	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ЯДОХИМИКАТОВ И РЕМХИМИКАТОВ

Характеристика

Здания кирпичные, с деревянными перекрытиями, асбестоцементной кровлей, асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление или печное, вентиляция, двухъярусные стеллажи и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 208

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 2000	до 3000	более 3000
	а	б	в
1	8,3	7,2	5,12
2	8,7	7,6	5,38
3	9,6	8,3	5,88
4	10,0	8,7	6,1
5	10,4	9,1	6,4
6	15,0	13,0	9,2
7	16,6	14,5	10,3
8	17,5	15,2	10,8
9	22,4	19,5	13,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 208)

Наименование конструктивных элементов	а, б	в
Фундаменты	13	12
Стены и перегородки	21	17
Полы	23	29
Перекрытия	5	4
Крыша	11	11
Проемы	9	7
Отделочные работы	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	7
Прочие работы	7	11
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ АММИАЧНОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 1500 куб. м

Характеристика

Двадцать стальных резервуаров емкостью по 75 куб. м каждый с обвалованием и без обвалования насыпью; фундаменты под резервуары бутобетонные.

Тип I. С обвалованием насыпью.

Тип II. Без обвалования насыпью.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 209

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	а	б
1	40,4	29,7
2	42,4	31,3
3	46.5	34,2
4	48,5	35,7
5	50,4	37,2
6	73,0	53,8
7	81,0	60,0
8	85,0	62,0
9	109,0	81,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 209)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Земляные работы и обвалование	43	16
Фундаменты	5	8
Окраска и изоляция	7	5
Металлоконструкции (резервуары, лестницы и площадки)	45	71
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ГЛУБИННЫЕ РАСХОДНЫЕ АММИАЧНОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 600 куб. м

Характеристика

Тип I. С обвалованием насыпью.

Тип II. Без обвалования насыпью.

Восемь стальных резервуаров емкостью по 75 куб. м каждый с обвалованием и без обвалования насыпью и песчаной подушкой под резервуары.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 210

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	а	б
1	27,7	21,8
2	29,2	22,9
3	31,9	25,1
4	33,3	26,2
5	34,7	27,3
6	49,9	39,3
7	55,4	43,7
8	58,0	45,9
9	75,0	58,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 210)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Земляные работы с обвалованием и благоустройством	24	7
Окраска и изоляция	4	3
Приобретение и монтаж трубопровода и арматуры	2	2
Приобретение и монтаж резервуаров емкостью 75 куб. м	65	82
Приобретение и монтаж приемо-раздаточного стояка	5	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ТАРЫ И СТРУЖКИ

Характеристика

Здания кирпичные, без перекрытий, с асбестоцементной кровлей, с асфальтовыми полами и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная 1 куб. м здания в руб.

Таблица 211

Территориальные пояса	Объем здания 550 куб. м
	а
1	7,5
2	7,8
3	8,6
4	9,0
5	9,3
6	13,4
7	15.0
8	15,7
9	20,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 211)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	13
Стены	31
Полы	24
Крыша	24
Проемы	4
Отделочные работы Электроосвещение	1  3
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Характеристика

Здания кирпичные, без перекрытий, с асбестоцементной кровлей с глинощебневыми полами и с электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 212

Территориальные пояса	Объем зданий хо 5000 куб. м
	а
1  2  3  4  5	3,09  3,26  3,55  3,71  3,86
6  7  8  9	5,54  6,20  6,50  8,30
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 212)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	9
Стены	27
Полы	16
Крыша	38
Проемы	8
Отделочные работы	1
Электроосвещение	1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ

Характеристика

Здания кирпичные, с деревянными перекрытиями, с асбестоцементной кровлей, с асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены центральное или печное отопление, ярусные стеллажи и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 213

Территориальные	Объем зданий 6400 куб. м	Объем зданий 3300 куб. м
пояса	с центральным отоплением	с печным отоплением	с центральным отоплением	с печным отоплением
	а	б	в	г
1	4,99	5,12	7,2	7,6
2	5,21	5,38	7,6	8,0
3	5,71	5,88	8,3	8,7
4	5,96	6,1	8,7	9,1
5	6,2	6,4	9,1	9,5
6	9,0	9,2	13,0	13,6
7	10,0	10,3	14,5	15,1
8	10,5	10,8	15,2	15,9
9	13,4	13,9	19,5	20,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 213)

Наименование конструктивных элементов	а, б	в, г
Фундаменты	11	13
Стены и перегородки	18	20
Полы	25	26
Перекрытия	8	10
Крыша	13	11
Проемы	8	8
Отделочные работы	2	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	4	5
Прочие работы	11	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТЫ КОКОНОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50 т В СЕЗОН

Характеристика

Здания с железобетонными каркасами, обшитыми асбестоцементными листами, и частично с кирпичными стенами, фундаменты - железобетонные башмаки; покрытие деревянное с асбестоцементной кровлей; полы асфальтобетонные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 214

Территориальные пояса	Объем зданий в куб. м
	до 5500
	а
1	4,16
2	4,37
3	4,78
4	4,99
5	5,21
6	7,5
7	8,3
8	8,7
9	11,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 214)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	11
Стены и перегородки Покрытия и кровля Проемы	35  12  11
Полы	10
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	3  5  4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЧЕРВОВОДНИ НА 25 КОРОБОК ГРЕНЫ

Характеристика

Тип I. Здание с кирпичными стенами; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная по деревянным стропилам; полы глинобитные. Группа капитальности III.

Тип II. Здания со стенами из сырцового кирпича; остальные конструкции те же, что в типе I. Группа капитальности V.

Учтены отопление печное, этажерки, выкормочные стеллажи и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 215

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в м до 5000
	а	б
1	10,8	9,6
2	11,3	10,1
3	12.4	11,0
4	12,9	11,5
5	13,4	12,0
6	19,3	17,2
7	21,5	19,2
8	22,6	20,1
9	29,1	25,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 215)

Наименование конструктивных элементов	а	в
Фундаменты	16	17
Стены и перегородки	26	18
Перекрытия	10	12
Крыша	10	11
Полы	6	7
Проемы	7	8
Отделочные работы	8	8
Внутренние электротехнические устройства	1	1
Печное отопление	8	9
Прочие работы	8	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ПРИВИВОЧНЫЕ НА 1000 ТЫС. ПРИВИВОК ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ В ГОД

Характеристика

Здание с подвалом; фундаменты ленточные; стены подвала бутобетонные, надземной части - кирпичные; перекрытие над подвалом железобетонное; покрытие совмещенное железобетонное утепленное; кровля рулонная; полы асфальтовые и цементные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, электроосвещение с силовой частью, оборудование встроенной котельной с котлом “Универсал-5”, водоподогреватели “Энергия”, дымовая труба и вентиляционная секционная шахта.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 216

Территориальные	Объем зданий в куб. м до 5000
	а
1	14,8
2	15,5
3	17,0
4	17,7
5	18,5
6	26,6
7	29,6
8	31,1
9	39,9
Удельные веса отдельных  конструктивных элементов в %

(к табл. 216)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	16
Стены и перегородки Покрытия и перекрытия Проемы	24  29  4
Полы	6
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	2  14  5
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАМЕРЫ ФУМИГАЦИОННЫЕ ОБЪЕМОМ 100 куб. м

Характеристика

Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные и столбовые; покрытие деревянное совмещенное; кровля асбестоцементная; полы цементные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляционная газосмесительная установка, электросиловое оборудование вентиляционной установки и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 217

Территориальные пояса	Объем зданий в куб. м до 500
	а
1	12,7
2	13,4
3	14,6
4	15,2
5	15,9
6	22,9
7	25,4
8	26,6
9	34,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 217)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	14
Стены и перегородки Покрытия и кровля Проемы	23  13  7
Полы	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	8  20  6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ С ПУНКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА

Характеристика

Здания с кирпичными стенами и железобетонными совмещенными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы цементные и из линолеума. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, пароснабжение, вентиляция и электроосвещение с внутренними силовыми сетями.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 218

Территориальные пояса	Объем здание в куб. м до 1500
	а
1	19,7
2	20,8
3	22,7
4	23,7
5	24,7
6	35,5
7	39,5
8	41,5
9	52,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 218)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	7
Стены и перегородки Покрытие с кровлей Проемы	29  30  4
Полы	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	6  10  5
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СУШИЛКИ ТЕНЕВЫЕ НА 5 т СУХОГО ТАБАКА

Характеристика

Тип I. Здания с железобетонными покрытиями без утеплителя; фундаменты ленточные и столбовые; стены кирпичные; кровли совмещенные рулонные с вентиляционными продухами; полы глинобитные и кирпичные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с железобетонными покрытиями с утеплителем, в остальном те же конструкции, что и в типе I, Группа капитальности II.

Тип III. Здания с деревянными покрытиями без утеплителя; кровли асбестоцементные; полы глинобитные; в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности III.

Тип IV. Здания с деревянным покрытием с утеплителем, в остальном те же конструкции, что и в типе III. Группа капитальности III.

Учтены каркас для подвески табака, электроосвещение и в типах II и IV - печи, дымовые трубы, вытяжные каналы и защитный экран.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 219

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	объем зданий в куб. м до
	2500	2500	2200	2200
	без обогрева	с обогревом	без обогрева	с обогревом
	а	б	в	г
1	5,88	9,2	4,4	7,1
2	6,2	9,7	4,62	7,7
3	6,8	10,7	5,04	8,5
4  5  6  7  8  9	7,1  7,4  10,6  11,8  12,4  15,9	11,1  11,6  16,6  18,5  19,6  25,0	5,29  5,54  7,9  8,8  9,2  11,8	8,9  9,2  13,3  14,8  15,5  20,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 219)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	13	11	17	14
Стены и перегородки	26	22	24	16
Покрытия и кровля	34	32	28	28
Проемы	8	5	12	8
Полы	4	3	6	4
Отделочные работы	2	2	3	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	1	3	2
Каркас для подвески табака	10	6	6	3
Прочие работы	1	18	1	23
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ДЛЯ ТАБАКА В ГАВАНКАХ НА 15 т

Характеристика

Тип I. Здания с железобетонными покрытиями; фундаменты столбовые; стены кирпичные; кровли совмещенные рулонные; полы глинощебневые. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с деревянными покрытиями с асбестоцементной кровлей; в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 220

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 2500 куб. м
	а	б
1	7,1	4,7
2	7,4	4,94
3	8,2	5,38
4	8,5	5,63
5	8,8	5,88
6	12,7	8,5
7	14,1	9,4
8	14,8	9,9
9	19,1	12,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 220)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	16
Стены и перегородки	39	39
Покрытия и кровля	30	23
Проемы	4	8
Полы	7	7
Отделочные работы	1	3
Внутреннее электроосвещение	2
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СУШИЛКИ ТАБАКА СОЛНЕЧНЫЕ НА 7 И 8 ГЛАЗКОВ С СОРТИРОВКОЙ И ТЮКОВКОЙ

Характеристика

Тип I. Здания сушилки на 7 глазков с перекрытиями железобетонными; фундаменты ленточные и столбовые; стены подвала бутовые, стены надземной части кирпичные; кровля асбестоцементная; полы деревянные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания сушилки на 8 глазков с деревянными совмещенными покрытиями; фундаменты столбовые; стены кирпичные; кровля асбестоцементная; полы деревянные. Группа капитальности III.

Учтены электроосвещение, деревянные подвески для табака, каркас сушильной рамы и подрамные деревянные пути.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 221

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в куб. м до
	4200	4300
	а	б
1  2	6,9  7,2	5,21  5,46
3	7,9	5,96
4	8,2	6,2
5	8,7	6,6
6	12,4	9,4
7	13,8	10,4
8	14,4	10,9
9	18,6	14,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 221)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	12	10
Стены и перегородки	18	13
Покрытия или перекрытия	8	24
Крыша	19	-
Проемы	3	2
Полы	9	10
Отделочные работы	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	2
Подрамные деревянные пути	13	19
Прочие работы	13	18
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СУШИЛКИ ТАБАКА ТРУБООГНЕВЫЕ НА 30 И 50 РАМ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные; покрытия совмещенные железобетонные; кровля рулонная: волы глинобитные в кирпичные. Группа капитальности II.

Учтены электроосвещение, печь, дымовая труба, вытяжные вентиляционные каналы, увлажнительная установка, состоящая из котла - парообразователя марки КВ-100 и перфорированных трубопроводов с арматурой.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 222

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	550	750
пояса	количество рам
	30	50
	а	б
1	21,3	20,9
2	22,3	21,9
3	24,4	24,0
4	25,5	25,1
5	26,5	26,1
6	38,2	37,6
7	42,5	41,8
8	44,6	43,9
9	57,1	56,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 222)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	9	9
Стены и перегородки	29	29
Покрытия и кровля	16	17
Проемы	5	5
Полы	1	1
Отделочные работы	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	10
Дымовая труба	4	3
Печи и вытяжные вентиляционные каналы	18	18
Прочие работы	6	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗДАНИЯ СОРТИРОВКИ И ТЮКОВКИ 0,6 т ТАБАКА В СМЕНУ

Характеристика

Тип I. Здания с подвалом и железобетонным перекрытием и покрытием; фундаменты ленточные и столбовые, стены из местного камня; кровля совмещенная рулонная; полы дощатые и плиточные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с подвалом и деревянным покрытием; фундаменты ленточные и столбовые; стены из местного камня; перекрытие над подвалом железобетонное; кровля совмещенная рулонная; полы дощатые и плиточные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, печи и трубы, электроосвещение, столы, скамейки, полки, тюковочные ящики.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 223

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий до 1000 куб. м
	а	б
1	15,2	14,9
2	16,0	15,6
3	17,5	17,1
4	18,2	17,8
5	19.0	18,6
6	27,4	26,8
7	30,4	29,7
8	31,9	31,3
9	41,1	40,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 223)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	6	6
Стены и перегородки	24	25
Покрытия или перекрытия	20	18
Проемы	11	11
Полы	11	11
Отделочные работы	7	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	11
Прочие работы	10	10
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ

Характеристика

Тип I Здания с кирпичными и железобетонными стенами с навесом; фундаменты ленточные; покрытие железобетонное, над навесом деревянное; кровля рулонная и асбестоцементная; полы цементные. Группа капитальности II и III.

Учтено электроосвещение.

Тип II. Здания с кирпичными стенами и железобетонными силосами; фундаменты железобетонные и бутобетонные;. покрытие и перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтовые и керамические. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 224

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в куб. м до
	1200	3000-8000
	а	б
1	22,9	19,1
2	24,0	20,0
3	26,3	21,9
4  5	27,4  28,6	22,9  23,9
6	41,2	34,4
7	45,7	38,1
8	48,0	40,1
9	61,0	51,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 224)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	41	17
Стены и перегородки	32	8
Покрытия	13	47
Крыша	-	2
Полы	1	2
Проемы	1	1
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	3	13
Прочие работы	8	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДОМА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными стенами и чердачными деревянными перекрытиями; фундаменты ленточные; кровля по деревянным стропилам асбестоцементная; полы деревянные и цементные. Группа капитальности III.

Тип II. Здания с кирпичными стенами и совмещенными покрытиями из железобетона; фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы дощатые и цементные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление, вентиляция, электроосвещение, радиофикация и телефонизация.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 225

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	объем зданий в куб. м до
	750	1000
	а	б
1	27,6	22,1
2	28,9	23,2
3	31,7	25,4
4	33,1	26,5
5  6	34,4  49,1	27,6  39,7
7	55,4	44,2
8	58,0	46,4
9	75,0	59,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 225)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	16
Стены и перегородки	27	25
Покрытия или перекрытия	15	23
Крыши	6	-
Проемы	9	9
Полы	6	7
Отделочные работы	7	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	11
Прочие работы	1	1
Оборудование котельной	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДОМА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены из сырцового кирпича; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы деревянные. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 226

Территориальные пояса	Объем зданий до 600 куб. м
	а
1	13,4
2	14,2
3	15,1
4	16,0
5	16,8
6	26,8
7	32,8
8	34,8
9	37,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 226)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	3
Стены	28
Перекрытие	11
Кровля	10
Полы	9
Проемы	16
Печи	4
Отделочные работы	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
В том числе:
а) водопровод	(2,6)
б) канализация	(2,6)
Электроосвещение	(2,8)
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДОМА БРИГАДНЫЕ

Характеристика

Типы I и II. Здания с кирпичными стенами и железобетонными совмещенными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы дощатые, цементные и керамические. Группа капитальности II.

Типы III и IV. Здания с кирпичными стенами и чердачными деревянными перекрытиями; фундаменты ленточные; кровля по деревянным стропилам асбестоцементная; полы дощатые, цементные и керамические. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 227

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	объем зданий в куб. м до
	250-350	500	300-350	500
	а	б	в	г
1	33,4	30,5	30,4	26,1
2	35,1	32,0	31,9	27,5
3	38,5	35,0	34,9	30,1
4	40,2	36,6	36,5	31,3
5	41,8	38,1	38,1	32,7
6	61,0	54,6	54,6	47,0
7	67,0	61,0	61,0	52,1
8	71,0	64,0	64,0	54,6
9	90,0	82,0	82,0	71,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 227)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	11	10	10	9
Стены и перегородки	29	27	29	28
Покрытия или перекрытия	16	17	8	6
Крыша	-	-	5	5
Полы	5	6	5	7
Проемы	10	9	10	10
Отделочные работы	9	11	9	11
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	17	18	19
Прочие работы	3	3	6	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Характеристика

Здания с наружными стенами из керамзитобетонных блоков, кирпича или шлакобетонных камней; фундаменты ленточные; покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы дощатые, из керамических плиток и линолеума. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 228

Территориальные пояса	Объем зданий до 500 куб. м
	а
1	36,1
2	38,1
3	41,6
4	43,3
5	45,1
6	65,0
7	72,0
8	76,0
9	98,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 228)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	16
Стены и перегородки Покрытия и кровля Полы	24  14  6
Проемы	7
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	7  21  5
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ НА 12 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Характеристика

Тип I. Здания с, вышкой; фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытия деревянные; крыша асбестоцементная по деревянным стропилам; полы цементные, дощатые и из керамических плиток. Группа капитальности III.

Тип II. Здания без вышки. Конструкции те же, что и в типе I. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 229

	Тип здания
	I	II
Территориальные пояса	объем зданий в куб. м
	362	318
	а	б
1	29,4	32,0
2	30,9	33,6
3	33,9	36,8
4	35,3	38,4
5	36,8	40,0
6	52,9	58,0
7	58,8	64,0
8	62,0	67,0
9	80,0	87,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 229)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	14	15
Стены и перегородки	26	28
Покрытия или перекрытия	7	7
Крыша	4	4
Проемы	10	10
Полы	5	5
Отделочные работы	6	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	19
Вышка	4	-
Прочие работы	6	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САНПРОПУСКНИКИ ДЛЯ ЯИЧНО-ПТИЧНЫХ БАЗ, ИНВЕНТАРЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОДНУ ДЕЗИНФЕКЦИОННУЮ КАМЕРУ

Характеристика

Здания с железобетонным перекрытием, фундаменты ленточные из бетонных блоков, стены кирпичные, кровля совмещенная рулонная; полы бетонные, цементные, керамические; лестницы металлические. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение, ямы для мойки автомашин, подпольные каналы и приямок.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 230

Территориальные пояса	Объем зданий до 1500 куб. м
	а
1	23,0
2	24,2
3	26,5
4	27,6
5	28,8
6	41,4
7	46,0
8	48,7
9	62,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 230)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	19
Стены и перегородки Покрытия и кровля Проемы	26  17  6
Полы	3
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Лестницы и площадки Прочие работы	19  1  4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

БЛОКИ ПОДСОБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИИ С САНПРОПУСКНИКАМИ ДЛЯ ЯИЧНО-ПТИЧНОЙ ТАРЫ НА ДВЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами и железобетонными совмещенными перекрытиями, с рулонной кровлей, с бетонными плиточными и ксилолитовыми полами; фундаменты ленточные; лестницы железобетонные и металлические. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение, подпольные каналы, смотровые и для мойки автомашин ямы, печь для сжигания мусора.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 231

Территориальные пояса	Объем зданий до 5500 куб. м
	а
1	16,9
2	17,7
3	19,4
4	20,2
5	21,1
6	30,4
7	33,8
8	35,5
9	45,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 231)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	17
Стены и перегородки	19
Покрытия и кровля	28
Проемы	4
Полы	5
Отделочные работы	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОНТОРЫ МТС ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля асбестоцементная по деревянным стропилам; лестницы железобетонные.

Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 232

Территориальные пояса	Объем зданий до 3500 куб. м
	а
1	22,5
2	23,6
3	25,9
4	27,0
5	28,1
6	40,5
7	45,0
8	47,3
9	60,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 232)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	5
Стены и перегородки Полы	28  10
Перекрытия	16
Крыша	4
Проемы	10
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	10  13  4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. ДЕТСКИЕ САДЫ, ЯСЛИ И ПИОНЕРЛАГЕРЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые; стены деревянные рубленые; кровля по деревянным стропилам; перекрытия деревянные; полы дощатые. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 233

	Объем зданий в куб. м
Территориальные	500	1000	2000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	28,2	25,4	23,7
2	29,6	27,0	24,9
3	32,4	29,2	27,3
4	33,8	30,5	28,4
5	35,3	31,8	29,6
6	50,8	45,7	42,7
7	56,4	50,8	47,4
8	59,9	53,3	49,8
9	76,1	68,6	64,0
Удельные веса отдельных конструктивных- элементов в %

(к табл. 233)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	5	5	4
Стены и перегородки	27	26	24
Перекрытия	6	7	8
Кровля	7	8	9
Полы	14	16	17
Проемы	9	10	12
Отделочные работы	10	10	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	7	7
Прочие работы	15	11	10
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. ДЕТСКИЕ САДЫ, ЯСЛИ И ПИОНЕРЛАГЕРЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые и бетонные; кровля железная и шиферная; стены кирпичные; перекрытия деревянные; полы дощатые. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 234

Территориальные	05ъем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	2000
	внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	30,2	27,0	24,8
2	31,7	28,3	26,0
3	34,7	31,1	28,5
4	36,2	32,4	29,7
5	37,7	33,8	31,0
6	54,4	48,6	44,7
7	60,0	51,0	49,6
8	63,0	56,6	52,1
9	81,0	73,0	67,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 234)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	12	I!	11
Стены и перегородки	24	24	21
Перекрытия	4	5	6
Кровля	6	7	8
Полы	11	13	15
Проемы	9	9	10
Отделочные работы	13	14	14
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	6	6
Прочие работы	15	12	10
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. ДЕТСКИЕ САДЫ, ЯСЛИ И ПИОНЕРЛАГЕРЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые и бетонные; кровля железная и шиферная; стены кирпичные; перекрытия деревянные (графа “а”), деревянные и железобетонные (графа “б”); полы дощатые. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 235

	Объем зданий до 3000 куб. м
	без встроенной котельной	со встроенной котельной
Территориальные	группа капитальности
пояса	III	III
	внутренняя отделка простая
	а	б
1	23,3	26,9
2	24,5	28.3
3	26,8	30,9
4	28,0	32,3
5	29,1	33,6
6	41,9	48,4
7	46,6	53,8
8	48,9	56,5
9	63,0	73,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 235)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	6	15
Стены и перегородки	26	29
Перекрытия	7	9
Кровля	4	3
Полы	10	6
Проемы	11	8
Отделочные работы	14	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	14
Прочие работы	7	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. ДЕТСКИЕ САДЫ, ЯСЛИ И ПИОНЕРЛАГЕРЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные (графа “а”), сборные железобетонные (графа “б”); стены деревянные (графа “а”); кирпичные (графа “б”); перекрытия деревянные (графа “а”); сборные железобетонные (графа “б”); перегородки деревянные (графа “а”); кирпичные и из гипсобетонных блоков; полы дощатые и из метлахской плитки (графа “а”); из линолеума, керамических плиток и цементные (графа “б”); кровля асбестоцементная (графа “а”); совмещенная с рубероидным покрытием (графа “б”); наружная отделка - штукатурка и окраска стен (графа “а”); расшивка швов кирпичной кладки (графа “б”); внутренняя. отделка обыкновенная (графа “а”); улучшенная (графа “б”).

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 236

	Группа капитальности
Территориальные	IV	I
пояса	объем зданий в куб. м до
	1500	более 3000
	а	б
1	20,5	23,9
2	21,7	25,4
3	23,2	26,6
4	24,4	28,0
5	25,6	29,2
6	41,0	46,6
7	50,3	57,2
8	53,4	61,8
9	57,5	65,0
10	65,0	74,0
Примечание, При отсутствии в здании одного из указанных ниже благоустройств стоимость 1 куб. м здания уменьшается в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Внутренний водопровод	1,3	1,0
Внутренняя канализация	5,6	3,3
Центральное отопление	6,8	3,7
Вентиляция	1,8	1,1
Горячее водоснабжение	0,8	2,3
Электрооборудование и электроосвещение	2,7	2,6
Электрослаботочные устройства	0,4	0,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 236)

Наименование конструктивные элементов	а	б
Фундаменты	5	7
Стены и перегородки	18	25
Перекрытия и покрытия	5	12
Кровля	14	7
Полы	8	10
Проемы	12	9
Отделочные работы	14	10
Внутренние санитарно-технические устройства	16	11
Внутренние электротехнические устройства	3	3
Прочие работы	5	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. ДЕТСКИЕ САДЫ, ЯСЛИ И ПИОНЕРЛАГЕРЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены из сырцового кирпича; перегородки из камышитовых плит; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы деревянные;. веранда деревянная. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 237

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1500	3000
	а	б
1	16,8	15,3
2	17,6	16,1
3	19,0	17,3
4	19,9	18,2
5	21,0	19,1
6	33,6	30,6
7	41,2	37,5
8	43,7	39,8
9	47,0	42,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 237)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	5	5
Стены и перегородки	20	18
Перекрытия	8	10
Кровля	12	10
Полы	8	7
Печи	5	5
Проемы	16	15
Отделочные работы	15	17
Веранда	1	1
Прочие работы	5	7
Внутренний водопровод	1	1
Внутренняя канализация	2	2
Внутреннее электроосвещение	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. ДЕТСКИЕ САДЫ, ЯСЛИ И ПИОНЕРЛАГЕРЯ

СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

Характеристика

Здания без подвалов; фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы из линолеума, паркетные; отделка внутренняя повышенного качества; отделка - наружная расшивка швов и частичная штукатурка.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 238

Территориальные	Вместимость (мест)
пояса	70-80	120-160
	а	б
1	31,0	30,3
2	32,8	32,1
3	34,4	33,6
4	36,2	35,4
5	37,8	36,9
6	60,0	59,0
7	74,0	72,0
8	79,0	80,0
9	84,0	83,0
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Внутренний водопровод	0,6	0,6
Внутренняя канализация	2.6	2,7
Центральное отопление	3,4	3,4
Вентиляция	0,4	0,4
Горячее водоснабжение	0,5	0,5
Слаботочные устройства	3,2	3,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 238)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	7	4
Стены и перегородки	23	23
Перекрытия	17	18
Кровля	6	6
Полы	10	9
Проемы	10	13
Отделочные работы	6	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	11
Прочие работы	10	10
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые; стены деревянные рубленые; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 239

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	24,0	22,4	21,0
2	25,2	23,5	22,1
3	27,6	25,8	24,2
4	28,8	26,9	25,2
5	30,0	28,0	26,3
6	43,2	40,3	37,8
7	48,0	44,8	42,0
8	50,4	47,0	44,1
9	65,0	60,0	56,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 239)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	5	4	4
Стены и перегородки	29	28	28
Перекрытия	7	7	8
Кровля	7	8	8
Полы	15	16	17
Проемы	10	10	9
Отделочные работы	11	11	10
Санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	5
Прочие работы	11	11	11
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ СО СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ

Характеристика

Фундаменты бутовые; стены деревянные; перекрытия деревянные; кровля по деревянным стропилам; полы дощатые. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 240

Территориальные	Объем зданий до 5000 куб. м
пояса	внутренняя отделка простая
	а
1	24,2
2	25,4
3	27,8
4	29,0
5	30,3
6	43,6
7	48,4
8	50,8
9	65,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 240)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки Перекрытия	27  12
Кровля	6
Полы	7
Проемы	12
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	16  2  12
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия деревянные; кровля по деревянным стропилам; полы дощатые; кровля железная. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 241

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	25,7	23,4	21,9
2	27,0	24,6	23,0
3	29,6	26.9	25,2
4	30,8	28,1	26,3
5	32,1	29,3	27,4
6	46,3	42.1	39,4
7	51,4	46,8	43,8
8	54,0	49,1	46,0
9	69,0	63,0	59,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 241)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	12	11	10
Стены и перегородки	27	27	27
Перекрытия	5	5	6
Кровля	7	7	8
Полы	7	6	9
Проемы	10	10	10
Отделочные работы	15	15	15
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	4
Прочие работы	12	12	11
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная и шиферная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 242

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	5000	10000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б
1	20	18,3
2	21	19,2
3	23	20,9
4	24	22,0
5	25	24,9
6	36	32,9
7	40	36,6
8	42	38,4
9	54	49,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 242)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	8	6
Стены и перегородки	30	29
Перекрытия	7	8
Кровля	4	5
Полы	7	9
Проемы	11	11
Отделочные работы	16	17
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	10
Прочие работы	6	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ С КОТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ

Характеристика

Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия деревянные и частично. железобетонные; полы дощатые; кровля железная и шиферная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 243

Территориальные	Объем зданий до 10 000 куб. м
пояса	внутренняя отделка простая
	а
1	22,2
2	23,3
3	25,5
4	26,6
5	27,8
6	40,0
7	44,4
8	46,4
9	59,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 243)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	16
Стены и перегородки  Перекрытия	31  9
Кровля	5
Полы	6
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	12  12  5
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные; цоколь из жженого кирпича; стены из сырцового кирпича; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы деревянные. Здания оборудованы печным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 244

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	3000	5000	9000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	15,3	14,7	13,8
2	16,1	15,4	14,5
3	17,6	16,9	15,9
4	18,4	17,6	16,6
5	19,1	18,4	17,2
6	27,5	26,5	24,8
7	30,6	29,4	27,6
8	32,1	30,9	29,0
9	41,3	39,7	37,3
Примечание. При наличии внутреннего водопровода стоимость следует увеличить на 0,6 %, при наличии канализации - на 0,8 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 244)

Наименование конструктивных элементов	а - в
Фундаменты	3
Стены и перегородки	26
Перекрытия	10
Кровля	10
Полы	10
Проемы	10
Отделочные работы	17
Печи	5
Электроосвещение	3
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ НА 80 МЕСТ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутобетонные; стены кирпичные; полы дощатые; перекрытия железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением от собственной котельной, расположенной в подвале, вентиляцией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 245

Территориальные	Объем зданий 3540 куб. м
пояса	отделка повышенная
	а
1	24,5
2	25,7
3	28,2
4	29,4
5	29,9
6	44,1
7	49,0
8	51,5
9	6,9,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 245)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	12
Стены и перегородки Перекрытия	18  17
Кровля	4
Полы	6
Проемы	9
Лестницы	2
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	13  10  9
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ПРИ ТЕХНИКУМАХ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы торцовые, мозаичные, метлахские и дощатые; кровля железная и асбестоцементная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 246

Территориальные	Объем зданий до 5000 куб. м
пояса	внутренняя отделка повышенная
	а
1	25,5
2	26,8
3	29,3
4	30,6
5	31,9
6	45,9
7	51,0
8	53,6
9	69,0
Удельные веса отдельных конструктивных- элементов в %

(к табл. 246)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	5
Стены и перегородки	25
Перекрытия	12
Кровля	5
Полы	12
Проемы	15
Лестницы	3
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА УЧИЛИЩ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые, частично плиточные и цементные; кровля железная и асбестоцементная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 247

Территориальные	Объем зданий до 40000 куб. м
пояса	внутренняя отделка простая
	а
1	22,7
2	23,8
3	26,1
4	27,2
5	28,4
6	40,9
7	45,4
8	47,7
9	61,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 247)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки	21
Перекрытия	17
Кровля	4
Полы	12
Проемы	8
Лестницы	3
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КОРПУСА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРИ УЧИЛИЩАХ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Характеристика

Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы в корпусах для занятий по тракторам дощатые, бетонные и плиточные, в корпусах для занятий по комбайнам бетонные, цементные и плиточные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 248

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	6000	5000
пояса	внутренняя отделка простая
	для занятий по тракторам	для занятий по комбайнам
	а	б
1	17,9	18,8
2	18,8	19,8
3	20,6	22,1
4	21,5	22,6
5  6	22,4  32,2	23,5  33,8
7	35,8	37,6
8	37,6	40,5
9	48,3	50,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 248)

Наименование конструктивных элементов	а, б
Фундаменты	6
Стены и перегородки	26
Перекрытия	13
Кровля	5
Полы	7
Проемы	14
Лестницы	3
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЗАЛАМИ НА 150 - 200 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные или бутовые; стены брусчатые или рубленые; перекрытия деревянные; полы дощатые; лестница деревянная. Здания внутри оштукатурены, оборудованы электроосвещением, центральным отоплением, вентиляцией, встроенной котельной и радиофицированы. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 249

	Количество мест до
Территориальные	150	200
пояса	с центральным отоплением	с печным отоплением	с центральным отоплением	с печным отоплением
	а	б	в	г
1	58,5	54,4	45,7	43,5
2	63	58,7	49,5	46,1
3	65	60	52	49,2
4	70	65	56	52
5	73	68	58	54
6	117	109	93	87
7	143	133	114	107
8	152	141	121	113
9	164	152	131	122
Примечания.

1. В варианте с печным отоплением не учтена стоимость водопровода и канализации. При их наличии восстановительную стоимость 1 куб. м здания увеличивать на 0,8 руб.

2. По клубам, построенным до 1960 г., к восстановительной стоимости применять коэффициент 0,75.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 249)

Наименование конструктивных элементов	а, в	б, г
Фундаменты	6	7
Стены и перегородки	20	18
Кровля	6	7
Перекрытия	12	14
Полы	6	7
Проемы	6	7
Лестницы и крыльца	4	4
Отделочные работы	6	7
Санитарно-технические устройства	12	7
Электротехнические устройства	10	11
Механические устройства	2	2
Звукотехнические и слаботочные устройства	3	2
Кинопроекционные устройства	4	5
Прочие работы	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ КАМЕННЫЕ С ЗАЛАМИ НА 100 - 200 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные или бутовые; стены кирпичные; перекрытия деревянные и частично железобетонные; лестница железобетонная. Здания внутри и снаружи оштукатурены, оборудованы электроосвещением, центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, встроенной котельной и радиофицированы. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 250

	Количество мест до
Территориальные	150	200
пояса	с центральным отоплением	с печным отоплением	с центральным отоплением	с печным отоплением
	а	б	в	г
1	36,9	34,3	34,4	32,0
2	39,1	36,4	36,5	33,9
3	40,9	38,1	38,2	35,5
4	43,2	40,1	40,3	37,4
5	44,6	41,5	41,9	39,0
6	72,0	67,0	67,0	62,0
7	89,0	82,0	82,0	77,0
8	92,0	86,0	87,0	81,0
9	100,0	93,0	94,0	87,0
Примечание. В варианте с печным отоплением не учтена стоимость водопровода и канализации. При их наличии восстановительная стоимость I куб. м здания увеличивается на 0,8 руб.

Удельные, веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 250)

Наименование конструктивных элементов	а, в	б, г
Фундаменты	7	8
Стены и перегородки	17	18
Кровля	7	8
Перекрытия	14	14
Полы	6	7
Проемы	6	7
Лестницы	3	3
Отделочные работы	6	6
Санитарно-технические устройства	12	6
Электротехнические устройства	10	11
Механические устройства	3	3
Звукотехнические и слаботочные устройства	2	2
Кинопроекционные устройства	4	4
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ НА 300 - 500 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены из сырцового кирпича; перекрытия деревянные, частично железобетонные; кровля асбестоцементная; полы деревянные, цементные и асфальтовые. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 251

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	21,1	22,1	23,2	24,7	25,3	40,1	50,2	52,8	57
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 251)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	6
Стены	28
Перекрытия	6
Кровля	11
Проемы	7
Полы	8
Отделочные работы	19
Прочие работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	13
В том числе:
а) водопровод	(1,8)
б) канализация	(1,5)
в) центральное отопление	(4)
г) электроосвещение	(3,5)
д) вентиляция	(2,2)
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ С ЗАЛАМИ НА 400 - 600 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные или бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные, частично деревянные. Здания внутри и снаружи оштукатурены, оборудованы встроенными котельными, центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом и канализацией, рабочим и аварийным электроосвещением, звонковой сигнализацией, телефонной связью и радиофицированы; сцены механизированы. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 252

Территориальные	Количество мест
пояса	400	600
	а	б
1	34,8	35,6
2	36,9	37,7
3	38,6	39,5
4	40,7	41,7
5	42,5	43,0
6	68,0	69,0
7	83,0	85,0
8	88,0	90,0
9	95,0	97,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 252)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	9	6
Стены и перегородки	17	18
Кровля	9	4
Перекрытия	14	15
Полы	6	6
Проемы	5	4
Лестницы	3	2
Отделочные работы	5	5
Санитарно-технические устройства	12	8
Электротехнические устройства	6	18
Механические устройства	3	8
Кондиционирование воздуха	-	2
Звукотехнические и слаботочные устройства	2	1
Кинопроекционные устройства	4	1
Прочие работы	5	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ ДВУХЭТАЖНЫЕ С ПОДВАЛАМИ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; отделка внутренняя повышенного качества.

Графа “а” - полы паркетные, отделка наружная - облицовка стен кирпичом. Группа капитальности I.

Графа “б” - полы паркетные, отделка наружная - штукатурка стен. Группа капитальности I.

Графа “в” - перекрытия частично деревянные, полы дощатые, отделка наружная - штукатурка стен. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 253

Территориальные	Количество мест
пояса	200	350	550
	а	б	в
1	52,0	50,9	35,6
2	54,6	53,4	37,4
3	57,2	56,0	39,2
4	61,0	59,6	41,7
5	62,0	61,0	42,7
6	99,0	97,0	68,0
7	124,0	121,0	85,0
8	130,0	127,0	89,0
9	140,0	137,0	95,0
Примечание. При отсутствии в оцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в
Центральное отопление	2,4	2,5	2,9
Вентиляция	1,6	2,8	1,9
Водопровод	1,3	1,1	1,9
Канализация	1,0	0,6	1,4
Оборудование котельной	2,8	2,8	-
Электроосвещение	4,9	4,0	3,8
Электросиловое оборудование	0,8	0,9	1,6
Электрооборудование и сигнализация сцепы	2,7	7,3	4,1
Слаботочные устройства, радио, телефон, часы	1,3	1,3	1,4
Механическое оборудование сцены	1,2	6,7	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 253)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	10	10
Стены и перегородки	20	21	35
Перекрытия (покрытия)	13	9	9
Кровля	4	3	3
Полы	7	6	5
Проемы	9	6	4
Отделочные работы	13	10	12
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20	30	19
Прочие работы	5	5	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ДОМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Характеристика

Фундаменты грунтобетонные; стены из сырцового кирпича; перегородки из гипсокамышитовых плит. Перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы деревянные и из метлахских плит. Здания оборудованы центральным отоплением и котельной, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 254

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1200	1500
	а	б
1	25,6	22,5
2	26,9	23,6
3	28,2	24,7
4	30,0	26,3
5	30,7	27,0
6	48,6	42,7
7	61,0	53,6
8	64,0	56,2
9	69,0	61,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 254)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	4	2
Стены и перегородки	27	24
Перекрытия	0	10
Кровля	11	9
Полы	10	11
Проемы	11	11
Отделочные работы	9	14
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	18
В том числе:
а) электроосвещение	(2)	(2)
б) водопровод	(1)	(1)
в) канализация	(2)	(1)
г) отопление	(6)	(14)
д) вентиляция	(2)	-
е) санитарно-техническое оборудование котельной	(4)	-
Прочие работы	2	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

НОРМАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ЯДРО

Характеристика

Футбольное поле (графа “а”). Покрытие из спецсмеси, состоящей из 68 % кирпичной мелочи, 23 % глины и 8 % супеси; размер поля 104 х 69 м.

Беговая дорожка и дорожка разбега (графа “б”). Покрытие из подстилающего песка 2 см, промежуточных слоев из шлака и торфа и верхнего слоя спецсмеси; дорожка ограничена бровками; длина дорожки 400 м.

Сектора толкания ядра и метания диска (графа “в”) с таким же покрытием, как и беговая дорожка; площадь секторов 2774 кв. м. На секторах размещены ямы для прыжков в длину и высоту, места для толкания ядра, копья, гранаты, молота и диска, на одном из секторов имеется яма с железобетонными стенками для бега с препятствиями.

Предохранительная зона (графа “г”) с таким же покрытием, как футбольное поле.

Дренаж (графа “д”) состоит из канав, засыпанных кирпичным щебнем, с устройством колодцев.

Водопровод (графа “е”) - из труб диаметром 100 мм с устройством колодцев.

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице в руб.

Таблица 255

Территориальные пояса	Футбольное поле	Беговая дорожка и дорожка разбега	Сектора толкания ядра и метания диска	Предохрани- тельная зона	Дренаж	Водопровод
	на 100 кв. м площади	на 100 кв. м нормального спортивного ядра	на 1 пог. м трубопровода
	а	б	в	г	д	е
1	170	280	260.	160	20	9,6
2	180	300	280	170	20	10,2
3	190	310	290-	180	20	10,7
4	200	330	300	190	20	11,2
5	210	340	320	200	20	11,7
6	330	550	510	310	40	18,7
7	410	670	620	380	50	22,9
8	430	710	660	400	50	24,3
9	460	770	710	440	50	26,2


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Характеристика

Футбольное поле (графа “а”) с земляным покрытием; размеры поля 104 х 69 м.

Футбольное поле (графа “б”) с газонным покрытием на дренирующих грунтах; покрытие состоит из нижнего слоя торфа и верхнего спецсмеси; размеры поля 110 х 75 м.

Футбольное поле (графа “в”) с газонным покрытием на недренирующих грунтах; покрытие состоит из нижнего слоя щебня или шлака и верхнего слоя спецсмеси; размеры поля 110 х 75 м.

Восстановительная стоимость на 100 кв. м площади в руб.

Таблица 256

Территориальные пояса	Поле с земляным покрытием	Поле с газонным покрытием на дренирующих грунтах	Поле с газонным покрытием на недренирующих грунтах
	а	б	в
1	140	170	360
2	150	180	380
3	160	190	400
4	165	200	420
5	170	210	440
6	270	330	700
7	330	410	860
8	350	430	910
9	380	460	980


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика

Площадки с асфальтовым покрытием размером 31 х 18 м. Покрытие площадки (графа “а”): нижний слой из щебня, верхний слой из песчаного асфальта; щиты из оргстекла на металлических фермах.

Площадки с земляным покрытием. Покрытие площадки (графа “б”): нижнее основание из просеянного грунта и земляное покрытие, уплотненное катками; щиты на деревянных столбах, окрашенные масляной краской.

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Таблица 257

Территориальные пояса	Площадка с асфальтовым покрытием щиты на металлических фермах	Площадки с земляным покрытием и со щитами на деревянных столбах
	а	б
1	2830	580
2	3000	610
3	3140	640
4	3310	680
5	3450	710
6	5520	ИЗО
7	6760	1390
8	7160	1470
9	7730	1580


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗМЕРОМ 25 х 14 м

Характеристика

Покрытие площадки (графа “а”); нижний слой из щебня, верхний слой из песчаного асфальта. Судейская вышка и стойки металлические, окрашенные масляной краской.

Покрытие площадки (графа “б”): нижний слой на 50 % песка и 50 % щебня, промежуточный слой из просеянного грунта, предохранительный слой из песка. Судейская вышка и стойки такие же, как в графе “а”.

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Таблица 258

Территориальные пояса	Площадки с асфальтовым покрытием	Площадки с земляным покрытием
	а	б
1	3160	2900
2	3350	3070
3	3510	3220
4	3700	3390
5	3860	3540
6	6160	5660
7	7550	6930
8	7990	7340
9	8630	7920


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ГОРОДОШНЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗМЕРОМ 30 х 15 м

Характеристика

Городошная площадка (графа “а”) с асфальтовым покрытием и конами из стального листа.

То же (графа “б”), с грунтовым покрытием и конами из стального листа. То же (графа “в”), с бетонным покрытием и конами из дерева.

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Таблица 259

Территориальные	Тип городков
пояса	с асфальтовым покрытием и конами из стального листа	с грунтовым покрытием и конами из стального листа	с бетонным покрытием и конами из дерева
1	2280	980	1520
2	2420	1040	1610
3	2530	1090	1690
4	2670	1150	1780
5	2780	1200	1850
6	4450	1910	2960
7	5450	2340	3630
8	5770	2490	3840
9	6220	2680	4150


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КОМПЛЕКСНЫЕ ВОДНЫЕ СТАНЦИИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ И ГРЕБНЫЕ БАЗЫ ДО 60 СУДОВ

Характеристика

1. Эллинги на 15 судов (графа “а”). Фундаменты бутовые, бутобетонные; стены кирпичные, перегородки армокирпичные и гипсолитовые; перекрытия деревянные; полы дощатые и цементные.

Предусмотрено: печное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение. Отделка здания простая. Объем зданий эллингов до 1000 куб. м.

2. Эллинги на 16 - 30 судов (графа “б”). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия и стропила деревянные. Полы асфальтовые и цементные.

Предусмотрено: печное отопление и электроосвещение. Отделка простая.

Объем здания эллингов 1000 - 2000 куб. м.

3. Эллинги на 31 - 60 судов (графа “в”). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия и стропила деревянные. Полы дощатые, асфальтовые и цементные.

Предусмотрено: центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация и электроосвещение.

Фасады окрашены масляной краской. Внутренняя отделка - простая окраска. Объем здания эллингов 2000 - 3000 куб. м.

4. Душевой павильон объемом до 300 куб. м (графа “г”). Здание с каркасно-обшивными стенами на деревянных стульях, дощатыми и цементными полами. Перекрытием кровли является гелеустановка трубчатого типа. Отделка - масляная окраска.

Предусмотрены: водопровод и канализация.

5. Кассовый павильон объемом до 500 куб. м (графа “д”). Помещение с каркасно-обшивными стенами на деревянных стульях. Стропила деревянные. Полы дощатые. Отделка - масляная окраска.

6. Спортивный павильон объемом до 1000 куб. м (графа ”е”). Фундаменты бутовые, бутобетонные.

Стены, перегородки, перекрытия, стропила и полы деревянные. Предусмотрено: печное отопление и электроосвещение. Отделка - улучшенная окраска.

7. Бассейн размером 50 х 20 м для плавания (графы “ж”, “з”) с деревянным ограждением на понтонах (графа “ж”) или на сваях (графа “з”) с настилом для проходов и сообщения с берегом.

8. Бассейн размером 20 х 20 м для прыжков (графа “и”) с плавучим деревянным ограждением и настилом для проходов.

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице в руб.

Таблица 260

Территориаль	Эллинги	Павильоны	Бассейны
ные пояса	15 судов	16-30 судов	31-60 судов	душевые	кассовые	спортив- ные при	плавательные размером 50 х 20 м	для прыжков
						бассейнах	на понтонах	на сваях	размером 20 х 20 м
	на 1 куб. м здания	на 1 рожок	на 1 куб. м здания	на 100 кв. м водного зеркала
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	20	16	14	1240	20	20	380	970	100
2	21	17	15	1310	21	21	400	1030	110
3	22	18	16	1380	22	22	420	1080	110
4	23	19	16	1450	23	23	450	1140	120
5	24	20	17	1510	24	24	460	1180	120
6	39	31	27	2420	39	39	740	1890	200
7	48	38	33	2960	48	48	910	2320	240
8	51	40	35	3140	51	51	960	2450	250
9	55	44	38	3390	55	55	1040	2650	270
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 260)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	19	14	11	4	18	13
Стены и перегородки	28	21	19	9	23	18
Перекрытия, покрытия	7	9	8	-	13	14
Кровля и покрытия	9	12	11	-	16	8
Полы	4	9	11	3	14	12
Проемы	16	18	16	-	8	19
Отделочные работы	9	9	7	2	7	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	6	45	-	5
Оборудование котельной и мастерской	-	-	8	-	-	-
Гелиоустановка	-	-	-	30	-	-
Прочие работы	3	3	3	7	1	3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЛАВКИ И ПАЛАТКИ КЕРОСИНОВЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвала; фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; чердачное перекрытие железобетонное; кровля асбестоцементная или рулонная; полы цементные; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы печным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 261

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	100	200	300
	а	б	в
1	46,5	30,6	20,2
2	48,4	31,8	20,6
3	52,5	34,6	22,8
4	56,3	37,0	24,4
5	67,4	44,4	29,3
6	84,0	55,1	36,4
7	93,0	61,0	40,4
8	106,0	70,0	46,2
9	126,0	83,0	54,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 261)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	12	19	9
Стены и перегородки	34	10	37
Перекрытия и покрытия	8	15	9
Кровля	3	-	6
Полы	3	3	7
Проемы	15	9	9
Отделочные работы	14	3	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	16	6
Выгреб с приямком для резервуара	-	16	-
Прочие работы	7	9	9
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПАЛАТКИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ХЛЕБОМ

Характеристика

Палатки деревянные сборно-разборной конструкции; стены каркасные с обшивкой с двух сторон; полы дощатые; кровля железная; отделка - простая окраска. Палатки оборудованы водопроводом и электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м палатки в руб.

Таблица 262

Территориальные пояса	Объем палатки до 100 куб. м
	а
1	45,9
2	47,7
3	51,9
4	55,5
5	67,0
6	83
7	92
8	105
9	121
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 262)

Наименование конструктивных элементов	а
Стены и перегородки	28
Перекрытия	4
Кровля	11
Полы	11
Проемы	15
Отделочные работы	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПАЛАТКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Характеристика

Палатки деревянные сборно-разборной конструкции заводского изготовления; полы деревянные; кровля железная; отделка - простая окраска. Палатки оборудованы водопроводом и электроосвещением. Группа капитальности V.

Объем палаток, куб. м:

для торговли овощами и фруктами	до 70
то же	до 45
продовольственной	до 45
промтоварной	до 30
для торговли пивом	до 20
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 263

Территориальные	Объем палатки куб. м до
пояса	20	30	45	45	70
	а	б	в	г	д
1	37,9	36,4	28,5	38,7	34,0
2	40,2	38,6	30,2	41,0	36,0
3	42,4	40,8	31,9	43,3	38,1
4	44,7	43,0	33,6	45,7	40,1
5	47,4	45,5	35,6	48,4	42,5
6	79,0	75,0	59,3	80,0	71,0
7	97,0	93,0	73,0	99,0	87,0
8	98,0	95,0	74,0	101,0	88,0
9	106,0	102,0	80,0	108,0	95,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 263)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Деревянные сборно-разборные конструкции  Водопровод	80  6	90  -	90  -	83  6	87  4
Электроосвещение	11	10	10	11	9
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены из сырцового кирпича; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы деревянные, цементные и из метлахских плиток. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией в электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 264

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	800	1000	1400
	а	б	в
1	18,2	17,2	15,9
2	18,9	17,9	16,5
3	20,6	19,4	18,0
4	22,0	20,8	19,2
5	26,4	24,9	23,0
6	32,8	31,0	28,6
7	36,4	34,4	31,8
8	43,5	41,1	38,0
9	49,1	46,4	42,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 264)

Наименование конструктивных элементов	а - в
Фундаменты	8
Стены	25
Перекрытия	9
Кровля	8
Полы	7
Проемы	13
Печи	4
Отделочные работы	16
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЧАЙХАНЫ

Характеристика

Фундаменты лесобетонные или из булыжного камня; стены из сырцового кирпича; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы деревянные; имеются веранды или айваны. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 265

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	700	1100	1500
	а	б	в
1	19,1	16,2	13,7
2	19,9	16,8	14,2
3	21,6	18,6	15,5
4	23,1	19,6	16,6
5	27,7	23,5	19,9
6	34,4	29,2	24,7
7	38,2	32,4	27,4
8	45,6	38,7	32,7
9	51,6	43,8	37,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 265)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	3
Стены	29
Перекрытия	9
Кровля	10
Полы	10
Проемы	10
Печное отопление	4
Отделочные работы	17
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Столовые (графа “а”). Здания без подвалов со встроенной котельной; фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; перегородки деревянные или кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля асбестоцементная или железная; полы паркетные, мозаичные и асфальтовые; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания имеют центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электроосвещение, подводку к производственному оборудованию и оборудование котельной. Группа капитальности I.

Столовые (графы “б” - “г”). Характеристика та же, что и для графы “а”, за исключением следующих конструкций: здания с подвалом, перегородки гипсобетонные и кирпичные; полы паркетные, мозаичные, цементные и дощатые. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 266

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	1500	2000	3000
	а	б	в	г
1	36,5	34,5	29,8	28,7
2	38,6	36,5	31,6	30,4
3	40,9	38,6	33,4	32,1
4	43,1	40,7	35,2	33,9
5	45,6	43,2	37,3	35.9
6	73	69	59	57,4
7	89	84	73	70
8	95	89	77	74
9	102	96	83	80
Примечание, При отсутствии местной котельной стоимость 1 куб. м здания уменьшать: для 1-5-го территориальных поясов на 0,2 руб.; для 6-9-го территориального поясов на 0,3 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 266)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	5	7	9	9
Стены и перегородки	26	29	23	23
Перекрытия	16	15	15	15
Кровля	4	5	4	5
Полы	10	7	6	7
Проемы	4	7	6	6
Отделочные работы	8	7	7	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19	19	21	23
Прочие работы	8	4	9	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ НА 50 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия деревянные; полы из метлахских плиток; отделка внутренняя повышенного качества, наружная - расшивка швов и частичная штукатурка стен. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 267

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	20,5	21,3	23	24,8	29,7	36,9	41	46,1	55,4
Примечание. При отсутствии в оцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а
Центральное отопление	3,1
Вентиляция	3,0
Водопровод холодной воды	2,0
Водопровод горячей воды	1,6
Канализация	2,4
Электроосвещение	2,8
Электросиловое оборудование	2.9
Радио, телефон, часы	0,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 267)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	10
Стены и перегородки	28
Перекрытия	7
Кровля	8
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы	12
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

Фундаменты бетонные; цоколь из кирпича; стены из дощатых чистых щитов; перекрытие из дощатых щитов на деревянных прогонах; кровля рулонная; полы керамические, цементные и асфальтовые; отделка улучшенная - масляная окраска; отопление - водогрейная колонка, водопровод, канализация, электроосвещение. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 268

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	28	29,7	31,3	33	35	56	68	73	78
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %.

(к табл. 268)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	4
Стены и перегородки	26
Перекрытия	7
Кровля	9
Полы	16
Проемы	13
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Здания с подвалом и встроенной котельной; фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; перегородки из гипсолитовых плит или кирпичные; перекрытие деревянное, над подвалом железобетонное; кровля асбестоцементная или железная; полы паркетные, плиточные и дощатые; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания имеют центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электроосвещение, подводку к производственному оборудованию и оборудование котельной. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 269

Территориальные пояса	Объем зданий до 7000 куб. м
	а
1	26,0
2	27,0
3	29,4
4	31,5
5	37,7
6	46,8
7	52
8	64
9	70
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 269)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	4
Стены и перегородки  Перекрытия	21  19
Кровля	2
Полы	8
Проемы	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	8  26  3
Итого	100
Примечание. При отсутствии местной котельной стоимость 1 куб. м здания уменьшать на 7 %.


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЛЕТНИЕ КАФЕ

Характеристика

Здания одноэтажные с открытыми верандами; стены каркасные без отопления, с чистой обшивкой с двух сторон досками; перекрытия - балки из досок с чистой подшивкой; кровля асбестоцементная; полы дощатые и цементные; отделка - простая окраска. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола в руб.

Таблица 270

Территориальные	Площадь пола в кв. м до
пояса	100	300
	а	б
1	91	69
2	96	74
3	102	78
4	107	82
5	114	87
6	189	144
7	231	177
8	236	180
9	254	194
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 270)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	1	1
Стены и перегородки	26	22
Перекрытия	5	6
Кровля	10	14
Полы	9	14
Проемы	10	13
Отделочные работы	4	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	24
Прочие работы	10	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЧАЙНЫЕ ДО 50 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Характеристика

Чайные (графа “а”). Здания одноэтажные с подвалом и встроенной котельной; фундаменты и стены подвала бутовые, бетонные и бутобетонные; стены надземной части рубленые; полы цементные, плиточные и из линолеума; перегородки кирпичные и деревянные; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания имеют центральное отопление, водопровод, канализацию, вентиляцию, электрооборудование и оборудование котельной. Группа капитальности IV.

Чайные (графа “б”). Характеристика та же, что и для графы “а”, за исключением следующих конструкций: стены и перегородки кирпичные, перекрытие над подвалом железобетонное, чердачное - деревянное. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 271

Территориальные	Объем здания куб. м до
пояса	800	1000
	а	б
1	33,5	32,8
2	34,8	34.1
3	37,9	37,1
4	40,5	39,7
5	48.6	47,6
6	60,0	59,0
7	67,0	66,0
8	77,0	75,0
9	90,0	86,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 271)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	5	14
Стены и перегородки	29	21
Перекрытия	12	9
Кровля	4	5
Полы	7	6
Проемы	10	9
Отделочные работы	8	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	22
Прочие работы	-	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЗАКУСОЧНАЯ НА 20 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвала; фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; перегородки и перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы из досок; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы электроосвещением и дворовой канализацией. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 272

Территориальные пояса	Объем зданий до 5000 куб. м
	а
1	25,6
2	26.6
3	28,9
4	31,0
5	37,1
6	46,4
7	51,2
8	58,6
9	69
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 272)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	9
Стены и перегородки Перекрытия	38  9
Кровля	9
Полы	8
Проемы	6
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	11  6  4
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЗАКУСОЧНЫЕ ЛЕТНЕГО ТИПА

Характеристика

Здания одноэтажные из сборно-разборных конструкций с открытой верандой; стены из дощатых щитов в каркасе из металлических труб; перегородки из сборных дощатых щитов; полы цементные и асфальтобетонные; покрытие кровли из брезента по фермам из металлических труб. Здания оборудованы водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола в руб.

Таблица 273

Территориальные пояса	Площадь пола до 800 кв. м
	а
1	28,7
2	29,8
3	32,4
4	34,7
5	41,6
6	51,7
7	57,4
8	66,0
9	78,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 273)

Наименование конструктивных элементов	а
Стены и перегородки Покрытия	24  8
Кровля	16
Полы	15
Проемы	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	8  19  1
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

БУФЕТЫ ДО 20 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвала; фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные; стены рубленые; перегородки и перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы дощатые; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы печным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 274

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	300	600
	а	б
1	25,3	20,6
2	26,3	21,4
3	28,6	23,3
4	30,6	24,9
5	36,7	29,9
6	45,5	37,1
7	51,0	41,2
8	58,0	47,2
9	68,0	56,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 274)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	11	9
Стены и перегородки	33	28
Перекрытия	8	11
Кровля	5	6
Полы	5	14
Проемы	12	10
Отделочные работы	11	11
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	4
Прочие работы	10	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами; стены бревенчатые на деревянных стульях; перегородки дощатые; перекрытия деревянные; полы дощатые и цементные; кровля деревянная или асбестоцементная; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб..

Таблица 275

Территориальные пояса	Объем зданий до 1500 куб. м
	а
1	18,4
2	19,1
3	20,8
4	22,3
5	26,7
6	33,1
7	36,8
8	42,1
9	49,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 275)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	2
Стены и перегородки Перекрытия	24  6
Кровля	11
Полы	12
Проемы	7
Изоляционные работы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	19  8  6  5
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика

Склады (графа “а”). Здания без подвала с охлаждаемыми камерами; фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; перегородки и чердачные перекрытия деревянные; полы дощатые и цементные; кровля тесовая или асбестоцементная; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом и электроосвещением. Группа капитальности III.

Склады (графы “б” и “в”). Здания с одной платформой, встроенной котельной с охлаждаемыми и неохлаждаемыми камерами; фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные; стены и перегородки кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная или асбестоцементная; полы асфальтированные, цементные и дощатые; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания имеют центральное отопление, водопровод, канализацию, вентиляцию, электроосвещение, холодильное и котельное оборудование. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 276

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1500.	5000	7000
	а	б	в
1	16,7	15,6	14,7
2	17,7	16,5	15,6
3	18,7	17,5	16,5
4	19,7	18,4	17,3
5	20.9	19,5	18,4
6	34,7	32,4	30,6
7	40,0	37,4	37,5
8	43,4	40,6	38,2
9	46,8	43,7	41,2
Примечание. При отсутствии местной котельной по графам “б” и “в” стоимость 1 куб. м здания уменьшать на 2 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 276)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	11	7	7
Стены и перегородки	23	32	30
Покрытия	23	22	25
Кровля	11	5	5
Полы	10	10	11
Проемы	6	6	6
Отделочные работы	7	5	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	12	11
Прочие работы	3	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СКЛАДЫ СОЛИ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвалов; фундаменты бутовые и бутобетонные; стены шлакобетонные; стропила дощатые; кровля асбестоцементная; полы деревянные; отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы электроосвещением. Склады граф “а” и “б” - прирельсовые. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 277

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	200	300	600	2000
	а	б	в	г
1	17,9	17,4	19,0	14,0
2	18,6	18,1	19,8	14,6
3	20,2	19,7	21,5	15,8
4	21,6	21,0	23,0	16,9
5	25,9	25,2	27,6	20,3
6	32,2	31,3	34,1	25,2
7	35,8	34,8	38,0	28,0
8	41,0	39,8	43,5	32,1
9	48,3	47,0	51,3	37,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 277)

Наименование конструктивных элементов	а - в	г
Фундаменты	12	17
Стены и перегородки	40	30
Кровля	10	14
Полы	14	23
Проемы	9	6
Отделочные работы	7	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	7
Прочие работы	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВЕРАНДЫ СТЕКЛЯННЫЕ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья; стены деревянные каркасы; перекрытия деревянные; кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола веранды в руб.

Таблица 278

	На бутовых столбах	На деревянных столбах
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	60	70	57,1	66
2	64	74	61	70.
3	68	79	65	75
4	72	83	68	79
5	75	87	71	83
6	120	140	114	133
7	148	171	140	162
8	157	182	149	172
9	169	196	160	186
Примечание. При отсутствии электроосвещения восстановительную стоимость уменьшать на 2 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 278)

Наименование конструктивных элементов	а, б	в, г
Фундаменты	10	5
Стены и перегородки	8	9
Перекрытия	7	8
Кровля	23	24
Полы	20	20
Проемы	7	6
Отделочные работы	19	22
Внутренние электротехнические устройства	2	2
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВЕРАНДЫ НЕОСТЕКЛЕННЫЕ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья; стены - деревянные каркасные; перекрытия деревянные; кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола веранды в руб.

Таблица 279

	На бутовых столбах	На деревянных столбах
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	36,1	41,9	34	39,8
2	38,3	44,5	36	42,2
3	40,8	47,4	38,1	44,6
4	43,0	49,9	40,1	47
5	45,1	52,4	42,5	49,8
6	72,0	84,0	68	80
7	88,0	103,0	83	98
8	94,0	109,0	88	103
9	101,0	117,0	95	111
Примечание. При отсутствии электроосвещения стоимость уменьшать на 2 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 279)

Наименование конструктивных элементов	а, б	в, г
Фундаменты	10	5
Стены и перегородки	5	5
Перекрытия	10	8
Кровля	25	27
Полы	21	23
Проемы	6	6
Отделочные работы	17	20
Внутренние электротехнические устройства	2	2
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕРРАСЫ ОТКРЫТЫЕ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья; деревянный барьер по периметру террас; полы дощатые. Террасы оборудованы электроосвещением; Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м полезной площади в руб.

Таблица 280

Территориальные	На бутовых столбах	На деревянных стульях
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
1	17,0	18,6	13,6	14,9
2	18	19,7	14,4	15,8
3	19	20,8	15,2	16,7
4	20,2	21,9	16	17,6
5	21,2	23,2	17	18,6
6	34	37,2	27,2	29,8
7	41,7	45,5	33,3	36,5
8	44,2	48,4	35,4	38,7
9	47,6	52,1	38,1	41,7
Примечание. При отсутствии электроосвещения стоимость уменьшать на 2 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 280)

Наименование конструктивных элементов	а, б	в, г
Фундаменты	17	13
Стены и перегородки	22	23
Перекрытия	13	14
Полы	18	19
Крыша	16	17
Отделочные работы	11	10
Внутреннее электроосвещение	2	3
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИСТРОЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХОЛОДНЫЕ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья; стены деревянные, обшитые с наружной стороны; перегородки дощатые; перекрытия деревянные холодные; кровля по деревянным стропилам; полы дощатые. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 281

Территориальные пояса	На бутовых столбах	На деревянных стульях
	внутренняя отделка простая
	а	б
1	10,5	9,7
2	11,1	10,3
3	11,8	10,9
4	12,4	11,5
5	13,1	12,1
6	21,0	19,4
7	25,7	23,8
8	27,3	25,2
9	29,4	27,2
Примечание. При отсутствии электроосвещения стоимость уменьшать на 4 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 281)

Наименование конструктивных элементов	а, б
Фундаменты	11
Стены и перегородки	26
Перекрытия	4
Кровля	13
Полы	7
Проемы	14
Отделочные работы	18
Внутренние электротехнические устройства	4
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТАМБУРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

Фундаменты - деревянные стулья; стены деревянные; перегородки дощатые; перекрытия деревянные; кровля железная по деревянным стропилам; полы дощатые; электроосвещение. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола в руб.

Таблица 282

Территориальные	Тамбур
пояса	холодный	теплый	без потолка с совмещенной кровлей
	а	б	в
1	87	118	77
2	92	125	82
3	98	132	86
4	103	139	91
5	109	147	96
6	174	236	154
7	213	289	189
8	226	307	200
9	243	331	215
Примечание. При отсутствии электроосвещения восстановительную стоимость уменьшать на 3 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 282)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	4	4	4
Стены и перегородки	32	33	45
Перекрытия	-	12	-
Крыши	29	20	20
Полы	8	9	8
Проемы	10	8	11
Отделочные работы	8	7	5
Внутреннее электроосвещение	3	3	3
Прочие работы	6	4	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

Фундаменты - деревянные столбы; стены - дощатая обшивка по бревенчатому каркасу; кровля толевая по деревянным стропилам; полы - естественный грунт. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола в руб.

Таблица 283

Территориальные	Навесы с обшивкой стен
пояса	с трех сторон	с двух сторон	с одной стороны
	а	б	в
1	11,4	10,2	8,0
2	12,1	10,8	8,5
3	12,9	11,5	9,0
4	13,6	12,1	9,5
5	14,2	12,8	10,0
6	22,8	20,4	16,0
7	27,9	25,0	19,6
8	29,6	26,5	20,8
9	31,9	28,6	22,4
Примечание. При отсутствии электроосвещения стоимость уменьшать на 2 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 283)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	4	4	4
Стены и перегородки	32	25	20
Кровля	49	56	60
Полы	7	8	10
Отделочные работы	3	2	1
Внутренние электротехнические устройства	2	2	2
Прочие работы	3	3	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

Стены каркасные на деревянных стульях с обшивкой досками с одной стороны; перегородки деревянные. Полы глинобитные; платформа деревянная; кровля холодная рубероидная по деревянным стропилам. Учтено электроосвещение. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м полезной площади в руб.

Таблица 284

	С платформой	Без платформы
Территориальные	полезная площадь в кв. м до
пояса	500	1000	500	1000
	а	б	в	г
1	18,6	17,8	17,4	17,0
2	19,7	18,9	18,5	18,0
3	20,8	19,9	19,5	19,0
4	22,0	21,0	20,6	20,1
5	23,3	22,2	21,8	21,2
6	37,2	35,6	34,8	34,0
7	45,6	43,6	42,7	41,7
8	48,4	46,3	45,2	44,2
9	52,1	49,9	48,7	47,6
Примечания.

1. Площадь навесов определять без учета площади платформ.

2. Восстановительная стоимость навесов без обшивки принимается с коэффициентом 0,8.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 284)

Наименование конструктивных элементов	а - г
Фундаменты	4
Стены и перегородки	8
Крыши	57
Полы	23
Внутреннее электроосвещение	2
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

САРАИ

Характеристика

Графы “а”, “б” - стены кирпичные на бутовых фундаментах; стены подвала из бутового камня.

Графы “в” - “е” - стены из пластин или обшивные с каркасом из бревен; фундаменты - деревянные стулья; стены подвалов из пластин.

Графы “а” - “е” - кровля по деревянным стропилам; перекрытия над подвалами деревянные с дощатыми люками и лестницами; полы щебеночные, а по перекрытию дощатые; перегородки деревянные.

Учтено электроосвещение.

Группа капитальности по графам “а”, “б” - III, по графам “в” - “е” - V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади сарая в руб.

Таблица 285

	Стены
Территориальные	кирпичные	деревянные	каркасно-засыпные
пояса	Тип зданий
	с подвалом	без подвала	с подвалом	без подвала	с подвалом	без подвала
	а	б	в	г	д	е
1	59,1	30,4	53,2	25,1	45,2	17,1
2	63	32,2	56,4	26,6	48	18,2
3	65	34,1	59,7	28,1	50,7	19,2
4	70	35,8	63	29,6	53,4	20,5
5	74	38	66	31,4	56,5	21,4
6	118	61	106	50,2	90,4	34,2
7	145	74	130	61	111	41,9
8	154	79	138	65	117	44,5
9	165	85	149	70	127	47,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 285)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	20	16	19	18	15	14
Стены и перегородки	32	42	30	38	34	33
Перекрытия	8	-	7	-	8	-
Кровля	16	18	19	18	13	16
Полы	13	15	12	8	14	13
Проемы	2	2	3	3	3	5
Отделочные работы	2	2	2	4	3	5
Электроосвещение	3	2	3	3	5	5
Прочие работы	4	3	5	8	5	9
Итого	100	100	100	100	100	100
Примечание. Восстановительную стоимость деревянных сараев с кирпичными подвалами определять с коэффициентом 1,05 к показателям граф “в”, “д”.


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

САРАИ ИЗ БУТОВОГО И ШТУЧНОГО КАМНЯ

Характеристика

Фундаменты из бутового камня и стены из штучного или бутового камня; кровля по деревянным стропилам; перегородки деревянные. Учтено электроосвещение. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 286

Территориальные пояса	С полом и потолком	С полом без потолка	С потолком без пола	Без пола и потолка
	а	б	в	г
1	32,6	30,9	30,0	28,3
2	34,6	32,8	31,8.	30,0
3	36,5	34,6	33,6	31,7
4	38,5	36,5	35,4	33,4
5	40,7	38,6	37,5,	35,3
6	65	62	60	56,6
7	80	76	74	69
8	85	80	78	74
9	91	87	84	79
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 286)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	12	13	13	14
Стены и перегородки	39	45	47	56
Перекрытия	13	-	15	-
Кровля	18	20	18	20
Полы	12	13	.2	2
Проемы	3	4	2	3
Отделочные работы	1	2	1	2
Внутреннее электроосвещение	2	3	2	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

САРАИ САМАННЫЕ И ТУРЛУЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты из кирпичного щебня; стены турлучные или из саманного кирпича; кровля по деревянным стропилам; перегородки дощатые; полы дощатые и грунтовые. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 287

Территориаль	Саманные	Тур лучные
ные пояса	с полом и потолком	с полом без потолка	с потолком без пола	без пола и потолка	с полом и потолком	с полом без потолка	с потолком без пола	без пола и потолка
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	26,9	25,0	24,4	22,7	22,6	20,4	19,4	17,2
2	28,5	26,5	25,9	24,1	23,9	21,6	20,6	18,2
3	30,1	28,0	27,3	25,4	25,3	22,8	21,7	19,3
4	31,7	29,5	28,8	26,8	26,7	24,0	22,9	20,3
5	33,6	31,3	30,5	28,4	28,3	25,5	24,2	21,5
6	53,8	50,0	48,8	45,4	45,2	40,8	38,8	31,4
7	66,0	61,0	59,8	55,6	55,4	49,9	47,5	42,1
8	70,0	65,0	64,0	59,0	58,8	53,0	50,5	44,7
9	75,0	70,0	68,0	64,0	63,0	57,0	54,3	48,1
Удельные -веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 287)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты	13	13	14	15	10	11	12	13
Стены и перегородки	43	52	49	58	24	35	29	42
Перекрытия	10	-	11	-	15	-	18	-
Кровля	17	18	18	19	24	25	28	41
Полы	10	10	-	-	16	17	-	-
Проемы	5	5	6	6	7	8	8	9
Отделочные работы	2	2	2	2	4	4	5	5
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОГРЕБА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Характеристика

Фундаменты бутовые; стены из кирпича, бутовые или из штучного камня со сводчатым или деревянным перекрытием; при сводчатом перекрытии - земляная засыпка, при деревянном - земляная засыпка по накату; полы глинобитные. Группа капитальности II и III.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 288

	Сводчатые перекрытия	Деревянные перекрытия
Территориальные	материал стен
пояса	кирпич	бутовый камень	штучный камень	кирпич	бутовый камень	штучный камень
	а	б	в	г	д	е
1	104	93	120	98	79	106
2	110	99	127	104	83	112
3	116	104	134	110	88	119
4	123	110	142	116	93	125
5	130	116	150	122	99	132
6	208	186	240	196	.158	212
7	255	228	294	240	193	259
8	270	242	312	255	205	276
9	291	260	336	284	243	307
Примечание. Показатели предусматривают погреба объемом до 10 куб. м. Стоимость погреба более 10 куб. м определяется с надбавкой 10 % за каждый 1 куб. м сверх 10 куб. м,

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 288)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	10	12	11	11	14	12
Стены	43	35	41	46	41	46
Перекрытия	28	30	31	14	17	14
Крыша	5	6	4	5	7	5
Полы	4	5	4	4	5	5
Прочие работы	10	12	9	20	16	18
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛЕДНИКИ КАРМАННОГО ТИПА

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутовые, бутобетонные; стены и перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля асбестоцементная; полы цементные; отделка - простая окраска; электроосвещение и водопровод. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 289

Территориальные пояса	Объем зданий до 100 куб. м
	а
1	51,2
2	53,1
3	57,7
4	62,0
5	74,0
6	92,0
7	102,0
8	117,0
9	138,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 289)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	10
Стены и. перегородки Перекрытия	30  5
Кровля	3
Полы	6
Проемы	11
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	6  19  10
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые с кирпичным цоколем; стены каркасно-щитовые дощатые с утеплением; перегородки щитовые; крыша из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; перекрытие чердачное деревянное утепленное; полы дощатые, в санузлах цементные; отделка наружная - строганая обшивка стен с масляной краской; отделка внутренняя - сухая штукатурка с оклейкой обоями, в санузлах масляная окраска стен. Здания оборудованы печным отоплением, выгребом и электроосвещением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 290

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	200	500
	а	б
1	31,9	30,3
2	33,5	31,8
3	36,7	34,8
4	38,3	36,4
5	39,9	37,9
6	57,4	54,5
7	64	61
8	67	64
9	86	82
Примечания. 1. При отсутствии одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость уменьшать в следующих размерах (в %):

электроосвещение	3
печное отопление	8
2. При наличии других видов благоустройства стоимость их определять дополнительно в следующих размерах (в %):

центральное отопление от внешних источников теплоснабжения	4,8
водяное отопление с местным водогрейным котлом типа “АГВ”	7,5
газ	2,3
радио	0,6
телефон	0,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 290)

Наименование конструктивных элементов	а, б
Фундаменты	11
Стены и перегородки	3
Комплект заводских деталей для дома	34
Проемы (остекление)	1
Перекрытия	5
Крыша	4
Полы	1
Печи	8
Веранда	6
Выгреб	4
Отделочные работы	18
Электроосвещение	3
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 т

Характеристика

Надземная часть - стены из обыкновенного кирпича; перекрытия из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами; кровля рулонная в три слоя; подземная часть - фундаменты и стены подвала из сборных железобетонных блоков; полы цементные и метлахские по бетонной подготовке; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 291

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 1000 куб. м	19,6	20,4	22,1	23,7	28,4	35,3	39,2	44,9	52,9
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 291)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	39
Стены и перегородки	12
Перекрытия	18
Кровля	6
Полы	5
Проемы	6
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПУНКТЫ МОЛОКОПРИЕМНЫЕ

Характеристика

Стены и перегородки: для II группы капитальности - из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей; для IV группы - деревянные; колонны и столбы: для II группы капитальности - кирпичные или железобетонные, для IV группы - деревянные; покрытия: для II группы капитальности - железобетонные, для IV группы - деревянные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 292

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	IV
	а	б
1	31,5	26,7
2	32,1	27,2
3	34,6	29,4
4	37,8	32,0
5, 6, 7	41,0	34,7
8	56,7	48,0
9	72,0	61,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 292)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	4
Стены и перегородки	30	34
Покрытия	10	8
Кровля	9	9
Полы	4	6
Проемы	6	7
Изоляционные работы	4	5
Отделочные работы	8.	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	11
Прочие работы	4	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЯ СЕПАРАТОРНЫЕ

Характеристика

Стены и перегородки: для II группы капитальности - из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей, для IV группы капитальности - деревянные; колонны и столбы: для II группы капитальности - кирпичные и железобетонные, для IV группы капитальности - деревянные; покрытия: для II группы капитальности - железобетонные, для IV группы капитальности - деревянные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 293

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	IV
	а	б
1	28,8	26,0
2	29,4	26,5
3	31,7	28,6
4	34,6	31,2
5, 6, 7  8  9	37,5  51,8  66,0	33,8  46,7  59,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 293)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	9	2
Стены и перегородки	36	41
Покрытия	13	11
Кровля	7	7
Полы	5	6
Проемы	10	11
Отделочные работы	6	8
Внутренние санитарно-технические и электроосветительные устройства	10	11
Прочие работы	4	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОРАНЖЕРЕИ БЕССТЕЛЛАЖНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОРИДОРОМ

Характеристика

Фундаменты - столбовые железобетонные, для коридора - ленточные бетонные; стены - цоколь из железобетонных сборных панелей и кирпича; стены коридора кирпичные; фонарь и проемы - каркас (рамы) из двутавровой стали и стальных труб, совмещенных для отопления; покрытие и переплеты стальные с остеклением; полы в коридоре асфальтовые; отделка - окраска панелей цоколя казеиновой краской и масляная окраска металлоконструкций.

Учтены каналы бетонные, отопление, водопровод шланговый (подпочвенный и наземный), электроосвещение и заполнение оранжерей растительной землей.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 294

Территориальные	Наименование зданий
пояса	оранжерея	соединительный коридор
	объем зданий куб. м до
	4000	500
	а	б
1	11,9	19,5
2	12,5	20,5
3	13,7	22,4
4	14,3	23,4
5	14,9	24,4
6	21,4	35,1
7  8	23,8  25,0	39,0  41,0
9	32,1	52,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 294)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	4	15
Стены с цоколем	29	49
Фонарь и проемы	28	26
Каналы	4	-
Полы	-	5
Отделочные работы	1	2
Санитарно-технические и электротехнические работы	25	-
В том числе
а) отопление	(13)	-
б) водопровод	(8)	-
в) электроосвещение	(4)	-
Прочие работы	9	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ

Характеристика

а) Ограды сплошные на деревянных столбах высотой до 3 м;

б) ограды сплошные на деревянных столбах высотой до 2 м;

в) ограды решетчатые со сплошным цоколем высотой до 3 м;

г) ограды решетчатые со сплошным цоколем высотой до 2 м;

д) ограды решетчатые без цоколя высотой до 2 м;

е) ограды решетчатые высотой до 1,5 м;

ж) ограды из колючей проволоки высотой до 3 м;

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 295

Территориальные пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	19,0	14,2	17,0	12,9	11,6	5,8	3,7
2	19 9	14,9	17,9	13,5	12,1	6,0	3,9
3	20,9	15,6	18,7	14,2	12,8	6,4	4,1
4  5	21,8  23,7	16,3  17,7	19,6  21,3	14,8  16,1	13,3  14,5	6,6  7,2	4,3  4,7
6  7	34,2  38,0	25,5  28,3	30,6  34,0	23,1  25,7	20,8  23,1	10,4  11,5	6,7  7,4
8  9	39,9  51,3	29,7  38,2	35,7  45,9	27,0  34,7	24,3  31,2	12,1  15,5	7,8  10,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ КИРПИЧНЫЕ СПЛОШНЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С ЦОКОЛЕМ И ДЕРЕВЯННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Характеристика

а) Кирпичные сплошные ограды на ленточных или столбовых бутовых, бутобетонных фундаментах. Высота до 3 м;

б) кирпичные столбы, кирпичный цоколь, заполнение деревянное. Высота до 3 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 296

Территориальные пояса	а	б
1	37,3	31,2
2	39,2	32,8
3	41,0	34,3
4	42,9	35,9
5	46,6	39,1
6	67,1	56,3
7	75,0	62,5
8	78,3	66,0
9	100,0	84,4


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЛБЫ С СЕТЧАТЫМ И ДЕРЕВЯННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Характеристика

а) Глухие и решетчатые железобетонные панели на железобетонных столбах, высота до 1,3 м;

б) низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах. Высота до 2,2 м;

в) глухие железобетонные панели на железобетонных столбах. Высота до 2,5м;

г) низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах. Высота до 2,8м;

д) низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах. Высота до 3,5 м;

е) низ из сплошных железобетонных панелей, верх из колючей проволоки на железобетонных столбах. Высота до 3,5 м;

ж) цоколь из глухих железобетонных панелей, верх из металлической сетки на железобетонных столбах. Высота до 2,8 м;

з) металлическая сетка на железобетонных столбах. Высота до 1,3 м;

и) цоколь из глухих железобетонных панелей, верх деревянный решетчатый. на железобетонных столбах. Высота до 2,8 м;

к) деревянное решетчатое заполнение на железобетонных столбах. Высота до 1,3 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 297

Территориальные пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	11,2	22,5	24,5	28,5	35,2	30,4	21,8	8,8	24,1	7,2
2	11,8	23,6	25,7	29,9	36,9	31,9	22,9	9,2	25,3	7,6
3	12,3	24,8	27,0	31,4	38,7	33,4	24,0	9,7	26,5	7,9
4	12,9	25,9	28,2	32,8	40,5	35,0	25,1	10,1	27,7	8,3
5	14,1	28,1	30,6	35,6	44,0	38,0	27,3	11,0	30,1	9,0
6	20,2	40,5	44,1	51,3	63,3	54.7	39,3	16,8	43,3	13,0
7	22,5	45,0	49,0	57,0	70,4	61,0	43,6	17,5	48,2	14,4
8	23,6	47,2	51,4	59,8	74,0	64,0	45,8	18,4	50,6	15,1
9	30,4	61,0	66,1	77,0	95,0	82,0	58,9	23,7	65,0	19,4


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика

а) ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем высотой до 3 м;

б) ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем высотой до 2,5 м;

в) ограды металлические с металлическими стойками высотой до 3 м;

г) ограды металлические с металлическими стойками высотой до 2 м;

д) ограды из металлического штакетника с металлическими стойками высотой до 2 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 298

Территориальные пояса	а	б	в	г	д
1	77,0	57,0	69,0	47,4	10,1
2	81,0	60,0	72,5	49,8	10,6
3	85,0	63,0	76,0	52,1	11,1
4	88,6	66,0	79,4	54,5	11,6
5	96,3	71,3	86.3	59.3	12,6
6  7  8	139,0  154,0  162,0	103,0  114,0  120,0	124,0  138,0  145,0	85,3  95,0  99,5	18,2  20,2  21,2
9	208,0	154,0	186,0	128,0	27,3


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОРОТА И КАЛИТКИ

Графа “а” - деревянные с деревянными столбами;

графа “б” - деревянные с кирпичными столбами;

графа “в” - металлические с кирпичными столбами;

графа “г” - деревянные;

графа “д” - металлические,

Восстановительная стоимость 1 кв. м в руб.

Таблица 299

Территориальные	Ворота	Калитки
пояса	а	б	в	г	д
1	10,1	23,2	29,4	17,6	21,5
2	10,6	24,4	30,9	18,5	22,5
3	11,5	26,4	33,8	20,1	24,5
4	12,0	26,7	35,3	20,9	25,6
5	12,6	27,0	36,8	22,0	26,9
6	18,2	41,8	52,9	31,7	38,7
7	20,2	46,4	58,8	35,2	43,0
8	21,2	48,7	61,7	37,0	45,1
9	27,3	63,0	79,0	47,5	58,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ С КИРПИЧНЫМИ И ДЕРЕВЯННЫМИ ВЫГРЕБАМИ

Характеристика

Стены деревянного выгреба рубленые из бревен с наружной гидроизоляцией мятой глиной; стены здания рубленые; кровля по дощатым стропилам; при кирпичном выгребе - стены из кирпича, изолированы с наружной стороны мятой глиной. Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 300

Территориаль	В одноэтажных зданиях	В двухэтажных зданиях
ные пояса	деревянный выгреб	кирпичный выгреб
	на одно очко	спаренный на два очка	спаренный на четыре очка	спаренный на четыре очка	два раздельных по два очка
	а	б	в	г	д
1	355	554	1010	930	610
2	376	587	1070	990	650
3	398	62,0	1130	1040	680
4	419	654	1190	1100	720
5	444	693	1260	1160	760
6	710	1110	2020	1860	1220
7	870	1360	2470	2280	1500
8	923	1440	2630	2420	1590
9	994	1550	2830	2600	1710
Примечание. При отсутствии электроосвещения восстановительную стоимость уменьшать на 3 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 300)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	13	12	18	18
Стены и перегородки	38	38	37	32	31
Перекрытия	11	10	9	10	11
Кровля	15	16	16	15	16
Полы	10	9	11	10	9
Проемы	9	2	3	3	3
Электроосвещение	3	3	3	3	3
Отделочные работы	4	4	3	4	4
Прочие работы	5	5	6	5	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

УБОРНЫЕ ИЗ ШТУЧНОГО КАМНЯ И ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕНЫЕ

Характеристика

Графы “а”, “б” - фундаменты бутовые столбовые или деревянные стулья; стены рубленые с кирпичными или деревянными цоколями.

Графы “в”-“е” - фундаменты бутовые ленточные; стены из штучного камня, оштукатуренные; перекрытия железобетонные; полы плиточные. Учтено электроосвещение. Группа капитальности IV (графа “а” и “б”) и III (графы “в”-“е”).

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания деревянного (графы “а”, “б”) и одного сооружения из штучного камня (графы “в” - “е”) в руб.

Таблица 301

Территориаль	Деревянные рубленые	Из штучного камня
ные пояса	на бутовых столбах с кирпичным цоколем	на деревянных столбах с деревянным цоколем	на два очка	на четыре очка	на шесть очков	на восемь очков
	а	б	в	г	д	е
1	34	27	728	1110	1600	1910
2	36	28,6	770	1220	1700	2020
3	38,1	30,2	820	1260	1790	2140
4	40,1	31,9	860	1310	1890	2250
5	42,5	33,7	910	1430	2000	2390
6	68	54	1460	2280	3200	3820
7	83	66	1780	2800	3920	4680
8	88	70	1890	2960	4160	4970
9	95	76	2040	3190	4480	5350
Примечание. При отсутствии электроосвещения восстановительную стоимость уменьшать на 3 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 301)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	10	8	18	17	17	16
Стены и перегородки	33	34	35	37	39	39
Перекрытия	12	11	14	11	19	13
Кровля	18	19	11	12	11	12
Полы	13	14	10	11	10	9
Проемы	3	3	2	2	2	2
Электроосвещение	3	3	3	3	3	3
Отделочные работы	3	2	3	3	3	3
Прочие работы	5	4	4	4	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ

Характеристика

Фундаменты из железобетонных блоков; стены из кирпича; перегородки железно-кирпичные, шлакобетонные и филенчатые; перекрытия железобетонные; полы плиточные; отделка повышенная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, вентиляцией, канализацией и электрооборудованием. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 302

Территориальные	Количество санитарно-технических приборов
пояса	8	10	16
	а	б	в
1	44,7	46,0	46,2
2	47,4	48,8	49,0
3	50,1	51,5	51,7
4	52,7	54,3	54,5
5	55,9	57,5	57,7
6	89	92	92
7	110	113	113
8	116	120	120
9	125	129	129
Примечания.

1. При отсутствии центрального отопления стоимость 1 куб. м здания уменьшать в следующих размерах: по графе “а” на 8,7 %, по графе “б” на 8,5 % и по графе “в” на 9,6 %.

2. При печном отоплении стоимость 1 куб. м увеличивать на 6 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 302)

Наименование конструктивных элементов	а - в
Фундаменты	12
Стены и перегородки	22
Перекрытия и кровля	12
Полы	3
Проемы	6
Отделочные работы	17
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОЛОДЦЫ

Характеристика

Колодцы рубленые из пластин или готовых железобетонных колец сечением до 1 кв. м, выступающие над поверхностью земли на 80 см; дно из крупнозернистого песка и гравия (фильтр); над колодцами устроены деревянный навес или будка с дощатой кровлей, вокруг колодца булыжная отмостка.

Восстановительная стоимость одного колодца глубиной 10 м и 1 м изменения глубины колодца в руб.

Таблица 303

Территориальные пояса	Из пластин	Из железобетонных колец	Добавлять или исключать на 1 м изменения глубины колодца
			из пластин	из железобетонных колец
	а	б	в	г
1	413	371	33,8	29,2
2  3  4	438  463  487	394  416  438	35,8  37,9  39,9	31,7  32,7  34,4
5	516	464	42,2	36,4
6	826	742	68	58,4
7	1010	909	83	71
8	1070	963	88	76
9	1160	1040	95	82


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОМОЙНЫЕ ЯМЫ СО СРУБАМИ ИЗ ПЛАСТИН И ПРИ КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

Характеристика

Помойные ямы объемом в 2 куб. м деревянные, со срубом из пластин или при кирпичных стенах.

Восстановительная стоимость 1 помойной ямы в руб.

Таблица 304

Территориальные пояса	1 помойная яма	Добавляется и ли исключаете я на 1 куб. м изменения объема ямы
	со срубом из пластин	при кирпичных стенах	со срубом из пластин	при кирпичных стенах
	а	б	в	г
1	89,0	92,0	44,0	47,0
2	94,3	98,0	46,6	49,8
3	99,7	103,0	49,3	52.6
4	105,0	109,0	51,9	55,5
5	111,0	115,0	55,0	58.7
6	178,0	184,0	88,0	94,0
7	218,0	225,0	108,0	115,0
8	231,0	239,0	114,0	122,0
9	249,0	258,0	123,0	132,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДВОРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ, ТРОТУАРЫ

Восстановительная стоимость на единицу измерения, приведенную в таблице, в руб.

Таблица 305

	Покрытия, дорожки и площадки, кв. м	Бортовые	Тротуары (1 кв. м)
Территори альные пояса	щебеноч- ное с пес- чаным основа- нием	колотый камень на песчаном основа- нии	асфальтобе- тонное на щебеночном основании с подстилкой слоем из песка	из сбор- ных желе- зобетон- ных плит на песча- ном осно- вании	цементно- бетонные на песча- ном осно- вании	камни размером на щебе- ночном основа- нии	на бетон- ном осно- вании	асфальтобе- тонное на щебеночном основании с подстилкой слоем из песка	деревян- ные на лежнях
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2	5,7  6,0	5,9  6,2	7,6  8,0	19,0  20,0	10,7  11,2	4,2  4,4	5,1  5,4	4,6  4,8	3,90  4,10
3	6,3	5,5	8,4	20,9	11,8	4,6	5,6	5,1	4,48
4	6,7	7,0	9,7	22,4	12,6	5,0	6,0	5,4	4,68
5	7,1	7,4	9,5	23,7	13,4	5,2	6,4	5,7	4,88
6	11,4	11,8	15,2	38,0	21,4	8.4	10,2	9,2	7,0
7	13,7	14,2	18,2	45,6	25,7	10,0	12,2	11,0	7,8
8	14,8	15,3	19,8	49,4	27,8	10,9	13,3	12,0	8,2
9	16,0	16,5	21,3	53,2	30,0	11,8	14,3	12,9	10,5


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

А. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских гидроэлектростанций и дизельных электростанций приведены для II климатического района. Для определения восстановительной стоимости по другим климатическим районам надо применять следующие поправочные коэффициенты.

Климатические районы	Коэффициенты к восстановительной стоимости
	здания	сооружения и виды работ
I  III  IV	1,09  0,91  0,89	1,04  0,98  0,97
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

2. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений данного отдела приняты в таблицах на 1 куб. м зданий гидроэлектростанций, земляных работ, бетонной кладки и на другие измерители, указанные в таблицах.

В восстановительную стоимость сооружений деривационных и приплотинных гидроэлектростанций включены все затраты, связанные с возведением основных сооружений, в том числе мелких линейных сооружений на каналах (железобетонные трубы, водовыпуски, мосты через каналы и др.), затраты на пропуск паводковых вод, стоимость металлоконструкций и др.

Восстановительная стоимость зданий гидроэлектростанций, кроме затрат на общестроительные работы, включает также затраты на санитарно-технические устройства и на внутреннее освещение здания.

Пример пользования показателями. Требуется переоценить стоимость надземной части здания деривационной гидроэлектростанции, расположенной в Киргизской ССР. Объем здания 1300 куб. м. В соответствии с Общей частью к сборникам Киргизская ССР относится к 3-му территориальному поясу и к III климатическому району. Согласно таблице 306 (графа “в”) настоящего отдела и пункту 1 вводных указаний, восстановительная стоимость составит:

16,8 х 0,91 х 1300 = 19874 руб.,

где 16,8 руб. - восстановительная стоимость 1 куб. м здания надземной части гидроэлектростанции для 3-го территориального пояса;

0,91 - поправочный коэффициент для III климатического района;

1300 куб. м - объем здания гидроэлектростанции.

Б. ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1. Показателя восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских дизельных электростанций приняты в таблицах на 1 куб. м строительного объема зданий, на 1 куб. м фундамента, на 1 куб. м емкости хранилища, на единицу сооружения.

2. Восстановительная стоимость зданий сельских дизельных электростанций, кроме затрат на общестроительные работы, включает также затраты на санитарно-технические устройства и на внутреннее освещение здания.

Стоимость фундаментов под оборудование дизельных электростанций в восстановительную стоимость зданий не включена, поэтому оценку фундаментов следует производить по таблице 326 настоящего отдела.

Пример пользования показателями. Требуется переоценить здание дизельной электростанции, расположенной в Киргизской ССР. Строительный объем здания 2000 куб. м. Техническая характеристика здания: фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные сборные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная.

В соответствии с Общей частью к сборникам Киргизская ССР относится к 3-му территориальному поясу и III климатическому району. Согласно таблице 324 (графа “а”) и пункту 1 настоящих указаний, восстановительная стоимость этого задания составит:

15 х 0,91 х 2000 = 27300 руб.

где 15 руб. - восстановительная стоимость 1 куб. м здания дизельной электростанции с указанной выше характеристикой для 3-го территориального района.

0,91 - поправочный коэффициент для III климатического района.


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 306

Территориальные	Надземная часть
пояса	каркасно-камышитовой конструкции с покрытием по деревянным фермам, кровля металлическая	деревянная рубленая, перекрытие бес чердачное деревянное, внутренняя и наружная штукатурка	кирпичные стены с различными видами перекрытий и кровель
	а	б	в
1	18,6	20	16,2
2	20,3	21,7	17,6
3	19,3	20,7	16,8
4	24,9	26,7	21,7
5	22,9	24,5	19,9
6	29,6	31,7	25,7
7	56,7	60,8	42,3
8	39,8	42,7	34,6
9	44,8	48,1	39
Примечание. Стоимость надземной части зданий со стенами из Других местных каменных материалов (ракушечник, шлакоблоки и др.) определять по графе “в” настоящей таблицы.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 306)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Бетонные и железобетонные работы	6	-	26
Металлические конструкции	12	-	2
Деревянные конструкции	35	60	4
Каменные конструкции	10	-	38
Прочие работы	37	40	29
Всего	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Восстановительная стоимость 1 куб. м конструкций в руб.

Таблица 307

Территориальные	Материал конструкций
пояса	бут	бутобетон	бетон и железобетон
	а	б	в
1	29,5	37,5	51,2
2	32,1	40,9	55,8
3	30,7	39,0	53,2
4	39,5	50,3	68,6
5	36,3	46,1	63,0
6	46,9	59,7	81,0
7	90,0	114,0	156,0
8	63,0	80,0	109,0
9	71,0	90,0	123,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 307)

	Наименование сооружений с краткой	Всего	В том числе
	характеристикой		земляные работы	бетонные и железобетонные работы	каменные конструкции
а	Подземная часть здания ГЭС из бутовой клади	100	28	47	25
б	То же, из бутобетона	100	28	55	17
в	То же, из бетона и железобетона	100	25	67	8


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ПЛОТИНЫ ВОДОЗАБОРНЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 308

Территориальные пояса	Плотины из бутовой кладки с донной водоприемной решеткой (1 куб. м бутовой кладки)	Бутобетонная пло- тина с водосборными и промывными от- верстиями, перекры- ваемыми затворами, и водоприемником ( 1 куб. м бутобетон- ной кладки)	Бетонная (железобе- тонная) плотина с водосбросными отверстиями, затво- рами и водоприемни- ками (1 куб. м бетонной кладки)	Бесплотинный водозабор со струенаправляющей дамбой ( 1 куб. м насыпи)
	а	б	в	г
1	31,4	38,0	62,4	3,6
2	34,3	41,4	68	4,0
3	32,7	39,5	65	3,8
4	42,1	50,9	84	4,9
5	38,7	46,7	77	.4,5
6	50,0	60,0	99	5,8
7	96,0	116,0	190	11,1
8	67,0	81,0	133	7,8
9	76,0	92,0	150	8.8
Примечания.

1. При переоценке плотин другой конструкции следует пользоваться данной таблицей, исходя из основных конструкций плотин.

2. Головные регуляторы, расположенные отдельно от водозабора, следует принимать по данной таблице в зависимости от основного материала сооружения.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 308)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Земляные работы	11	23	7	24
Бетонные и железобетонные работы	-	66	59	-
Металлические конструкции	15	9	9	-
Деревянные конструкции	1	2	-	-
Каменные конструкции	58	-	17	76
Прочие работы	15	-	8	-
Всего	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ДАМБЫ И ПЛОТИНЫ ЗЕМЛЯНЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Восстановительная стоимость 1 куб. м тела дамбы в руб.

Таблица 309

Территориальные пояса	Земляная дамба без крепления откосов	Земляная дамба с креплением верхового откоса одиночным мощением	Земляная дамба с креплением верхового откоса двойным мощением и обратным фильтром в низовом откосе
	а	б	в
1	0,7	1,4	2,5
2	0,8	1,6	2,7
3	0,7	1,5	2,6
4	0,9	1,9	3,3
5	0,9	1,8	3,0
6	1,1	2,3	3,9
7	2,1	4,4	7,5
8	1,5	3,1	5,3
9	1,7	3,5	6,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 309)

Гра-	Наименование сооружений с краткой	Всего	В том числе
фы	характеристикой		земляные работы	каменные конструкции
а  б	Земляная дамба без крепления откосов  То же, с креплением верхового откоса	100  100	100  73	-  27
в	То же, с креплением верхового откоса двойным мощением и обратным фильтром в низовом откосе	100	62	38


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ДЕРИВАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И АКВЕДУКИ

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 310

Территориаль	Деривационные каналы с сооружениями	Дериваци	Дериваци	Акведуки
ные пояса	без крепле- ния откосов и дна в не- скальных грунтах	с крепле- нием от- косов и дна каменным мощением	с бетонной облицовкой откосов и дна	прямоугольного и трапецеидального сечения с бетонной облицовкой в скальных грунтах	онные металли- ческие трубопро- воды	онные трубопро- воды диамет- ром I м	(железо-бетонные) на дерива- ционных каналах
	1 куб. м выемки	1 т	1 м	1 куб. м бетона
	а	б	в	г	д	е	ж
1	0,5	1,4	2,8	7,6	460	130	53,0
2	0,6	1,5	3,0	8,3	502	142	57,8
3	0,5	1,4	2,9	7,9	479	135	55,2
4	0,7	1,9	3,7	10,2	617	174	71,0
5	0,6	1,7	3,4	9,4	566	160	65,0,
6	0,8	2,2	4,4	12,1	732	207	84,0
7	1,5	4,2	8,4	23,3	1400	397	162,0
8	1,1	3,0	5,9	16,3	985	278	114,0
9	1,2	3,3	6,6	18,4	1110	313	128,0
Примечания.

1. Деривационные каналы смешанной конструкции переоцениваются по отдельным участкам, причем в объем выемки входят не только выемки грунта в русле канала, но и срезка косогора, нагорные канавы и др.

2. Деривационные деревянные трубопроводы диаметром более или менее 1 м переоцениваются пропорционально увеличению или уменьшению диаметра.

3. Деривационные каналы с асфальтобетонной облицовкой переоцениваются аналогично каналам с бетонной облицовкой.

4. Металлические лотки переоцениваются по весу металла, как металлические деривационные трубопроводы.

5. Деривационные каналы, имеющие специальные противофильтрационные устройства (глиняные экраны, подушки кольматированные и др.), не указанные в данной таблице, переоцениваются по графе “Каналы без креплений” с коэффициентом 1, 2.

6. Подводящие каналы переоцениваются по данной таблице в соответствии с их конструкцией.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 310)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж
Земляные работы	72	30	24	35	28	22	1
Бетонные и железобетонные работы	18	21	38	52	10	6	89
Металлические конструкции	-	-	-	-	58	16	4
Деревянные конструкции	-	10	-	1	-	50	1
Каменные конструкции	10	39	38	-	-	6	5
Прочие работы	-	-	-	12	4	-	-
Всего	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ОТСТОЙНИКИ (ПЕСКОЛОВКИ) И НАПОРНЫЕ БАССЕЙНЫ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 311

	Отстойники	Напорные бассейны
Территориальные пояса	бетонный и железобетонный (1 куб. м бетона)	из бутовой кладки (1 куб. м кладки)	из бутовой кладки с оголовком холостого водосборника (1 куб. м кладки)	бетонный с оголовком холостого водосборника (1 куб. м бетона)
	а	б	в	г
1	68,6	39,0	33,2	56,2
2	74,8	42,5	36,1	61,2
3	71,4	40,6	34,5	58,4
4	92,0	52,3	44,4	75,3
5	84,4	48,0	40,8	69,1
6	109,0	62,0	52,7	89,3
7	209,0	119,0	101,0	171,0
8	147,0	83,5	70,9	120,0
9	165,0	94,0	79,9	135,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 311)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Земляные работы	10	10	18	10
Бетонные и железобетонные работы	46	34	6	69
Металлические трубопроводы	10	9	4	7
Деревянные конструкции	-	-	-	1
Каменные конструкции	33	46	60	3
Прочие работы	1	1	12	10
Всего	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 312

Территориальные пояса	Металлический трубопровод (на 1 т)	Деревянный трубопровод (на 1 м длины)	Железобетонные трубопроводы монолитной конструкции для напора 10-30 м (на 1м длины)
		d=1 м	d=1 м	d=1,25 м	d=1,5 м	d=1,75 м	d=2 м
	а	б	в	г	д	е	ж
1	591	130	119	148	194	233	288
2	644	142	130	161	212	254	314
3	614	135	124	153	202	242	300
4	792	174	160	198	260	312	386
5	727	160	147	182	239	286	354
6	939	207	190	235	309	370	458
7	1800	397	361	450	593	710	878
8	1260	278	256	316	416	498	616
9	1420	313	288	356	469	561	694
Примечание.

1. При переоценке металлических трубопроводов следует. учесть вес трубопровода, опорных металлических частей, компенсаторов и др.

2. Деревянные напорные трубопроводы диаметром более или менее 1 м переоценивают пропорционально увеличению или уменьшению диаметра.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 312)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж
Земляные работы	17	22	14	14	12	13	12
Бетонные и железобетонные работы	16	6	83	83	85	84	85
Металлические конструкции	62	16	-	-	-	-	-
Деревянные конструкции	1	50	-	-	-	-	-
Каменные конструкции	2	6	-	-	-	-	-
Прочие работы	2	-	3	3	3	3	3
Всего	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ-ЛАЗЫ, УРАВНИТЕЛЬНЫЕ БАШНИ И БЫСТРОТОКИ ХОЛОСТЫХ СБРОСОВ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 313

Территориальные пояса	Железобетонные смотровые колодцы-лазы (один колодец-лаз)	Металличе- ская уравни-	Быстротоки холостых сбросов
	d=100 мм	d=1250 мм	d=1500 мм	d=1750 мм	d=2000 мм	тельная башня (1 т)	бетонные (1 куб. м)	железобетон- ные (1 куб. м)
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	672	683	806	1100	1200	411	48,4	66,0
2	732	744	879	1200	1300	448	52,7	72,0
3	699	710	839	1140	1240	427	50,3	68,7
4	900	915	1080	1470	1600	551	64,8	88,5
5	§27	840	990	1350	1470	505	59,5	81,2
6	1070	1090	1280	1740	1900	653	76,9	105,0
7	2050	2080	2460	3350	3650	1250	148,0	201,0
8	1440	1460	1730	2350	2560	879	103,0	141,0
9	1620	1650	1940	2640	2880	990	117,0	159,0
Примечания.

1. В восстановительную стоимость железобетонного смотрового колодца включен участок трубы длиной 2,5 м, имеющий специальную конструкцию.

2. Сбросные тракты в естественных грунтах с облицовкой или без облицовки оценивают по таблице деривационных каналов.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 313)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з
Земляные работы	-	-	-	-	-	-	11	26
Бетонные и железобетонные работы	84	83	85	87	87	-	73	57
Металлические конструкции	11	11	9	7	7	100	10	-
Каменные конструкции	-	-	-	-	-	-	1	16
Прочие работы	5	6	6	6	6	-	5	1
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

КАНАЛЫ ОТВОДЯЩИЕ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость на 1 куб. м выемки в руб.

Таблица 314

	Грунты нескальные	Грунты скальные
Территориальные пояса	без крепления дна и откосов	с креплением хна и откосов каменным мощением	с бетонной облицовкой дна и откосов	прямоугольного и трапецеидального сечения с бетонной облицовкой
	а	б	а	г
1	0,5	1,1	2,8	7,6
2	0,6	1,2	3,0	8,3
3	0,5	1,2	2,9	7,9
4	0,7	1,5	3,7	10,2
5	0,6	1,4	3,4	9,4
6	0,8	1,8	4,4	12,1
7	1,5	3,5	8,4	23,3
8	1,1	2,4	5,9	16,3
9	1,2	2,7	6,6	18,4
Примечания.

1. Переходной участок у здания ГЭС с усиленным креплением следует относить к каналам.

2. В объем выемки входят не только выемки грунта в русле канала, но и срезка косогора, нагорные канавы и др.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 314)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Земляные работы	91	68	24	35
Бетонные и железобетонные работы	-	-	38	52
Деревянные конструкции	4	-	-	1
Каменные конструкции	4	32	38	-
Прочие работы	1	-	-	12
Всего	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 315

Территориальные пояса	Деревянные с различными видами кровли	С каменными стенами с различными видами перекрытий и кровли
	а	б
1	8,9	18,2
2	9,7	19,9
3	9,2	19,0
4	11,9	24,4
5	10,9	22,4
6	14,1	29,0
7	27,0	55,6
8	18,9	39,0
9	21,3	43,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 315)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Бетонные и железобетонные работы	-	12
Металлические конструкции	-	2
Деревянные конструкции	57	10
Каменные конструкции	-	39
Прочие работы	43	37
Всего	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 316

Территориальные	Материал основных конструкций
пояса	дерево (1 куб. м древесины)	бут (1 куб. м кладки)	бетон (1 куб. м бетона)	бетон с ячеистым устоем плотины из сборных железобетонных блоков (1 куб. м бетона и железобетона)
	а	б	в	г
1  2	39,7  43,3	46,0  50,1	53,5  58,1	78,5  85,6
3	41,3	47.8	55,3	81,7
4	53,2	61,6	71,0	105,0
5	48,8	56,5	66,0	97,0
6	63,0	73,0	85,0	125,0
7	121,0	140,0	163,0	239,0
8	85,0	98,0	114,0	168,0
9	96,0	111,0	129,0	189,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 316)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Земляные работы	9	15	13	7
Бетонные и железобетонные работы	5	-	6	69
Деревянные конструкции	53	-	12	1
Каменные конструкции	14	64	6	11
Металлические конструкции	1	-	-	4
Прочие работы	19	21	9	8
Всего	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ПЛОТИНЫ ВОДОСЛИВНЫЕ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 317

Территориаль  ные пояса	Ячеистая плотина из железобетон- ных блоков (1 куб. м бетона)	Монолитная бетонная плотина (1 куб. м бетона)	Бетонная плотина с бутобетонным флютбетом (1 куб. м бетона и бутобетона)	Плотина из бутовой кладки (1 куб. м бутовой кладки)	Плотина смешанной конструкции, бетонные флютбет и устой, ряжевые понур и водобой, свайное основание (1 куб. м бетона)	Плотины деревянные всех типов и конструкций (1 куб. м древесины в деле)
	а	б	в	г	д	е
1	70,5	62,9	61,2	43,4	110	75,3
2	76,8	68,5	66,7	47,3	120	82,1
3	73,3	65,4	63,6	45,1	115	78,4
4	94,4	84,3	82,0	58,1	148	101,0
5	86,7	77,2	75,3	53,3	136	92,7
6  7  8  9	112,0  215,0  161,0  170,0	100,0  192,0  135,0  152,0	97,3  187,0  131,0  147,0	68,9  132,0  92,8  105,0	175  336  236  265	120,0  230,0  161,0  182,0
Примечание. При переоценке деревянных плотин следует, как правило, пользоваться показателем на 1 куб. м древесины в деле.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 317)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Земляные работы	13	11	11	13	4	12
Бетонные и железобетонные работы	61	47	46	2	29	-
Металлические конструкции	6	-	14	-	7	-
Деревянные конструкции	1	13	18	11	35	61
Каменные конструкции	7	5	6	68	23	16
Прочие работы	12	24	5	6	2	11
Всего	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

БРЕВНОСПУСКИ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость на 1 куб. м конструкций в деле в руб.

Таблица 318

Территориальные пояса	Железобетонные конструкции а	Деревянные конструкции
	а	б
1	56,8	93,3
2	61,9	102
3	59,1	97
4	76,1	125
5	69,9	115
6	90,3	148
7	173,0	285
8	122,0	200
9	137,0	225
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 318)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Земляные работы	24	-
Бетонные и железобетонные работы	64	-
Деревянные конструкции	11	99
Каменные конструкции	1	-
Прочие работы	-	1
Всего	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ ЗЕМЛЯНЫЕ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Восстановительная стоимость 1 куб. м насыпи в руб.

Таблица 319

Территориальные пояса	С откосами, укреп- ленными каменным мощением и одер- новкой	С каменным мощением верхового откоса, глиняным экраном и бетонной сопрягающей стенкой	С креплением верхового откоса, наброской камня в плетневых клетках, низового с посевом трав
	а	б	в
1	2,1	2,2	2,9
2	2,3	2,4	3,1
3	2,2	2,3	3,0
4	2,8	3,0	3,8
5	2,6	2,7	3,5
6	3,3	3,5	4,6
7	6,3	6,7	8,7
8	4,5	4,7	6,1
9	5,0	5,3	6,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 319)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Земляные работы	42	49	54
Бетонные и железобетонные работы	-	6	-
Каменные конструкции	56	44	43
Прочие работы	2	1	3
Всего	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ДАМБЫ ПЕРЕЛИВНЫЕ И СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость 1 куб. м насыпи в руб.

Таблица 320

Территориальные пояса	Дамбы с креплением откосов и гребня одиночным мощением и каменной наброской
	а
1  2  3	6,0  6,5  6,2
4	8,0
5	7,4
6  7	9,5  18,2
8	12,8
9	14,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 320)

Наименование конструктивных элементов	а
Земляные работы	16
Бетонные и железобетонные работы	-
Деревянные конструкции	4
Каменные конструкции	80
Всего	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

КАНАЛЫ ПОДВОДЯЩИЕ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость 1 куб. м выемки в руб.

Таблица 321

Территориальные пояса	Без крепления	С креплением откосов и дна одиночным каменным мощением	С креплением откосов и дна одиночным каменным мощением и двойным у водозабора	С креплением дна и откосов бетонными плитами
	а	б	в	г
1	0,6	1,1	1,5	4,1
2	0,7	1,2	1,6	4,5
3	0,7	1,2	1,6	4,3
4	0,8	1.5	2,0	5,5
5	0,8	1,4	1,9	5,1
6	1,0	1,8	2,4	6,6
7	1,9	3,5	4,6	12,6
8	1,4	2,4	3,2	8,8
9	1,5	2,7	3,6	10,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 321)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Земляные работы	100	44	51	20
Бетонные и железобетонные работы	-	-	-	71
Каменные конструкции	-	56	49	9
Всего	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

КАНАЛЫ ОТВОДЯЩИЕ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость на 1 куб. м выемки в руб.

Таблица 322

Территориальные пояса	Без креплений откосов и дна	С креплением дна и откосов каменным мощением	С двойным мощением дна и одиночным мощением откосов	С железобетонными подпорными стенка- ми, железобетонной плитой у здания ГЭС и креплением дна и откосов каменным мощением	С креплением дна и откосов бетонными плитами
	а	б	в	г	д
1	0,8	1,3	1,5	1,9	4,1
2	0,8	1,4	1,6	2.1	4,5
3	0,8	1,3	1,6	2,0	4,3
4	1,0	1,7	2,0	2,5	5,5
5	0,9	1,5	1,9	2,3	5,1
6	1,2	2,0	2,4	3,0	6,6
7	2,3	3,8	4,6	5,7	12,6
8	1,6	2,7	3,2	4,0	8,8
9	1.8	3,0	3,6	4,5	10,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 322)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Земляные работы	100	80	41	34	20
Бетонные и железобетонные работы	-	-	-	29	71
Каменные конструкции	-	20	59	37	9
Всего	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЗДАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 300 кВт

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб., объем здания до 600 куб. м

Таблица 323

Территориальные пояса	Фундаменты железобетонные сборные, стены из керамзитобе- тонных панелей, перекрытия из бетонных плит, полы из метлах- ских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные стены кирпич- ные, перекрытия железобетонные поли из метлах- ских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бу- тобетонные лен- точные, стены каркасно-камы- шитовые, пере- крытия деревян- ные с утеплением камышитом, полы из кирпича	Фундаменты бу- товые или кир- пичные, стены каркасно-эасып- ные, перекрытие бесчердачное де- ревянное, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытие бес- чердачные деревянные, полы из мет- лахских плиток, кровля рулонная
	ДЭС мощностью до 150 кВт	ДЭС мощностью до 300 кВт
	а	б	в	г	д
1	23,9	20	19,2	18,4	18
2	26,1	21,8	20,9	20	19,6
3	24,9	20,8	20	19,1	18,7
4	32	26,8	25,7	24,6	24,1
5	29,4	24,6	23,6	22,6	22,1
6	38	31,8	30,5	29,2	28,6
7	72,0	61	58,6	53	54,8
8	51,1	42,8	41,1	39,3	38,5
9	57,6	48,2	46,3	44,3	43,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий ДЭС в %

(к табл. 323)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	18	7	7	16	14
Стены и перегородки	39	34	17	13	36
Перекрытия	7	12	9	5	5
Кровля	7	5	3	10	5
Полы	8	9	14	7	4
Проемы	5	7	9	14	6
Отделочные работы	2	1	11	20	7
Внутренние санитарно-технические работы и освещение	7	14	16	2	10
Разные работы	7	11	14	13	13
Всего	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЗДАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 324

Территориальные пояса	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные сборные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты железобетонные сборные, стены каркасно-панельные сборные, перекрытия железобетонные сборные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены из деревянных брусьев, перекрытия деревянные, полы из метлахских плиток, кровля из волнистых асбестоцементных листов
	объем зданий
	до 3500 куб. м	300 - 1000 куб. м
	а	б	в
1	14,4	16,9	18,2
2	15,7	18,4	19,8
3	15,0	17,6	18,9
4	19,3	22,6	24,4
5	17,7	20,8	22,4
6	22,9	26,9	28,9
7	43,9	51,5	55,5
8	30,8	36,2	38,9
9	34,7	40,7	43,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 324)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	9	7
Стены и перегородки	26	41	25
Перекрытия	15	10	16
Кровля	4	3	4
Полы	7	5	9
Проемы	8	8	7
Отделочные работы	8	5	8
Внутренние санитарно-технические работы и освещение	11	9	12
Разные работы	12	10	12
Всего	100	100	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ХРАНИЛИЩА ТОПЛИВА И МАСЛА И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 325

	Хранилища топлива и масла без стоимости стальных цистерн	Колодец для аварийного	Резервуары железобетонные
Территориальные пояса	полуподзем- ного типа с приемным колодцем	полуподземного типа со зданием насосной, приемным колодцем и камерой управления	надземного типа со зданием насосной	спуска топлива и масла	емкостью 4 куб. м для воды
	для ДЭС мощностью 150 кВт	для ДЭС мощностью до 2000 кВт		для ДЭС мощностью до 300 кВт
	1 куб. м емкости	1 колодец	1 резервуар
	а	б	в	г	д
1	130	75,9	35,6	375	418
2	142	82,7	38,8	409	456
3	135	78,9	37,0	390	435
4	174	102,0	47,7	503	560
5	160	93,4	43,8	461	514
6	207	121,0	56,6	596	665
7	397	232,0	109,0	1140	1270
8	278	162,0	76,2	803	895
9	313	183,0	85,8	904	1010


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Восстановительная стоимость 1 куб. м фундамента в руб.

Таблица 326

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты	51,2	55,8	53,2	68,6	63,0	81,4	156,0	110,0	123,0


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости приведены для следующих видов воздушных линий электропередач 0,4 и 6 - 10 кВ:

ВЛ на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками;

ВЛ на железобетонных опорах.

2. Восстановительная стоимость ВЛ 0,4 кВ дана на 1 км четырехпроводной линии разных марок и сечений. Кроме того, приведена таблица восстановительной стоимости подвески одного провода разных марок и сечений на ранее установленных опорах на 1 км ВЛ. Для определения восстановительной стоимости одного километра ВЛ 0,4 кВ с числом проводов, большим или меньшим четырех, следует к стоимости четырехпроводной линии добавлять или исключать из нее стоимость подвески дополнительных проводов.

3. Восстановительная стоимость ВЛ 6 - 10 кВ дана на один километр трехпроводной линии.

4. В восстановительную стоимость одного километра ВЛ включена стоимость сооружения следующих элементов:

а) установка промежуточных, сложных опор и подставных столбов (для ВЛ 0,4 кВ) с учетом удельного веса различных типов опор, приходящихся на 1 км ВЛ;

б) подвеска проводов разных марок и сечений на установленных опорах с учетом переходов через препятствия;

в) устройство перекидок от столбов ВЛ 0,4 кВ к вводам в здания;

г) специальные работы по устройству заземления, по монтажу разъединителей, разрядников, масляных выключателей, защитных промежутков на ВЛ 6 - 10 кВ и установке грибообразных предохранителей, светильников наружного освещения и распределительных ящиков на ВЛ 0,4 кВ.

5. Восстановительная стоимость ВЛ 0,4 и 6 - 10 кВ приведена в таблицах для I - II районов по степени гололеда. Воздушные линии, расположенные в III районе по гололеду (толщина стенки гололеда 10 мм), оцениваются с коэффициентом 1,04 для ВЛ 0,4 кВ и с коэффициентом 1,11 для ВЛ 10 кВ, а в IV районе (толщина стенки гололеда 15 мм) - с коэффициентом 1,23.

6. Укрупненные показатели восстановительной стоимости кабельных линий приведены на 1 км кабельной трассы для следующих марок кабелей:

а) на напряжение до 1 кВ - трехжильный и четырехжильный кабели с алюминиевыми жилами марки ААБ и с медными жилами марки СБ;

б) на напряжение 10 кВ - трехжильные кабели с алюминиевыми жилами марки ААБ и с медными жилами марки СБ;

7. В восстановительную стоимость сооружения 1 км кабельной трассы входит прокладка кабеля, включая копание, и засыпку траншеи.

Стоимость дорожных покрытий в восстановительной стоимости не учтена.

8. Для упрощения проведения переоценки сельских трансформаторных подстанций - мачтовых напряжением 6 - 10/0,4 кВ и 20 - 35/0,4 кВ, комплектных напряжением 6 - 10/0,4 кВ и 20/0,4 кВ, закрытых КТП (из армоцемента) напряжением 10/0,4 кВ - полная восстановительная стоимость указанных подстанций определена с учетом комплексной восстановительной стоимости, включающей, помимо стоимости оборудования и его монтажа, также стоимость строительных работ (П-образную или АП-образную опору с лестницей, площадкой обслуживания, фундаментом под КТП и другими строительными элементами).

Переоценка указанных подстанций должна производиться по ценнику № 31 для переоценки специализированного оборудования электрических подстанций с высшим напряжением 6 - 500 кВ отдел “Б” таблицы 30 - 37, 40, 42.

Переоценка закрытых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (в кирпичных зданиях) должна производиться:

а) в части оборудования - по ценнику № 31 (таблицы 38, 39, 41);

б) в части зданий - по таблицам 344 - 346 отдела VIII раздела 4 настоящего сборника.


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 327

Территориаль	Марка и сечение проводов в кв. мм
ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (3Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-26+ +1Ж-4	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2360	2400	2450	2520	2520	2640	2520	2590	2690	2910	3160
2	2430	2470	2520	2600	2600	2720	2600	2670	2770	3000	3360
3	2520	2570	2620	2700	2700	2820	2700	2770	2880	31-20	3380
4	2680	2740	2790	2870	2880	3010	2880	2950	3070	3320	3610
5	2870	2930	2990	3080	3080	3220	3080	3160	3280	3650	3860
6	3460	3530	3600	3700	3710	3880	3710	3800	3960	4280	4650
7	3840	3910	3990	4110	4110	4300	4110	4220	4390	4750	5150
8	4030	4100	4190	4310	4310	4510	4310	4430	4600	4980	5410
9	4260	4340	4430	4560	4560	4770	4560	4680	4870	5270	5720


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 328

Территориаль	Марка и сечение проводов в кв. мм
ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (4Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-26+ +1Ж-4	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2130	2180	2220	2290	2300	2400	2300	2360	2470	2690	2940
2	2190	2240	2290	2360	2360	2490	2360	2430	2540	2770	3030
3	2280	2330	2380	2450	2460	2580	2460	2530	2640	2880	3140
4	2430	2470	2530	2610	2620	2750	2620	2690	2810	3060	3350
5	2600	2650	2710	2800	2800	2940	2800	2880	3010	3280	3580
6	3130	3220	3270	3370	3370	3550	3370	3470	3620	3950	4320
7	3470	3550	3620	3740	3740	3930	3740	3850	4020	4380	4790
8	3640	3720	3800	3920	3920	4130	3920	4040	4220	4600	5020
9	3860	3940	4020	4150	4150	4370	4150	4270	4460	4870	5320


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 329

Территориаль	Марка и сечение проводов в кв. мм
ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (3Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-26+ +1Ж-4	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2040	2090	2130	2200	2210	2320	2210	2270	2380	2600	2850
2	2100	2150	2200	2270	2270	2390	2270	2340	2450	2680	2930
3	2180	2230	2280	2360	2360	2490	2360	2430	2540	2780	3050
4	2330	2380	2430	2510	2510	2650	2510	.2590	2710	2960	3250
5	2490	2540	2600	2690	2690	2830	2690	2770	2900	3170	3470
6	3000	3070	3140	3240	3240	3420	3240	3340	3490	3820	4190
7	3330	3400	3480	3590	3590	3790	3590	3700	3870	4240	4640
8	3490	3570	3650	3770	3770	3970	3770	3880	4060	4410	4870
9	3690	3770	3860	3990	3990	4210	3990	4110	4300	4700	5150


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 330

Территориаль	Марка и сечение проводов в кв. мм
ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (3Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-26+ +1Ж-4	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1800	1800	1840	1960	1960	2080	1960	2030	2130	2350	2600
2	1850	1900	1950	2020	2020	2140	2020	2090	2200	2420	2680
3	1920	1970	2020	2100	2100	2220	2100	2170	2280	2520	2790
4	2050	2100	2150	2240	2240	2370	2240	2310	2430	2680	2970
5	2190	2250	2310	2390	2390	2540	2390	2470	2600	2870	3180
6	2640	2710	2780	2880	2880	3060	2880	2980	3130	3460	3830
7	2930	3000	3080	3200	3200	3390	3200	3310	3470	3840	4240
8	3070	3150	3230	3360	3360	3560	3360	3470	3640	4020	4450
9	3250	3350	3420	3550	3550	3760	3550	3670	3860	4260	4710


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 331

Территориаль	Марка и сечение проводов в кв. мм
ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (3Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-26+ +1Ж-4	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2830	2870	2920	2990	2990	3110	2990	3060	3160	3390	3640
2	2850	2900	2950	3020	3020	3140	3020	3090	3200	3420	3680
3	2970	3010	3070	3140	3140	3270	3140	3210	3320	3560	3820
4	3420	3470	3530	3620	3620	3770	3620	3700	3830	4100	4410
5	3930	3990	4060	4160	4160	4330	4160	4250	4400	4710	5060
6	4320	4390	4470	4580	4580	4760	4580	4680	4840	5190	5570
7	4440	4510	4590	4700	4700	4890	4700	4800	4970	5320	5720
8	4780	4850	4940	5060	5060	5260	5060	5170	5350	5730	6150
9	5060	5140	5230	5360	5360	5570	5360	5480	5660	6070	6520


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ

ПОДВЕСКА ПРОВОДА НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ

Восстановительная стоимость 1 км однопроводной ВЛ в руб.

Таблица 332

Территориаль	Марка и сечение проводов в кв. мм
ные пояса	ПСО-4 (Ж-4)	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	ПС-35	АС-16	АС-25	А-16	А-25	А-35	А-50	А-70
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	57,7	72,6	88,8	107	99	138	99	121	155	222	294
2	59,4	74,8	91,5	110	102	142	102	125	160	229	303
3	61,7	77,7	95,0	114	106	148	106	129	166	238	315
4	65,8	82,8	101,0	122	113	157	113	138	177	253	335
5	70,4	88,6	108,0	131	121	168	121	148	189	271	359
6	84,8	107.0	131,0	157	146	203	146	178	228	326	432
7	94,0	118.0	145,0	174	162	225	162	197	253	362	479
8	98,7	124,0	152,0	183	169	236	169	207	265	380	503
9	104,0	131,0	161,0	194	179	250	179	219,	281	402	532


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 - 10 КВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 - 10 кВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 333

Территориальные	Марка и сечение провода в кв. м
пояса	ПСО-5 (Ж-5)	АС-25	АС-16	АС-25	АС-35	АС-50	А-25
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1480	1620	1700	1750	1930	2030	1760
2	1530	1670	1750	1810	1980	2090	1810
3	1590	1730	1820	2880	2060	2170	1880
4	1690	1850	1940	2000	2190	2310	2010
5	1810	1980	2080	2140	2350	2480	2150
6	2180	2380	2500	2580	2830	2980	2590
7	2420	2640	2770	2860	3140	3310	2870
8	2530	2770	2910	3000	3290	3470	3010
9	2680	2930	3080	3180	3480	3670	3190
Продолжение

Территориальные	Марка и сечение провода ВЛ в кв. мм
пояса	А-35	А-50	А-70	А-95	ПС-35	ПС-50	А-16
	з	и	к	л	м	н	о
1	1860	2020	2250	2550	1750	2000	1750
2	1910	2080	2320	2630	1810	2060	1800
3	1990	2160	2410	2730	1880	2140	1870
4	2120	2310	2570	2910	2000	2280	1900
5	2270	2470	2750	3110	2140	2440	2130
6	2730	2970	3310	3750	2580	2940	2570
7	3030	3300	3670	4160	2860	3260	2850
8	3180	3460	3850	4360	3000	.3420	2990
9	3360	3660	4080	4610	3180	3620	3160


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 - 10 КВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6—10 кВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 334

Территориаль	Марка и сечение провода в кв. м
ные пояса	ПСО-5 (Ж-3)	ПС-25	АС-16	АС-25	АС-36	АС-50	А-25	А-35	А-50	А-70	А-95
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1350	1470	1550	1610	1780	1890	1610	1710	1870	2100	2400
2	1390	1580	1600	1660	1830	1950	1660	1760	1920	2160	2470
3	1440	1580	1660	1720	1900	2020	1720	1820	2000	2240	2560
4	1540	1680	1770	1840	2030	2150	1830	1940	2130	2390	2730
5	1650	1800	1900	1960	2170	2300	1960	2080	2280	2560	2920
6	1980	2160	2280	2370	2620	2780	2360	2510	2750	3080	3520
7	2200	2400	2530	2620	2900	3080	2620	2780	3050	3420	3900
8	2310	2520	2860	2750	3040	3230	2750	2920	3190	3580	4100
9	2440	2660	2810	2910	3220	3420	2910	3090	3390	3790	4340


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 - 10 КВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 кВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 335

Территориальные	Марса и сечение провода в кв. м
пояса	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	АС-16	АС-25	АС-35	АС-50	А-25
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1210	1330	1410	1470	1640.	1750	1460
2	1250	1370	1450	1510	1690	1800	1510
3	1300	1420	1510	1570	1750	1870	1570
4	1380	1520	1610	1670	1870	1990	1670
5	1480	1620	1720	1790	2000	2130	1710
6	1780	1950	2070	2160	2410	2570	2150
7	1970	2170	2300	2390	2670	2850	2390
8	2070	2270	2410	2510	2800	2990	2500
9	2190	2410	2550	2660	2960	3160	2650
Продолжение

Территориальные	Марка и сечение провода в кв. м
пояса	А-35	А-50	А-70	А-95	ПС-35	ПС-50	А-16
	з	и	к	л	м	н	о
1	1560	1720	1950	2250	1500	1710	1420
2	1610	1780	2010	2320	1540	1760	1460
3	1670	1850	2090	2410	1600	1830	1520
4	1780	1970	2230	2570	1700	1950	1620
5	1900	2100	2380	2750	1820	2090	1730
6	2290	2530	2870	3310	2200	2510	2080
7	2540	2810	3180	3670	2440	2790	2310
8	2670	2950	3340	3850	2560	2920	2420
9	2820	3120	3530	4080	2710	3100	2570


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 - 10 КВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 кВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 336

Территориаль	Марка и сечение провода в кв. м
ные пояса	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	АС-16	АС-25	АС-ЗЕ	АС-50	А-25	А-35	А-50	А-ТО	А-95
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1080	1180	.1260	1320	1490	1600	1310	1110	1570	1790	2100
2	1110	1220	1300	1360	1530	1650	1350	1415	1620	1850	2160
3	1150	1260	1350	1410	1590	1720	1400	1510	1680	1920	2250
4	1230	1450	1440	1510	1700	1830	1490	1610	1790	2050	2390
5	1320	1560	1540	1610	1820	1960	1600	1720	1920	2190	2560
6	1590	1870	1850	1940	2190	2360	1920	2070	2310	2640	3080
7	1760	1930	2060	2150	2430	2610	2130	2300	2560	2920	3420
8	1850	2020	2160	2260	2550	2740	2240	2410	2690	3070	3590
9	1950	2140	2280	2390	2700	2900	2370	2550	2840	3250	3800


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 - 10 КВ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 кВ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

Таблица 337

Территориаль	Марка и сечение провода в кв. м
ные пояса	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	АС-16	АС-25	АС-35	АС-50	А-2Б	А-35	А-50	А-70	А-95
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1810	1840	2080	2060	2230	2370	2430	2360	2370	2580	2970
2	1830	1860	2100	2080	2260	2300	2450	2390	2400	2610	3000
3	1900	1930	2190	2170	2350	2490	2550	2480	2490	2710	3120
4	2190	2230	2520	2500	2700	2860	2940	2860	2860	3120	3600
5	2510	2560	2890	2870	3100	3300	3380	3280	3300	3590	4130
6	.2770	2810	3190	3160	3420	3610	3720	3610	3630	3950	4550
7	2840	2890	3270	3240	3510	3720	3820	3710	3720	4050	4670
8	3050	3110	3520	3490	3770	4000	4110	3990	4000	4360	5030
9	3230	3290	3730	3690	4000	4240	4350	4230	4240	4620	5320


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Таблица 338

Территориальные	Сечение кабеля в кв. м
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1950	2140	2410	2590	2850	3280	3770
2	2020	2220	2490	2680	2950	3400	3910
3	2010	2210	2460	2650	2900	3320	3810
4	2230	2490	2730	2940	3220	3680	4220
5	2330	2540	2830	3030	3350	3790	4350
6	2730	3000	3370	3620	3990	4600	5280
7	4420	4870	5460	5880	6500	7500	8600
8	3780	4160	4670	5020	5530	6400	7300
9	6100	6700	7500	8100	8900	10200	11800


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО I КВ

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Таблица 339

Территориальные	Сечение кабеля в кв. м
пояса	3 х10+	3 х 16+	3 х 25+	3 х 35+	3 х 50+	3 х 70+	3 х 95+
	+1 х 6	+1 х 10	+1 х 16	+1 х 16	+1 х 25	+1 х 25	+1 х 35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2030	2260	2790	2790	3550	3500	4020
2	2100	2340	2920	2890	3260	3670	4170
3	2130	2320	2930	2890	3260	3680	4110
4	2310	2550	3190	3150	4750	3970	4480
5	2410	2660	3320	3260	3650	4090	1610
6	2840	3160	3910	3900	4400	4960	5630
7	4610	5120	6300	4300	7100	8000	9100
8	3940	4380	5420	6100	6100	6900	7800
9	6300	7000	8700	8700	9800	11100	12600


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Таблица 340

Территориальные	Сечение кабеля в кв. мм
пояса	3 х 10	3 х 16	3 х 25	3 х 35	3 х 50	3 х 70	3 х 95
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2730	3170	3660	4310	5230	6300	7600
2	2840	3310	3820	4500	5460	6600	8000
3	2830	3260	3750	4400	5310	6400	7700
4	3060	3540	4080	4780	5760	6900	8400
5	3180	3650	4210	4340	5940	7100	8700
6	3820	4440	5100	6000	7300	8800	10700
7	6200	7200	8300	9800	11900	14300	17300
8	5290	6100	7100	8400	10200	12200	14800
9	8500	9900	11400	13400	16300	19700	23800


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Таблица 341

Территориальные	Сечение кабеля в кв. мм
пояса	3 х 10+ +1 х 6	3 х 16+ +1 х 10	3 х 25+ +1 х 16	3 х 35+ +1 х 16	3 х 50+ +1 х 25	3 х 70+ +1 х 25	3 х 95+ +1 х 35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2650	3180	3810	4550	5580	6700	8200
2	2760	3320	3980	4750	5820	7000	8600
3	2710	3250	3850	4580	5590	6700	8200
4	2990	3590	4260	5060	6200	7400	9000
5	3100	3680	4390	5210	6300	7600	9300
6	3700	4450	5330	6400	7800	9400	11500
7	6000	7200	8600	10300	12700	15300	18600
8	5130	6200	7400	8800	10800	13100	15900
9	8300	9900	11900	14200	17400	21000	25600


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 КВ

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Таблица 342

Территориальные	Сечение в кв. м
пояса	3 х 16	3 х 25	3 х 35	3 х 50	3 х 70	3 х 95
	а	б	в	г	д	е
1	3740	3900	4160	4580	4940	6000
2	3710	3880	4130	4540	5400	5950
3	3750	3930	4170	4580	5460	5950
4	4280	4490	4760	5210	6220	6800
5	4170	4370	4630	5100	6100	6600
6	5200	5500	5830	6400	6100	8400
7	8490	8900	9500	10400	9900	13600
8	7300	7600	8100	8900	8400	11600
9	11700	12200	13000	14300	13500	18700


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 КВ

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Таблица 343

Территориальные	Сечение кабеля в кв. м
пояса	3 х 16	3 х 25	3 х 35	3 х 50	3 х 70	3 х 95
	а	б	в	г	д	е
1	5860	6500	7300	8400	10000	11600
2	5760	6400	7200	8200	9800	11400
3	5780	6400	7200	8200	9700	11200
4	6500	7200	8000	9200	10900	12600
5  6	6500  8200	7200  9100	8000  10200	9200  11700	10900  13900	12600  16200
7	13300	14700	16600	17000	22600	26200
8	11400	12600	11200	16200	19300	22400
9	18300	20300	22800	26100	31100	36100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 4. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия сборные железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные. Здания оборудованы электроосвещением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 344

Территориальные пояса	Распределительные пункты
	а
1	18,7
2	19,3
3	20,0
4	23,2
5	23,9
6	26,2
7	42.4
8	36,3
9	58,3


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 4. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия деревянные; кровля рулонная; полы бетонные и цементные. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 345

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	200	500	1000	2000
	а	б	в	г
1	25,7	19,1	17,6	17,1
2  3	27,0  28,3	20,0  21,0	18,4  19,4	17,9  18,8
4	29,5	21,9	20,2	19,6
5	32,1	23,8	22.0	21,3
6	46,2	34,3	31.6	30,7
7	51.4	38,1	35,1	34,1
8	53,9	40,0	36,9	35,8
9	69,3	51,5	47,4	46.1


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 4. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные и цементные. Здания оборудованы электроосвещением, а при объемах более 200 куб. м и вентиляцией. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 346

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 100	до 200	до 300	до 500	до 1000	свыше 1000
	а	б	в	г	д	е
1	38,4	34,2	31,4	28,0	19,2	18,0
2	40,3	35,9	32,9	29,4	20,2	18,9
3	42,2	37,6	34,5	30,8	21,1	19,8
4	44,1	39,4	36,1	32,2	22,1	20,7
5	48,0	42,8	39,2	35,0	24,0	22,5
6	69,1	61,6	56,5	50,4	34,6	32,4
7	76,7	68,5	62,7	56,0	38,4	36,0
8	80,6	71,9	65,9	58,8	40,3	37,8
9	104,0	92,4	84,7	75,6	51,8	48,6


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1 Восстановительная стоимость производственных и вспомогательных зданий включает стоимость всех общестроительных, санитарно-технических, электротехнических и особых строительных работ в пределах здания.

2. В начале каждой таблицы приведена характеристика зданий. Для переоценки зданий, отличающихся по конструкциям, восстановительная стоимость должна определяться по таблицам зданий, которые наиболее близки по конструктивным характеристикам.

3. Распределение производственных зданий по группам капитальности дано в общей части к сборникам.

4. Для определения восстановительной стоимости по климатическим районам, отличающимся от II района, следует применять следующие поправочные коэффициенты:

Климатические районы	Коэффициенты к общей стоимости зданий
	деревянные	кирпичные
I	1,04	1,07
III	0,93	0,94
IV	0,91	0,92
5. Переоценка зданий, помещенных в настоящем отделе, производится, как показано в примерах, приведенных в технической части настоящего сборника.


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

КИРПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ВУП), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ДУП) И УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (УП) ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ

Характеристика

Здания одноэтажные; стены кирпичные; перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; полы цементные и покрытые линолеумом; отделка в технических помещениях масляной краской, в остальных помещениях клеевая окраска; кровля этернитовая; учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 347

Территориальные пояса	Здания ВУП объемом до 500 куб. м	Здания ДУП объемом до 1000 куб. м	Здания УП объемом до 3000 куб. м
1	38,6	32,0	28,0
2	40,6	33,6	29,4
3	42,5	35,2	30,8
4	44,5	36,8	32,2
5	48,4	40,0	35,0
6	50,2	41,6	36.4
7	54,1	44,8	39,2
8	45,9	47,9	41.9
9	43,6	51,1	44,8
Примечания. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания при деревянном перекрытии уменьшается:

а) зданий ВУП на 0,7 руб. для 1-4 поясов

                      на 0,8 то же     5-7 поясов

                      на 0,9 то же     8-9 поясов

б) зданий ДУП на 0,7 руб. для 1-4 поясов

                         на 0,8 то же      5-7 поясов

                         на 0,9 то же      8-9 поясов

в) зданий УП на 0,7 руб. для 1-4 поясов

                       на 0,8 то же     5-7 поясов

                       на 1,0 то же     8-9 поясов

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 347)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	9
Стены и перегородки	27
Перекрытия	12
Кровля	4
Полы	7
Проемы	4
Отделочные работы	6
Внутренняя сантехника и электроосвещение	28
Прочие работы	3
Всего	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ВУП) И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ДУП) ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ

Характеристика

Здания одноэтажные; стены рубленые; перегородки и перекрытия деревянные; полы цементные и из линолеума; отделка - стены и потолки оштукатурены, в технических помещениях окрашены масляной краской, в остальных помещениях клеевая окраска; кровля этернитовая; учтены отопление центральное, вентиляция, водопровод и канализация, электроосвещение. Группа капитальности IV

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 348

Территориальные пояса	Здания ВУП объемом до. 500 куб. м	Здания ДУП объемом до 1000 куб. м
1	54	44,4
2	57	47,2
3	61	49,9
4	64	53,0
5	71	58,0
6	114	93,0
7	139	114,0
8	148	121,0
9	159	130,0
Примечания. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания при фундаменте - деревянные стулья - уменьшается:

а) для здания ВУП на 4 руб. для 1-4 поясов

                               на 5 то же 5 - 7 то же

                               на 5,8 то же 8 - 9 то же

б) для здания ДУП на 3,5 руб. для 1-3 поясов

                                на 3,9 то же 4-6 то же

                                на 4,6 то же 7-9 то же

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 348)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	10
Стены и перегородки	24
Перекрытия	11
Кровля	7
Полы	6
Проемы	5
Отделочные работы	8
Внутренняя сантехника и электроосвещение	24
Прочие работы	5
Всего	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

КИРПИЧНЫЕ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКИХ КОНТОР (ОТДЕЛЕНИИ) СВЯЗИ ОБЪЕМОМ ДО 1000 куб. м

Характеристика

Здания одноэтажные; стены кирпичные, перегородки деревянные, полы дощатые; перекрытия железобетонные, кровля шиферная; отделка - штукатурка стен и потолков клеевая; окраска с устройством масляной панели в операционном зале; учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 349

Территориальные пояса	а
1	21,3
2	22,4
3	23,4
4	24,5
5	26,6
6	27,7
7	29,8
8	32,0
9	34,1
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания при деревянном перекрытии уменьшается:

на 0,3 руб. для 1-4 поясов

на 0,4 руб. для 5-7 поясов

на 0,5 руб. для 8-9 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 349)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки	24
Перекрытия	10
Кровля	14
Полы	11
Проемы	9
Отделочные работы	5
Внутренняя сантехника и электроосвещение	13
Прочие работы	6
Всего	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКИХ КОНТОР (ОТДЕЛЕНИЙ) СВЯЗИ ОБЪЕМОМ ДО 1000 куб. м

Характеристика

Здания одноэтажные; стены деревянные; рубленые; перекрытия балочные деревянные; кровля - волнистые асбоцементные листы; полы цементные и из метлахской плитки; учтены водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 350

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	29	30,8	32,7	34,4	37,9	61,0	74,0	79,0	85,0
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания при фундаменте - деревянные стулья - уменьшается:

на 3,1 руб. для 1-4 поясов

на 3,9 руб. для 5-7 поясов

на 4,4 руб. для 8-9 поясов

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 350)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	3
Стены и перегородки	31
Перекрытия	11
Кровля	8
Полы	6
Проемы	9
Отделочные работы	10
Внутренняя сантехника и электроосвещение	18
Прочие работы	4
Всего	100


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (НУП) ДЛЯ КАБЕЛЯ 1Х4, УПЛОТНЕННОГО АППАРАТУРОЙ ТИПА К-60ПХ4

Характеристика

Подземные с железобетонным кольцом на железобетонной плите или с кирпичным кольцом на железобетонных перемычках.

Восстановительная стоимость одного сооружения (НУП) в руб.

Таблица 351

Территориальные пояса	Подземный НУП
	железобетонное кольцо на железобетонном основании	кирпичное кольцо на железобетонных перемычках
1	190	119
2	201	126
3	212	133
4	223	140
5	246	154
6	394	246
7	482	302
8	510	320
9	550	345


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕЛЕФОННЫЕ КАБИНЫ

Характеристика

Кабина из отдельных деревянных щитов (блоков); междугородные кабины - со звукоизоляцией.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 352

Территориальные пояса	Для телефонов-автоматов	Для междугородных переговоров
1	247	417
2	264	445
3	280	472
4	296	500
5	313	530
6	500	850
7	610	1040
8	650	1100
9	700	1180


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

НАВЕС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАБЕЛЯ

Характеристика

Стены кирпичные; кровли рубероидные; полы бетонные и асфальтовые; окраска потолков и прогонов известковая. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость одного здания в руб.

Таблица 353

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость здания	85	80	98	102	106	170	208	221	238


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ X. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В данном отделе приведены восстановительные стоимости столбовых и стоечных линий связи, проводов, - подвешенных на столбовых и стоечных линиях, кабельных и воздушных вводов, проводов и переходов через реки.

2. Восстановительная стоимость столбовых линий определена для столбов из хвойных пород с разделением на местную и заводскую пропитку. Восстановительная стоимость линии дана по усредненному комплексу опор и укреплений различной конструкции. В стоимости линии речные переходы не учтены и должны оцениваться отдельно. При наличии опор из лиственничных пород применять к стоимости линии или опоры местной пропитки коэффициент 1,15, а для опор из твердых пород древесины коэффициент 1,2.

3. Стоимость линии I и II классов с числом опор на 1 км меньше 20 следует определять по восстановительной стоимости линии внутрирайонной связи и радиофикации с коэффициентом 1,4.

4. Стоимость отдельных опор дана для применения только в тех случаях, когда нет возможности использовать комплексную расценку на 1 км столбовой линии.

5. В восстановительной стоимости сложных опор всех типов не учтены приставки. При наличии деревянных, железобетонных или рельсовых приставок их следует учитывать дополнительно по расценкам настоящего отдела.

6 Высота столбовой линии определяется по большей части установленных опор. Длиной опоры считаются наземная и подземная ее части, включая приставки и ноги.

7. В восстановительной стоимости линий, проводов и отдельных кабельных опор не учтена стоимость согласовывающих и защитных устройств, запирающих и дренажных катушек, а также комплектов пупинизации, так как они относятся к оборудованию. Стоимость кабельных боксов и ящиков учтена.

8. На воздушные вводы фидерных и абонентских радиотрансляционных линий, а также вводные трансформаторы различной мощности даны отдельные расценки.

9. Восстановительная стоимость провода учитывает стоимость крюков, штырей, кронштейнов, накладок и изоляторов и не учитывает стоимость траверс. Траверсы должны оцениваться отдельно.

10. Протяженность линии и провода следует исчислять от вводного кронштейна, конечной кабельной опоры или от конечной станционной стойки. Стоимость вводного кронштейна входит в стоимость вводной ниши, а стоимость кабельной опоры и вводной стойки расценивается отдельно.


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ X. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

Таблица 354

№ п.п.	Наименование сооружений	Единица измере-	Стоимость единицы, измерения по территориальным поясам в руб.
		ния	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов местной пропитки
	12 опор на 1 км высотой в м:
1	5	км	107	117	140	116	116	131	129	122	265
2	5,5	км	113	124	148.	122	122	137	135	236	283
3	6	км	123	135	159	132	132	148	145	258	310
4	6,5	км	148	163	193	156	159	172	170	315	381
5	7	км	208	229	272	219	217	237	235	445	540
	16 опор на 1 км высотой в м:
6	5	км	142	156	182	154	154	175	172	296	353
7	5,5	км	150	165	193	162	162	183	180	315	377
8	6	км	164	180	212	176	175	197	194	344	414
9	6,5	км	197	217	257	209	208	229	226	420	510
10	7,5	км	277	304	362	291	288	315	313	590	720
	20 опор на 1 км высотой в м:
11	5	км	178	194	228	193	193	219	215	370	442
12	5,5	км	183	206	242	203	203	229	225	393	471
13	6	км	205	225	264	220	219	246	242	430	520
14	6,5	км	247	271	322	261	260	286	283	520	640
15	7	км	346	381	453	365	361	395	392	740	900
	Б. Линии I и II классов из столбов местной пропитки
	20 опор на 1 км высотой в м:
16	6,5	км	247	272	322	262	260	287	284	530	640
17	7,5	км	349	384	457	368	365	400	396	750	910
18	8,5	км	372	409	485	394	390	430	425	790	960
	25 опор на 1 км высотой в м:
19	6,5	км	310	340	403	328	325	359	355	650	800
20	7,5	км	437	480	570	460	456	499	495	930	1100
21	8,5	км	465	510	600	492	488	540	530	990	1200
	28 опор на I км высотой в м:
22	6.5	км	346	380	451	367	364	402	398	740	890
23	7.5	км	489	540	640	520	510	560	550	1050	1270
24	8.5	км	520	570	680	550	550	600	600	1110	1340
	В. Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов, пропитанных заводским способом
	12 опор на 1 км высотой в м:
25	5	км	149	159	168	159	183	181	174	323	397
26	5,5	км	186	199	211	199	229	227	218	404	498
27	6	км	200	214	226	214	246	244	234	434	530
28	6,5	км	215	230	243	229	265	263	250	467	570
29	7.5	км	296	317	335	314	364	358	341	650	800
	16 опор на I км высотой в м:
30	5	км	208	222	234	222	255	253	242	449	550
31	5,5	км	231	247	261	247	284	282	270	500	620
32	6	км	250	267	282	267	307	304	292	540	670
33	6,5	км	286	306	324	305	353	350	334	620	760
34	7,5	км	394	422	446	418	485	477	454	861	1060
	20 опор на 1 км высотой в м:
35	5	км	263	282	298	282	324	321	308	570	700
36	5,5	км	297	318	336	318	366	363	348	650	790
37	6	км	328	351	371	351	404	400	384	710	880
38	6,5	км	358	383	405	381	441	438	417	780	960
39	7,5	км	493	530	560	520	610	600	570	1080	1330
	Г. Линии I и II классов из столбов, пропитанных заводским способом
	20 опор на 1 км высотой в м:
40	6,5	км	357	383	406	382	442	439	418	780	960
41	7,5	км	496	530	560	530	610	600	570	1080	1340
42	8,5	км	530	560	590	560	650	640	610	1140	1410
	25 опор на 1 км высотой в м:
43	6,5	км	448	479	510	478	550	550	520	970	1200
44	7,5	км	620	660	700	060	760	750	720	1350	1670
45	8.5	км	660	700	740	700	810	800	760	1430	1760
	28 опор на 1 км высотой в м:
46	6,5	км	500	540	570	540	620	610	590	1090	1340
47	7,5	км	690	740	790	740	850	840	800	1520	1870
48	8,5	км	740	790	830	790	910	900^	860	1600	1970
	Д. Стоечные линии
	Линия габаритом 0,8 м:
49	12 стоек на 1 км	км	250	260	265	281	290	345	392	393	445
50	16 стоек на 1 км	км	323	346	353	375	386	461	520	520	590
51	20 стоек на 1 км	км	416	433	441	468	484	580	650	650	740
52	25 стоек на 1 км	км	520	540	550	590	600	720	830	820	930
	Линия габаритом 2,5 м:
53	12 стоек на 1 км	км	590	610	620	650	680	790	930	910	1050
54	16 стоек на 1 км	км	790	820	830	870	900	1060	1200	1220	1390
55	20 стоек на 1 км	км	990	1020	1030	1090	1130	1320	1550	1520	1740
56	25 стоек на 1 км	км	1240	1280	1900	1370	1410	1650	1940	1900	2180
	Е. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий радиофикации внутренней связи
	Одинарные опоры длиной в м:
57	5	Опора	8,9	9,7	11 6	9,7	9,7	10,9	10 7	24,4	30,3
58	5,5	Опора	9,4	10,3	12 4	10,2	10,2	11,4	11 2	26,1	32;6
59	6	Опора	10,2	11,2	13 2	11	10,9	12,3	12 1	28,8	36
60	6,5	Опора	12,3	13,6	16 1	13,2	12,9	14,3	14 1	35,7	45
61	7,5	Опора	17,2	19	22 6	18,7	18	19,7	19 8	50,8	64,3
62	8,5	Опора	18,6	20,4	24 3	19,7	19,5	21,5	21 3	54	68
63	Опоры с одной дере- вянной приставкой высотой 6,5 м	Опора	15,1	16,6	19,6	16,2	16,1	18	17,7	41 0	38,4
64	Одинарные опоры с одной железобетонной приставкой высотой 7,5 м	Опора	31,4	34,2	35,8	39,3	39,6	48,7	48	60	67
65	Одинарные опоры в деревянных “ногах” длиной 8,5 м	Опора	34,6	38,1	45,4	36,1	35,7	38,7	38,5	91	109
	Угловые опоры длиной в м:
66	5	Опора	30,1	33,1	39,5	31,5	31,2	33,9	33,7	65	79
67	5,5	Опора	31,2	34,4	41,0	32,7	32,3	35,0	34,8	67	82
68	6	Опора	33,5	36,8	43,9	35,1	34,7	37,7	37,5	72	88
69	6,5	Опора	35,5	39,1	46,7	37,1	35,8	39,7	39,5	77	93
70	7,5	Опора	47,0	52,0	62,0	48,8	48,1	52,0	51,0	102	125
71	8,5	Опора	48,4	53,0	64,0	50,0	49,5	53,0	53,0	105	129
	Ж. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий I и II классов
	Одинарные опоры длиной в м:
72	6,5	Опора	12,4	13,6	16,1	13,1	13,0	14,4	14,2	26 3	31,8
73	7,5	Опора	17,5	19,2	22,8	18,4	18,2	20,0	19,8	37 3	45,4
74	8,5	Опора	18,6	20,5	24,3	19,7	19,5	21,5	21,3	39 6	48,0
75	9,5	Опора	25,4	28,0	33,3	27,0	26,7	29,5	29,3	54 0	66,0
76	11	Опора	3.1,6	38,1	45,3	36,7	36,3	40,2	39,8	74 0	90,0
77	13	Опора	44,3	48,8	58,0	47,0	46,6	51,4	51,0	95 0	115,0
78	Опоры с одной деревянной приставкой длиной 7,5	Опора	19,3	21,2	25,1	20,6	20,5	22,8	22,5	40,9	49,2
	Опоры в деревянных “ногах” длиной в м:
79	8,5	Опора	35,1	38,6	46 0	36,8	36,4	39,5	39,3	75	92
80	9,5	Опора	.35,5	39,1	46,6	37,4	37,0	40,3	40,0	76	93
81	11	Опора	38,2	42,1	50,0	40,0	39,5	42,9	42,6	82	100
82	13	Опора	66.0	73,0	89,0	68,0	67,0	71,0	71,0	145	180
83	Одинарные опоры с одной железобетонной приставкой длиной 6,5 м	Опора	23	25,1	26,2	28,8	28,1	35,6	35,3	44,8	49,2
	Одинарные опоры с двумя железобетонными приставками длиной в м:
84	7.5	Опора	38,4	41,9	43,8	48	48,4	60	59	74	82
85	8,5	Опора	45	48,9	51	56	57	69	68	88	97
86	9,5	Опора	56	61	63	69	70	86	85	107	119
87	11	Опора	67	70	73	79	80	104	103	129	144
88	13	Опора	80	87	91	100	101	124	122	154	171
89	Одинарные опоры с одной рельсовой при- ставкой длиной 6,5 м	Опора	29	31,8	33,3	36,5	36,8	45,3	44,7	56	63
	Одинарные опоры с двумя рельсовыми приставками длиной в м:
90	7,5	Опора	51	55	58	63	64	78	77	97	108
91	8,5	Опора	57	62	65	71	72	88	87	109	122
92	9,5	Опора	68	74	77	85	85	105	103	130	145
93	11	Опора	79	86	90	99	100	123	121	152	170
94	13	Опора	92	100	105	116	116	143	141	177	197
	Угловые опоры длиной в м:
95	6,5	Опора	35,6	39,2	46,8	37,2	36,8	39,8	39,6	77	94
96	7,5	Опора	47,3	52,0	63,0	49,1	48,4	52,0	52,0	102	126
97	8,5	Опора	49,5	55,0	65,0	52	51	55,0	55,0	107	131
	Сдвоенные опоры длиной в м:
98	6,5	Опора	24,6	27,0	32,0	26,0	25,8	28,5	28,2	52	63
99	7,5	Опора	34,8	38,2	45,5	36,6	36,3	39,7	39,4	74	90
100	8,5	Опора	36,4	40,0	47,6	38,4	38,0	41,6	41,3	78	95
	А-образные опоры длиной в м:
101	6,5	Опора	43,6	47,8	56	46,8	46,6	52	51,4	92	110
102	7,5	Опора	70,0	76,0	89	76,0	76,0	88	86,0	144	171
103	8,5	Опора	59,0	65,0	77	62,0	62,0	68	67,0	126	153
	Полуанкерные опоры длиной в м:
104	6,5	Опора	77	84	98	83	83	94	92	160	191
105	7,5	Опора	98	107	127	104	103	114	113	207	151
106	8,5	Опора	103	113	134	110	110	122	120	219	164
107	9,5	Опора	128	141	167	136	135	149	148	273	331
108	11	Опора	177	195	233	184	182	196	195	382	467
109	13	Опора	250	276	333	257	252	266	267	550	670
	Промежуточные опоры в болотистом грунте длиной в м:
110	6,5	Опора	38,5	42,4	50	40,5	40,1	43,8	43,5	83	100
111	7,5	Опора	51	56	67	53	52	56	56	111	136
112	8,5	Опора	53	59	70	55	55	59	58	115	142
	Угловые опоры в болотистом грунте длиной в м:
113	6,5	Опора	60	66	79	62	61	66	65	129	158
114	7,5	Опора	80	87	107	83	81	86	86	176	216
115	8,5	Опора	84	93	112	87	85	90	91	184	226
	З. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий радиофикации и внутрирайонной связи
	Одинарные опоры длиной в м:
116	5	Опора	12,4	13 3	14,0	13,3	15,2	15 1	14,5	26,1	32,3
117	5,5	Опора	14,7	15 8	15,9	15,8	19,1	18 9	18,2	33,7	41,4
118	6	Опора	16,7	17 8	18,8	17,8	20,5	20 4	19,5	36,2	44,5
119	6,6	Опора	17,9	19 1	20,2	19,1	22	21 9	20,9	38,9	47,8
120	7,5	Опора	24,6	26 4	27,9	26,2	30,3	29 8	28,4	54,0	67,0
121	8,5	Опора	26,6	28 1	29,8	28	32,4	32 1	30,5	57,0	70,0
	И. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий I и II классов
	Одинарные опоры длиной в м;
122	6,5	Опора	17,9	19 2	20,3	19 1	22,1	21 9	20,9	38,9	47,9
123	7,”	Опора	24,8	26 5	28,1	26 3	30,5	30 1	28,7	54	67
124	8,5	Опора	26,6	28 1	29,8	28 0	32,4	32 1	30,5	57	70
125	9,5	Опора	36,5	38 4	40,9	38 2	44,6	43 9	42,0	79	97
126	11	Опора	48,7	51 0	55,0	51 0	59,0	59 0	56,0	105	129
127	13	Опора	.63,0	66 0	71,0	66 0	77,0	76 0	73,0	136	167
128	Опоры с одной деревянной приставкой длиной 7,5	Опора	29,6	31,6	33,5	31,4	36,4	36,0	34,3	63	81
	Опоры в деревянных “ногах” длиной в м:
129	8,5	Опора	48	51	54	51	59	58	56	103	132
130	9,5	Опора	48,5	52	55	52	60	59	56	104	133
131	11	Опора	53	57	60	56	65	64	61	113	145
132	13	Опора	93	99	105	97	114	110	105	201	261
	Угловые опоры длиной в м:
133	6,5	Опора	38,1	40,8	43,2	40,9	47,1	47,2	45	81	103
134	7,5	Опора	55	59	63	59	68	67	64	117	152
135	8„5	Опора	58	62	66	62	72	71	67	124	159
	Сдвоенные опоры длиной в м:
136	6,5	Опора	.35,7	38,2	40,4	38	44	43,7	41,6	76	98
137	7,5	Опора	49,4	53	56	53	61	60	57	106	136
138	8,5	Опора	42	55	59	55	64	63	60	111	142
139	6,5	Опора	60	64	68	65	74	76	72	126	160
140	7,5	Опора	79	84	89	84	97	97	93	168	214
141	8,5	Опора	83	88	94	89	102	102	97	176	224
	Полуанкерные опоры длиной в м:
142	6,5	Опора	106	113	120	115	131	135	128	222	279
143	7,5	Опора	136	145	154	146	168	169	161	287	366
144	8,5	Опора	143	153	162	154	177	179	170	302	384
145	9,5	Опора	177	189	201	190	219	220	209	375	478
146	11	Опора	246	263	278	261	302	297	283	530	680
147	13	Опора	345	369	390	363	423	410	391	740	960
	Промежуточные опоры в болотистом грунте длиной в м:
148	6,5	Опора	55	59	63	59	68	68	64	118	137
149	7,5	Опора	60	66	70	65	77	75	71	146	192
150	8,5	Опора	76	81	86	81	94	92	87	163	211
	Угловые опоры в болотистом грунте длиной в м:
151	6,5	Опора	88	94	100	93	108	106	101	189	243
152	7,5	Опора	119	128	135	126	147	142	135	258	335
153	8,5	Опора	125	134	142	132	154	149	142	270	350
	К. Приставки и оттяжки
154	Одинарные деревянные приставки из столбов местной пропитки на установленных	Приставка	9,2	9,2	9,8	9,3	10,7	10,9	10,4	18,2	23
155	То же, двойные	То же	19,5	19,5	20,7	19,7	22,6	23	21,9	38,4	18,6
156	Одинарные деревян- ные приставки из столбов, пропитанных заводским способом, на установленных сложных опорах	То же	13	13	13,8	13	15	14,9	14,2	26	33,3
157	Двойные деревянные приставки из столбов, пропитанных заводским способом, на установленных сложных опорах.....	То же	23,9	25,6	27,1	25,5	29,5	29,4	28	51	65
158	Одинарные железобе- тонные приставки на установленных сложных опорах	То же	14,1	15,2	14,4	19,5	19,6	25,1	24,9	25,2	25,5
159	То же, двойные	То же	28,1	30,3	28,7	39,0	39,2	50,0	49,7	51,0	51,0
160	Одинарные рельсовые приставки на устален- ных сложных опорах	То же	22,9	24,7	23,3	31,6	31,8	40,5	40,3	40,9	41,2
161	Двойные рельсовые приставки на установ- ленных сложных опорах	То же	43,2	46,7	44,1.	60,0	60,0	77,0	76,0	77,0	78
162	Оттяжки на якоре	Оттяжка	7,8	8,3	8,8	8,7	9,7	10,5	9,9	15,9	19,5
163	Оттяжки с оттяжной тумбой	То же	21	22,5	23,8	22,6	26,2	24,9	24,9	44,5	57,0
	Л. Отдельные стойки
164	Стойки радиофикации фидерные выходные станционные габаритом 2,5 м на 8 фидеров 960 в	Стойка	960	1000	1010	1070	1090	1290	1500	1480	1690
165	То же, габаритом 2 м трехногие на 12 фидеров 240 в	То же	640	670	670	710	730	860	1000	990	1130
166	То же, габаритом 0,8 м на 10-12 фидеров 120 в	То же	640	670	680	720	740	880	1000	1000	1140
167	Стойки шестипарные станционные двусто- ронние габаритом 0,8 м	То же	85	88	90	95	99	117	133	133	151
168	То же, габаритом 2-2,5 м	То же	94	98	99	104	107	126	147	145	165
169	Стойки шестипарные станционные трехсто- ронние габаритом 0,8 м	То же	98	102	104	110	114	135	153	154	174
170	То же, габаритом 2-2,5 м	То же	107	111	112	119	122	143	167	165	188
171	Однопарные промежу- точные стойки для телефонно-телеграф- ных проводов	То же	13	13,5	13,8	14,6	15,1	17,9	20,3	20,4	23,1
172	То же, оконечные или угловые	То же	14,2	14,8	15,1	15,9	16,5	19,6	22,2	22,3	25,3
173	Двухпарные промежуточные стойки для телефонно-телеграфных проводов	То же	17,1	17,8	18,1	19,8	19,8	23,6	26,8	26,8	30,4
174	То же, оконечные или угловые	То же	18,6	19,3	19,7	20,8	21,6	25,7	29,1	29,2	33,1
175	Щестипарные промежуточные стойки для телефонно-телеграфных проводов	То же	29	30,2	30,7	32,5	33,6	40	45,4	45,5	52
176	То же, оконечные или угловые	То же	31,9	33,2	33,8	35,7	37.0	44	49,9	50,0	57
177	Десятипарные промежуточные стойки для телефонно-телеграфных проводов	То же	54	56	57	60	62	72	85	83	95
178	То же, оконечные или угловые	То же	57	59	60	63	65	76	89	88	100
179	Однопарные промежу-  точные стойки габаритом 0,8 м для проводного вещания	То же	20,7	21,5	21,9	23,2	24	28,6	32,4	32,5	36,8
180	То же, оконечные и угловые	То же	25,4	26,4	26,9	28,4	29,5	35,1	39,8	39,9	45,2
181	Двухпарные промежуточные стойки габаритом 0,8 м для проводного вещания	То же	22,8	23,7	24,2	25,5	26,4	31,5	35,7	35,8	40,6
182	То же, оконечные и угловые	То же	29,8	31	31,6	33,4	34,6	41,1	46,6	47,8	53,0
183	Четырехпарные промежуточные стойки габаритом 0,8 м для проводов вещания	То же	30,8	32,0	32,6	34,5	35,7	42,5	48,2	48,4	55
184	То же, оконечные и угловые	То же	40,1	41,7	42,5	44,9	46,5	55,0	63,0	63,0	71
185	Одинарные промежуточные стойки габаритом 2-2,5 м для проводов вещания	То же	57	59	60	63	65	76	89	88	100
186	То же, оконечные и угловые	То же	80	83	84	89	91	107	125	123	141
187	Двухпарные промежуточные стойки габаритом 2-2,5 м для проводов вещания.	То же	60	62	63	67	68	80	94	92	106
188	То же, оконечные и угловые	То же	87	90	91	97	99	117	136	134	153
189	Трехпарные промежуточные стойки габаритом 2-2,5 м для проводов вещания.. То же, оконечные или угловые......	То же	76	79	80	84	89	102	119	117	134
190	То же, оконечные и угловые	То же	108	112	113	120	123	145	169	166	190
191	Трапы	Трап	18,1	18.8	19,2	20,3	21	25	28,3	28,4	32,2
	М. Траверсы
192	Одинарные деревянные шести- и восьми - штырные траверсы для одинарных столбов	Траверса	6,9	6.9	6,9	7,2	7,7	7,4	7,9	14,7	19
193	Одинарные деревянные четырех- штырные траверсы	То же	3.46	3,53	3,53	3,69	3,95	3,78	4,22	7.3	9,1
194	Одинарные стальные шести- и восьми- штырные траверсы для одинарных столбов	То же	4,59	4,68	4,82	4,91	5,2	6	6.6	6.9	8
195	Одинарные стальные четырех- штырные траверсы	То же	1,86	1.9	1,95	1,99	2.1	2,42	2,66	2,81	3,26
196  197	Двойные деревянные шести- и восьмиштыр-ные траверсы для одинарных столбов Двойные деревянные, четырехштырные тра- версы	То же то же	15,7  8,4	15,9  8,5	15,8  8,5	16,5  8,9	17,8  9,5	17  9,1	17,7  9,7	34,1  18	44,3  23,2
198  199	Двойные стальные шести- и восьмиштыр- ные траверсы для одинарных столбов Двойные стальные четырех- штырные траверсы	То же то же	9,8  4 09	10  4,17	10,3  4,29	10,5  4,38	11,1  4,62	12,7  5,3	14  5,9	14,8  6,2	17,2  7,2
200	Одинарные деревянные шести- и восьми-штырные траверсы для двойных столбов	То же	6,3	6,4	6,4	6,7	7,2	6,8	7,4	13,3	17,0
201	Одинарные стальные шести- и восьмиштыр-ные траверсы для двойных столбов	То же	4,73	4,82	4,97	5,1	5,3	6,2	6,8	7,1	8,3
202	Двойные деревянные шести- и восьмиштыр-ные траверсы для двойных столбов.	То же	12,9	13,1	13,1	13,6	14,6	14	14,9	27,7	35,6
203	Двойные стальные шести- и восьмиштыр-ные траверсы для двойных столбов	То же	10,4	10,6	10,9	11,1	11,7	13,5	14,8	15,7	18,2
204	Дополнительные траверсы для стоек габаритом 0,8 м	То же	1,16	1,18	1,22	1,24	1,31	1,51	1,66	1,75	2,03
205	То же, для стоек габаритом 2,5 м	То же	2,29	2,34	2,4	2,45	2,59	2,98	3,27	3,46	4,01


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ X. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 2. ПРОВОДА НА СТОЛБОВЫХ И СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ НА КРЮКАХ И ШТЫРЯХ

Таблица 355

№ п.п.	Наименование сооружений	Единица измере-	Стоимость единицы, измерения по территориальным поясам в руб.
		ния	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. Стальные провода на столбовых линиях
1	Провода 1,5 и 2 мм -на линии до 16 опор на 1 км	км провода	25,2	26,3	27,6	29,0	30,4	37,3	39,8	41,4	45,8
2	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	30,8	32,3	33,7	35,6	37,2	45,7	48,7	51,0	56
3	Провода 2,5 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	28,3	29,5	30,7	32,2	33,7	40	44,6	45,8	51
4	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	34	35,4	36,9	38,7	40,5	49,4	54	55	61
5	Провода 3 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	33,3	34,4	35,7	38,4	39,0	46,8	52	53	60
6	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	39,6	41,1	42,6	44,4	46,6	56	62	63	71
7	Провода 4 мм на линии до 16 на 1 км	то же	51	53	55	57	59	70	80	80	91
8	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	58	60	62	60	67	79	91	91	103
9	Провода 5 мм	то же	71	73	75	77	81	95	111	109	125
	Б. Цветные провода на столбовых линиях
10	Провода медные и бронзовые 1,2 мм на линии до 16 опор на 1 км	км	29,0	29,3	30,2	30,5	31,9	36,3	45	40,6	50
11	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	39,7	40,1	41,3	41,7	43,7	49,2	62	56,0	68
12	Провода медные и бронзовые 1,5 мм до 16 опор на 1 км	то же	36,9	37,2	38,3	38,7	40,6	45,7	57	52	63
13	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	47,5	48,0	49,4	49,9	52,0	59,0	74	67	82
14	Провода медные и бронзовые 3 мм на ли-  нии до 16 опор на 1 км	то же	102	103	105	106	112	127	157	143	176
15	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	108	110	113	114	120	136	169	153	188
16	Провода медные и бронзовые 4 мм на ли- нии до 16 опор на 1 км	то же	174	176	180	181	191	214	271	255	300
17	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	181	183	187	188	199	224	282	266	312
18	Провода биметалличе- ские 1,2 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	37,7	38,9	40,3	41,7	43,8	52	59	59	67
19	Провода свыше 16 опор на 1 км	то же	42,5	43,9	45,6	47,3	49,6	59	58	67	76
20	Провода биметалличе- ские 1,5 мм и 2 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	47	48,1	49,7	51	54	63	74	72	83
21	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	53	54	56	58	61	71	83	82	93
22	Провода биметалличе- ские 3 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	77	78	80	81	86	98	120	115	134
23	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	84	85	87	89	94	107	130	125	146
24	Провода биметалличе- ские 4 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	129	131	134	135	143	161	201	191	223
25	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	136	138	141	143	151	171	212	202	236
26	Провода ПСБА 1,2 мм	то же	73	74	76	77	80	90	113	102	125
27	То же, 1,5 мм	то же	85	86	88	89	94	105	132	119	146
	В. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением до 240 в
28	Провода стальные 1,5 и 2 мм	км	28,1	29,5	31,3	33,2	34,7	43,5	44,6	47,5	52
29	То же, 2,5 мм	провода	38,1	40	42,4	44,9	47	59	45,9	64	70
30	Провода стальные 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	49,4	44,3	46,8	49,3	52	64	53	70	78
31	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	43	45	47,4	49,9	52	65	54	71	79
32	Провода стальные 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	58	60	63	66	69	84	75	94	105
33	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	59	61	64	67	70	85	77	95	107
34	Провода медные и бронзовые 1,2 мм	то же	46,7	47,6	49	50	53	61	67	71	82
35	То же, 1,5 мм	то же	55	56	58	59	62	72	79	83	96
36	Провода медные и бронзовые 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	111	113	117	119	125	144	159	168	194
37	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	112	114	118	119	126	145	160	169	195
38	Провода медные и бронзовые 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	179	181	186	188	198	225	262	265	310
39	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	180	182	187	189	199	226	263	267	311
40	Провода биметалличе-  ские 1,2 мм	то же	39,7	41,1	43,1	44,9	47,1	57	52	64	72
41	То же 1,5 и 2 мм	то же	49,9	51	54	55	58	69	68	79	89
42	Провода биметалличе- ские 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	86	88	91	93	98	93	120	133	152
43	Провода биметалличе- ские 3 мм на линии свыше 16 стоек на 1 км	то же	87	89	92	94	99	116	122	134	153
44	Провода биметалличе- ские 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	134	136	140	142	150	173	192	201	233
45	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	135	137	141	143	151	174	194	203	235
46	Провода ПСБА 1,2 мм	то же	80	82	84	86	90	104	114	121	140
47	То же, 1,5 мм	то же	92	94	97	99	104	120	132	139	162
	Г. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением свыше 240 в
48	Провода стальные 2,5 мм	км провода	59	62	66	70	73	92	70	100	109
49	Провода стальные 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	62	65	68	73	76	ПС УО	74	104	113
50	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	63	66	70	74	77	96	76	106	115
51	Провода стальные 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	81	85	89	94	98	121	102	134	148
52	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	84	87	92	96	101	124	105	137	152
53	Провода медные и бронзовые 1,2 мм... м	то же	72	73	76	78	83	97	100	111	127
54	То же, 1,5 м	то же	81	83	86	88	93	109	113	126	143
55	Провода медные и бронзовые 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	131	134	139	142	150	176	181	202	231
56	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	132	136	141	144	152	169	184	204	234
57	Провода медные и бронзовые 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	205	209	216	219	231	266	294	310	359
58	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	208	212	219	222	234	269	298	314	530
59	Провода биметалличе- ские 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км...........	то же	106	109	114	117	123	147	143	167	189
60	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	108	111	115	119	120	149	145	169	192
61	Провода биметалличе- ские 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	160	164	170	174	183	214	224	246	282
62	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	163	167	173	176	186	217	228	250	287
63	Провода ПСБА 1,2 мм	то же	110	112	116	119	126	148	152	170	194
64	То же, 1,5 мм	то же	125	127	132	136	143	168	173	193	220


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ X. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 3. ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

Таблица 356

№ п.п.	Наименование сооружений	Единица измере-	Стоимость единицы, измерения по территориальным поясам в руб.
		ния	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кабельные опоры на 16 проводов одинарного типа местной пропитки	Опора	254	279	333	269	267	295	292	540	660
2	То же, сдвоенного типа	То же	272	299	356	288	286	316	313	580	700
3	То же, полуанкерного типа	То же	324	356	424	343	340	376	373	690	840
4	Кабельные опоры на 32 провода сдвоенного типа местной пропитки	То же	382	420	500	405	401	443	439	820	990
5	То же, полуанкерного типа	То же	431	474	570	457	453	500	496	920	1120
6	Кабельные опоры на 16 проводов одинарного типа, пропитанные заводским способом	То же	278	306	364	295	292	322	320	600	720
7	То же, сдвоенного типа	То же	312	343	409	331	328	362	359	670	810
8	То же, полуанкерного типа	То же	380	418	498	403	399	441	437	810	980
9	Кабельные опоры на 32 провода сдвоенного типа, пропитанные заводским способом	То же	426	469	560	452	447	494	490	910	1100
10	То же, полуанкерного типа	То же	493	540	650	520	520	570	570	1060	1280
11	Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштей-  на на 8 проводов	Ввод	31,7	34,4	33,8	44,8	48,8	86	76	64	68
12	То же, на каменной стене	То же	33,2	36	35,4	46 9	51	90	80	67	71
13	Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштей- на на 16 проводов	То же	39,4	42,7	42	56	61	107	95	79	85
14	То же, на каменной стене	То же	41,7	45,2	44,5	59	64	113	101	84	90
15	Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштей- на на 24 провода	То же	48,5	53	52	69	75	132	117	97	104
16	То же, на каменной стене	То же	51	55	54	72	78	138	122	101	109
17	Кабельные вводы воздушных линий длиной до 100 м при емкости кабеля до 4х4 включительно	То же	378	386	408	420	442	530	590	570	680
18	То же, до 7х4 включительно	То же	500	520	550	560	590	700	790	760	910
19	То же, до 12х4 и выше	То же	670	690	730	750	790	940	1050	1020	1210
20  21	Дополнительно на каждые 100 м добавлять при емкости кабеля до 7х4 включительно  То же, до 12х4 и выше	100 м  100 м	328  492	334  500	354  530	364  550	384  580	455  690	510  770	495  740	590  890
22	Мостовые кронштейны на 32 провода с траверсами	Крон- штейн	152	155	160	163	172	198	218	230	266
23	То же, на 24 провода	То же	135	138	142	144	153	175	193	204	236
24	То же, на 16 проводов	То же	118	120	124	126	133	153	169	178	206
25	То же, на 12 проводов	То же	91	93	95	97	102	118	130	137	159
26  27	То же, на 16 проводов с крюками То же, на 12 проводов	То же Тоже	80  73	82  74	84  76	86  78	91  82	104  94	115  104	121  110	140  127


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XI .КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Восстановительная стоимость всех кабелей связи учитывает их стоимость, затраты по его прокладке в грунте, защите кабеля от ударов молнии и коррозии, монтажу муфт и оконечных устройств и др.

2. Длина кабельной линии исчисляется от оконечных устройств, установленных на станции.


СБОРНИК № 2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ на 1 января 1973 года

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XI .КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Кабели связи

Таблица 357

№ п.п.	Наименование сооружений	Единица измере-	Стоимость единицы, измерения по территориальным поясам в руб.
		ния	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. Кабели междугородные
	Кабели телефонные марки МКСГ:
1	1х4х1,2+4х0,9	км	1610	1640	1750	1770	1930	2750	2870	2250	3200
2	1х4х1,2	км	1730	1770	1870	1890	2070	2900	3040	2400	3400
	Кабели телефонные марок:
3	МКПВ 1х4х1,2	км	1460	1490	1590	1620	1770	2560	2660	2070	2960
4	МКПВБ 1х4х1,2	км	1990	2020	2140	2160	2360	3210	3410	2710	3820
5	МКПВК 1х4х1,2	км	2580	2630	2770	2770	3030	3950	4260	3430	4800
6	МКПП 1х4х1,2	км	1300	1330	1420	1450	1590	2370	2430	1880	2700
7	МКППБ 1х4х1,2	км	1830	1860	1970	1990	2180	3010	3180	2510	3560
8	МКППК 1х4х1,2	км	2440	2480	2620	2620	2860	3770	4050	3250	4560
	Кабели телефонные марок:
9	ВТСП 1х4х1,2	км	1060	1080	1160	1200	1310	2060	2080	1580	2290
10	ВТСПБ 1х4х1,2	км	1450	1490	1580	1610	1760	2560	2650	2060	2950
	Б. Кабели радиотрансляции
11	Кабели п. РВПМ 2х1.2	км	137	139	146	146	157	176	193	176	221
12	То же 2х1	км	112	114	120	120	129	146	158	146	180
13	То же, 2х0,8	км	91	92	97	97	104	119	127	120	145
	В. Кабели связи городские
	Кабели телефонные марки ТВ с диаметром жил 0,5 мм:
14	10х2	км	2350	2430	2620	2750	2900	3610	3710	3880	4350
15	20х2.	км	2580	2660	2860	2970	3140	3870	4060	4170	4730
16	30х2	км	2790	2870	3080	3190	3370	4110	4380	4440	5100
	Кабели телефонные марки ТВ с диаметром жил 0,5 мм:
17	50х2	км	3170	3250	3460	3570	3770	4540	4950	4920	5700
18	100х2	км	3950	4030	4270	4360	4610	5400	6100	5900	7100
	Кабели телефонные марки ТРК:
19	5х2	км	540	550	590	600	640	770	840	840	980
20	10х2	км	740	760	810	830	880	1060	1160	1150	1350
21	20х2	км	1110	1130	1210	1240	1320	1580	1730	1720	2000
22	30х2	км	1430	1460	1560	1600	1700	2050	2230	2220	2590
23	40х2	км	1740	1780	1900	1950	2070	2490	2720	2700	3150
24	50х2	км	2050	2090	2240	2300	2440	2930	3200	3180	3710
25	70х2	км	2650	2700	2880	2960	3150	3780	4130	4100	4790
	Кабели телефонные марки ТРВКШ:
26	5х2	км	367	371	389	389	411	455	492	580	630
27	10х2	км	560	570	590	590	630	690	750	880	960
28	20х2	км	980	1000	1040	1040	1100	1230	1320	1540	1700
29	30х2	км	1450	1460	1530	1530	1620	1790	1940	2270	2490


2СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Раздел I. Здания и сооружения металлургического производства

Раздел II. Здания и сооружения предприятий обработки цветных металлов

Раздел III. Здания и сооружения по вторичной переработке цветных металлов

Раздел IV. Здания и сооружения агломерационных и обогатительных фабрик

Раздел V. Здания и сооружения вспомогательного назначения и горнорудных предприятий

Раздел VI. Здания и сооружения цветной металлургии Магаданской и Певекской зон

Раздел VII. Подземные горнокапитальные выработки


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. Здания и сооружения металлургического производства

Таблица 1. Шихтарники

Таблица 2. Шихтарники

Таблица 3. Шихтарники

Таблица 4. Шихтарники

Таблица 5. Шихтовые отделения электродного производства

Таблица 6. Брикетные фабрики (главные корпуса)

Таблица 7. Брикетные фабрики (прессовые отделения)

Таблица 8. Брикетные фабрики (смесительные отделения)

Таблица 9. Брикетные фабрики (корпуса подготовительных отделений - приемный бункерный склад руды, извести и трепела, отделений дробления, грохочения и смесительное)

Таблица 10. Цехи анодной массы (главный корпус, прокалочное отделение, утилизационная котельная, силосы, дымососная и бытовые помещения)

Таблица 11. Цехи хлорирования и подготовки сырья

Таблица 12. Отделение мелкого и крупного дробления (глиноземное производство)

Таблица 13. Отделения среднего дробления (глиноземное производство)

Таблица 14. Отделение мокрого размола (глиноземное производство)

Таблица 15. Отделения размола сырья (глиноземное производство)

Таблица 16. Отделения дробления спека (глиноземное производство)

Таблица 17. Цехи хлорирования металлов и подготовки сырья

Таблица 18. Блоки отделений подготовки шихты (титановое производство)

Таблица 19. Обжиговые цехи

Таблица 20. Обжиговые цехи

Таблица 21. Обжиговые цехи с отделениями грануляции и обжига

Таблица 22. Блоки цехов электродного производства (отделения дробления, прокалочное, размольно-рассевное, дозировочно-смесительное, прессовое и обжиговое)

Таблица 23. Цехи подсушки и смешения (отделения обжиговых цехов)

Таблица 24. Плавильные цехи

Таблица 25. Плавильные цехи с бытовыми корпусами

Таблица 26. Плавильные цехи с пылеугольным отделением и утилизационной котельной

Таблица 27. Спекательные цехи

Таблица 28. Блоки спекания

Таблица 29. Площадки у открытых частей печей спекания

Таблица 30. Вельццкхи с отделениями среднего и мелкого дробления

Таблица 31. Рафинировочные цехи

Таблица 32. Купеляционные цехи

Таблица 33. Цехи муфельных печей

Таблица 34. Здания шлаковозгоночных печей

Таблица 35. Электротермические цехи

Таблица 36. Конвертерные цехи

Таблица 37. Конвертерные цехи

Таблица 38. Блоки металлургических цехов (отражательный, конвертерный и миксерный)

Таблица 39. Электролизные цехи

Таблица 40. Электролизные цехи

Таблица 41. Электролизные цехи

Таблица 42. Электролизные серии (одно-двухэтажные корпуса с пристройками)

Таблица 43. Электролизные серии (два одноэтажных корпуса с расходными бункерами)

Таблица 44. Ванные отделения и бытовые помещения цехов электролиза

Таблица 45. Цехи электролиза сурьмы с бытовыми помещениями

Таблица 46. Очистные отделения цехов электролиза

Таблица 47. Гидрометаллургические цехи

Таблица 48. Гидрометаллургические цехи

Таблица 49. Гидрометаллургические цехи

Таблица 50. Гидрометаллургические цехи

Таблица 51. Выпарные отделения гидрометаллургических цехов

Таблица 52. Отделения приемки влажного сырья гидрометаллургических цехов

Таблица 53. Блоки отделений гидрохимических переделов

Таблица 54. Цехи экстракции

Таблица 55. Цехи разделения Файнштейна

Таблица 56. Кадмиевые цеха

Таблица 57. Купоросные цехи

Таблица 58. Купоросные цехи

Таблица 59. Шламовые цехи

Таблица 60. Медносерные заводы (главные корпуса: ватержакетный, химический цех и компрессорная)

Таблица 61. Отделения выщелачивания и обескремнивания

Таблица 62. Отделения карбонизации и выкручивания

Таблица 63. Отделения выкручивания

Таблица 64. Отделения приемки боксита (заглубленные)

Таблица 65. Цехи кальцинации

Таблица 66. Блоки отделений мокрой обработки (отделения размола, выщелачивания, сгущения, выпарки и классификации)

Таблица 67. Цехи цианирования

Таблица 68. Цехи переработки щелочных плавов

Таблица 69. Цехи выщелачивания

Таблица 70. Фильтровально-сушильные цехи

Таблица 71. Цехи огневой выпарки растворов и сжигания древесных остатков купоросных цехов

Таблица 72. Цехи полупроводниковых материалов

Таблица 73. Цехи металлокерамических сплавов

Таблица 74. Цехи молибдата аммония

Таблица 75. Цехи вольфрамовых штабиков

Таблица 76. Центральные доводочные фабрики

Таблица 77. Центральные доводочные фабрики (корпуса химических процессов)

Таблица 78. Отделение конденсации

Таблица 79. Блоки электроплавки концентрата (титановое производство)

Таблица 80. Цехи хлорирования (титановое производство)

Таблица 81. Цехи хлорирования (магниевое производство)

Таблица 82. Цехи ректификации (титановое производство)

Таблица 83. Цехи восстановления и дистилляции (титановое производство)

Таблица 84. Цехи обезвоживания карналлита

Таблица 85. Цехи подготовки концентратов с газоочисткой и складами концентратов

Таблица 86. Электролитейные цехи

Таблица 87. Электролитейные цехи со складом готовой продукции

Таблица 88. Литейные цехи (анодное и вайербарсовое отделения)

Таблица 89. Отделения рукавных фильтров

Таблица 90. Отделения сухих электрофильтров

Таблица 91. Цехи регенерации олова

Таблица 92. Цехи восстановления металлов

Таблица 93. Нейтрализационные установки

Таблица 94. Нейтрализационные установки

Таблица 95. Нейтрализационные установки

Таблица 96. Камеры реакции (медное производство)

Таблица 97. Камеры реакции

Таблица 98. Цехи ксантогената калия

Таблица 99. Цехи соды и поташа

Таблица 100. Вентиляционные камеры серий электролиза

Таблица 101. Вентиляционные трубы цехов восстановления и дистилляции

Таблица 102. Вентиляционные трубы высотой до 150 м и диаметром до 4 м

Таблица 103. Рекуператорные серии электролиза

Таблица 104. Блоки вспомогательных отделений (алюминиевое производство)

Таблица 105. Цехи медных порошков

Таблица 106. Цехи молибденовых порошков

Таблица 107. Цехи обработки металлов

Таблица 108. Цехи очистки газов

Таблица 109. Отделения грубой и тонкой очистки газов

Таблица 110. Отделения газоочистки цехов электролиза

Таблица 111. Отделения газоочистки цехов восстановления и дистилляции (титановое производство)

Таблица 112. Отделения газоочистки цехов хлорирования (титановое производство)

Таблица 113. Газоочистка серий электролиза (колокольный газоотсос с дымососными, подстанцией электролизеров, вентиляционной металлической трубой и каналами)

Таблица 114. Здания дымососных (эксгаустерных) бедного газа

Таблица 115. Внешние газоходы пылеулавливания

Таблица 116. Здания дезактивации при пунктах захоронения спецотходов


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. Здания и сооружения предприятий обработки цветных металлов

Таблица 117. Главные корпуса литейного и прокатного цехов

Таблица 118. Главные корпуса литейного и прокатного цехов и склада готовой продукции

Таблица 119. Главные корпуса литейного, прокатного и фольгопрокатного цехов

Таблица 120. Прокатные цехи

Таблица 121. Цинкопрокатные цехи

Таблица 122. Цехи прокатки сложных сплавов

Таблица 123. Фольгопрокатные цехи

Таблица 124. Фольгопрокатные цехи

Таблица 125. Литейные цехи

Таблица 126. Прессовые цехи

Таблица 127. Трубные цехи

Таблица 128. Трубные цехи

Таблица 129. Трубные цехи

Таблица 130. Трубные цехи (тонкостенных трубок)

Таблица 131. Цехи проволоки латунных сплавов

Таблица 132. Волочильные цехи с бытовыми помещениями

Таблица 133. Цехи свинцовистых латуней


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. Здания и сооружения по вторичной переработке цветных металлов

Таблица 134. Цехи вторичной переработке цветных металлов

Таблица 135. Цехи вторичной переработки цветных металлов

Таблица 136. Цехи вторичной переработки цветных металлов

Таблица 137. Цехи вторичной переработки цветных металлов

Таблица 138. Цехи по переплавке вторичного алюминия

Таблица 139. Производственно-заготовительные базы (главные корпуса)

Таблица 140. Производственно-заготовительные базы (корпуса свинцовых отделений)

Таблица 141. Производственно-заготовительные складские базы (отделения алюминиевых и медных сплавов)

Таблица 142. Корпуса производственно-заготовительных площадок для лома и отходов цветных металлов


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. Здания и сооружения агломерационных и обогатительных фабрик

Таблица 143. Корпуса дробления

Таблица 144. Корпуса крупного дробления с преобладающей подземной частью (производительность 5 млн. т/год)

Таблица 145. Корпуса крупного дробления с преобладающей подземной частью (производительность более 10000 т/сутки)

Таблица 146. Корпуса крупного дробления с преобладающей наземной частью (производительность до 10000 т/сутки)

Таблица 147. Корпуса крупного дробления полузаглубленного типа (производительность более 10000 т/сутки)

Таблица 148. Корпуса крупного дробления с преобладающей подземной частью (производительность до 10000 т/сутки)

Таблица 149. Корпуса крупного дробления (производительность более 10000 т/сутки)

Таблица 150. Корпуса среднего и мелкого дробления с преобладающей наземной частью (производительность более 10000 т/сутки)

Таблица 151. Корпуса среднего и мелкого дробления с преобладающей подземной частью (производительность до 10000 т/сутки)

Таблица 152. Корпуса среднего и мелкого дробления с преобладающей подземной частью (производительность более 10000 т/сутки)

Таблица 153. Корпуса среднего и мелкого дробления

Таблица 154. Корпуса среднего дробления

Таблица 155. Корпуса дробления с приемным бункером

Таблица 156. Корпуса грохочения

Таблица 157. Корпуса грохочения

Таблица 158. Корпуса измельчения топлива

Таблица 159. Корпуса агломерации

Таблица 160. Отделения спекания агломерационных цехов

Таблица 161. Отделения дымососов агломерационных цехов

Таблица 162. Отделения охлаждения агломерата агломерационных цехов (открытая этажерка, крановая эстакада и закрытая галерея)

Таблица 163. Главные корпуса обогатительных фабрик (производительность более 10000 т/сутки)

Таблица 164. Главные корпуса обогатительных фабрик (производительность более 10000 т/сутки)

Таблица 165. Главные корпуса обогатительных фабрик (производительность до 10000 т/сутки)

Таблица 166. Главные корпуса обогатительных фабрик (производительность более 10000 т/сутки)

Таблица 167. Главные корпуса обогатительных фабрик (производительность до 250 т/сутки)

Таблица 168. Главные корпуса обогатительных фабрик золотодобывающей промышленности

Таблица 169. Главные корпуса обогатительных фабрик золотодобывающей промышленности

Таблица 170. Главные корпуса обогатительных фабрик золотодобывающей промышленности

Таблица 171. Корпуса фильтрации и сушки

Таблица 172. Корпуса фильтрации и сушки

Таблица 173. Корпуса фильтрации со складами концентрата

Таблица 174. Отделения промывки

Таблица 175. Корпуса сгущения (на 2 сгустителя диаметром до 30 м)

Таблица 176. Корпуса сгущения (на 2 сгустителя диаметром более 30 м)

Таблица 177. Корпуса сгущения (на 3 сгустителя диаметром до 30 м)

Таблица 178. Открытые сгустители диаметром 30 м (комплекс из восьми открытых чашевых сгустителей диаметром 30 м каждый с четырьмя тоннелями и эстакадами)

Таблица 179. Корпуса приготовления реагентов

Таблица 180. Корпуса приготовления реагентов со складами реагентов

Таблица 181. Корпуса приготовления реагентов со складами

Таблица 182. Отделения концентрации


VСБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. Здания и сооружения вспомогательного назначения и горнорудных предприятий

Таблица 183. Инженерные корпуса экспериментальных баз

Таблица 184. Цементационные установки

Таблица 185. Цехи приготовления известкового молока

Таблица 186. Ртутно-преобразовательные электроподстанции

Таблица 187. Ртутно-преобразовательные электроподстанции

Таблица 188. Кремниевые преобразовательные электроподстанции (КПП)

Таблица 189. Цехи механической обработки доменных блоков электродных заводов

Таблица 190. Цехи механической обработки доменных блоков электродных заводов

Таблица 191. Графитировочные цехи

Таблица 192. Емкости для захоронения спецотходов

Таблица 193. Газоспасательные станции с здравпунктом

Таблица 194. Цехи удобрений (магниевое производство)

Таблица 195. Цехи флотации (алюминиевое производство)

Таблица 196. Глинозаводы

Таблица 197. Глинозаводы

Таблица 198. Глинозаводы

Таблица 199. Отделения перегрузки глинозаводов

Таблица 200. Конвейерные галереи глинозаводов

Таблица 201. Отделения коррекционных бассейнов (без резервуаров)

Таблица 202. Склады дробленой руды (сооружение с верхней загрузочной галереей и железобетонной подземной разгрузочной галереей)

Таблица 203. Склады руды

Таблица 204. Склады сырья

Таблица 205. Склады сырья и готовой продукции

Таблица 206. Склады полуфабрикатов

Таблица 207. Склады концентратов и химических реагентов

Таблица 208. Склады боксита с железнодорожной эстакадой

Таблица 209. Приемные склады глинозема

Таблица 210. Склады пека (подземные)

Таблица 211. Склады жидкого пека (с шатром)

Таблица 212. Силосные склады карналлита

Таблица 213. Силосные склады для приема и временного хранения ртутьсодержащей руды

Таблица 214. Силосные башни глинозема (две силосные башни диаметром 10 м, высотой 41 м, с надстройкой и лестничной клеткой)

Таблица 215. Склады товарного глинозема с силосами

Таблица 216. Силосные склады соды и поташа

Таблица 217. Склады сильно действующих ядовитых веществ

Таблица 218. Склады сильно действующих ядовитых веществ

Таблица 219. Склады черновой меди

Таблица 220. Склады технических материалов (закрытая часть)

Таблица 221. Склады технических материалов (открытая часть)

Таблица 222. Склады анодной массы

Таблица 223. Склады кислородных баллонов

Таблица 224. Материальные склады цехов регенерации

Таблица 225. Приемные склады карналлита

Таблица 226. Склады готовой продукции (титановое производство)

Таблица 227. Склады инертных газов (титановое производство)

Таблица 228. Склады хранения отходов белой жести

Таблица 229. Склады взрывоопасного лома

Таблица 230. Устройства для приемки сырья с вагоноопрокидывателями

Таблица 231. Ангары для оттаивания цистерн

Таблица 232. Корпуса погрузочных бункеров

Таблица 233. Бункерные этажерки блока гидрохимических переделов

Таблица 234. Здания подъемных машин

Таблица 235. Здания подъемных машин

Таблица 236. Здания подъемных машин

Таблица 237. Здания подъемных машин

Таблица 238. Здания подъемных машин

Таблица 239. Здания подъемных машин

Таблица 240. Здания подъемных машин

Таблица 241. Калориферные

Таблица 242. Вентиляторные

Таблица 243. Компрессорные

Таблица 244. Компрессорные

Таблица 245. Склады ВВ - хранилища

Таблица 247. Склады ВВ - подсобные помещения

Таблица 249. Галереи наземные на стальных опорах

Таблица 250. Галереи полуподземные железобетонные

Таблица 251. Галереи деревянные

Таблица 252. Эстакады железнодорожные

Таблица 253. Эстакады технологических трубопроводов высотой до 8 м

Таблица 254. Эстакады пульпопроводов и шламопроводов высотой до 8 м

Таблица 255. Двух-трехъярусные эстакады пульпопроводов, шламопроводов, технологических трубопроводов высотой свыше 10 м

Таблица 256. Здания башенных копров

Таблица 257. Копры шахтные деревянные высотой 20-25 м для скипового подъема

Таблица 258. Копры шахтные деревянные высотой 25-30 м для клетевого и бадьевого подъема

Таблица 259. Копры шахтные металлические высотой 15-20 м для клетевого подъема

Таблица 260. Копры шахтные металлические высотой 20-28 м для двухклетевого подъема

Таблица 261. Копры шахтные металлические высотой 25-30 м для клетевого подъема

Таблица 262. Копры шахтные металлические высотой 30-35 м для клетевого и скипового подъемов

Таблица 263. Копры надшахтные металлические высотой 35-40 м для скипового подъема

Таблица 264. Копры надшахтные металлические высотой 40-45 м для скипового и клетевого подъема

Таблица 265. Здания лебедок

Таблица 266. Здания лебедок

Таблица 267. Здания лебедок

Таблица 268. Здания надшахтные

Таблица 269. Здания надшахтные

Таблица 270. Здания надшахтные

Таблица 271. Здания надшахтные

Таблица 272. Здания надшахтные с корпусом дробления

Таблица 273. Буродолотозаправочные

Таблица 274. Буродолотозаправочные

Таблица 275. Лаборатории

Таблица 276. Лаборатории

Таблица 277. Лаборатории

Таблица 278. Лаборатории

Таблица 279. Машинные здания скиповых подъемников

Таблица 280. Перегрузочные узлы

Таблица 281. Узлы сортировки

Таблица 282. Раскомандировочные

Таблица 283. Фундаменты под оборудование


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. Здания и сооружения цветной металлургии Магаданской и Певекской зон

Шлихообогатительные установки

Золотоприемные установки

Дизельные электростанции

Гаражи на 10, 15 и 25 автомашин

Склады технических грузов

Отапливаемые склады технических грузов

Склады готовой продукции

Хранилища ВВ емкостью 25 т

Хранилища СВ

Здания подготовки ВМ

Ремонтно-механические мастерские


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. Подземные горнокапитальные выработки

Вводные указания

Таблица 284. Стволы шахт сечением до 30 кв. м

Таблица 285. Стволы шахт сечением до 15 кв. м

Таблица 288. Рудоспуски и восстающие сечением 10-15 кв. м

Таблица 290. Рудоспуски и восстающие сечением 10-15 кв. м

Таблица 292. Горизонтальные выработки сечением до 20 кв. м

Таблица 294. Горизонтальные выработки сечением до 20 кв. м

Таблица 296. Горизонтальные выработки сечением до 20 кв. м

Таблица 298. Горизонтальные выработки сечением до 20 кв. м

Таблица 300. Горизонтальные выработки сечением до 10 кв. м

Таблица 302. Горизонтальные выработки сечением до 10 кв. м

Таблица 304. Горизонтальные выработки сечением до 20 кв. м

Таблица 306. Горизонтальные выработки сечением до 10 кв. м

Таблица 308. Горизонтальные выработки сечением до 10 кв. м

Таблица 310. Горизонтальные выработки сечением до 10 кв. м

Таблица 312. Камеры сечением 10-15 кв. м

Таблица 314. Камеры сечением 10-15 кв. м

Таблица 316. Камеры сечением 10-15 кв. м

Таблица 318. Камеры сечением 10-15 кв. м

Таблица 320. Камеры сечением 7-10 кв. м

Таблица 321. Камеры сечением 7-10 кв. м

Таблица 323. Камеры сечением 7-10 кв. м

Таблица 325. Камеры сечением 7-10 кв. м

Таблица 327. Камеры сечением 7-10 кв. м


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные показатели составлены в ценах, введенных в строительстве с 1 января 1969 г.

2. Сборник содержит укрупненные показатели полной восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для предприятий цветной металлургии, и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели восстановительной стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий цветной металлургии, как например всякого рода отдельно стоящих зданий - механических и деревообделочных мастерских, бытовых комбинатов, сооружений железнодорожного и автомобильного транспорта, водопроводно-канализационных и теплофикационных сооружений, объектов энергохозяйства, жилых и общественных зданий, торговых предприятий и т.д. - следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Приведенный в таблицах конструктивный элемент «каркас» предусматривает колонны, балки, прогоны, фермы, связи, а также площадки лестницы и т; п., являющиеся неотъемлемой частью каркаса.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2а. Настоящий сборник состоит из следующих разделов:

Раздел I. Здания и сооружения металлургического производства.

Раздел II. Здания и сооружения предприятий обработки цветных

Раздел III. Здания и сооружения по вторичной переработке цветных металлов.

Раздел IV. Здания и сооружения агломерационных и обогатительных фабрик.

Раздел V. Здания и сооружения вспомогательного назначения и горнорудных- предприятий.

Раздел VI. Здания и сооружения цветной металлургии Магаданской и Певекской зон.

Раздел VII. Подземные горнокапитальные выработки.

3. Укрупненные показатели, восстановительной стоимости зданий и сооружений разработаны в виде таблиц, содержащих восстановительную стоимость в рублях на укрупненные измерители соответствующих объектов.

Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по территориальным поясам.

Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам и климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

Сборник восстановительной стоимости зданий и сооружений разработан для девяти территориальных поясов по уровню сметной стоимости строительства и для II климатического района.

Примечания:

А. Предприятия Норильского комбината и городов Норильска и Дудинки оцениваются по территориальному поясу 6а.

Б. Предприятия, находящиеся в Магаданской области и Певекской зоне Чукотского национального округа оцениваются по специально разработанным показателям восстановительной стоимости.

Для переоценки зданий и сооружений, находящихся в Певекской зоне Чукотского национального округа, но не вошедших в перечень специально разработанных показателей, следует пользоваться укрупненными показателями 7-го территориального пояса с коэффициентом 1,5.

Для получения восстановительных стоимостей зданий и сооружений, расположенных в других климатических районах, к восстановительным стоимостям данного сборника следует принимать следующие поправочные коэффициенты:

Климатический район	I	II	III	IV
Коэффициент к общей стоимости	1,10	1,00	0,96	0,94
4. Для упрощения определения физического износа зданий и сооружений каждая таблица сборника укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений  сопровождается данными об удельном весе (доле) отдельных конструктивных элементов в общей стоимости (процентовка).

5. Показатели стоимости зданий и сооружений в сборнике приведены в рублях с одним десятичным знаком, т. е. с точностью до 10 коп.

6. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и различного рода затраты как-то: затраты, связанные с производством работ в зимнее время; затраты на проектно-изыскательские работы; льготы, выплачиваемые строительным организациям; затраты на содержание дирекции строящихся предприятий и технадзор, затраты по временным зданиям и сооружениям, а также на подготовительные работы и др.

7. В восстановительную стоимость зданий и сооружений включена стоимость внутренних санитарно-технических устройств и электроосвещения.

8. В зависимости от основных конструктивных элементов здания подразделены на группы капитальности.

В сборнике приведены показатели преимущественно для зданий I и11 групп капитальности.

Для получения восстановительной стоимости зданий другой капитальности надлежит пользоваться указаниями Общей части к сборникам.

9. Особо строительными работами предусмотрено устройство каналов, приямков, бункеров и эстакад.

10. Стоимость фундаментов под оборудование в восстановительную стоимость здания не включена. Стоимость фундаментов под оборудование следует определять по табл. 283 настоящего сборника.

Пример пользования сборником

Требуется переоценить здание обжигового цеха I группы капитальности объемом 25000 куб. м и определить физический износ здания, по конструктивным элементам, %:

Фундаменты	10
Стены	10
Каркас	4
Перекрытия	30
Кровля	25
Полы	25
Проемы	10
Отделочные работы	50
Внутренние сантехнические работы и электроосвещение	10
Особо строительные работы	15
Прочие работы	10
а. Определяем полную восстановительную стоимость здания. В соответствии с технической частью сборника устанавливаем, что данный объект относится к 2-му территориальному поясу и находится во II климатическом районе.

По табл. 19 сборника и п. 3 технической части находим, что восстановительная стоимость 1 куб. м здания обжигового цеха объемом 26 тыс. куб. м для 2-го территориального пояса и II климатического района составит 12,5х1,0=12,5 руб.

Полная восстановительная стоимость здания обжигового цеха составит 12,5 х 25 000 = 312500,0 руб.

б. Определяем физический износ этого здания в процентах и денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляем следующую расчетную таблицу:

Конструктивные элементы	Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %	Износ конструктивных элементов, %	Удельный вес износа конструктивных элементов, %
а	б	в
Фундаменты	11	10	1,1
Каркас: металлический (уд. вес 11 %) железобетонный (уд. вес 20 %)	31	4	1,2
Стены и перегородки	16	10	1,6
Перекрытия	6	30	1,8
Кровля	5	25	1,3
Полы	2	25	0,5
Проемы	4	10	0,4
Отделочные работы	2	50	1,0
Сантехнические работы и электроосвещение	11	10	1,1
Особо строительные работы	11	15	1,7
Прочие работы	1	10	0,1
Итого	100	1	11,8
Таким образом, полный физический износ здания составляет 11,8 %.

Физический износ здания в денежном выражении составляет 312,5х0,118=36,9 тыс. руб.

Примечание. В графе «а» помещены удельные веса отдельных конструктивных элементов из разбивки табл. 1. В графе «б» помещены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определенные инвентаризационной комиссией. В графе «в» помещен удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученной перемножением показателей графы «а» на данные графы «б».


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ШИХТАРНИКИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные монолитные и сборные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 1

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 12-16 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	9,8	Фундаменты	14
2	10,8	Каркас	27
3	11,8	Стены и перегородки	20
4	12,7	Кровля	5
5-6	13,7	Полы	4
6а	22,5	Проемы	3
7	27,4	Отделочные работы	1
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	13
9	26,5	Особо строительные работы	10
		Прочие работы	3
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ШИХТАРНИКИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные монолитные и сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный и металлический. Стены кирпичные. Покрытие сборное железобетонное. Кровля рулонная. Полы деревянные торцовые, дощатые и глинобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 2

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 20-30 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	9,5	Фундаменты	12
2	10,5	Каркас	22
3	11,4	Стены	18
4	12,4	Покрытие	14
5, 6	13,3	Кровля	6
6а	21,9	Полы	3
7	26,6	Проемы	4
8	-	Особо строительные работы	11
9	25.7	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение. Прочие работы	1  8  1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ШИХТАРНИКИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия металлические. Кровля рулонная по сборным железобетонным плитам. Полы торцовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 3

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 25-35 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	8,4	Фундаменты	10
2	9,2	Стены	15
3	10,1	Каркас	35
4	10,9	Перекрытия	14
5, 6	11,8	Кровля	9
6а	19,3	Полы	4
7	23,5	Проемы	2
8  9	-  22,7	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	1  4  4
		Прочие работы	2
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ШИХТАРНИКИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас железобетонный и металлический. Стены кирпичные, панельные. Покрытие из железобетонных плит. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные, асфальтовые.

Таблица 4

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	50-70	70-90		вес, %
1	10,0	9,2	Фундаменты	15
2	11,0	10,1	Каркас	18
3	12,0	11,0	Стены и перегородки	20
4	13,0	12,0	Перекрытия	6
5, 6	14,0	12:9	Кровля	13
6а	23,0	21,2.	Полы	5
7	28,0	25,8	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	1
9	27,0	24,8	Сантехнические работы и электроосвещение.	5
			Особо строительные работы	11
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ШИХТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены железобетонные и кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые и бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 5

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	15-20	20-25		вес, %
1	15,9	14,5	Фундаменты	18
2	17,5	15,9	Каркас	14
3	19,1	17,4	Стены и перегородки	17
4	20,8	18,9	Перекрытия	7
5, 6	22,3	20,3	Кровля	4
6а	36,6	33,4	Полы	3
7	44,5	40,6	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	1
9	42,9	39,2	Сантехнические работы и электроосвещение	19
			Особо строительные, работы	12
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сооружения бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ (ГЛАВНЫЕ КОРПУСА)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Каркас металлический. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 6

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Террито- риальные пояса	Объем здания 75-85 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес,. %
1	5,3	Фундаменты	6
2	5,8	Каркас	40
3  4	6,4  6,9	Стены и перегородки Перекрытия	12  5
5, 6	7,4	Кровля	8
6а	12,2	Полы	4
7	14,8	Проемы	3
8  9	-  14,3	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	1  4  16
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ (ПРЕССОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Фермы и связи металлические. Кровля рулонная. Полы глинобетонные

Здания III группы капитальности.

Таблица 7

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 5-6 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	7,6	Фундаменты	13
2	8,4	Стены и перегородки	41
3	9,1	Кровля	14
4	9,9.	Полы	3
5, 6	10,6	Проемы	1
6а	17,5	Отделочные работы	2.
7	21,3	Сантехнические работы и электроосвещение	18
8	-	Особо строительные работы	6
9	20,5	Прочие работы	2
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ (СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие деревянное. Кровля тесовая. Полы глинобетонные.

Здания III группы капитальности.

Таблица 8

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания от 500 до 1000 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	15,2	Фундаменты	17
2	16,7	Стены и перегородки	39
3	18,2	Перекрытия	5
4	19,8	Кровля	8
5, 6	21,3	Проемы	3
6а	35,0	Сантехнические работы и электроосвещение	15
7	42,6	Особо строительные работы	8
8	-	Прочие работы	5
9	41,0
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ (КОРПУСА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ - ПРИЕМНЫЙ БУНКЕРНЫЙ СКЛАД РУДЫ, ИЗВЕСТИ И ТРЕПЕЛА, ОТДЕЛЕНИЯ ДРОБЛЕНИЯ, ГРОХОЧЕНИЯ И СМЕСИТЕЛЬНОЕ)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Кровля рулонная по железобетонным плитам. Полы цементные по бетонной подготовке.

Здания I группы капитальности.

Таблица 9

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 50-60 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	6,7	Фундаменты	6
2	7,4	Каркас	39
3	8	Стены и перегородки	12
4	8,7	Перекрытия	5
5, 6	9,4	Кровля	8
6а	15,4	Полы	3
7	18,8	Отделочные работы
8	-	Проемы	3
9	18,1	Сантехнические работы и электроосвещение	7
		Особо строительные работы	15
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ АНОДНОЙ МАССЫ (ГЛАВНЫЙ КОРПУС, ПРОКАЛОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИОННАЯ КОТЕЛЬНАЯ. СИЛОСЫ, ДЫМОСОСНАЯ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные, асфальтобетонные, мозаичные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 10

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	180-200	200-220		вес, %
1	13,9	13,3	Фундаменты	11
2	15,3	14,6	Каркас	25
3	16,7	15,9	Стены и перегородки	11
4	18,1	17,3	Перекрытия	9
5, 6	19,5	18,6	Кровля	5
6а	32,0	30,6	Полы	7
7	38,9	37,2	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	4
9	37,5	35,9	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	17
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ХЛОРИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные монолитные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия металлические и сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы из рулонных материалов и брусчатки, Антикоррозийная защита конструкций.

Здания I группы капитальности.

Таблица 11

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100-150	150-200		вес, %
1	27,7	25,2	Фундаменты	17
2	30,5	27,7	Каркас	13
3	33,2	30,2	Стены и перегородки	6
4	36,0	32,8	Перекрытия	14
5, 6	38,8	35,3	Кровля	1
6а	63,7	58,0	Полы	15
7	77,6	70,6	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	11
9	74,8	68,0	Сантехнические работы и электроосвещение	13
			Особо строительные работы	5
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ МЕЛКОГО И КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ (ГЛИНОЗЕМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный и металлический. Стены из шлакоблоков и кирпича. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 12

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100-150	150-200		вес, %
1	13,5	12,2	Фундаменты	24
2	14,9	13,4	Каркас	17
3	16,2	14,6	Стены и перегородки	13
4	17,6	15,8	Перекрытия	9
5, 6	19,0	17,1	Кровля	6
6а	31.1	28,1	Полы	3
7	37,8	34,2	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	4
9	36,5	32,9	Сантехнические работы и электроосвещение	3
			Особо строительные работы	16
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ДРОБЛЕНИЯ (ГЛИНОЗЕМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены газобетонные и кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементобетонные и асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 13

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-60	60-65		вес, %
1	16,4	15,6	Фундаменты	42
2	18,1	17,2	Каркас	4
3	19,6	18,7	Стены и перегородки	17
4	21,3	20,3	Перекрытия	8
5, 6	22,9	21,8	Кровля	9
6а	37,7	35,9	Полы	5
7	45,9	43,7	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	2
9	44,3	42,1	Сантехнические работы. и электроосвещение	9
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ МОКРОГО РАЗМОЛА (ГЛИНОЗЕМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей и кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные, цементные и из метлахских плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 14

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	50-70	70-100		вес, %
1	11,4	11,1	Фундаменты	9
2	12,5	12,2	Каркас	28
3	13,4	13,3	Стены и перегородки	19
4	14,8	14,4	Перекрытия	10
5, 6	16,0	15,5	Кровля	7
6а	26,2	25,5	Полы	3
7	31,9	31,1	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	4
9	30,8	30,0	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ РАЗМОЛА СЫРЬЯ (ГЛИНОЗЕМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты- бутобетонные и железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные и шлакоблочные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля, рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые и цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 15

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	13,3	12,2	Фундаменты	10
2	14,6	13,3	Каркас	28
3	16,0	14,5	Стены и перегородки	20
4	17,3	15,7	Перекрытия	13
5, 6	18,6	16,9	Кровля	3
6а	30,6	27,8	Полы	4
7	37,2	33,9	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	5
9	35,9	32,7	Сантехнические работы и электроосвещение	4
			Особо строительные работы	9
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ДРОБЛЕНИЯ СПЕКА (ГЛИНОЗЕМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, бетонные. Каркас металлический, железобетонный. Стены из керамзитобетонных плит и кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные, металлические, цементные, из многослойного релина.

Здания II группы капитальности.

Таблица 16

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	120-150	150-200		вес, %
1	15,9	15,1	Фундаменты	16
2	17,5	16,6	Каркас	27
3	19,1	18,1	Стены и перегородки	14
4	20,7	19,6	Перекрытия	6
5, 6	22,3	21,1	Кровля	3
6а	36,6	34,7	Полы	3
7	44,5	42,3	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	8
9	42,9	40,8	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	6
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ХЛОРИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ И ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ

Характеристика здания

Фундаменты (башмаки и рандбалки) бетонные и железобетонные. Каркас металлический и сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы кислотоупорные. Отделка повышенного качества. Антикоррозийная защита конструкций.

Здания I группы капитальности.

Таблица 17

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100-150	150-200		вес, %
1	23,8	21,6	Фундаменты	11
2	26,2	23,8	Каркас	12
3	28,6	25,9	Стены и перегородки	5
4	30,9	28,1	Перекрытия	5
5, 6	33,3	30,2	Кровля	2
6а	54,7	49,7	Полы	12
7	66,6	60,5	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	17
9	64,3	58,3	Сантехнические работы и электроосвещение	16
			Особо строительные работы	13
			Прочие работы	4
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЛОКИ ОТДЕЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ШИХТЫ (ТИТАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и асфальтобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 18

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100—120	120—140		вес, %
1	11,2	10,2	Фундаменты	15
2	12,3.	11,2	Каркас здания	22
3	13,4	12,2	Стены и перегородки	15
4	14,7	13,3	Перекрытия	14
5, 6	15,7	14,3	Кровля	3
6а	25,8	23,5	Полы	3
7	31,4	28,6	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	2
9	30,2	27,5	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	15
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОБЖИГОВЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, железобетонные. Каркас металлический железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные, асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 19

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-35	35-55	65-70		вес, %
1	11,4	10,4	9,4	Фундаменты	11
2	12,5	11,4	10,3	Каркас:
3	13,7	12,5	11,3	металлический	11
4	14,8	13,5	12,2	железобетонный	20
5, 6	16,0	14,6	13,2	Стены и перегородки	16
6а	26,2	23,9.	21,6	Перекрытия	6
7	31,9	29,1	26,3	Кровля	5
8	-	-	-	Полы	2
9	30,8	28,1	25,4	Проемы	4
				Отделочные работы	2
				Сантехнические работы и электроосвещение	11
				Особо строительные работы	11
				Прочие работы	1
				Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОБЖИГОВЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Здание с подземной частью. Фундаменты монолитные и сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены подвалов и приямков из монолитного железобетона и бутобетона. Стены наземной части кирпичные и из асбестоцементных листов по металлическому каркасу. Перекрытия и покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, асфальтовые и из керамических плиток с химической защитой.

Здания I группы капитальности.

Таблица 20

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100—120	120—150		вес, %
1	21,9	20,9	Фундаменты	20
2	24,2	23,0	Каркас:
3	26,4	25,1	железобетонный	21
4	28,6	27,2	металлический	20
5, 6	30,8	29,0	Стены и перегородки	6
6а	50,3	48,1	Перекрытия и покрытия	11
7	61,3	58,5	Кровля	1
8	-	-	Полы	6
9	59,1	56,4	Проемы	1
			Отделочные работы	1
			Сантехнические работы и электроосвещение	11
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОБЖИГОВЫЕ ЦЕХИ С ОТДЕЛЕНИЯМИ ГРАНУЛЯЦИИ И ОБЖИГА

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, монолитные и сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия металлические. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кроля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 21

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания, 80-90 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	14,7	Фундаменты	12
2	16,2	Каркас	29
3	17,6	Стены и перегородки	16
4	19,1	Перекрытия	16
5, 6	20,6	Кровля	3
6а	33,8	Полы	3
7	41,2	Проемы	3
8	-	Отделочные работы	1
9	39,7	Сантехнические работы и электроосвещение	12
		Особо строительные работы	3
		Прочие работы	2
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЛОКИ ЦЕХОВ ЭЛЕКТРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА (ОТДЕЛЕНИЯ ДРОБЛЕНИЯ, ПРОКАЛОЧНОЕ, РАЗМОЛЬНО-РАССЕВНОЕ, ДОЗИРОВОЧНО-СМЕСИТЕЛЬНОЕ, ПРЕССОВОЕ И ОБЖИГОВОЕ)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены железобетонные и кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые и цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 22

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	45-50	50-55		вес, %
1	9,3	9,1	Фундаменты	18
2	10,2	10,0	Каркас	15
3	11,2	10,9	Стены и перегородки	13
4	12,1	11,8	Перекрытия	5
5, 6	13,0	12,7	Кровля	18
6а	21,4	20,9	Полы	4
7	26,0	25,5	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	4
9	25,1	24,6	Сантехнические работы и электроосвещение	10
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ПОДСУШКИ И СМЕШЕНИЯ (ОТДЕЛЕНИЯ ОБЖИГОВЫХ ЦЕХОВ)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 23

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 25-30 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный. вес, %
1	17,3	Фундаменты	16
2	19,0	Каркас	29
3  4	20,8  22,5	Стены и перегородки  Перекрытия	11  4
5, 6	24,3	Кровля	2
6а	39,8	Полы	3
7	48,4	Проемы	4
8	-	Отделочные работы	1
9	46,7	Сантехнические работы и электроосвещение	10
		Особо строительные работы	12
		Прочие работы	8
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные, цементные, стальные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 24

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-25	25-30
1	17,7	16,1	Фундаменты	12
2	19,5	17,7	Каркас	18
3	21,2	19,3	Стены и перегородки	27
4	23,0	20,9	Перекрытия	7
5, 6	24,8	22,5	Кровля	3
6а	40,7	37,0	Полы	4
7	49,6	45,1	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	1
9	47,8	43,5	Сантехнические работы и электроосвещение	20
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ С БЫТОВЫМИ КОРПУСАМИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, буронабивные сваи, железобетонные фундаментные балки. Каркас металлический и сборный железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей и кирпичные. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная по сборным железобетонным плитам с плитным утеплителем. Полы цементобетонные и из чугунных плит.

Здания I группы капитальности-

Таблица 25

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	300-400	400-500		вес, %
1	12,7	12,1	Фундаменты	24
2	14,0	13,3	Каркас	35
3	15,2	14,5	Стены и перегородки	6
4	16,5	15,7	Перекрытия	7
5, 6	17,7	16,9	Кровля	3
6а	29,2	27,8	Полы	5
7	35,6	33,9	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	1
9	34,3	32,7	Сантехнические работы и электроосвещение	14
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ С ПЫЛЕУГОЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ И УТИЛИЗАЦИОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные, бетонные и железобетонные столбовые. Каркас металлический и монолитный железобетонный. Стены кирпичные и железобетонные, в подземной части бутобетонные. Перекрытия монолитные и сборные железобетонные по металлическим балкам. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, цементные, кирпичные и из чугунных плит.

Здания I группы капитальности.

Таблица 26

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100-140	140-180		вес, %
1	10,0	9,5	Фундаменты	8
2	11,0	10,5	Каркас	30
3	12,0	11,4	Стены и перегородки	16
4	13,0	12,4	Перекрытия	9
5, 6	14,0	13,3	Кровля	3
6а	23,0	21,9	Полы	6
7	28,0	26,6	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	4
9	27,0	25,7	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	7
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

СПЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Покрытие из железобетонных плит. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные, бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 27

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	35-45	45-55		вес, %
1	14,4	13,1	Фундаменты	9
2	15,8	14,4	Каркас	32
3	17,3	15,7	Стены и перегородки	26
4	18,7	17,0	Перекрытия	4
5, 6	20,2	18,3	Кровля	7
6а	33,1	30,1	Полы	3
7	40,3	36,7	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	2
9	38,9	35,4	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	4
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЛОКИ СПЕКАНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический, железобетонный. Стены кирпичные, керамзитобетонные, газобетонные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтобетонные, цементные и из железобетонных плит.

Здания II группы капитальности.

Таблица 28

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100-150	150-200		вес, %
1	15,6	14,4	Фундаменты	14
2	17,2	16,4	Каркас	15
3	18,7	17,9	Стены и перегородки	18
4	20,3	19,4	Перекрытия	9
5, 6	21,9	20,9	Кровля	12
6а	35,9	33.1	Полы	4
7	43,7	40,3	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	5
9	42,1	38,9	Сантехнические работы и электроосвещение	9
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПЛОЩАДКИ У ОТКРЫТЫХ ЧАСТЕЙ ПЕЧЕЙ СПЕКАНИЯ

Характеристика сооружения

Площадки и лестницы металлические. Каналы и приямки из монолитного железобетона. Замощение площадки асфальтобетонное.

Таблица 29

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПЛОЩАДИ, РУБ.

Территори- альные пояса	Площадь 12-18 тыс. кв. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	29,0	Металлические площадки и ограждения	18
2	31,9	Замощение площадки	21
3	34,8	Водопровод и канализация	6
4	37,7	Особо строительные работы	54
5, 6	40,8	Прочие работы	1
6а	66,70
7	81,2	Итого	100
8	-
9	78,3


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВЕЛЬЦЦЕХИ С ОТДЕЛЕНИЯМИ СРЕДНЕГО И МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные, цементные, асфальтовые и из кислотоупорных материалов.

Здания II группы капитальности.

Таблица 30

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	14-18	18-20		вес, %
1	21,2	19,3	Фундаменты	13
2  3	23,3  25,4	21,2  23,2	Стены и перегородки  Перекрытия	23 15
4	27,6	25,1	Кровля	4
5, 6	29,7	27,0	Полы	4
6а	48,8	44,4	Проемы	4
7	59,4	54,0	Отделочные работы	1
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	11
9	57,2	52,1	Особо строительные работы	24
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

РАФИНИРОВОЧНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плиточным. утеплителем. Полы бетонные, асфальтовые и из чугунных плит.

Здания I группы капитальности.

Таблица 31

И ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-60	60-80		вес, %
1	11,2	10,2	Фундаменты	12
2	12,3	11,2	Каркас	21
3	13,4	12,2	Стены и перегородки	9
4	14,6	13,3	Перекрытия	11
5, 6	15,7	14,3	Кровля	5
6а	25,8	23,5	Полы	7
7	31,4	28,6	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	3
9	30.2	27,5	Сантехнические работы и электроосвещение	10
			Особо строительные работы	13
			Прочие работы	5
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

КУПЕЛЯЦИОННЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные, бетонные и из чугунных плит.

Здания II группы капитальности.

Таблица 32

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	15-20	20-25		вес, %
1	12,1	11,0	Фундаменты	11
2	13,3	12,1	Стены и перегородки	25
3	14,5	13,2	Перекрытия	19
4	15,7	14,3	Кровля	5
5, 6	16,9	15,4	Полы	18
6а	27,8	25,3	Проемы	4
7	33,9	30,8	Отделочные работы	2
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	6
9	32,7	29,7	Особо строительные работы	8
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Характеристика здания

Фундаменты сборные и монолитные железобетонные. Каркас сборный. и монолитный железобетонный. Стены кирпичные и из керамзитобетонных панелей. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, мозаичные и из керамических плиток с химической защитой

3дания I группы капитальности.

Таблица 33

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	31,3	29,8	Фундаменты	12
2	34,4	32,8	Каркас	9
3	37,6	35,8	Стены и перегородки	15
4	40,6	38,7	Перекрытия	4
5, 6	43,8	41,7	Кровля	1
6а	72,0	68,5	Полы	5
7	87,6	83,4	Проемы	7
8	-	-	Отделочные работы	13
9	84,5	80,5	Сантехнические работы и электроосвещение	30
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЗДАНИЯ ШЛАКОВОЗГОНОЧНЫХ ПЕЧЕЙ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы. бетонные и из стальных рифленых плит.

Здания I группы капитальности.

Таблица 34

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	15-20	20-30		вес, %
1	19,5	17,7	Фундаменты	12
2	21,5	19,5	Каркас	20
3	23,4	21,2	Стены и перегородки	26
4	25,4	23,0	Перекрытия	9
5, 6	27,3	24,8	Кровля	3
6а	44,9	40,7	Полы	4
7	54,6	49,6	Отделочные работы	3
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	18
9	52,7	47,8	Особо строительные работы	2
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Колонны железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным -утеплителем. -Полы цементные, поливинилхлоридные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 35

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 20-30 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	17,6	Фундаменты	16
2	19,4	Каркас	24
3	21,1	Стены и перегородки	25
4	22,9	Перекрытия	6
5, 6	24,6	Кровля	2
6а	40,5	Полы	3
7	49,3	Проемы	2
8	-	Отделочные работы	1
9	47,5	Сантехнические работы и электроосвещение	17
		Особо строительные работы	3
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

КОНВЕРТЕРНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы клинкерные и глинобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 36

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 20-30 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	6,2	Фундаменты	. 8
2	6,8	Каркас	54
3	7,4	Стены и перегородки	6
4	8,1	Перекрытия	3
5, 6	8,7	Кровля	2
6а	14,3	Полы	3
7	17,4	Проемы	10
8	-	Отделочные работы	1
9	16,7	Сантехнические работы и электроосвещение	6
		Прочие работы	7
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

КОНВЕРТЕРНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический с обшивкой асбофанерой и частичным заполнением стен кирпичом. Кровля из волнистой асбофанеры по металлическим фермам. Полы из чугунных плит

Здания I группы капитальности.

Таблица 37

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания  30-40 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	5,8	Фундаменты	11
2	6,4	Стены	6
3	7,0	Каркас	43
4	7,5	Перекрытия	1
5, 6	8,1	Кровля	3
6а	13,3	Полы	12
7	16,2	Проемы	3
8	-	Отделочные работы	1
9	15,7	Сантехнические работы и электроосвещение	5
		Особо строительные работы	7
		Прочие- работы	8
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЛОКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ (ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ, КОНВЕРТЕРНЫЙ И МИКСЕРНЫЙ)

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы клинкерные и глинобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 38

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 110-150 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	6,6	Фундаменты	6
2	7,3	Стены	4
3	7,9	Каркас	39
4	8,6	Перекрытия	2
5, 6	9,3	Кровля	2
6а	15,2	Полы	2
7	18,5	Проемы	7
8	-	Отделочные работы	1
9	17,8	Сантехнические работы и электроосвещение	8
		Особо строительные работы	24
		Прочие работы	5
		Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сооружения желобов, эстакады с бункером и рабочих площадок.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас железобетонный, металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые, деревянные и из метлахских плит.

Здания II группы капитальности.

Таблица 39

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	90-140	140-170		вес, %
1	14,6	13,3	Фундаменты	11
2	16,1	14,6	Каркас	26
3	17,5	16,0	Стены и перегородки	10
4	19,0	17,3	Перекрытия	13
5, 6	20,4	18,6	Кровля	5
6а	33,6	30,6	Полы	7
7	40,9	37,2	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	2
9	39,4	35,9	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	14
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость шинных каналов.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные. Каркас железобетонный с заполнением стен кирпичом. Перекрытия железобетонные и частично металлические. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и пенобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 40

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 110-120 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	9,1	Фундаменты	17
2	10,0	Каркас	12
3	10,9	Стены	3
4	11,8	Перекрытия	33
5, 6	12,7	Кровля	2
6а  7	20,9  25,5	Полы Проемы	7  2
8	-	Отделочные работы	2
9	24,6	Сантехнические работы и электроосвещение	4
		Особо строительные работы	17
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные, железобетонные. Покрытие сборное железобетонное по стальным сварным балкам. Кровля рулонная. Полы из кислотоупорных материалов.

Здания I группы капитальности.

Таблица 41

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	140-160	160-180		вес, %
1	18,0	16,4	Фундаменты	7
2	19,8	18,0	Каркас	20
3	21,7	19,7	Стены и перегородки	16
4	23,4	21,3	Перекрытия	11
5, 6	25,3	23,0	Кровля	2
6а	41,4	37,7	Полы	18
7	50,4	45,9	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	5
9	48,6	44,3	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	4
			Прочие работы	5
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ СЕРИИ (ОДНО-ДВУХЭТАЖНЫЕ КОРПУСА С ПРИСТРОЙКАМИ)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные свайные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные и железобетонные. Покрытия и перекрытия, железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 42

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	370-400	400-430		вес, %
1	7,4	7,3	Фундаменты	11
2	8,1	8,0	Каркас	22
3	8,9	8,7	Стены и перегородки	5
4	9,6	9,5	Перекрытия	12
5, 6	10,4	10,2	Кровля	18
6а	17,0	16,8	Полы	4
7	20,7	20,4	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	5
9	20,0	19,7	Сантехнические работы и электроосвещение	4
			Особо строительные работы	13
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ СЕРИИ (ДВА ОДНОЭТАЖНЫХ КОРПУСА С РАСХОДНЫМИ БУНКЕРАМИ)

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные, железобетонные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 43

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	350-400	400-450		вес, %
1	8,5	8,3	Фундаменты	11
2	9,4	9,1	Каркас	23
3	16,2	10,0	Стены и перегородки	9
4	11,1	10,8	Перекрытия	1
5, 6	11,9	11,6	Кровля	15
6а	19,6	19,1	Полы	4
7	23,8	23,2	Проемы	9
8	-	-	Отделочные работы	4
9	23,0	22,4	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	15
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВАННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЦЕХОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас из сборного и монолитного железобетона. Стены кирпичные. Перекрытия из монолитного железобетона. Покрытие из сборного железобетона. Кровля рулонная утепленная. Полы из кислотоупорного кирпича и цементные. Электролизные ванны из сборных и монолитных железобетонных конструкций.

Здания I группы капитальности.

Таблица 44

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	80-90	90-100		вес, %
1	36,8	35,0	Фундаменты	23
2	40,4	38,5	Каркас	10
3	44,1	42,0	Стены и перегородки	11
4	47,8	45,5	Перекрытия	12
5, 6	51,5	49,0	Кровля	5
6а	84,6	80,5	Полы	13
7	103,0	98,0	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	4
9	99,4	94,5	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	6
			Прочие работы	5
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ЭЛЕКТРОЛИЗА СУРЬМЫ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и железобетонные. Каркас металлический и сборный железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей и кирпичные. Перекрытия монолитные и сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементно-бетонные и асфальтовые с химической защитой.

Здания I группы капитальности.

Таблица 45

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	90-100	100-110		вес, %
1	1,7,1	16,3	Фундаменты	13
2	18,8	17,9	Каркас	17
3	20,6	19,6	Стены и перегородки	10
4	22,3	21,2	Перекрытия	10
5, 6	23,9	22,8	Кровля	3
6а	39,3	37,5	Полы	8
7	47,9	45,6	Проемы	6
8	-	-	Отделочные работы	6
9	46,2	44,0	Сантехнические работы и электроосвещение	23
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОЧИСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕХОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Каркас из сборного и монолитного железобетона. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие из монолитного и сборного железобетона. Кровля рулонная. Полы цементные из кислотоупорного кирпича и керамических плиток с химической защитой.

Здания I группы капитальности.

Таблица 46

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100-110	110-120		вес, %
1	20,5	19,5	Фундаменты	13
2	22,6	21,5	Каркас	9
3	24,6	23,4	Стены и перегородки	12
4	26,6	25,3	Перекрытия	12
5, 6	28,7	27,3	Кровля	4
6а	47,2	44,9	Полы	16
7	57,4	54,6	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	7
9	55,4	52,7	Сантехнические работы и электроосвещение	11
			Особо строительные работы	10.
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные и сборные железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы из керамической плитки.

Здания II группы капитальности.

Таблица 47

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
-альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	14,5	13,2	Фундаменты	4
2	16,0	14,5	Каркас	25
3	17,4	15,8	Стены и перегородки	9
4	18,9	17,2	Перекрытия	10
5, 6	20,3	18,5	Кровля	2
6а	33,4	30,4	Полы	5
7	40,6	37,0	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	6
9	39,2	35,6	Сантехнические работы и электроосвещение	18
			Особо строительные работы	9
			Прочие работы	10
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки железобетонные. Перекрытия монолитные, железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, бетонные, асфальтовые, торцовые и из кислотоупорного кирпича.

Здания I группы капитальности.

Таблица 48

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	11,8	11,2	Фундаменты	10
2	12,9	12,3	Стены и перегородки	23
3	14,1	13,4	Перекрытия	16
4	15,3	14,6	Кровля	11
5, 6	16,5	15,7	Полы	18
6а	27,1	25,8	Проемы	4
7	33,0	31,4	Отделочные работы	4
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	10
9	31,9	30,2	Особо строительные работы	2
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные и монолитные железобетонные. Каркас металлический и сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы чугунные, асфальтовые, из кислотоупорного кирпича с химической защитой.

Здания II группы капитальности.

Таблица 49

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	60-70	70-80		вес, %.
1	17,2	16,4	Фундаменты	14
2	18,9	18,0	Каркас	11
3	20,7	19,7	Стены и перегородки	22
4	22,4	21,3	Перекрытия	9
5, 6	24,2	23,0	Кровля	5
6а	39,6	37,7	Полы	9
7	48.2	45,9	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	11
9	46,4	44,3	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены из бетонных блоков и кирпичные. Перекрытия монолитные железобетонные. Покрытия сборные железобетонные с монолитными участками. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, цементные и из плиток и кислотоупорного кирпича с химической защитой.

Здания I группы капитальности.

Таблица 50

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	80-100	100-120		вес, %
1	21,6	20,6	Фундаменты	9
2	23,8	22,7	Каркас	10
3	26,1	24,9	Стены и перегородки	12
4	28,4	27,0	Перекрытия	12
5, 6	30,5	29,0	Кровля	3
6а	49,7	47,4	Полы	10
7	60,5.	57,7	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	8
9	58,3	55,6	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	19
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВЫПАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ

Характеристика здания

Фундаменты сборные и монолитные железобетонные. Каркас металлический и сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные и сборные железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные, из кислотоупорного кирпича и керамической плитки с химической защитой.

Здания II группы капитальности.

Таблица 51

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	12,5	11,9	Фундаменты	15
2	13,8	13,1	Каркас	13
3	15,0	14,3	Стены и перегородки	18
4	16,3	15,5	Перекрытия	14
5, 6	17,5	16,7	Кровля	4
6а	28,8	27,4	Полы	14
7	35,0	33,3	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	5
9	33,8	32,1	Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	6
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЛАЖНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные, бетонные и бутобетонные. Перекрытия монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены из блоков и кирпичные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 52

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1-3	3-3		вес, %
1	15,7	14,3	Фундаменты	22
2	17,3	15,7	Каркас	14
3	18,9	17,2	Стены и перегородки	12
4	20,5	18,6	Перекрытия	8
5, 6	22,0	22,0	Кровля	6
6а	36,1	32,9	Полы	8
7	44,0	40,0	Проемы	7
8	-	-	Отделочные работы	6
9	42,4	38,6	Сантехнические работы и электроосвещение	14
			Особо строительные работы	2
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЛОКИ ОТДЕЛЕНИИ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПЕРЕДЕЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, бетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены из железобетонных и керамзитобетонных панелей, кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, цементные. Строительные конструкции покрыты антикоррозийным химическим составом..

Здания II группы капитальности.

Таблица 53

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	800-1000	1000-1500		вес, %
1	9,6	9,4	Фундаменты	11
2	10,6	10,3	Каркас	24
3	11,5	11,3	Стены и перегородки	5
4	12,5	12,2	Перекрытия	3
5, 6	13,4	13,2	Кровля	16
6а	22 1	21,6	Полы	4
7	26,9	26,3	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	13
9	25,9	25,4	Сантехнические работы и электроосвещение	13
			Особо строительные работы	3
			Антикоррозийная химическая защита строительных конструкций	17
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ЭКСТРАКЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные бетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и из керамических плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 54

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	25-30	30-40		вес, %
1	19,9	18,1.	Фундаменты	5
2	21,9	19,9	Каркас	9
3	23,9	21,7	Стены и перегородки	28
4	25,9	23,5	Перекрытия	9
5, 6	27,9	25,3	Кровля	3
6а	45,8	41,6	Полы	6
7	55,7	50,7	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	7
9	53,8	48,9	Сантехнические работы и электроосвещение	14
			Особо строительные работы	4
			Прочие работы	10
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ РАЗДЕЛЕНИЯ ФАЙНШТЕЙНА

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные. железобетонные. Кровля; рулонная. Полы цементные и из керамических плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 55

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивный элементы	Удельный
альные пояса	90-100	100-110		вес, %
1	13,9	13,2	Фундаменты	24
2	15,2	14,5	Каркас	12
3	16,6	15,8	Стены и перегородки	19
4	18,1	17,2	Перекрытия и покрытия	20
5, 6	19,4	18,5	Кровля	4
6а	32,0	30,4	Полы	2
7	38.9	37,0	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	1
9	37,5	35,6	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	7
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

КАДМИЕВЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы из кислотоупорного кирпича и метлахских плиток, бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 56

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-40	40-50		вес, %
1	21,3	19,3	Фундаменты	13
2	23,4	21,2	Каркас:
3	25,6	23,2	металлический	4
4	27,7	25,1	железобетонный	8
5, 6	29,8	27,0	Стены и перегородки	20
6а	49,0	44,4	Перекрытия	13
7	59,6	54,0	Кровля	7
8	-	-	Полы	10
9	57,5	52,1	Проемы	5
			Отделочные работы	4
			Сантехнические работы и электроосвещение	9
			Особо строительные работы	6
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

КУПОРОСНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Стены кирпичные.. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые и из кислотоупорного кирпича.

Здания II группы капитальности.

Таблица 57

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	3-4	4-5		вес, %
1	17,4	15,8	Фундаменты	15
2	19,1	17,4	Стены и перегородки	24
3	20,9	19,0	Перекрытия	16
4	22,6	20,5	Кровля	4
5, 6	24,4	22,1	Полы	20
6а	40,0	36,3	Проемы	6
7	48,7	44,2	Отделочные работы	6
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	7
9	47,0	42,7	Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

КУПОРОСНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные. Каркас сборный железобетонный и металлический. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные железобетонные. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы из кислотоупорных керамических плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 58

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 50-60 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	17,9	Фундаменты	15
2	19,7	Каркас	21
3	21,5	Стены и перегородки	11
4	23,3	Перекрытия	5
5, 6	25,1	Кровля	4
6а	41,2	Полы	17
7	50,1	Проемы	3
8	-	Отделочные работы	7
9	48,3	Сантехнические работы и электроосвещение	12
		Особо строительные работы.	2
		Прочие работы	3
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ШЛАМОВЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и из метлахских и чугунных плит.

Здания I группы капитальности.

Таблица 59

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 50-65 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес,%
1	17,7	Фундаменты	7
2	19,5	Каркас	10
3	21,2	Стены и перегородки	23
4	23,0	Перекрытия	13
5, 6	25,0	Кровля	6
6а	40,7	Полы	5
7	49,6	Проемы	4
8	-	Отделочные работы	18
9	47,8	Сантехнические работы и электроосвещение	12
		Особо строительные работы	1
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

МЕДНОСЕРНЫЕ ЗАВОДЫ (ГЛАВНЫЕ КОРПУСА: ВАТЕРЖАКЕТНЫЙ, ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ И КОМПРЕССОРНАЯ)

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные и бутобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия из сборных железобетонных плит с плитным утеплением. Кровля рулонная. Полы цементные и глинобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 60

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 130-160 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	11,8	Фундаменты	6
2	13,0	Стены	16
3	14,2	Каркас	30
4	15,3	Перекрытия	2
5, 6	16,5	Кровля	7
6а	27,1	Полы	3
7	33,0	Проемы	3
8	-	Отделочные работы	1
9	31,9	Сантехнические работы и электроосвещение	2
		Особо строительные работы	27
		Прочие работы	1
		Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость железобетонных опор под циклоны и газосмесители.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ И ОБЕСКРЕМНИВАНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с шлаковым утеплением. Полы асфальтобетонные, щелочестойкие.

Здания II группы капитальности.

Таблица 61

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. мм	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	75-100	100-130		вес, %
1	15,9	15,1	Фундаменты	5
2	17,5	16,6	Каркас	41
3	19,1	18,1	Стены и перегородки	16
4	20,7	19,6	Перекрытия	1
5, 6	22,3	21,1	Кровля	12
6а	36,6	34,7	Полы	4
7	44,5	42,3	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	5
9	42,9	40,8	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	5
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ КАРБОНИЗАЦИИ И ВЫКРУЧИВАНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные на свайном основании. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные и из керамзитобетонных плит и асбоцементных листов. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные с гидроизоляцией.

Здания II группы капитальности.

Таблица 62

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный,
альные. пояса	150-200	200-250		вес, %
1	10,9	10,6	Фундаменты	23
2	12,0	11,7	Каркас	27
3  4	13,1  14,2	12,7  13,8	Стены и перегородки Перекрытия	6  2
5, 6	15,3	14,8	Кровля	6
ба	25,1	24,4	Полы	4
7	30,5	29,7	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	1
9	29,4	28,6	Сантехнические работы и электроосвещение	10
			Особо строительные работы	2
			Антикоррозийная химзащита строительных конструкций	16
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ВЫКРУЧИВАНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, бутобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены из кирпича и асбоцементных листов. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные, цементные и из керамических плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 63

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	80-100	100-150		вес, %
1	14,2	13,5	Фундаменты	16
2	15,6	14,9	Каркас	20
3	17,0	16,2	Стены и перегородки	5
4	18,5	17,6	Перекрытия	2
5, 6	19,9	18,9	Кровля	3
6а	32,7	31,1	Полы	4
7	39,8	37,8	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	4
9	38,3	36,5	Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	39
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительные работы включена стоимость сооружения декомпозеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЕМКИ БОКСИТА (ЗАГЛУБЛЕННЫЕ)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Стены наземной части из шлакобетонных камней, подземной части - железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистых асбоцементных плит по металлическим прогонам. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 64

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	6-10	10-12		вес, %
1	17,2	15,5	Фундаменты	32
2	18,9	17,1	Стены и перегородки	19
3	20,6	18,6	Перекрытия	7
4	22,4	20,2	Кровля	2
5, 6	24,1	21,7	Полы	4
6а	39,6	35,7	Проемы	2
7	48,2	43,4	Отделочные работы	2
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	2
9	46,4	41,9	Особо строительные работы	28
			Прочие работы	2
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сооружения бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ КАЛЬЦИНАЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, бетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены из кирпича и газобетонных панелей. Перекрытия и покрытие. железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтобетонные, цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 65

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	50-60	60-90		вес, %
1	17,2	16,7	Фундаменты	14
2	18,9	18,4	Каркас	20
3	20,6	20,0	Стены и перегородки	29
4	22,4	21,7	Кровля	10
5, 6	24,1	23,4	Полы	6
6а	39,6	38,4	Проемы	3
7	48,2	46,8	Отделочные работы	3
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	3
9	46,4	45,1	Особо строительные работы	6
			Прочие работы	5
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЛОКИ ОТДЕЛЕНИЙ МОКРОЙ ОБРАБОТКИ (ОТДЕЛЕНИЯ РАЗМОЛА, ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ, СГУЩЕНИЯ, ВЫПАРКИ И КЛАССИФИКАЦИИ)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, бетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные и металлические. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы мозаичные, асфальтовые, бетонные. Антикоррозийная защита конструкций.

Здания II группы капитальности.

Таблица 66

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	150-180	180-230		вес, %
1	8,4	8,2	Фундаменты	21
2	9,2	9,0	Каркас	23
3	10,1	9,8.	Стены и перегородки	11
4	10,9	10,7	Перекрытия	11
5, 6	11,8	11,5	Кровля	5
6а	19,3	18,9	Полы	6
7	23,5	23,0	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	4
9	22,7	22,1	Сантехнические работы и электроосвещение	10
			Особо строительные работы	4
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ЦИАНИРОВАНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены из бетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 67

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 15-20 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	10,3	Фундаменты	14
2	11,4	Стены и перегородки	35
3	12,4	Перекрытия	12
4	13,4	Кровля	14
5, 6	14,5	Полы	6
6а	23,7	Проемы	5
7	28,8	Отделочные работы	5
8		Сантехнические работы и электроосвещение	7
9	27,8	Особо строительные работы	2
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ПЕРЕРАБОТКИ, ЩЕЛОЧНЫХ ПЛАВОВ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные, бетонные и из кислотоупорных материалов.

Здания I группы капитальности.

Таблица 68

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	15-18	18-25		вес, %
1	11,1	10,1	Фундаменты	8
2	12,2	11,1	Каркас	20
3  4	13,3  14,4	12,1  13,1	Стены и перегородки Перекрытия	23  4
5; 6	15,5	14,1	Кровля	14
6а	25,5	23,2	Полы	12
7	31,1	28,3	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	1
9	30,0	27,3	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас здания металлический, железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные, металлические и из кислотоупорных материалов.

Здания I группы капитальности.

Таблица 69

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100-130	130-150		вес, %
1	13,3	12,1	Фундаменты	10
2	14,6	13,3	Каркас:
3	16,0	14,5	металлический	7
4	17,3	15,7	железобетонный	21
5,6  6а	18,6  30,6	16,9  27,8	Стены и перегородки Перекрытия	14  11
7	37,2	33,9	Кровля	4
8	-	-	Полы	8
9	35,9	32,7	Проемы	3
			Отделочные работы	3
			Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	10
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость железобетонных оснований сгустителей.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ФИЛЬТРОВАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Панельные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные и из кислотостойкого асфальта.

Здания II группы капитальности.

Таблица 70

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-30	30-40		вес, %
1	10,4	9,5	Фундаменты	13
2	11,4	10,5	Каркас	22
3	12,5	11,4	Стены и перегородки	20
4	13,5	12,4	Перекрытия, кровля	15
5, 6	14,6	13,3	Полы	4
6а	23,9	21,9	Проемы	5
7	29,1	26,6	Отделочные работы	2
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	10
9	28,1	25,7	Особо строительные, работы	8 1
			Прочие работы
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ОГНЕВОЙ ВЫПАРКИ РАСТВОРОВ И СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ КУПОРОСНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены из крупнопанельных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 71

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 8-12 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	15,0	Фундаменты	15
2	16,5	Каркас	17
3	18,0	Стены и перегородки	10
4	19,5	Перекрытия	3
5, 6	21,0	Кровля	2
6а	34,5	Полы	22
7	42,0	Проемы	3
8		Отделочные работы	8
9	40,5	Сантехнические работы и электроосвещение	14
		Особо строительные работы	5
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с газосиликатным утеплителем. Полы из линолеума и поливинилацетатные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 72

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	50-70	70-90		вес, %
1	25,4	23,1	Фундаменты	12
2	27,9	25,4	Каркас	7
3	30,5	27,7	Стены и перегородки	10
4	33,0	30,0	Перекрытия	16
5, 6	35,6	32.3	Кровля	2
6а	58,4	53,1	Полы	8
7	71,1	64,7	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	8
9	68,6	62,4	Сантехнические работы и электроосвещение	28
			Прочие работы	6
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СПЛАВОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический и сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы террацевые и цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 73

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	200-300	300-400		вес, %
1	20,7	18,8	Фундаменты	6
2	22,8	20,7	Каркас	18
3  4	24,8  26,9	22,6  24,4	Стены и перегородки Перекрытия	6  16
5, 6	29,0	26,3	Кровля	2
6а	47,6	43,2	Полы	7
7	58,0	52,6	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	8
9	55,9	50,8	Сантехнические работы и электроосвещение	28
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ МОЛИБДАТА АММОНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные и сборные железобетонные. Каркас железобетонный. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы из кислотоупорной керамической плитки.

Здания II группы капитальности.

Таблица 74

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-.	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-30	30-40		вес, %
1	17,0	15,5	Фундаменты	4
2	18,7	17,0	Каркас	21
3	20,4	18,6	Стены и перегородки	9
4	22,1	20,1	Перекрытия	10
5, 6	23,8	21,7	Кровля	2
6а	39,1	35,7	Полы	11
7	47,6	43,4	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	6
9	45,9	41,	Сантехнические работы и электроосвещение	18
			Особо строительные работы	5
			Прочие работы	10
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ВОЛЬФРАМОВЫХ ШТАБИКОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы полимерцементные с мраморной крошкой и цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 75

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные. пояса	30-40	40-50		вес, %
1	17,3	15,7	Фундаменты	11
2	19,0	17,3	Каркас	11
3	20,8	18,8	Стены и перегородки	9
4	22,5	20,4	Перекрытия	18
5, 6	24,2	22,0	Кровля	6
6а	39,80	36,1	Полы	8
7	48,4	42,0	Проемы	4
8	46,7	42,4	Отделочные работы	9
9			Сантехнические работы и электроосвещение	15
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	6
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДОВОДОЧНЫЕ ФАБРИКИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки железобетонные, шлакоалебастровые и деревянные. Перекрытия монолитные и сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы из кислотоупорного асфальта и метлахских плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 76

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	15,8	15,0	Фундаменты	12
2	17,3	16.5	Стены и перегородки	25
3	18,9	18,0	Перекрытия	17
4	20,5	19,5	Кровля	6
5,6	22,0	21,0	Полы	11
6а	36,3	34,5	Проемы	4
7	44,2	42,0	Отделочные работы	7
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	15
9	42,7	40,5	Особо строительные работы	1
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДОВОДОЧНЫЕ ФАБРИКИ (КОРПУСА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные, перегородки бетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, цементобетонные и из метлахских плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 77

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-40	40-50		вес, %
1	13,9	13,2	Фундаменты	8.
2	15,2	14,5	Стены и перегородки	29
3	16,6	15,8	Перекрытия	15
4	18,0	17,1	Кровля	6
5, 6	19,4	18.5	Полы	5
6а	32,0	30,4	Проемы	6
7	38,9	37,0	Отделочные работы	5
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	16
9	37,5	35,6	Особо строительные работы	2
			Прочие работы	8
			Итого


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас сборный и монолитный железобетонный. Стены подвала бутобетонные, наземной части кирпичные. Перекрытия из сборного и монолитного железобетона. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 78

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-50	50-60		вес, %
1	14,2	13,5	Фундаменты	16
2	15,6	14,9	Каркас	14
3	17	16,2	Стены и перегородки	5
4	18,5	17.6	Перекрытия	27
5,6	19,8	18,9	Кровля	5
6а	32,7	31,1	Полы	8
7	39,8	37,8	Отделочные работы	7
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	11
9	38,3	36,5	Особо строительные работы	5
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЛОКИ ЭЛЕКТРОПЛАВКИ КОНЦЕНТРАТА (ТИТАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные -и из керамзитобетонных плит. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, бетонные и из брусчатки и чугунных плит.

Здания I группы капитальности.

Таблица 79

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	110-140	140-170		вес, %
1	15,3	13,9	Фундаменты	20
2	16,8,	15,3	Каркас	31
3	18,0	16,6	Стены и перегородки	10
4	19,5	18,0	Перекрытия	9
5, 6	20,9	19,4	Кровля	3
6а	35,2	32,0	Полы	8
7	42,8	38,9	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	5
9	41,3	37,8	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ХЛОРИРОВАНИЯ (ТИТАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы ксилолитовые, асфальтобетонные и из кислотоупорного кирпича.

Здания I группы капитальности.

Таблица 80

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	160-190	190-220		вес, %
1	15,3	13,9	Фундаменты	11
2	16,8	15,3	Каркас	26
3	18,4	16,7	Стены и перегородки	17
4	19,9	18,1	Перекрытия	6
5, 6	21,4	19,5	Кровля	3
6а	35,2	32,0	Полы	13
7	42,8	38,9	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	4
9	41,3	37,5	Сантехнические работы и электроосвещение	9
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ХЛОРИРОВАНИЯ (МАГНИЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты сборные и монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный и металлический. Стены кирпичные и керамзитобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, асфальтобетонные, из керамических плиток и покрытые линолеумом.

Здания I группы капитальности.

Таблица 81

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	150-170	170-190		вес, %
1	17,1	15,4	Фундаменты	17
2	18,8	16,9	Каркас здания	25
3	20,5	18,5	Стены и перегородки	14
4	22,2	20	Перекрытия	10
5, 6	23,9	21,6	Кровля	4
6а	39,3	35,4	Полы	8
7	47,9	43,1	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы..	1
9	46,2	41,6	Сантехнические работы и электроосвещение	10
			Особо строительные работы	5
			Дренаж	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ РЕКТИФИКАЦИИ (ТИТАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Здание шестиэтажное с подвалом. Фундаменты бетонные и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены и перегородки здания кирпичные, стены подвала железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из кислотоупорных керамических плиток и клинкерные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 82

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	50-60	60-70		вес, %
1	23,5	21,4	Фундаменты	6
2	25,8	23,5	Каркас	18
3	28,2	25,7	Стены и перегородки	19
4	30,6	27,8	Перекрытия	17
5, 6	32,9	30,0	Кровля	1
6а	54,1	49,2	Полы	13
7	65,8	59,9	Проемы	2
8			Отделочные- работы	3
9	63,5	67,8	Сантехнические работы и электроосвещение	20
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ДИСТИЛЛЯЦИИ (ТИТАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные Покрытие бетонное. Кровля рулонная. Полы кислотоупорные, асфальтобетонные, полимерные и из стальных плит.

Здание I группы капитальности.

Таблица 83

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивны элементы	Удельный
альные пояса	150-180	180-200		вес, %
	12,7	11,5	Фундаменты	10
	14,0	12,7	Каркас	21
	15,2	13,8	Стены и перегородки.	11
	16,5	15,0	Перекрытия	11
	17,8	16,2	Кровля	3
	29,2	26,5	Полы	18
	35,6	32,2	Проемы	5
	-	-	Отделочные работы..	5
	34,3	31,1	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	6
			Прочие работы	4
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ КАРНАЛЛИТА

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас сборный железобетонный и металлический; Стены кирпичные и керамзитобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из керамической плитки, ксилолитовые и асфальтобетонные,

Здания I группы капитальности.

Таблица 84

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	50-70	70-100		вес, %
1	27,0	24,3	Фундаменты	15
2	29,7	26,7	Каркас	29
3	32,4	29.2	Стены и перегородки	13
4	35,1	31,6	Перекрытия	15
5, 6	37,8	34,0	Кровля	3
6а	62,1	55,9	Полы	6
7	75,6	68,0	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	1
9	72,9	65,6	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ПОДГОТОВКИ КОНЦЕНТРАТОВ С ГАЗООЧИСТКОЙ И СКЛАДАМИ КОНЦЕНТРАТОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и сборные железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные и монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, цементные, мозаичные".

Здания II группы капитальности.

Таблица 85

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-35	35-40		вес, %
1	16,3	15,5	Фундаменты	9
2	18,0	17,1	Каркас	11
3	19,5	18,6	Стены и перегородки	24
4	21,2	20,2	Перекрытия	10
5, 6	22,8	21,7	Кровля	3
6а	37,5	35,7	Полы	4
7	45,6	43,4	Проемы	6
8	-	-	Отделочные работы	17
9	44,0	41,9	Сантехнические работы и электроосвещение	11
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОЛИТЕЙНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундамента сборные и монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный и металлический. Стены кирпичные и керамзитобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, цементные, асфальтобетонные и из кислотоупорного кирпича, релина, керамических плиток и чугунных плит.

Здания I группы капитальности.

Таблица 86

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	80-110	110-130		вес, %
1	21,4	19,5	Фундаменты	24
2	23,5	21,4	Каркас	15
3	25,7	23,4	Стены и перегородки	12
4	27,8	25,5	Перекрытия	4
5, 6	30,0	27,3	Кровля	4
6а	49,2	44,9	Полы	11
7	59,9	54,6	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	1
9	57,8	52,7	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	17
			Дренаж	2
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОЛИТЕЙНЫЕ ЦЕХИ СО СКЛАДОМ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные. Каркас железобетонный. Стены из железобетонных панелей и кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из чугунных плит, брусчатки и асфальтовые.

Зданий II группы капитальности.

Таблица 87

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	80-100	100-120		вес, %
1	6,8	6,5	Фундаменты	13
2	7,5	7,2	Каркас	16
3	8,2	7,8	Стены и перегородки	14
4	8,8	8,5	Кровля	22
5, 6	9,5	9,1	Полы	16
6а	15,6	15,0	Проемы	8
7	19,0	18,2	Отделочные работы	1
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	6
9	18,4	17,6	Особо строительные работы	2
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕХИ (АНОДНОЕ И ВАЙЕРБАРСОВОЕ ОТДЕЛЕНИЯ)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический с заполнением шлакобетонными камнями. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы деревянные, торцовые и глинобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 88

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания, 60-70 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	7,1	Фундаменты	6
2	7,8	Каркас	44
3  4	8,5  9,2	Стены и перегородки Перекрытия	8  6
5,6	9,9	Кровля	4
6а	16,3	Полы	6
7	19,9	Проемы	4
8  9	-  19,2	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	3  13  5
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ РУКАВНЫХ ФИЛЬТРОВ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные, асфальтовые и из метлахских плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 89

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	3-4	4-5		вес, %
1	20,8	19,0	Фундаменты	11
2	22,8	20,9	Каркас	30
3	25,0	22,8	Стены и перегородки	14
4	27,0	24,7	Перекрытия	4
5, 6	29,1	26,6	Кровля	А
6а	47,8	43,7	Полы	5
7	58,2.	53,2	Проемы	3
8	56,2	51,3	Отделочные работы	4
9			Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	9
			Прочие работы	13
				2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ СУХИХ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные и частично из асбоцементных листов. Перекрытие сборное железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные, бетонные и из кислотоупорных плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 90

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-26	25-35		вес, %
1	18,3	16,6	Фундаменты	11
2	20,1	18,3	Каркас	29
3	22,0	19,9	Стены и перегородки	20
4	23,8	21,6	Перекрытия	6
5, 6	25,6	23,2	Кровля	4
6а	42,1	38,2	Полы	4
7	51,2	46,5	Проемы	3
8	49,4	44,8	Отделочные работы	3
9			Сантехнические работы и электроосвещение	11
			Особо строительные работы	7
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОЛОВА

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены из сборных железобетонных панелей и кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 91

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	2-5	5-10	10-20		вес, %
1	15,8	12,7	11,5	Фундаменты	18
2	16,4	13,9	12,6	Каркас	12
3	19,0	15,2	13,8	Стены и перегородки.	22
4	20,5	16,4	14,9	Перекрытия	9
5, 6	22,1	17,7	16,1	Кровля	6
6а	36,3	29 2	26,5	Полы	3
7	44,2	35,6	32,2	Проемы	9
8	-	-	-	Отделочные работы	3
9	42,7	34,3	31,1	Сантехнические работы и электроосвещение	10
				Особо строительные работы	6
				Прочие работы	2
				Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные бетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные и из керамических плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 92

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	14,6	13,3	Фундаменты	9
2	16,1	14,6	Каркас	13
3	17,5	16,0	Стены и перегородки	15
4	19,0	17,3	Перекрытия	14
5, 6	20,4	18,6	Кровля	5
6а	33,6	30,6	Полы	3
7	40,9	37,2	Проемы	6
8	-	-	Отделочные работы	3
9	39,4	35,9	Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	20
			Прочие работы	7
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена подбутка под каналы и приямки и усиленная гидроизоляция.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и сборные железобетонные. Стены кирпичные с железобетонным поясом. Покрытие сборное железобетонное. Кровля рулонная. Полы деревянные по бетонной подготовке.

Здания II группы капитальности.

Таблица 93

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 1,5-2 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	19,1	Фундаменты	17
2	21,0	Стены	36
3	22,9	Покрытие	10
4	24,8	Кровля	4
5,6	26,7	Полы	7
ба	44,0	Проемы	7
7  8  9	53,5  -  51,6	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	2  8  6
		Прочие работы	3
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные. Стены кирпичные и из асбоцементных листов по металлическому каркасу. Перекрытия из монолитного и сборного железобетона. Покрытие из сборного железобетона. Кровля из волнистой асбофанеры и рулонная. Полы цементные, мозаичные, плиточные, дощатые и бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 94

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 8-12 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	19,1	Фундаменты	20
2  3	21,0,  22,9,	Металлоконструкции Стены	24  17
4	24,8	Перегородки	1
5,6	26,7	Перекрытия	7
6а	44,0	Кровля	4
7	53,5	Полы	5
8	-	Проемы	4
9	51,6	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	2  10  2
		Прочие работы	4
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и монолитные железобетонные. Стены монолитные железобетонные и кирпичные. Перекрытия и покрытие монолитные и сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, асфальтобетонные, плиточные и дощатые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 95

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 6-7 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	13,7	Фундаменты	22
2	15,1	Стены и перегородки	28
3	16,4	Перекрытия	15
4	17,8	Кровля	5
5, 6	19,2	Полы	3
6а	31,5	Проемы	8
7	38,4	Отделочные работы	3
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	8
9	37,0	Особо строительные работы	1
		Прочие работы	7
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

КАМЕРЫ РЕАКЦИИ (МЕДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический. сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы щебеночные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 96

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территориальные пояса	Объем здания от 500 до 600 м>	Конструктивные элементы	Удельный вес,%
1	20,0	Фундаменты	28
2	22,0	Стены	19
У	24,0	Перекрытия	10
4	26,0	Кровля	6
5,6	28,0	Полы	3
6а	46,0	Проемы	4
7  8  9	56,0  -  54,0	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	1  1  27
		Прочие работы	1
		Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сооружения железобетонных баков.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

КАМЕРЫ РЕАКЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные по бетонной подготовке.

Здания II группы капитальности.

Таблица 97

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания от 400 до 500 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	20,9	Фундаменты	17
2  3	23,0  25,1	Стены и перегородки Перекрытия	24  12
4	27,2	Кровля	6
5, 6	29,3	Полы	4
6а	48,1	Проемы	3
7	58,5	Отделочные работы	1
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	4
9	56,4	Особо строительные работы	27
		Прочие работы	2
		Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сооружения железобетонных баков.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ КСАНТОГЕНАТА КАЛИЯ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены из шлакобетонных камней. Перекрытия монолитные железобетонные. Полы цементные. Кровля рулонная.

Здания II группы капитальности.

Таблица 98

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	7-9	9-12		вес, %
1	15,1	13.7	Фундаменты	11
2	16,6	15,1	Стены и перегородки	31
3	18,0	16,4	Перекрытия	14
4	19,6	17,8	Кровля	3
5, 6	21,2	19,2	Полы	5
6а	34,7	31,5	Проемы	4
7	42,3	38,4	Отделочные работы	3
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	23
9	40,8	37,0	Особо строительные работы	5
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ СОДЫ И ПОТАША

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные на свайном основании. Каркас металлический. Стены кирпичные и из асбоцементных листов. Перекрытия и покрытие железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтобетонные и из метлахских плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 99

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	400-500	500-600		вес, %
1	13,2	12,9	Фундаменты	14
2	14,5	14,2	Каркас	33
3	15,8	15,5	Стены и перегородки	10
4	17,2	16,8	Перекрытия	2
5, 6	18,5	18,1	Кровля	10
6а	30,4	29,7	Полы	3
7	37,0	36,1	Проемы	3
8	35,6	34,8	Отделочные работы	1
9			Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	1
			Антикоррозийная химическая защита строительных конструкций	10
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ СЕРИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементно-бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 100

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	6-8	8-10		вес, %
1	32,1	29,7	Фундаменты	12
2	35,3	32,7	Каркас	2
3	38,5	35,6	Стены и перегородки	12
4	41,7	38,6	Перекрытия	2
5, 6	44,9	41,6	Кровля	6.
6а	73,8	68,3	Полы	2
7	89,9	83,2	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	1
9	86,7	80,2	Сантехнические работы и электроосвещение	2
			Особо строительные работы	58
			Прочие работы	2
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сооружения вентиляционных металлических труб и приточно-вытяжных межкорпусных каналов с металлической футеровкой.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ ЦЕХОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ДИСТИЛЛЯЦИИ

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные. Ствол трубы железобетонный. Внутренняя химическая защита - оклейка ствола полиэтиленовым листом, битуминолом по кислотоупорному кирпичу. Наружная химическая защита - покрытие эпоксидным лаком на двуокиси титана. Высота трубы 120 м, диаметр 9,0 и 4,5 м.

Таблица 101

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем сооружения 730 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	882,9	Фундаменты	5
2	971,2	Ствол трубы	13
3	1059,5	Кладка, футеровка и изоляция трубы	35
4	1147,8	Металлические детали и конструкции	2
5, 6	1236,1	Антикоррозийная защита	25
6а	2031,0	Борова	14
7	2472,0	Прочие работы	6
8	-
9	2384,0	Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ ВЫСОТОЙ ДО 150 м И ДИАМЕТРОМ ДО 4 м

Характеристика сооружения

Фундаменты монолитные железобетонные и бетонные. Ствол трубы из титанового листа. Газоходы по железобетонной эстакаде. Борова футеруются кислотоупорным кирпичом.

Таблица 102

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м СООРУЖЕНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Стоимость 1 пог. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	5000	Фундаменты и цокольная часть	10
2	5500	Эстакады	2
3  4	6000  6500	Химическая защита Газоходы	5  5
5, 6	7000	Титановый ствол трубы	76
ба	11500	Электроосвещение	1
7	14000	Прочие работы	1
8	-
9	13500	Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

РЕКУПЕРАТОРНЫЕ СЕРИИ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные, железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные и асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 103

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1-1,5	1,5-2		вес, %
	13,4	12,2	Фундаменты	24
	14,7	13,4	Стены и перегородки	25
	16,1	14,6	Перекрытия	6
	17,4	15,9	Кровля	17
	18,8	17,1	Полы	3
	30,8	28,1	Проемы	4
	37,5	34,2	Отделочные работы	3
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	6
9	36,2	32,9	Особо строительные- работы	4
			Прочие работы	8
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЛОКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИИ (АЛЮМИНИЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные, железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые, бетонные и из брусчатки.

Здания II группы капитальности.

Таблица 104

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	9,6	8,9	Фундаменты	11
2	10,6	9,8	Каркас	12
3  4	11,5  12,5	10,7  11,6	Стены и перегородки Перекрытия	21  1
5, 6	13,4	12,5	Кровля	21
ба	22,1	20,5	Полы	7
7	26,9	24,9	Проемы	6
8  9	-  25,9	-  24,0	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	3  14  2
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ МЕДНЫХ ПОРОШКОВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Фермы металлические. Стены кирпичные. Покрытие сборное железобетонное. Кровля рулонная. Полы из керамических плиток и цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 105

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 180-200 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1  2	5,2  5,7	Фундаменты Каркас	27  17
3  4	6,2  6,8	Металлоконструкции Стены	26  7
5, 6	7,3	Перегородки	1
6а  7	12,0  14,6	Перекрытия Кровля	5  1
8	-	Полы	2
9	14,0	Проемы	1
		Отделочные работы	1
		Сантехнические работы и электроосвещение	6
		Особо строительные работы	5
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ МОЛИБДЕНОВЫХ ПОРОШКОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные, мозаичные и из металлических плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 106

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	14,4	13,1	Фундаменты	7
2	15,8	14,4	Каркас	6
3	17,3	15,7	Стены и перегородки	20
4	18,7	17,0	Перекрытия	10
5, 6	20,2	18,8	Кровля	10
6а	33,1	30,1	Полы	6
7	40,3	36,7	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	9
9	38,9	35,4	Сантехнические работы и электроосвещение	21
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы полимер-цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 107

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс., куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-50	50-70		вес, %
1	16,5	15,0	Фундаменты	22
2	18,2	16,5	Каркас	9
3	19,8	18,0	Стены и перегородки	12
4	21,5	19,5	Перекрытия	12
5, 6	23,1	21,0	Кровля	5
6а	38,0	34,5	Полы	10
7	46,2	42,0	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	7
9	44,6	40,5	Сантехнические работы и электроосвещение	17
			Прочие работы	2
			Итого	100
Примечание. В фундаментах учтена стоимость антикоррозийной защиты.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХИ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные и сборные железобетонные. Каркас металлический и сборный железобетонный. Стены кирпичные и из керамических панелей. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы из керамической плитки и покрытые линолеумом.

Здания I группы капитальности.

Таблица 108

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	20,2	18,4	Фундаменты	11
2	22,2	20,2	Каркас	17
3	24,2	22,1	Стены и перегородки	19
4	26,3	23,9	Перекрытия	20
5, 6	28,3	25.8	Кровля	4
6а	46,5	42,3	Полы	5
7	56,6	51,5	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	6
9	54,5	49,7	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	4
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная с плитным утеплителем.

Здания II группы капитальности.

Таблица 109

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 12-18 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	16,6	Фундаменты	10
2	18,3	Каркас	24
3	19,9	Стены и перегородки	21
4	21,6	Перекрытия	6
5, 6	23,2	Кровля	5
6а	38,2	Полы	4
7	46,5	Проемы	3
8	-	Отделочные работы	2
9	44,8	Сантехнические работы и электроосвещение	16
		Особо строительные работы	8
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ГАЗООЧИСТКИ ЦЕХОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Перекрытия железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и из кислотоупорных плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 110

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-12	12-15		вес, %
1	35,3	32,1	Фундаменты	12
2	38,3	35.3	Каркас	26
3	42,4	38,5	Стены и перегородки	8
4	45.9	41,7	Перекрытия	15
5, 6	49,4	44,9	Кровля	4
6а	81,2	73,8	Полы	7
7	98,8	89,9	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	3
9	95,3	86,7	Сантехнические работы и электроосвещение	11
			Особо строительные работы	11
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ГАЗООЧИСТКИ ЦЕХОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ДИСТИЛЛЯЦИИ (ТИТАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Колонны сборные железобетонные. Перекрытия сборные железобетонные. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I-группы капитальности.

Таблица 111

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные  пояса	8-9	9-11		вес, %
1	26,8	24,4	Фундаменты	11
2	29,5	26,8	Каркас	4
3	32,2	29,3	Стены и перегородки	13
4	34,8	31,6	Перекрытия	32
5, 6	37,5	34,1	Кровля	1
6а	61,6	56,1	Полы	3
7	75,0	68,3	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	2
9	72,4	65,9	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	17
			Прочие работы	8
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ГАЗООЧИСТКИ ЦЕХОВ ХЛОРИРОВАНИЯ (ТИТАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты монолитные сборные и железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Полы из кислотоупорных керамических плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 112

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	4-6	6-8		вес, %
1	48,6	44,2	Фундаменты	9
2	53,5	48,6	Каркас	36
3  4	58,3  63,2	53,0  57,5	Стены и перегородки Перекрытия	8  20
5, 6	68,0	61,8	Кровля	4
6а	112,0	102,0	Полы	5
7	136,0	124,0	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	2
9	131,0	119,0	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГАЗООЧИСТКА СЕРИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗА (КОЛОКОЛЬНЫЙ ГАЗООТСОС С ДЫМОСОСНЫМИ, ПОДСТАНЦИЕЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ И КАНАЛАМИ)

Характеристика здания

Фундаменты свайные железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные и железобетонные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 113

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	15-20	20-25		вес, %
1	30,4	28,9	Фундаменты	24
2	33,5	31,6	Каркас	11
3	36,5	34,8	Стены и перегородки	13
4	39,7	37,7	Кровля	5
5, 6	42,6	40,5	Полы	1
6а	69,9	66,5	Проемы	2
7	85,1	80,9	Отделочные работы	2
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	2
9	82,1	78,0	Особо строительные работы	38
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЗДАНИЯ ДЫМОСОСНЫХ (ЭКСГАУСТЕРНЫХ) БЕДНОГО ГАЗА

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные на свайных ростверках. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 114

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 1-2 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1  2	27,1  29,8	Фундаменты Каркас	29  9
3  4	32,5  35,2	Стены и перегородки Перекрытия	22  4
5, 6	37,9	Кровля	6
6а	62,3	Полы	2
7	75,9	Проемы	6
8	-	Отделочные работы	2
9	73,2	Сантехнические работы и электроосвещение	5
		Особо строительные работы	10
		Прочие работы	5
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВНЕШНИЕ ГАЗОХОДЫ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Характеристика сооружения

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Высота опор до 10 м.

Таблица 115

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м СООРУЖЕНИЯ, РУБ.

Территори-	Диаметр в свету, лик	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	от 1000 до 1500	от 1500 до 2000		вес, %
1	266	293	Фундаменты	12
2	293	322	Каркас	54
3  4  5, 6  6а  7	319  346  372  612,0  745,0	352  381  410  674,0  820,0	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение. Особо строительные работы	2  2  25
8  9	-  718,0	-  791,0	Прочие работы	5
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтено устройство специзоляции.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЗДАНИЯ ДЕЗАКТИВАЦИИ ПРИ ПУНКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ СПЕЦОТХОДОВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы по железобетонной плите из листовой нержавеющей стали. керамической плитки и покрытые линолеумом.

Здания II группы капитальности.

Таблица 116

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	4-5	5-5		вес, %
1	28,4	25,8	Фундаменты	8
2	31,2	28,4	Стены и перегородки	21
3	34,1	31,0	Перекрытия	12
4	36,9	33,5	Кровля	3
5, 6	39,8	36,1	Полы	11
6а	65,3	59,3	Проемы	7
7	79,6,	72,2	Отделочные работы	9
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	20
9	76,7	69,7	Особо строительные работы	4
			Прочие работы	5
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ЛИТЕЙНОГО И ПРОКАТНОГО ЦЕХОВ

Характеристика здания

Фундаменты сборные и монолитные железобетонные. Стены кирпичные. Каркас сборный железобетонный и металлический. Покрытия из крупных железобетонных панелей. Кровля рулонная. Пол бетонный и чугунный.

Здания I группы капитальности.

Таблица 117

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес. %
альные пояса	700-750	750-800
1	9,2	8,5	Фундаменты	12
2	10,2	9,2	Каркас	23
3	11,1	10,1	Стены и перегородки	15
4	12,0	10,9	Перекрытия	8
5, 6	12,8	11,8	Кровля	9
6а	21,2	19,5	Полы	4
7	25,8	23,7	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	1
9	24,8	22,9	Сантехнические работы и электроосвещение	18
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	4
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ЛИТЕЙНОГО И ПРОКАТНОГО ЦЕХОВ И СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Каркас сборный железобетонный и металлический. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные, чугунные, клинкерные и из метлахских плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 118

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м здания, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	300-350	350-400		вес, %
1	8,5	7,7	Фундаменты	5
2	9,3	8,5	Каркас	23
3	10,2	9,3'	Стены и перегородки	14
4	11.0	10,0	Перекрытия	7
5, 6	11,9	10,8	Кровля	12
6а	19,6	17,7	Полы	18
7	23,8	21,6	Проемы	6
8	-	-	Отделочные работы	3
9	23,0	20,8	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ЛИТЕЙНОГО, ПРОКАТНОГО И ФОЛЬГОПРОКАТНОГО ЦЕХОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Кровля из сборных армоцементных плиток с плитным утеплителем. Полы чугунные, мозаичные и из торцовой шашки и метлахских плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 119

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	125-150	150-175		вес, %
1	9,6	8,8	Фундаменты	10
2	10,6	9,6	Каркас	22
3	11,6	10,5	Стены и перегородки	13
4	12,5	11,9	Перекрытия	6
5, 6	13,5	12,3	Кровля	14
6а	22,1	20,2	Полы	15
7	26,9	24,6	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	3
9	25,9	23,8	Сантехнические работы. и электроосвещение	10
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный и металлический. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 120

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	480-500	500-520		вес, %
1	8,4	7,6	Фундаменты	12
2	9,3	8,4	Каркас	23
3	10,1	9,2	Стены и перегородки	14
4	10,9	9,9	Перекрытия	10
5, 6	11,8	10,7	Кровля	7
6а	19,3	17,5	Полы	4
7	23,5	21,3	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	1
9	22,7	20,5	Сантехнические работы и электроосвещение	21
			Особо строительные работы	4
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦИНКОПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Покрытия из крупнопанельных плит. Кровля рулонная. Полы клинкерные и асфальтобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 121

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	45-50	50-55		вес, %
1	13,7	12,4	Фундаменты	15
2	15,0	13,7	Каркас	15
3	16,4	14,9	Стены и перегородки	29
4	17,8	16,2	Перекрытия	9
5, 6	18,2	17,4	Кровля	3
6а	31,5	28,5	Полы	12
7	38,4	34,7	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	2
9	37,0	33,5	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕХИ ПРОКАТКИ СЛОЖНЫХ СПЛАВОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены шлакобетонные. Покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы чугунные и клинкерные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 122

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	35-40	40-45		вес, %
1	10,5	9,5	Фундаменты	9
2	11,5	10,5	Каркас	24
3	12,5	11,4	Стены и перегородки	19
4	13,6	12,4	Перекрытия	5
5, 6	14,6	13,3	Кровля	4
6а	24,2	21,9.	Полы	20
7	29,4	26,6	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	3
9	28,4	25,7	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ФОЛЬГОПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные и монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия сборные и монолитные железобетонные. Покрытия, железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые, клинкерные, бетонные и из керамических плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 123

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	175-200	200-225		вес, %
1	13,7	12,5	Фундаменты	12
2	15,1	13,7	Каркас	21
3	18,1	16,4	Стены и перегородки	16
4	19,6	17,8	Перекрытия	9
5, 6	21,1	19.2	Кровля	9
6а	31,5	28,8	Полы	6
7	38,4	35,0	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	6
9	37,0	33,8	Сантехнические работы и электроосвещение	17
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ФОЛЬГОПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас сборный железобетонный и металлический. Стены кирпичные и из бутобетонных и бетонных блоков. Покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 124

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания, 70-80 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	10,1	Фундаменты	9
2	11,1	Каркас	18
3	12,1	Стены	23
4  5,6	13,1  14,1	Перегородки Перекрытия	1  12
6а	23,2	Кровля	7
7	28,3	Полы	8
8	-	Проемы	3
9	27,3	Отделочные работы	5
		Сантехнические работы и электроосвещение	5
		Особо строительные работы	8
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный и металлический. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 125

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	130-150	150-170		вес, %
1	14,2	12,9	Фундаменты	18
2	15,6	14,2	Каркас	20
3	17.1	15,5	Стены и перегородки	15
4	18,5	16,8	Перекрытия	6
5, 6	19,9	18,1	Кровля	3
6а	32,7	29,7	Полы	7
7	39,8	36,1	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	1
9	38,3	34,8	Сантехнические работы и электроосвещение	17
			Особо строительные работы	9
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРЕССОВЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный и металлический. Стены кирпичные. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы чугунные, клинкерные и асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 126

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-25	26-30		вес, %
1	9,7	8,8	Фундаменты	5
2-	10,7	9,7	Каркас	15
3	11,7	10,6	Стены и перегородки	25
4	12,7	11,5	Перекрытия	9
5, 6	13,6	12,4	Кровля	2
6а	22,3	20,2	Полы	21
7	27,2	24,6	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	1
9	26,2	23,8	Сантехнические работы и электроосвещение	14
			Особо строительные работы	5
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ТРУБНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бутобетонные. Стены шлакобетонные. Каркас железобетонный. Кровля рулонная по сборным армоцементным плитам. Полы чугунные, мозаичные и ксилолитовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 127

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	45-50	50-55		вес, %
1	11,5	10.5	Фундаменты	14
2	12,6	11,5	Каркас	12
3	13,8	12,6	Стены и перегородки	12
4	14,9	13,6	Кровля	20
5, 6	16,1	14,7	Полы	20
6а	26,5	24,2	Проемы	7
7	32,2	29,4	Отделочные работы	2
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	11
9	31,1	28,4	Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ТРУБНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные и монолитные железобетонные. Стены кирпичные. Каркас металлический. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, из керамических плиток и чугунных плит.

Здания II группы капитальности.

Таблица 128

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	80-100	100-120		вес, %
1	14,7	13,3	Фундаменты	10
2	16,1	14,7	Каркас	19
3	17,6	16,0	Стены и перегородки	18
4	19,1	17,3	Перекрытия	7
5, 6	20,5	18,7	Кровля	6
6а	33,8	30,6	Полы	14
7	41,2	37,2	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	2
9	39,7	35,9	Сантехнические работы и электроосвещение	20
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ТРУБНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены из сборных железобетонных панелей. Перекрытия железобетонные. Кровля из сборных железобетонных элементов и рулонная. Полы клинкерные и асфальтобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 129

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	450-500	500-550		вес, %
1	8,7	7,9	Фундаменты	7
2	9,5	8,7	Каркас	35
3	10,4	9,4	Стены и перегородки	5
4	11,3	10,2	Перекрытия	10
5, 6	12,1	11,0	Кровля	14
6а	20,0	18,2	Полы	8
7	24,4	22,1	Проемы	7
8	-	-	Отделочные работы	1
9	23,5	21,3	Сантехнические работы и электроосвещение	11
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ТРУБНЫЕ ЦЕХИ (ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБОК)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Кровля из сборного железобетона и рулонная. Полы чугунные и мозаичные.

Здания II группы капитальности-.

Таблица 130

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ. '

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	130-150	150-170		вес, %
1	7,4	6,7	Фундаменты	7
2	8,2	7,4	Каркас	19
3	8.9	8,1	Стены и перегородки	12
4	9,6	8,8	Кровля	22
5, 6	10,4	9,4	Полы	25
6а	17,0	15,4	Проемы	5
7	20,7	18,8	Отделочные работы	2
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	6
9	20,0	18,1	Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕХИ ПРОВОЛОКИ ЛАТУННЫХ СПЛАВОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и бутовые. Каркас железобетонный и металлический. Стены шлакобетонные. Кровля рулонная по сборным железобетонным плитам. Полы чугунные и асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 131

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-23	23-26		вес, %
1	15,2	13,9	Фундаменты	10
2	16,7	15,2	Каркас	11
3	18,3	16,6	Стены и перегородки	13
4	19,8	18,0	Перекрытия	5
5, 6	21,3	19,4	Кровля	19
6а	35,0	32,0	Полы	29
7	42.6	38,9	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	3
9	41,0	37,5	Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ВОЛОЧИЛЬНЫЕ ЦЕХИ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас железобетонный и металлический. Стены шлакобетонные. Кровля рулонная по сборным железобетонным плитам. Полы цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 132

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	35-38	38-40		вес, %
1	6,2	5,7	Фундаменты	12
2	6,8	6,2	Каркас	19
3	7,5	6,8	Стены и перегородки	7
4	8,1	7,4	Перекрытия	5
5, 6	8,7	7,9	Кровля	15
6а	14,3	13,1	Полы	18
7	17,4	16,0	Проемы	6
8	-	-	Отделочные работы	5
9	16,7	15,4	Сантехнические работы и электроосвещение	10
			Особо строительные работы	2
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕХИ СВИНЦОВИСТЫХ ЛАТУНЕЙ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный и металлический. Стены кирпичные. Кровля рулонная по сборным железобетонным плитам. Полы чугунные, асфальтовые и из торцовой шашки.

Здания II группы капитальности.

Таблица 133

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	15-20	20-25		вес, %
1	6,2	5,6	Фундаменты	12
2	6,8	6,2	Каркас	15
3	7,4	6,7	Стены и перегородки	19
4	8,0	7,3	Перекрытия	4
5, 6	8,6	7,8	Кровля	10
6а	14,3	12,9	Полы	15
7	17,4	15,7	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	4
9	16,7	15,1	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	5
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕХИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены панельные железобетонные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 134

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-20	20-30		вес, %
1	10,7	9,7	Фундаменты	14
2	11,8	10,7	Каркас	21
3	12,8	11,6	Стены и перегородки	16
4	13,9	12,6	Перекрытия	9
5, 6	15,0	13,6	Кровля	9
6а	24,6	22,3	Полы	9
7	30,0	27,2	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	1
9	28,9	26,2	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕХИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 135

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-40	40-50		вес, %
1	7,4	6,4	Фундаменты	2.8
2	7,8	6,9	Каркас	9
3	8,3	7,5	Стены и перегородки	12
4	9,0	8,2	Перекрытия	16
5, 6	9,7	8,8	Кровля	9
6а	17,0	14,7	Полы	8
7	20,7	17,9	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	2
9	20,0	17,3	Сантехнические работы и электроосвещение	2
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕХИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 136

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-40	40-50		вес, %
1	8,0	7,3	Фундаменты	17
2	8,8	8.0	Каркас	13
3	9,7	8,8	Стены и перегородки	24
4	10,5	9.5	Перекрытия	16
5, 6	11,2	10,2	Кровля	6
6а	18,4	16,8	Полы	10
7	22.4	20,4	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	1
9	21,6	19,7	Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	2
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕХИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей. Перекрытия монолитные железобетонные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 137

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	50-60	60-70		вес, %
1	5,8	5,3	Фундаменты	10
2	6,4	5,8	Каркас	20
3	7,04	6,4	Стены и перегородки	17
4	7,6	6,9	Перекрытия	15
5, 6	8,1	7,4	Кровля	13
6а	13,3	12,2	Полы	10
7	16,2	14,8	Проемы	6
8	-	-	Отделочные работы	1
9	15,7	14,3	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕХИ ПО ПЕРЕПЛАВКЕ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты и каркас сборные  железобетонные. Перекрытие сборное железобетонное. Стены из керамзитобетонных панелей. Кровля рулонная. Полы бетонные и из чугунных плит.

Здания II группы капитальности.

Таблица 138

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	130-140	140-150		вес, %
1	7,2	6,6	Фундаменты	16
2	7,9	7,2	Каркас	12
3	8,6	7,9	Стены и перегородки	6
4	9,4	8,6	Перекрытия	18
5, 6	10,1	9,2	Кровля	10
6а	16,6	15,2	Полы	13
7	20,1	18,4	Проемы	7
8	-	-	Отделочные работы	1
9	19,4	17,8	Сантехнические работы и электроосвещение.	6
			Особо строительные работы	10
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость устройства технологических приямков.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ (ГЛАВНЫЕ КОРПУСА)

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 139

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	9,7	8,8	Фундаменты	12
2	10,8	9,8	Каркас	7
3	11,7	10,6	Стены и перегородки	28
4	12,7	11,5	Перекрытия	8
5, 6	13,8	12,5	Кровля	9
6а	22,3	20,2	Полы	14
7	27,2	24,6	Проемы	6
8	-	-	Отделочные работы	1
9	26,2	23,8	Сантехнические работы и электроосвещение.	5
			Особо строительные работы	9
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ (КОРПУСА СВИНЦОВЫХ ОТДЕЛЕНИИ)

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас железобетонный. перекрытия сборные железобетонные. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 140

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 2-5 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	13,6	Фундаменты	29
2	14,9	Каркас	17
3 4	16,3  17,7	Стены и перегородки Перекрытия	17  8
5, 6	19.0	Кровля	7
6а	31,3	Полы	6
7	38,1	Проемы	5
8	-	Отделочные работы	1
9	36.7	Сантехнические работы и электроосвещение	4
		Прочие работы	6
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ БАЗЫ (ОТДЕЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ)

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас железобетонный. Стены панельные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 141

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	12,8	11,6	Фундаменты	25
2	14,1	12,8	Каркас	14
3	15,4	14,0	Стены и перегородки	16
4	14,5	13,2	Перекрытия	16
5, 6	17,9	16,3	Кровля	6
6а	29,4	26,7	Полы	7
7	35.8,	32,5	Проемы	7
8	-	-	Отделочные работы	1
9	34,6	31,3	Сантехнические работы и электроосвещение	3
			Прочие работы	5
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

КОРПУСА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 142

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 2-5 тыс. куб. м	Конструктивные. элементы	Удельный вес, %
1	14,5	Фундаменты	18
2	16,0	Каркас	5
3  4	17,5  18,9	Стены и перегородки Перекрытия	22  24
5, 6	20,3	Кровля	3
6а	33,4	Полы	9
7	40,6	Проемы	12
8	-	Отделочные работы	3
9	39,2	Сантехнические работы и электроосвещение	1
		Прочие работы	3
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ДРОБЛЕНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас железобетонный. Стены из панелей ячеистого бетона. Перекрытия сборные и монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и из метлахских плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 143

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 15-25 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	21,8	Фундаменты	52
2	24,0	Каркас	16
3	26,2	Стены	5
4	28,3	Перекрытия	7
5, 6	30,5	Кровля	2
6а	50,1	Полы	2
7	61,0	Проемы	2
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	3
9	58,9	Особо строительные работы	10
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 млн. т/год)

Характеристика здания

Здание трехпролетное заглубленное, оборудовано мостовыми кранами. Фундаменты и подпорные стены бутобетонные и монолитные железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые, бетонные и цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 144

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	до 50-60	60-70		вес, %
1	35,6	34,5	Фундаменты	48
2	39,1	38,0	Каркас	15
3	42,7	41,4	Стены и перегородки	4
4  5, 6	46,2  49,8	44,9  48,3	Перекрытия Кровля	4  1
6а	81,9	79,4	Полы	3
7	99,7	96,6	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	1
9	96,1	93,2	Сантехнические работы и электроосвещение.	3
			Особо строительные работы	11
			Прочие работы	9
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Подземная часть монолитная железобетонная. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие сборные железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные, асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 145

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	90-100	100-110		вес, %
1	27,6	26,2	Фундаменты	31
2	30,3	28,9	Каркас	10
3	33,1	31,5	Стены и перегородки	10
4	35,8	34,1	Перекрытия	21
5, 6	38,6	36,7	Кровля	2
6а	63,5	60,3	Полы	3
7	77,3	73,4	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	1
9	74,5	70,7	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	14
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость железобетонных бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ НАЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Подземная часть монолитная железобетонная. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, мозаичные, торцовые, дощатые и из керамических плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 146

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	25-30	30-35		вес, %
1	29,1	27,7	Фундаменты	18
2	32,0	30,5	Каркас	15
3	34,9	33,3	Стены и перегородки	17
4	37,8	36,0	Перекрытия	7
5, 6	40,7	38,8	Кровля	1
6а	66,9	63,7	Полы	4
7	81,5	77,6	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	3
9	78,6	74,8	Сантехнические работы и электроосвещение.	11
			Особо строительные работы	22
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ ПОЛУЗАГЛУБЛЕННОГО ТИПА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Подземная часть монолитная железобетонная. Каркас металлический. Стены подземной части из керамзитобетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 147

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	18,5	17,1	Фундаменты	19
2	20,4	18,9	Каркас	19
3	22,3	20,6	Стены и перегородки	21
4	24,1	22,3	Перекрытия	7
5, 6	25,9	24,0	Кровля	3
6а	42,6	39,3	Полы	2
7	51,8	47,9	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	2
9	50,0	46,2	Сантехнические работы и электроосвещение.	14
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Здание трехпролетное, оборудованное мостовым краном. Фундаменты и подземная часть монолитные железобетонные.. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные и из керамических плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 148

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб.	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	37,7	35,9	Фундаменты	45
2	41,4	39,5	Каркас	11
3	45,2	43,1	Стены и перегородки	5
4	49,0	46,6	Перекрытия	3
5,6	52,7	50,2	Кровля	1
6а	86,7	82,6	Полы	3
7	105,6	100,5	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	2
9	101,8	96,9	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	20
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических и железобетонных бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Подземная часть здания монолитная железобетонная. Стены наземной части кирпичные. Каркас металлический. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 149

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	33,4	31,9	Фундаменты	26
2	36,8	35,0	Каркас	14
3	40,1	38,2	Стены и перегородки	14
4	43,5	41,4	Перекрытия	6
5, 6	46,8	44,6	Кровля	1
6а	76,8	73,4	Полы	5
7	93,5	89,3	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	2
9	90,2	86,1	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	24
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость железобетонных бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА СРЕДНЕГО И МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ НАЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Здание двухпролетное с мостовым краном. Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 150

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	140-150	150-160		вес, %
1	20,8	19,8	Фундаменты	17
2	22,9	21,8	Каркас	21
3  4	24,9  27,0	23,7  25,7	Стены и перегородки Перекрытия	5  13
5,6	29,1	27,7	Кровля	4
6а	47,8	45,5	Полы	8
7	58,2	55,4	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	2
9	56,2	53,5	Сантехнические работы и электроосвещение	11
			Особо строительные работы	16
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА СРЕДНЕГО И МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Здание многопролетное, оборудованное мостовым краном. Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные и из керамзитобетонных панелей. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 151

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-35	35-40		вес, %
1	18,5	17,7	Фундаменты	31
2	20,4	19,4	Каркас	13
3	22,2	21,2	Стены и перегородки	14
4	24.1	22,9	Перекрытия	4
5, 6	26,0	24,7	Кровля	4
6а	42,6	40,7	Полы	3
7	51,8	49,6	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	4
9	50,0	47,8	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	11
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА СРЕДНЕГО И МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Здание однопролетное, оборудованное краном.. Фундаменты и подземная часть монолитные железобетонные. Каркас металлический. Стены из крупных железобетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные, цементные и из брусчатки.

Здания I группы капитальности.

Таблица 152

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	70-80	80-90		вес, %
1	31,7	30,2	Фундаменты	52
2	34,9	33,2	Каркас	9
3	38,0	36,2	Стены и перегородки	14
4  5, 6	41,3  44,4	39,3  42,3	Перекрытия Кровля	6  1
6а	72,9	69,5	Полы	3
7	88,8	84,6	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	2
9	85,6	81,5	Сантехнические работы и электроосвещение	3
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА СРЕДНЕГО И МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 153

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	5-7	7-9		вес, %
1	19,2	17,4	Фундаменты	30
2	21,1	19,1	Каркас	13
3	23,0	20,9	Стены и перегородки	20
4	25,0	22,7	Перекрытия	13
5, 6	26,7	24,4	Кровля	3
6а	44,2	40,0	Полы	2
7	53,8	48,7	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	2
9	51,8	47,0	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА СРЕДНЕГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены из бетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 154

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	2-3	3-4		вес, %
1	28,5	25,9	Фундаменты	25
2	31,2	28,5	Стены и перегородки	36
3	34,0	31,0	Перекрытия	7
4	37,0	33,6	Кровля	5
5, 6	40,0	36.2	Полы	8
6а	65,6	59,6	Проемы	3
7	79,8	72,5	Отделочные работы	2
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	11
9	77,0	69,9	Особо строительные работы	2
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ДРОБЛЕНИЯ С ПРИЕМНЫМ БУНКЕРОМ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Стены из панелей ячеистого бетона. Каркас железобетонный. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 155

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	3-4	4-5		вес, %
1	27,0	24,5	Фундаменты	15
2	29,8	27,0	Каркас	10
3	32,4	29,4	Стены и перегородки	20
4	35,0	31,9	Перекрытия	13
5, 6	38,0	34,3	Кровля	5
6а	62,1	56,4	Полы	2
7	75,6	68,6	Проемы	7
8	-	-	Отделочные работы	2
9	72,9	66,2	Сантехнические работы и электроосвещение	1
			Особо строительные работы	24
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ГРОХОЧЕНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные бетонные и железобетонные. Каркас железобетонный, Стены из панелей ячеистого бетона. Перекрытия монолитные и сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и из керамических плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 156

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 15-20 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	14,6	Фундаменты	26
9	16,1	Каркас	19
3	17,5	Стены	12
4	19,0	Перекрытия	18
5,6	20,4	Кровля	3
6а	33,6	Полы	2
7	40,9	Проемы	4
8  9	-  39,4	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	2  7  5
		Прочие работы	2
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ГРОХОЧЕНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены из блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и из керамических плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 157

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	70-80	80-90		вес, %
1	16,0	15,3	Фундаменты	22
2	17,6	16,8,	Каркас	17
3	19,2	18,3	Стены и перегородки	8
4	20,8	19,8	Перекрытия	11
5, 6	22,4	21,4	Кровля	4
6а	36,8	35,2	Полы	8
7	44,8	42,8	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	8
9	43,2	41,3	Сантехнические работы и электроосвещение	13
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТОПЛИВА

Характеристика здания

Здание многопролетное с кранами. Фундаменты монолитные бетонные и железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия металлические и железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 158

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-12	12-15		вес, %
1	30,3	28,9	Фундаменты	35
2	33,3	31,8	Каркас	13
3	36,4	34,6	Стены и перегородки	11
4	39,4	37,5	Перекрытия	6
5, 6	42,4	40,4	Кровля	3
6а	69,7	66,5	Полы	2
7	84,8	80,9	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	2
9	81,8	78,0	Сантехнические работы и электроосвещение	9
			Особо строительные работы	15
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА АГЛОМЕРАЦИИ

Характеристика здания

Здание однопролетное. Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Стены из сборных железобетонных крупнопанельных плит и кирпичные. Каркас железобетонный. Кровля - рулонная с плитным. утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 159

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-20	20-30		вес, %
1	12,1	11,5	Фундаменты	17
2	13,3	12,7	Каркас	21
3	14,5	13,9	Стены и перегородки	22
4	15,8	15,0	Перекрытия	4
5, 6	17,0	16,2	Кровля	10
6а	27,8	26,5	Полы	5
7	33,9	32,2	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	4
9	32,7	31,1	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	7
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ОТДЕЛЕНИЯ СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ЦЕХОВ

Характеристика здания

Здание многопролетное с кранами. Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены из утепленных сборных железобетонных плит и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 160

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	80-90	90-100		вес, %
1	16,5	15,7	Фундаменты	9
2	18,2	17,3	Каркас	40
3	19,8	18,9	Стены и перегородки	14
4	21,5	20,4	Перекрытия	7
5, 6	23,1	22,0	Кровля	4
6а	38,0	36,1	Полы	4
7	46,2	44,0	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	3
9	44,6	42,4	Сантехнические работы и электроосвещение	14
			Прочие работы	4
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ОТДЕЛЕНИЯ ДЫМОСОСОВ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ЦЕХОВ

Характеристика здания

Здание однопролетное, с мостовым краном. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Каркас железобетонный. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 161

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	6-8	8-10		вес, %
1	15,3	14,5	Фундаменты	18
2	16,8	16,0	Каркас	25
3	18,3	17,4	Стены и перегородки	26
4	19,8	18,9	Кровля	11
5, 6	21,4	20,3	Полы	4
6а	35,2	33,4	Проемы	1
7	42,8	40,6	Отделочные работы	4
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	7
9	41,3	39,2	Особо строительные работы	2
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ОТДЕЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ АГЛОМЕРАТА АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ЦЕХОВ (ОТКРЫТАЯ ЭТАЖЕРКА, КРАНОВАЯ ЭСТАКАДА И ЗАКРЫТАЯ ГАЛЕРЕЯ)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Подпорные стены бутобетонные и монолитные железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 162

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЧАШЕВОГО ОХЛАДИТЕЛЯ

Территори- альные пояса	Стоимость одного охладителя, руб.	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1  2	77100  84810	Фундаменты Каркас	31  26
3  4	92520  100230	Стены и перегородки Перекрытия	3  12
5, 6	107940	Кровля	3
6а	177330	Полы	9
7	215880	Проемы	1
8	-	Отделочные работы	1
9	208170	Сантехнические работы и электроосвещение	6
		Прочие работы	8
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные и из бетонных панелей. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 163

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	600-800	800-1000		вес, %
1  2	11,1  12,2	10,8  11,8	Фундаменты Каркас	11  26
3	13,3	12,9	Стены и перегородки	7
4  5, 6	14,4  15,6	14,0  15,1	Перекрытия Кровля	9  6
6а	25,5	24,8	Полы	6
7	31,1	30,2	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	5
9	30,0	29,2	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	18
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических и железобетонных бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Здание многопролетное. Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас металлический. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные и асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 164

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	250-300	300-360		вес, %
1	11,2	10,9	Фундаменты	17
2	12,3	12,0	Каркас	20
3	13,4	13,0	Стены и перегородки	8
4  5, 6	14,5  15,7	14,1  15,2	Перекрытия Кровля	5  7
6а	25,8	25,1	Полы	7
7	31,4	30,5	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	6
9	30,2	29,4	Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	23
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Здание многопролетное, оборудованное мостовыми кранами. Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы, бетонные, ксилолитовые и из керамических плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 165

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	260-300	300-360		вес, %
1	12,2	11,6	Фундаменты	9
2	15,9	15,1	Каркас	37
3	14,6	13,9	Стены и перегородки	8
4	15,9	15,1	Перекрытия	3
5, 6	17,0	16,2	Кровля	7
6а	28,1	26,7	Полы	4
7	34,2	32,5	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	6
9	32,9	31,3	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	16
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических и железобетонных бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ более 10000 т/сутки)

Характеристика здания

Здание многопролетное, оборудованное краном. Фундаменты железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены крупноблочные из крупнопористого бетона. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и из метлахских плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 166

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	650-700	700-750		вес, %
1	14,7	14,0	Фундаменты	21
2	16.,2	15,4	Каркас	16
3	17,6	16,8	Стены и перегородки	12
4	19,1	18,2	Перекрытия	8
5, 6	20,6	19,6	Кровля	8
6а	33,8	32,2	Полы	5
7	41,2	39,2	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	3
9	39,7	37,8	Сантехнические работы и электроосвещение	4
			Особо строительные работы	20
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических и железобетонных бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 250 т/сутки)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Каркас металлический. Стены из крупнопористого бетона. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 167

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
	21,2	20,2	Фундаменты	18
	23,3	22,2	Каркас	12
	25,4	24,2	Стены и перегородки	22
	27,5	26,2	Перекрытия	12
	29,6	28,2	Кровля	3
	48,8	46,5	Полы	6
	59,4	56,6	Проемы	6
	-	-	Отделочные работы	4
	57,2	54,5	Сантехнические работы и электроосвещение	14
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены рубленые из бревен. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и частично цементные.

Здания IV группы капитальности.

Таблица 168

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 6-9 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	21 9	Фундаменты	24
2	24,0	Стены и перегородки	13
3	26,2	Перекрытия	4
4	28,4	Кровля	8
5, 6	30,6	Полы	5
6а	50,4	Проемы	3
7	61,3	Отделочные работы	1
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	12
9	59,1	Особо строительные работы	29
		Прочие работы	1
		Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сушильных печей и ростверков под чаны.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Каркас железобетонный и металлический. Стены из бетонных блоков. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 169

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	11,2	10,6	Фундаменты	18
2	12,3	11,7	Каркас	10
3	13,4	12,7	Стены и перегородки	33
4	14,5	13,8	Перекрытия	10
5, 6	15,6	14,8	Кровля	5
6а	25,8	24,5	Полы	5
7	31,4	30,0	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	4
9	30,2	28,8	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	4
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены из панелей ячеистого бетона. Перегородки кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 170

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100-110	110-120		вес, %
1	10,1	9,1	Фундаменты	12
2	11,1	10,0	Каркас	24
3	12,0	10,9	Стены и перегородки	13
4	13,2	11,9	Перекрытия	22
5, 6	14,2	12,8	Кровля	9
6а	23,2	20,9	Полы	4
7	28,3	25,5	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	4
9	27,3	24,6	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ФИЛЬТРАЦИИ И СУШКИ

Характеристика здания

Здание многопролетное, оборудованное краном. Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные, цементные и мозаичные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 171

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	90-110	110-130		вес, %
1	15,4	15,0	Фундаменты	16
2	17,0	16,5	Каркас	21
3	18,5	18,0	Стены и перегородки	10
4	20,0	19,5	Перекрытия	6
5, 6	21,6	20,9	Кровля	3
6а	35,4	34,5	Полы	4
7	43,1	42,0	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	3
9	41,6	40,5	Сантехнические работы и электроосвещение	8
			Особо строительные работы	25
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ФИЛЬТРАЦИИ И СУШКИ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные бетонные и железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, асфальтобетонные и из керамических плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 172

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	200-250	250-300		вес, %
1	9,7	9,5	Фундаменты	20
2	10,7	10,4	Каркас	18
3	11,6	11,4	Стены и перегородки	15
4	12,6	12,4	Перекрытия	12
5, 6	13,6	13,3	Кровля	8
6а	22,3	22,0	Полы	7
7	27,0	26,5	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	4
9	26,1	25,7	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	6
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ФИЛЬТРАЦИИ СО СКЛАДАМИ КОНЦЕНТРАТА

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Стены кирпичные. Каркас металлический. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 173

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	15-20	20-25		вес, %
	13,5	12,3	Фундаменты	23
	14,8	13,5	Каркас	19
	16,3	14,8	Стены и перегородки	14
	17,6	16,0	Перекрытия	18
	19,0	17,2	Кровля	5
	31,1	28,3	Полы	6
	37,8	34,4	Проемы	4
	-	-	Отделочные работы	4
	36,5	33,2	Сантехнические работы и электроосвещение	3
			Особо строительные работы	2
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ОТДЕЛЕНИЯ ПРОМЫВКИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и железобетонные. Каркас монолитный железобетонный и частично деревянный с металлическим креплением. Стены из асбоцементных листов. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 174

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 2-2,5 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	15,5	Фундаменты	6
2	17,1	Каркас	30
3	18,6	Стены	2
4	20,2	Перекрытия	5
5, 6	21,7	Кровля	3
6а	35,7	Полы	4
7	43,4	Проемы	3
8  9	-  41,9	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	1  26  19
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА СГУЩЕНИЯ (НА 2 СГУСТИТЕЛЯ ДИАМЕТРОМ ДО 30 м)

Характеристика здания

Фундаменты и подпорные стены бутобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные и асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 175

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-36	35-40		вес, %
1	9,7	9,3	Фундаменты	10
2	10,7	10,2	Каркас	16
3	11,7	11,1	Стены и перегородки	16
4	12,6	12,0	Перекрытия	17
5, 6	13,6	13,0	Кровля	1
6а	22,3	21,4	Полы	4
7	27,2	26,0	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	3
9	26,2	25,1	Сантехнические работы и электроосвещение	3
			Особо строительные работы	26
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сооружения двух железобетонных сгустителей.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА СГУЩЕНИЯ (НА 2 СГУСТИТЕЛЯ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 30 м)

Характеристика здания

Фундаменты монолитнее и железобетонные. Стены кирпичные. Каркас металлический и сборный железобетонный. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и из керамических плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 176

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-40	40-50		вес, %
1	14,4	13,7	Фундаменты	21
2	15,8	15,1	Каркас	13
3	17,3	16,4	Стены и перегородки	13
4	18,7	17,8	Перекрытия	9
5, 6	20,1	19,2	Кровля	7
6а	33,1	31,5	Полы	3
7	40,3	38,3	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	2
9	38,8	37,0	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	24
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сооружения двух железобетонных сгустителей:


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА СГУЩЕНИЯ (НА 3 СГУСТИТЕЛЯ ДИАМЕТРОМ ДО 30 м)

Характеристика здания

Здание однопролетное. Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия сборные и монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные из керамической плитки.

Здания I группы капитальности.

Таблица 177

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	16,4	15,6	Фундаменты	29
2	18,1	17,2	Каркас	7
3	19,7	18,8	Стены и перегородки	13
4	21,4	20,3	Перекрытия	10
5, 6	23,0	21.9	Кровля	3
6а	37,7	35,9	Полы	5
7	45,9	43,7	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	2
9	44,3	42,1	Сантехнические работы и электроосвещение	3
			Особо строительные работы	26
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость ужения трех железобетонных сгустителей,


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ОТКРЫТЫЕ СГУСТИТЕЛИ ДИАМЕТРОМ 30 м

(КОМПЛЕКС ИЗ ВОСЬМИ ОТКРЫТЫХ ЧАШЕВЫХ СГУСТИТЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 30 м КАЖДЫЙ С ЧЕТЫРЬМЯ ТОННЕЛЯМИ И ЭСТАКАДАМИ)

Характеристика здания

Фундаменты, чаши сгустителей, тоннели, эстакады, колонны и балки из монолитного железобетона.

Здания II группы капитальности.

Таблица 178

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЧАШЕВОГО СГУСТИТЕЛЯ

Территори- альные пояса	Стоимость одного сгустителя, руб.	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	80538	Сгустители	80
2	88592	Тоннели	14
3	96646	Эстакады	6
4	104700
5,6	112753	Итого	100
6а	185237
7	225506
8	-
9	217 453


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Каркас металлический. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Здания I группы капитальности.

Таблица 179

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	15,0	14,3	Фундаменты	37
2	16,5	15,8	Каркас	12
3	18,0	17,2	Стены и перегородки	13
4	19,6	18,6	Перекрытия	11
5, 6	21,1	20,1	Кровля	6
6а	34,5	32,9	Полы	5
7	42,0	40,0	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	4
9	40,5	38,6	Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	2
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ СО СКЛАДАМИ РЕАГЕНТОВ

Характеристика здания

Фундаменты сборные и монолитные железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания I группы, капитальности.

Таблица 180

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	25-30	30-36		вес, %
1	17,9	17,0	Фундаменты	25
2	19,7	18,7	Каркас	18
3	21,5	20,4	Стены и перегородки	12
4	23,3	22,1	Перекрытия	14
5, 6	25,0	23,8	Кровля	2
6а	41,2	39,1	Полы	7
7	50,1	47,6	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	3
9	48,3	45,9	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	9
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

КОРПУСА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ СО СКЛАДАМИ

Характеристика здания

Здание многопролетное с кранами. Фундаменты и подпорные стены монолитные и сборные железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 181

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	70-76	76-80		вес, %
1	14,9	14,2	Фундаменты	31
2	16,4	15,6	Каркас здания	11
3	17,9	17,0	Стены и перегородки	15
4	19,4	18,5	Перекрытия	10
5, 6	20,9	19,9	Кровля	7
6а	34,3	32,7	Полы	3
7	41,7	39,8	Проемы	4
8	-	-	Отделочные работы	9
9	40,2	38,3	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ОТДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные, железобетонные. Каркас деревянный с металлическим креплением и монолитный железобетон. Стеньг из асбоцементных волнистых листов. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 182

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 5-8 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	13,7	Фундаменты	27
2	15,1	Каркас	37
3	16,4	Стены	3
4	17,8	Кровля	3
5, 6	19,2	Полы	3
6а	31,5	Проемы	3
7  8  9	38,4  -  37,0	Металлоконструкции Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	4  1  7  11
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОРПУСА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ БАЗ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас железобетонный и металлический. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы паркетные, керамические и бетонные, покрытые линолеумом.

Здания II группы капитальности.

Таблица 183

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	22,7	20,6	Фундаменты	16
2	25,0	22,7	Каркас	9
3	27,2	24,7	Стены и перегородки	12
4	29,5	26,8	Перекрытия	13
5, 6	31,8	28,8	Кровля	3.
6а	52,2	47,4	Полы	10
7	63,6	57,7	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	6
9	61,3	55,6	Сантехнические работы и электроосвещение	20
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	5
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный и металлический. Стены из сборных железобетонных панелей и кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 184

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-12	12-15		вес, %
1	9,1	8,2	Фундаменты	22
2	10	9,1	Каркас	18
3	10,9	9,9	Стены	18
4	11,8	11,0	Перекрытия	18
5, 6	12,7	11,6	Кровля	4
6а	20,9	18,9	Полы	2
7	25,5	23,0	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	1
9	24,6	22,1	Сантехнические работы и электроосвещение	1
			Особо строительные работы	13
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЦЕХИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные и из керамзитобетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с утеплителем из керамзитобетонных плит. Полы из керамических плиток и покрытые линолеумом.

Здания II группы капитальности.

Таблица 185

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	5-7	7-10		вес, %
1  2	24,7  27,2	22,5  24,7	Фундаменты Каркас	19  12
3	29,6	27,0	Стены и перегородки	17
4	32,1	29,3	Перекрытия	7
5,6  6а	34,6  56,8	31,5  51,8	Кровля Полы	3  3
7  8	69,2  -	63,0  -	Проемы Отделочные работы	5  2
9	66,7	60,8	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	22
			Прочие работы	3
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость сооружения металлических бункеров и площадок с лестницами к ним.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РТУТНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Полы плиточные, цементно-бетонные и покрытые линолеумом и пластикатом.

Здания II группы капитальности.

Таблица 186

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1-3	3-5		вес, %
1	20,1	18,3	Фундаменты	12
2	22,1	20,1	Стены и перегородки	30
3  4	24,2  26,2	22,0  23,8	Перекрытия и покрытия Кровля	10  3
5, 6	28,2	25,6	Полы	5
6а	46,2	42,0	Проемы	5
7	56,3	51,2	Металлоконструкции	1
8	-	-	Отделочные работы..	8
9	54,3	49,4	Сантехнические работы. и электроосвещение	17
			Особо строительные работы	4
			Прочие работы	5
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РТУТНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые, цементные и покрытые линолеумом.

Здания II группы капитальности.

Таблица 187

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	16,7	16,4	Фундаменты	12
2	18,4	18,0	Каркас	7
3	20,0	19,7	Стены и перегородки	17
4	21,7	21,3	Перекрытия	12
5, 6	23,4	23,4	Кровля	12
6а	38,4	37,7.	Полы	10
7	46,8	45,9	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	7
9	45,1	44,3	Сантехнические работы и электроосвещение	11
			Особо строительные работы	7
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КРЕМНИЕВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ (КПП)

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная по пенобетонным плитам. Полы из керамических плиток и асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 188

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-20	20-30		вес, %
1	17,6	16,0	Фундаменты	21
2	19,4	17,6	Каркас	3
3	21,1	19,2	Стены и перегородки	24
4	22,3	20,8	Перекрытия	14
5, 6	24,6	22,4	Кровля	8
6а	40,5	36,8	Полы	3
7	49,3	44,8	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	7
9	47,5	43,2	Сантехнические работы и электроосвещение	13
			Особо строительные работы	3
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЦЕХИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДОМЕННЫХ БЛОКОВ ЭЛЕКТРОДНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые, цементные и бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 189

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	40-50	50-60		вес, %
1	10,0	9,7	Фундаменты	12
2	11,0	10,7	Каркас	14
3	12,0	11,6	Стены и перегородки	16
4	13,0	12,6	Перекрытия	6
5, 6	14,0	13,6	Кровля	17
6а	23,0	22,3	Полы	8
7	28,0	27,2	Проемы	7
8	-	-	Отделочные работы	4
9	27,0	26,2	Сантехнические работы и электроосвещение	9
			Особо строительные работы	6
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЦЕХИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДОМЕННЫХ БЛОКОВ ЭЛЕКТРОДНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный и металлический. Стены из. керамзитобетонных панелей. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 190

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	80-100	100-120		вес, %
1	8,6	8,2	Фундаменты	9
2	9,5	9,0	Каркас	9
3	10,3	9,8	Стены и перегородки	15
4	11,2	10,7	Перекрытия	6
5, 6	12,0	11,5	Кровля	18
6а	19,8	18,9	Полы	7
7	24,1	23,0	Проемы	6
8	-	-	Отделочные работы	4
9	23,2	22,1	Сантехнические работы и электроосвещение	16
			Особо строительные работы	9
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАФИТИРОВОЧНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный и металлический. Стены из керамзитобетонных панелей. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы из чугунных плит и жаростойкого бетона.

Здания II группы капитальности.

Таблица 191

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	170-200	200-230		вес, %
	8,9	8,6	Фундаменты	11
	9,8,	9,5	Каркас	8
	10,7	10,3	Стены и перегородки	11
	11,6	11,2	Перекрытия	4
	12,5	12,0	Кровля	16
	20,5	19,8	Полы	6
	24,9	24,1	Проемы	2
	-	-	Отделочные работы	5
	24,0	23,2	Сантехнические работы и электроосвещение	11
			Особо строительные работы	23
			Прочие работы	3
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость ужения дымовых труб.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЕМКОСТИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ СПЕЦОТХОДОВ

Характеристика здания

Емкости -монолитные железобетонные. Стены с внутренней стороны обшиты деревянными щитами. Перекрытия сборные железобетонные. Пол из булыжного камня.

Здания II группы капитальности.

Таблица 192

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем сооружения 50-80 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	33,1	Фундаменты	19
2	36,4	Стены и перегородки	30
3	39,7	Перекрытия	24
4	43,0	Полы	8
5, 6	46,3	Отделочные работы	13
ба	76,1	Прочий работы	6
7	92,7
8	-	Итого	100
9	89,4


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ С ЗДРАВПУНКТОМ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы из керамической плитки и релина.

Здания II группы капитальности.

Таблица 193

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	3-5	5-8		вес, %
1	28,2	25,6	Фундаменты	7
2	31,0	28,2	Каркас	11
3	33,8	30,7	Стены и перегородки	20
4	36,7	33,3	Перекрытия	18
5, 6	39,5	35,8	Кровля	6
6а	64,9	58,9	Полы	8
7	79,0	71,7	Проемы	8
8	-	-	Отделочные работы	5
9	76,1	69,1	Сантехнические работы и электроосвещение	16
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЦЕХИ УДОБРЕНИИ (МАГНИЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 194

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	13-15	15-18		вес, %
1	14,3	13,0	Фундаменты	10
2	15,7	14,3	Каркас	3
3	17,2	15,6	Стены и перегородки	11
4	18,6	16,9	Перекрытия	12
5, 6	20,0	18,2	Кровля	5
6а	32,9	29,9	Полы	6
7	40,0	36,4	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	2
9	38,6	35,1	Сантехнические работы и электроосвещение	3
			Особо строительные работы	42
			Прочие работы	3
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость железобетонных и металлических бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЦЕХИ ФЛОТАЦИИ (АЛЮМИНИЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 195

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	5-10	10-15		вес, %
1	12,6	11,3	Фундаменты	16
2	13,9	12,4	Каркас	7
3	15,1	13,6	Стены и перегородки	25
4	16,4	14,7	Перекрытия	2
5, 6	17,6	15,8	Кровля	12
6а	29,0	26,0	Полы	8
7	35,3	31,6	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	4
9	34,0	30,5	Сантехнические работы и электроосвещение	12
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГЛИНОЗАВОДЫ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены каркасные деревянные засыпные. Стропила деревянные. Кровля рулонная. Полы дощатые и асфальтовые.

Здания IV группы капитальности.

Таблица 196

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания, 1,5-2 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	8,2	Фундаменты	4
2	9,0	Стены	29
3	9,8	Перегородки	1
4	10,7	Перекрытия	12
5, 6	11,5	Кровля	4
6а	18,9	Полы	9
7	23,0	Проемы	7
8	-	Отделочные работы	2
9	22,1	Сантехнические работы и электроосвещение	24
		Особо строительные работы	2
		Прочие работы	6
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГЛИНОЗАВОДЫ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные и сборные Железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 197

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания, 2-3 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	10,9	Фундаменты	16
2	12	Каркас	1
3  4	13,1  14,2	Стены и перегородки Перекрытия	29  16
5, 6	15,3	Кровля	7
6а	25,1	Полы	8
7	30,5	Проемы	8
8	-	Отделочные работы	1
9	29,4	Сантехнические работы и электроосвещение	11
		Прочие работы	3
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГЛИНОЗАВОДЫ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены бутовые. Перекрытия монолитные и сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 198

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания, 3-5 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	12,7	Фундаменты	20
2	14	Стены и перегородки	31
3	15,2	Перекрытия	16
4	16,5	Кровля	4
5,6	17,8	Полы	5
ба	29,2	Проемы	5
7	35,6	Отделочные работы	3
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	10
9	34,3	Особо строительные работы	2
		Прочие работы	4
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ ГЛИНОЗАВОДОВ

Характеристика здания

Фундаменты. бутобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные железобетонным поясом. Перекрытие монолитное железобетонное. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые по плитному утеплителю.

Здания II группы капитальности.

Таблица 199

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания от 500 до 600 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	17,3	Фундаменты	37
2	19,0	Стены	22
3	20,8	Перекрытие и покрытие	9
4	22,5	Кровля	3
5, 6	24,2	Полы	3
6а	39,8	Проемы	7
7	48,4	Отделочные работы
8	-	Внутренняя сантехника и электроосвещение	5
9	46,7	Прочие работы	13
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОНВЕЙЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ ГЛИНОЗАВОДОВ

Характеристика сооружения

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Сооружения II группы капитальности.

Таблица 200

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м. РУБ.

Территори- альные пояса	Сечением 2,9х2,5 м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	200	Фундаменты	13
2	220	Стены	29
3  4	240  260	Перекрытия Кровля	17  16
5, 6	280	Полы	10
6а	460	Проемы	6
7	560	Отделочные работы	1
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	5
9	540	Прочие работы	3
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОТДЕЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ БАССЕЙНОВ (БЕЗ РЕЗЕРВУАРОВ)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные, железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 201

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-15	15-20		вес, %
1	14,9	13,8	Фундаменты	15
2	16.4	15,2	Каркас	33
3	17,9	16,6	Стены и перегородки	26
4	19,4	17,9	Кровля	7
5, 6	20,9	19,3	Полы	3
6а	34,3	31,7	Проемы	3
7	41,7	38,6	Отделочные работы	6
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	4
9	40,2	37,3	Особо строительные работы	2
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ДРОБЛЕНОЙ РУДЫ (СООРУЖЕНИЕ С ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗОЧНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПОДЗЕМНОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ)

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Каркас металлический. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 202

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	50-100	100-150		вес, %
1	22,9	21,9.	Фундаменты	30
2	25,2	24,0	Каркас	18
3	27,5	26,2	Стены и перегородки	2
4	29,8	28,4	Перекрытия	12
5, 6	32,1	30,6	Кровля	4
6а	52,7	50,4	Полы	5
7	64,1	61,3	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	3
9	61,8	59,1	Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	19
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ РУДЫ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и бутобетонные. Каркас металлический и монолитный железобетонный. Стены кирпичные и из железобетонных панелей. Перекрытия сборные и монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и цементные.

Здания И группы капитальности.

Таблица 203

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	100-110	110-120		вес, %
1	7,2	7,0	Фундаменты	23
2	7,9	7,7	Каркас	25
3	8,7	8,4	Стены и перегородки	14
4	9,4	9.1	Перекрытия	12
5, 6	10,1	9,8	Кровля	2
6а	16,6	16,1	Полы	2
7	20,2	19,6	Проемы	1
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	1
9	19,4	18,9	Особо строительные работы	20
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость вооружения бункеров, железнодорожной эстакады и футеровка.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ СЫРЬЯ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены железобетонные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 204

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	25-30	30-35		вес, %
1	9,1	8,3	Фундаменты	17
2	10,0	9,1	Каркас	10
3	11,0	10,0	Стены и перегородки	32
4	11,8	10,8	Перекрытия	2
5, 6	12,7	11,6	Кровля	15
6а	20,9	19,1	Полы	8
7	25,5	23,2	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	1
9	24,6	22,4	Сантехнические работы и электроосвещение	2
			Особо строительные работы	9
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Стены кирпичные. Каркас сборный железобетонный. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 205

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 50-55 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1  2	6,3  6,9	Фундаменты Каркас	22  24
3	7,5	Стены и перегородки	10
4	8,2	Перекрытия	8
5,6	8,8	Кровля	11
6а	14,5	Полы	8
7	17,6	Проемы	7
8	-	Отделочные работы	2
9	17,0	Сантехнические работы и электроосвещение	4
		Прочие работы	4
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 206

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	8-10	10-12		вес, %
1	9,0	8,2	Фундаменты	23
2	9,9	9,0	Каркас	16
3	10,8	9,8	Стены и перегородки	13
4	11,7	10,7	Кровля	27
5,6	12,6	11,5	Полы	11
6а	10,7	18,9	Проемы	6
7	25,2	23,0	Отделочные работы	1
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	1
9	24,3	22,1	Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ КОНЦЕНТРАТОВ И ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные и сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные и крупнопанельные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы кислотоупорные, асфальтовые и бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 207

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-40	40-50		вес, %
1	14,5	13,2	Фундаменты	23
2	16,0	14,5	Каркас	23
3	17.4	15,8	Стены и перегородки	15
4	18,9	17,2	Перекрытия	10
5, 6	20,3	18,5	Кровля	5
6а	33,4	30,4	Полы	8
7	40.6	37,0	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	2
9	39,2	35,6	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	4
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ БОКСИТА С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бутобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные и из асбоцементных плит. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы из уплотненного боксита и бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 208

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	130-150	150-180		вес, %
1	5,4	5,1	Фундаменты	22
2	5,9	5,6	Каркас	25
3	6,5	6,1	Стены и перегородки	13
4	7,1	6,6	Кровля	12
5, 6	7,6	7,2	Полы	12
6а	12,4	11,7	Проемы	2
7	15,1	14,3	Отделочные работы	4
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	3
9	14,6	13,8	Особо строительные работы	6
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРИЕМНЫЕ СКЛАДЫ ГЛИНОЗЕМА

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, бутобетонные, железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные и из железобетонных панелей. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 209

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-40	40-50		вес, %
1	14,6	14,2	Фундаменты	17
2	16,1	15,6	Каркас	11
3	17,5	17,0	Стены и перегородки	21
4	19,0	18,5	Перекрытия	12
5, 6	20,4	19,9	Кровля	9
6а	33,6	32,7	Полы	4
7	40,9	39,8	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	2
9	39,4	38,3	Сантехнические работы и электроосвещение	9
			Особо строительные работы	12
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ПЕКА (ПОДЗЕМНЫЕ)

Характеристика здания

Фундаменты и станы подземной части железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная с утеплителем и гидроизоляцией. Полы бетонные и асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 210

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	8-10	10-12		вес, %
1	24,6	23,4	Фундаменты	60
2	27,1	25,8	Каркас	9
3	29,5	28,0	Стены и перегородки	9
4	32,0	30,4	Кровля	13
5,6	34,4	32,5	Отделочные работы	2
6а	56,6	53,8	Сантехнические работы и электроосвещение	5
7	68,9	65,3	Особо строительные работы	1
8	-	-	Прочие работы	1
9	66,4	63,0
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ЖИДКОГО ПЕКА (С ШАТРОМ)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые и цементно-бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 211

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	45-50	50-55		вес, %
1	6,8	6,1	Фундаменты	26
2	7,5	6,7	Каркас	17
3	8,1	7,3	Стены и перегородки	14
4	8,8	7,9	Перекрытия	1
5, 6	9,5	8,5	Кровля	15
6а	15,6	14,0	Полы	3
7	19,0	17,1	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	3
9	18,4	16,5	Сантехнические работы и электроосвещение	10
			Особо строительные работы	8
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СИЛОСНЫЕ СКЛАДЫ КАРНАЛЛИТА

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 212

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-20	20-30		вес, %
1	12,6	11,5	Фундаменты	9
2	13,8	12,5	Каркас	6
3	15,1	13,7	Стены и перегородки	2
4	16,4	14,9	Перекрытия	11
5, 6	17,7	16,1	Кровля	6
6а	29,0	26,5	Полы	1
7	35,3	32,2	Проемы	2
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	3
9	34,0	31,1	Особо строительные работы	58
			Прочие работы	2
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость железобетонных силосных емкостей.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СИЛОСНЫЕ СКЛАДЫ ДЛЯ ПРИЕМА И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ РТУТЬСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ

Характеристика сооружения

Фундаменты, стены, перекрытия, колонны и бункера из монолитного железобетона. Футеровка стальными конструкциями с химической защитой. Стены кирпичные и железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 213

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ, РУБ.

Территори- альные пояса	При полезной емкости 7500 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	77,3	Монолитные бетонные и
2	85,0	железобетонные конструкции	80
3	92,8	Стальные конструкции	18
4	100,5	Полы	1
5, 6	108,2	Прочие работы	1
6а	178,8
7	216	Итого	100
8	-
9	209


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СИЛОСНЫЕ БАШНИ ГЛИНОЗЕМА (ДВЕ СИЛОСНЫЕ БАШНИ ДИАМЕТРОМ 10 м, ВЫСОТОЙ 41 м, С НАДСТРОЙКОЙ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные. Стены железобетонные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные.

Таблица 214

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	При емкости силоса 5-10 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	16,8	Фундаменты	38
2	18,5	Металлические лестницы	6
3	20,2	Стены и перегородки	35
4	21,8	Перекрытия	4
5, 6	23,5	Кровля	2
6а	38,6	Полы	1
7	47,0	Проемы	1
8	-	Отделочные работы	3
9	45,4	Особо строительные работы	9
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ТОВАРНОГО ГЛИНОЗЕМА С СИЛОСАМИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные и из асбоцементных листов. Перекрытия и покрытие железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 215

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-30	30-40		вес, %
1	16,3	14,8	Фундаменты	16
2	17,9	16,3	Каркас	1
3	19,6	17,8	Стены и перегородки	8
4	21,1	19,3	Перекрытия	1
5, 6	22,8	20,7	Кровля	6
6а	37,5	34,0	Полы	2
7	45,6	41,4	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	1
9	44,0	40,0	Сантехнические работы и электроосвещение	4
			Особо строительные работы	57
			Прочие работы	2
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость железобетонных силосных емкостей.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СИЛОСНЫЕ СКЛАДЫ СОДЫ И ПОТАША

Характеристика сооружения

Башня диаметром 18 м и высотой 36 м из листовой стали с металлическим каркасом опирается на железобетонную конструкцию. Кровля над силосами рулонная по железобетонной плите.

Таблица 216

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем сооружения 4-6 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	24,8	Фундаменты	8
2	27,3	Каркас	79
3	29,8	Кровля	1
4	32,2	Отделочные работы	3
5, 6	34,7	Особо строительные работы	9
6а	57,0
7	69,4	Итого	100
8	-
9	67,0


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ СИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные и сборные железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная и из асбоцементных волнистых листов. Полы из керамических плиток, деревянной шашки и асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 217

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	15-20	20-25		вес, %
1	13,2	12,0	Фундаменты	24
2	14,5	13,2	Каркас	3
3	15,8	14,4	Стены и перегородки	19
4	17,2	15,6	Перекрытия	9
5, 6	18,5	16,8	Кровля	9
6а	30,4	27,6	Полы	15
7	37,0	33,6	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	5
9	35,6	32.4	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	5
			Итого	.100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ СИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные и из асбоцементных листов; Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы кирпичные кислотоупорные и торцовые с полиизобутиленовой изоляцией и андезитовой шпаклевкой.

Здания II группы капитальности.

Таблица 218

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	6-9	9-12		вес, %
1	18,2	16,5	Фундаменты	9
2	20,0	18,2	Каркас	7
3	21,8	19,8	Стены и перегородки	8
4	23,7	21,5	Перекрытия	8
5, 6	25,5	23,1	Кровля	5
6а	41,9	38,0	Полы	28
7	51	46,2	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	2
9	49,1	44,6	Сантехнические работы и электроосвещение	4
			Особо строительные работы	24
			Прочие работы	4
			Итого	100
Примечания:

1. В стоимости полов учтено усиленное кислотозащитное покрытие пола.

2. В особо строительных работах учтена стоимость железобетонного поддона.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ЧЕРНОВОЙ МЕДИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые и железобетонные. Каркас железобетонный с заполнением шлакобетоном и металлический. Перекрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы торцовые и асфальтобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 219

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 6-8 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	10,6	Фундаменты	16
2	11,7	Каркас	18
3	12,7	Стены	12
4	13,8	Перекрытия	19
5, 6	14,8	Кровля	5
6а	24,4	Полы	19
7	29,7	Проемы	5
8	-	Отделочные работы	3
9	28,6	Электроосвещение	1
		Прочие работы	2
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены из бетонных блоков. Покрытия деревянные со шлаковым утеплением. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания III группы капитальности.

Таблица 220

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 1,5-2,5 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	12,5	Фундаменты	8
2	13,8	Стены и перегородки	21
3	15,0	Кровля	22
4	16,3	Полы	27
5,6	17,5	Проемы	6
6а	28,8	Сантехнические работы и электроосвещение	14
7	35,0	Прочие работы	2
8	-
9	33,8	Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Столбы железобетонные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Таблица 221

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м, РУБ.

Территори- альные пояса	Площадь сооруже- ния 100-200 кв. мм	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	20,0	Фундаменты	12
2	22,0	Стены и перегородки	3
3	24,0	Кровля	48
4	26,0	Полы	31
5,6	28,0	Проемы	1
6а	46,0	Сантехнические работы и электроосвещение	3
7	56,0	Прочие работы	2
8	-
9	54,0	Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ АНОДНОЙ МАССЫ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы деревянные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 222

ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	15-20	20-25		вес, %
1	8,4	8,0	Фундаменты	15
2	9,2	8,8	Каркас	25
3	10,1	9,6	Стены и перегородки	18.
4	10,9	10,4	Перекрытия	2
5, 6	11,8	11,2	Кровля	12
6а	19,3	18,4	Полы	8
7	23,5	22,4	Проемы	8
8	-	-	Отделочные работы	3
9	22,7	21,6	Сантехнические работы и электроосвещение	1
			Особо строительные работы	6
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 223

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 300-600 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	18,8	Фундаменты	32
2	20,6	Стены и перегородки	31
3	22,5	Перекрытия	8
4	24,4	Кровля	7
5, 6	26,2	Полы	2
6а	43,2	Проемы	11
7	52,6	Отделочные работы	2
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	1
9	50,8	Прочие работы	6
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ ЦЕХОВ РЕГЕНЕРАЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Перекрытия сборные железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 224

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 5-10 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	8,1	Фундаменты	36
2	8,9	Каркас	9
3	9,7	Стены и перегородки	20
4	10,6	Перекрытия	16
5,6	11,3	Кровля	3
6а	18,5	Полы	3
7	22,5	Проемы	6
8	-	Отделочные работы	4
9	21,8	Сантехнические работы и электроосвещение	1
		Прочие работы	2
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРИЕМНЫЕ СКЛАДЫ КАРНАЛЛИТА

Характеристика здания

Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 225

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	3-4	4-5		вес, %
1	15,2	13,8	Фундаменты	29
2	16,7	15,2	Стены и перегородки	13
3	18,3	16,6	Перекрытия	23
4	19,7	17,9	Кровля	5
5,6	21,2	19,3	Полы	1
6а	35,0	31,7	Проемы	6
7	42,6	38,6	Сантехнические работы и электроосвещение	6
8	-	-	Отделочные работы	3
9	41,0	37,3	Особо строительные работы	12
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ТИТАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты сборные и монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные из керамзитобетонных панелей. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 226

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-30	30-40		вес, %
1	12,2	11,1	Фундаменты	27
2	13,4	12 2	Каркас	16
3	14,6	13,3	Стены и перегородки	15
4  5,6	15,8  17,1	14,4  15,5	Перекрытия Кровля	8  12
6а	28,1	25,5	Полы	14
7	34,2	31,1	Проемы	1
8	-	-	Отделочные работы	1
9	32,9	30,0	Сантехнические работы и электроосвещение.	5
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ (ТИТАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Перекрытия сборные железобетонные. Стены сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 227

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	3,5-4,5	4,5-6,5		вес, %
1	9,1	8,3	Фундаменты	11
2	10,0	9,1	Каркас	12
3	10,9	9,9	Стены и перегородки	23
4	11,8	10,7	Перекрытия	13
5, 6	12,7	11,5	Кровля	9
6а	20,9	19,1	Полы	6
7	25,5	23,2	Проемы	12
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	3
9	24,6	22,4	Прочие работы	11
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ БЕЛОЙ ЖЕСТИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Покрытия из железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II. группы капитальности.

Таблица 228

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 2-5 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1  2	12,0  13,2	Фундаменты Каркас	28  7
3	14,4	Стены и перегородки	19
4	15,6	Перекрытия	10
5, 6	16,8	Кровля	5
ба	27,6	Полы	13
7	33,6	Проемы	9
8	-	Отделочные работы	1
9	32,4	Сантехнические работы и электроосвещение	1
		Прочие работы	7
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ВЗРЫВООПАСНОГО ЛОМА

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные.. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 229

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 30-70 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	72,0	Фундаменты	53
2	79,5	Стены и перегородки	22
3	86,5	Перекрытия	8
4	93,5	Кровля	3
5, 6	102	Полы	5
6а	166	Проемы	1
7	202	Отделочные работы	2
8	-	Особо строительные работы	6
9	194
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИЕМКИ СЫРЬЯ С ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯМИ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные и железобетонные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 230

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	60-65	65-80		вес, %
1	21,8	20,4	Фундаменты	41
2	24,0	22,4	Каркас	3
3  4	26,2  28,3	24,5  26,5	Стены и перегородки Перекрытия	15  8
5, 6	30,5	28,4	Кровля	5
6а	50,1	46,9	Полы	5
7	61,0	57,1	Проемы	1
8  9	-  58,9	-  55,1	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	1  6  14
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АНГАРЫ ДЛЯ ОТТАИВАНИЯ ЦИСТЕРН

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные по бетонному основанию.

Здания II группы капитальности.

Таблица 231

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания до 1000 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	16,4	Фундаменты	22
2	18,0	Стены	26
3  4	19,7  21,3	Перекрытия Кровля	7  4
5,6	23,0	Полы	3
6а	37,7	Проемы	4
7	45,9	Отделочные работы	2
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение.	11
9	44,3	Особо строительные работы	4
		Прочие работы	17
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОРПУСА ПОГРУЗОЧНЫХ БУНКЕРОВ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас металлический. Стены кирпичные и из панелей ячеистого бетона.. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные и мозаичные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 232

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	2-3	3-4		вес, %
1	42,3	38,5	Фундаменты	16
2	46,5	42,3	Каркас	22
3	50,8	46,2	Стены и перегородки	14
4	55,0	50,0	Перекрытия	2
5, 6	59,5	54,0	Кровля	2
6а	97,2	88,5	Полы	2
7	118,8	108,0	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	5
9	114,2	104,0	Сантехнические работы и электроосвещение	6
			Особо строительные работы	28
			Прочие работы	1
			Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость металлических бункеров.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

БУНКЕРНЫЕ ЭТАЖЕРКИ БЛОКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПЕРЕДЕЛОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический и железобетонный. Стены кирпичные и из керамзитобетонных панелей и асбоцементных листов. Перекрытия и покрытие. железобетонные. Кровля рулонная. Полы из бетона, многослойного релина и метлахских виток.

Здания 11 группы капитальности.

Таблица 233

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	60-80	80-100		вес, %
1	17,8	17,3	Фундаменты	13
2	19,6	19,0	Каркас	37
3	21,4	20,8	Стены и перегородки	16
4	23,1	22,5	Перекрытия	8
5, 6	24,9	24,2	Кровля.	3
6а	40,9	39,8	Полы	3
7	49,8	48,4	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	7
9	48,1	46,7	Сантехнические работы и электроосвещение	4
			Особо строительные работы	1
			Антикоррозийная химическая защита строительных конструкций	6
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы цементные и из метлахских плиток.

Здания I группы капитальности.

Таблица 234

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем 200-300 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	18,2	Фундаменты	17
2	20,0	Стены	27
3	21,8	Перекрытия	8
4	23,7	Кровля	8
5, 6	25,5	Полы	3
6а	41,9	Проемы	6
7	51,0	Отделочные работы	2
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	4
9	49,1	Особо строительные работы	18
		Прочие работы	7
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены из шлакоблоков с монолитным бетонным поясом. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 235

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 400-500 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	20,9	Фундаменты	20
2	23,0	Стены	30
3	25,1	Покрытие	12
4	27,2	Кровля	4
5, 6	29,3	Проемы	4
6а	48,1	Полы	3
7	58,5	Отделочные работы	4
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	2
9	56,4	Особо строительные работы	18
		Прочие работы	3
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 236

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 800-1000 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	15,5	Фундаменты	14
2  3	17,1  18,6	Стены и перегородки Перекрытия	32  16
4	20,2	Кровля	4
5, 6	21,7	Полы	2
6а	35,7	Проемы	5
7	43,4	Отделочные работы	1
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	9
9	41,9	Особо строительные работы	16
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные с монолитным железобетонным поясом. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Покрытия металлические и сборные железобетонные. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 237

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1-2	2-3		вес, %
1	13,7	12,7	Фундаменты	8
2	15,1	14	Стены	34
3	16,4	15,2	Перекрытия	13
4	17,8	16,5	Кровля	6
5, 6	19,2	17,8	Полы	4
6а	31,5	29,2	Проемы	3
7	38,4	35,6	Отделочные работы	1
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	8
9	37,0	34,3	Особо строительные работы	20
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные и сборные железобетонные по металлическим фермам. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 238

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	3-5	5-8		вес, %
	12,0	11,8	Фундаменты	24
	13,0	13	Стены и перегородки	20
	15,0	14,2	Перекрытия	3
	16,0	15,3	Кровля	7,
	17,0	16,5	Полы	2
	27,6	27,1	Проемы	3
	33,6	33,0	Отделочные работы	2
	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	4
	32,4	31,9	Особо строительные работы	31
			Прочие работы	4
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные и шлакоблочные. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Покрытие сборное железобетонное. Полы цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 239

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	5-8	8-10		вес, %
1	12,7	9,1	Фундаменты	26
2	14	10,0	Каркас	12
3	15,2	10,9	Стены	14
4	16,5	11,8	Перекрытия	7
5, 6	17,8	12,7	Кровля	5
6а	29.2	20,9	Полы	4
7	35,6	25,5	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	5
9	34,3	24,6	Сантехнические работы и электроосвещение	2
			Особо строительные работы	18
			Прочие работы	4
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены бутобетонные и кирпичные. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Покрытие сборное железобетонное. Полы асфальтовые и из метлахских плиток.

Здания И- группы капитальности.

Таблица 240

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 25-30 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	10,0	Фундаменты	16
2	11,0	Каркас	17
3  4	12,0  13,0	Стены и перегородки Перекрытия	21  13
5, 6	14,0	Кровля	5
6а	23,0	Полы	2
7	28,0	Проемы	3
8  9	-  27,0	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	1  4  17
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КАЛОРИФЕРНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены из бетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 241

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1,6-1,8	1,8-2	2-2,5		вес
1	26,9	26,4	25,9	Фундаменты	22
2	29,6	29,1	28,1	Стены и перегородки	50
3	32,3	31,7	31,1	Перекрытия	4
4	35.0	34,4	33,7	Кровля	10
5, 6	37,0	36,7	36,3	Полы	2
6а	61,9	60,7	59,6	Проемы	3
7	75,3	73,9	72,5	Отделочные работы	4
8	-	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	1
9	72,6	71,3	69,9	Прочие работы	4
				Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены из блоков крупнопористого бетона. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 242

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 100-200 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	76,2	Фундаменты	30
2  3	83,8  91,4	Стены и перегородки Перекрытия	50  1
4	99,1	Кровля	5
5, 6	106	Полы	2
6а	175	Проемы	5
7	213	Отделочные работы	5
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	1
9	206	Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные по бетонной подготовке.

Здания II группы капитальности.

Таблица 243

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 2-3 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	11,8	Фундаменты	15
2  3	13  14,2	Стены и перегородки Перекрытия	44  8
4	15,3	Кровля	4
5, 6	16,5	Полы	3
6а	27,1	Проемы	6
7	33,0	Отделочные работы	4
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	5
9	31,9	Особо строительные работы	4
		Прочие работы	7
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и из метлахских плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 244

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 5-5,5 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	10,0	Фундаменты	19
2	11,0	Стены и перегородки	32
3	12,0	Перекрытия	14
4	13,0	Кровля	6
5, 6	14,0	Полы	6
6а	23,0	Проемы	7
7	28,0	Отделочные работы	5
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	7
9	27,0	Особо строительные работы	1
		Прочие работы	3
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ВВ - ХРАНИЛИЩА

Характеристика здания

а. Хранилища на 5-15 т, объем здания 300-500 куб. м

Фундаменты бетонные, бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

б. Хранилища на 100-120 т, объем здания 1500-2000 куб. м

Фундаменты бетонные, бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 245

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территориальные пояса	а	б
1	18,0	12,6
2	19,8	13,9
3	21,6	15,1
4	23,4	16,4
5, 6	25,2	17,6
6а	41,4	29,0
7	50,4	35,3
8	-	-
9	48,6	34,0
Таблица 246

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ, %

Наименование конструктивных элементов	а	6
Фундаменты	12	14
Стены и перегородки Перекрытия Кровля	26  13  17	23  12  19
Полы	8	13
Проемы	7	6
Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Прочие работы	2  7  8	2  8  3
Итого	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СКЛАДЫ ВВ - ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Характеристика здания

а. Склады средств взрывания. Объем здания 500-1000 куб. м

Фундаменты бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные бетонные.

Здания II группы капитальности.

б. Патронированные мастерские. Объем здания 400-600 куб. м

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы цементные.

Здания II группы капитальности.

в. Помещения для сушки. Объем здания 200-400 куб. м

Фундаменты бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II-группы капитальности.

е. Лаборатории. Объем, здания 150-800 куб. м

Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы деревянные и из метлахских плиток.

Здания II группы капитальности.

д. Склады тары. Объем здания 300-500 куб. м

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 247

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территориальные пояса	а	б	в	г	д
1	17,2	17,2	29,7	35,0	9,8
2	18,9	18,9	32,7	38,5	10,8
3	20,6	20,6	35,6	42,0	11,8
4.	22,4	22,4	38,6	45,5	12,7
5, 6	24,1	24,1	41,6	49,0	13,7
6а	39,6	39,6	68,3	80,5	22,5
7	48,2	48,2	83,2	98,0	27,4
8	-	-	-	-	-
9	46,4	46,4	80,2	94,5	26,5
Таблица 248

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ, %

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля	16  30  17  9	18  25  10  8	15  40  14  7	15  40  10  4	20  32  14  6
Полы	9	9	4	4	7
Проемы	5	9	5	4	8
Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Прочие работы	3  8  3	8  9  4	3  10  2	8  10  5	4  5  4
Итого	100	100	100	100	100


249СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГАЛЕРЕИ НАЗЕМНЫЕ НА СТАЛЬНЫХ ОПОРАХ

Характеристика здания

Каркас металлический. Стены панельные утепленные. Перекрытия и покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные.

Таблица 249

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	3-5	5-10		вес, %
1	34,8	33,1	Фундаменты	5
2	38,2	36,4	Каркас	46
3	41,7	39,7	Стены	10
4	45,2	43	Перекрытия	10
5, 6	48,6	46,3	Кровля	8,
6а	80,0	76,1	Полы	14
7	97,4	92,7	Проемы	1
8  9	-  94,0	-  89,4	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение	2  4
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГАЛЕРЕИ ПОЛУПОДЗЕМНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты и Стены бутобетонные, частично, железобетонные. Каркас и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Таблица 250

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м

Территори- альные пояса	Стоимость 1 пог. м при сечении 2х3 м. руб.	Конструктивный элементы	Удельный вес, %
1	283	Фундаменты	22
2	312	Каркас	16
3	340	Стены и перегородки	32
4	368	Перекрытия	8
5, 6	397	Кровля	12
6а	651	Полы	4
7	792	Проемы	2
8	-	Отделочные работы	2
9	764	Сантехнические работы и электроосвещение	1
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГАЛЕРЕИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика здания

Стойки деревянные. Стены каркасные с обшивкой с двух сторон и засыпкой шлаком. Перекрытия, окна, двери и полы деревянные. Кровля рулонная.

Таблица 251

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м.

Территори- альные пояса	Стоимость 1 пог. м. при сечении 2х3 м. руб.	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	149	Фундаменты	8
2	164	Стены и перегородки	33
3	179	Перекрытия	32
4	194	Полы	9
5, 6	209	Проемы	2
6а	343	Отделочные работы	13
7	417	Сантехнические работы и электроосвещение	2
8	-	Прочие работы	1
9	402
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭСТАКАДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

Характеристика сооружения

Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Защитная стенка из сборных железобетонных плит. Обслуживающие площадки и лестницы из стали. Обшивка из листовой стали.

Здания II группы капитальности.

Таблица 252

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м

Территори- альные пояса	Стоимость 1 пог. м, руб.	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	1274	Фундаменты	21
2	1401	Каркас	40
3	1529	Перекрытия	17
4	1656	Отделочные работы	1
5, 6	1784	Особо строительные работы	16
6а	2930	Прочие работы	5
7	3567
8	-	Итого	100
9	3540


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭСТАКАДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОТОЙ ДО 8 м

Характеристика сооружений

Фундаменты железобетонные. Стойки и связи железобетонные металлические.

Таблица 253

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м

Территори- альные пояса	Стоимость 1 пог. м, руб.	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	189, 1	Фундаменты	38
2	208,0	Стойки и связи	61
3	226,9	Прочие работы	1
4	245,8
5, 6	264,7	Итого	100
6а	435
7	529
8	-
9	511


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭСТАКАДЫ ПУЛЬПОПРОВОДОВ И ШЛАМОПРОВОДОВ ВЫСОТОЙ ДО 8 м

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные. Стойки и связи железобетонные и металлические.

Таблица 254

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м

Территори- альные пояса	Стоимость; 1 пог. м, руб.	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	258,3	Фундаменты	61
2	284,1	Стойки и связи	39
3	310,0
4	335,8	Итого	100
5, 6	361,6
6а	594,0
7	723,0
8	-
9	697,0


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДВУХ-ТРЕХЪЯРУСНЫЕ, ЭСТАКАДЫ ПУЛЬПОПРОВОДОВ, ШЛАМОПРОВОДОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 10 м

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные. Стойки и связи железобетонные металлические. Опоры П-образные с металлическими фундаментами или железобетонными балками.

Таблица 255

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м

Территори- альные пояса	Стоимость 1 пог. м, руб.	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	463,3	Фундаменты	59
2	509,6	Стойки и связи	38
3	555,9	Прочие работы	3
4	602,8
5, 6	648,6	Итого	100
6а	1066,0
7	1297
8	-
9	1251


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ БАШЕННЫХ КОПРОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бетонные. Стены железобетонные, утепленные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 256

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	8-10	10-15		вес, %
1	34,7	31,6	Фундаменты	5
2	38,2	34,8	Каркас	15
3	41,6	37,9	Стены и перегородки	62
4	45,1	41,1	Перекрытия	3
5, 6	48,6	44,2	Кровля	1
6а	79,8	72,7	Полы	1
7	97,2-	88,5	Проемы	2
8	-	-	Отделочные работы	4
9	93,7	85,3	Сантехнические работы и электроосвещение	5
			Особо строительные работы	1
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОПРЫ ШАХТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ВЫСОТОЙ 20-25 м ДЛЯ СКИПОВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика сооружения

Фундаменты бетонные. Каркас деревянный. Обшивка дощатая.

Таблица 257

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Территори-	Стоимость, руб.	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1 пог. м копра	1 куб. м древесины		вес, %
1	478	74,6	Фундаменты	16
2	526	82,1	Каркас	55
3	574	89,5	Обшивка копра со всеми работами	15
4	621	97	Сантехнические работы и
5, 6	669	104	электроосвещение	11
6а	1099	172	Прочие работы	3
7	1338	209
8	-	-	Итого	100
9	1291	201


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОПРЫ ШАХТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ВЫСОТОЙ 25-30 м ДЛЯ КЛЕТЕВОГО И БАДЬЕВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика сооружения

Фундаменты бутобетонные столбовые. Каркас деревянный. Обшивка копра дощатая

Таблица 258

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Территори-	Стоимость, руб.	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1 пог. м копра	1 куб. м древесины		вес, %
1	321	58,2,	Фундаменты	19
2	353	64	Каркас	33
3	385	69,8	Обшивка копра с прочими работами	32
4  5, 6	417  449	75,7  81,5	Сантехнические работы и электроосвещение.	14
6а	738	134	Прочие работы	2
7	899	163
8	-	-	Итого	100
9	867	157


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОПРЫ ШАХТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ 15-20 м ДЛЯ КЛЕТЕВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика сооружения

Фундаменты бетонные, столбовые. Каркас металлический. Обшивка волнистым железом.

Таблица 259

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Территори-	Стоимость, руб.	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1 пог. м копра	1 т металло- конструкций копра		вес, %
1	1083	420	Фундаменты	9
2	1191	462	Каркас	83
3	1300	504	Электроосвещение	1
4	1408	546	Прочие работы	7
5, 6	1516	588
6а	2491	966	Итого	100
7	3032	1176
8	-	-
9	2924	1134


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОПРЫ ШАХТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ 20-28 м ДЛЯ ДВУХКЛЕТЕВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика сооружения

Фундаменты бетонные, столбовые. Каркас металлический. Обшивка волнистым железом.

Таблица 260

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Территори-	Стоимость, руб.	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1 пог. м копра	1 т металло- конструкций копра		вес, %
1	974	423	Фундаменты	8
2	1071	465	Каркас	82
3	1169	508	Электроосвещение	1
4	1266	550	Прочие работы	9
5, 6	1364	592
6а	2240	973	Итого	100
7	2727	1184
8	-	-
9	2630	1142


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОПРЫ ШАХТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ 25-30 м ДЛЯ КЛЕТЕВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика сооружения

Фундаменты бетонные столбовые. Каркас металлический. Обшивка волнистым железом;

Таблица 261

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Территори-	Стоимость, руб.	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1 пог. м копра	1 т металло- конструкций копра		вес, %
1	606	431	Фундаменты	17
2	667	474	Каркас	75
3	727	517	Электроосвещение	1
4	788	560	Прочие работы	7
5,6	848	603
6а	1394	891	Итого	100
7	1697	1207
8	-	-
9	1636	1164


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОПРЫ ШАХТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ 30-35 м ДЛЯ КЛЕТЕВОГО И СКИПОВОГО ПОДЪЕМОВ

Характеристика сооружения

Фундаменты бетонные. Обшивка металлическая с окраской.

Таблица 262

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Территори-	Стоимость, руб.	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1 пог. м копра	1 т металло- конструкций копра		вес, %
1	1180	393	Фундаменты	3
2	1300	432	Каркас металлический	90
3	1420	.472	Отделочные работы	3
4	1530	511	Сантехнические работы и
5, 6	1650	550	электроосвещение	2
6а	2714	904	Прочие работы	2
7	3304	1100
8	-	-	Итого	100
9	3186	1061


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОПРЫ НАДШАХТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ 35-40 м ДЛЯ СКИПОВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика сооружения

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Обшивка волнистым железом, окрашенная.

Таблица 263

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Территори-	Стоимость, руб.	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1 пог. м копра	1 т металло- конструкции копра		вес, %
1	1753	462	Фундаменты	14
2	1928	508	Каркас	85
3	2104	554	Электроосвещение	1
4	2279.	601
5, 6	2454	647	Итого	100
6а	4032	1063
7	4908	1294
8	-	-
9	4733	1247


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОПРЫ НАДШАХТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ 40-45 м ДЛЯ СКИПОВОГО И КЛЕТЕВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Обшивка волнистым железом.

Таблица 264

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Территори-	Стоимость, руб.	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1 пог. м копра	1 т металло- конструкции копра		вес, %
1	2393	461	Фундаменты	12
2	2632	507	Металлоконструкции	83
3	2872	553	Окраска копра	3
4	3111	599	Электроосвещение	1
5, 6	3350	645	Прочие работы....	1
6а	5504	1060
7	6700	1291	Итого	100
8	-	-
9	6461	1245


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ЛЕБЕДОК

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 265

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	до 100	100-200		вес, %
1	27,2	24,8	Фундаменты	32
2	29,9	27,3	Стены и перегородки	34
3	32,6	29,8	Перекрытия	9
4	35,4	32,2	Кровля	4
5, 6	38,1	34,7	Полы	6
6а	62,6	57	Проемы	5
7	76,2	69,4	Отделочные работы	3
8	73,4	67	Сантехнические работы и электроосвещение	3
9			Особо строительные работы	2
			Прочие работы	2
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ЛЕБЕДОК

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 266

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ. РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 200-300 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	16,4	Фундаменты	22
2	18,0	Стены и перегородки	28
3	19,7	Перекрытия	17
4	21,3	Кровля	7
5, 6	22,9	Полы	4
6а	37,7	Проемы	10
7	45,9	Отделочные работы	3
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	6
9	44,3	Прочие работы	3
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ ЛЕБЕДОК

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены из бетонных блоков. Покрытие из досок. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания III группы капитальности.

Таблица 267

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 200-300 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	29,2	Фундаменты	11
2  3	32,1  35,0	Стены и перегородки Перекрытия	59  2
4	37,9	Кровля	9
5, 6	40,9	Полы	2
6а	67,2	Проемы	6
7	81,8	Отделочные работы	6
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	1
9	78,8	Прочие работы	4
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ НАДШАХТНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и бетонные. Стены монолитные железобетонные. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 268

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 200-300 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	29,4	Фундаменты	23
2	32,3	Стены и перегородки	30
3	35,3	Перекрытия	9
4	38,2	Кровля	3
5, 6	41,2	Полы	2
6а	67,6	Проемы	4
7	89,3	Отделочные работы	1
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение.	17
9	79,4	Особо строительные работы	1
		Прочие работы	10
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ НАДШАХТНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные, железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с утеплителем. Полы бетонные, асфальтовые.

Здания II группы капитальности.

Таблица 269

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	0,8-1	1-2	2-3		вес, %
1	18,5	16,1	13,7	Фундаменты	17
2	20,4	17,7	15,1	Стены и перегородки	34
3	22,2	19,3	16,1	Перекрытия	14
4	24,1	20,9	17,8	Кровля	6
5, 6	25,9	22,5	19,2	Полы	4
6а	42,6	37	31,5	Проемы	8
7	51,8	45,1	38,4	Отделочные работы	3
8	-	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	7
9	50	43,5	37	Особо строительные работы	5
				Прочие работы	2
				Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ НАДШАХТНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные и сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и из рифленой стали.

Здания II группы капитальности.

Таблица 270

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 4-5 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	20,9	Фундаменты	12
2	23	Каркас	15
3  4	25,1  27,2	Стены и перегородки Перекрытия	18  14
5, 6	29,3	Кровля	2
6а	48,1	Полы	3
7	58,5	Проемы	5
8	-	Отделочные работы	1
9	56,4	Сантехнические работы и электроосвещение	5
		Особо строительные работы	24
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ НАДШАХТНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Каркас сборный Железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные ребристые. Покрытие сборное и монолитное железобетонное. Кровля. рулонная. Полы асфальтовые и цементные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 271

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 6-7 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	15,4	Фундаменты	20
2	16,9	Каркас	6
3	18,5	Стальные конструкции	7
4  5, 6	20,0  21,6	Стены и перегородки Перекрытия	17  15
6а	35,4	Кровля	5
7	43,4	Полы	4
8	-	Проемы	4
9	41,6	Отделочные работы	1
		Сантехнические работы и электроосвещение	11
		Особо строительные работы	9
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДАНИЯ НАДШАХТНЫЕ С КОРПУСОМ ДРОБЛЕНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены из панелей ячеистого бетона. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 272

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	10-12	12-15		вес, %
1	20,2	18,3	Фундаменты	14
2	22,1	20,1	Каркас	22
3	24,0	21,9	Стены и перегородки	23
4	26,3	23,8	Перекрытия	8
5, 6	28,2	25,6	Кровля	7
6а	46,5	42,1	Полы	3
7	56,6	51,2	Проемы	6
8	-	-	Отделочные работы	3
9	54,5	49,4	Сантехнические работы и электроосвещение	7
			Особо строительные работы	6
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

БУРОДОЛОТОЗАПРАВОЧНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с утеплителем. Полы асфальтовые.

Таблица 273

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	1-1,5	1,5-2		вес, %
1	13,9	12,7	Фундаменты	7
2	15,3	14,0	Стены и перегородки	33
3	16,7	15,2	Кровля	10
4	18,1	16,5	Полы	6
5, 6	19,5	17,8	Проемы	11
6а	32,0	29,2	Отделочные работы	7
7	38,9	35,6	Сантехнические работы и электроосвещение	2  5
8	-	-	Особо строительные работы	15
9	37,5	34,3	Прочие работы	4
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

БУРОДОЛОТОЗАПРАВОЧНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены из шлакобетонных камней. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 274

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 1,5-2 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	21,7	Фундаменты	18
2	23,9	Стены и перегородки	25
3	26,1	Перекрытия	8
4	28,2	Кровля	12
5, 6	30,4	Полы	5
6а	49,9	Проемы	2
7	60,8	Отделочные работы	2
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	6
9	58,6	Особо строительные работы	21
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛАБОРАТОРИИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены бревенчатые. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и цементные.

Здания IV группы капитальности.

Таблица 275

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 800-1200 куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	28,6	Фундаменты	11
2	31,5	Стены и перегородки	24
3	34,4	Перекрытия	6
4	37,2	Кровля	5
5, 6	40.1	Полы	6
6а	65,8	Проемы	8
7	80,1	Отделочные работы	5
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	9
9	77,2	Особо строительные работы	25
		Прочие работы	1
		Итого	100
Примечание. В особо строительных работах учтена стоимость печей горнов и боровов.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛАБОРАТОРИЙ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбофанерная. Полы асфальтовые и цементные. Здания I группы капитальности.

Таблица 276

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 2-3 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	29,3	Фундаменты	5
2	32,3	Стены и перегородки	40
3	35,2	Перекрытия	16
4	38,1	Кровля	3
5, 6	41,1	Полы	6
6а	67,4	Проемы	7
7	82	Отделочные работы	6
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	4
9	79,1	Особо строительные работы	12
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛАБОРАТОРИИ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные и сборные железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из керамической плитки и линолеума.

Здания II группы капитальности.

Таблица 277

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	20-25	25-30		вес, %
1	22,9	20,8	Фундаменты	7
2	25,2	22,9	Каркас	10
3	27,5	25,0	Стены и перегородки	17
4	29,8	27,0	Перекрытия	11
5, 6	32,1	29,1	Кровля	3
6а	52,7	47,8	Полы	9
7	64,1	58,2	Проемы	5
8	-	-	Отделочные работы	4
9	61,8	56,2	Сантехнические работы и электроосвещение	29
			Особо строительные работы	2
			Прочие работы	3
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛАБОРАТОРИИ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные и сборные железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля из асбоцементных волнистых листов. Полы из линолеума и паркетные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 278

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	30-40	40-50		вес, %
1	23,3	21,1	Фундаменты	14
2	25,6	23,2	Стены и перегородки	20
3	28,0	25,3	Перекрытия	18
4	30,3	27,4	Кровля	2
5, 6	32,6	29,5	Полы	8
6а	53,6	48,5	Проемы	6
7	65,2	59,1	Отделочные работы	5
8	-	-	Сантехнические работы и электроосвещение	20
9	62,9	57	Особо строительные работы	1
			Прочие работы	6
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МАШИННЫЕ ЗДАНИЯ СКИПОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

Характеристика здания

Фундаменты и стены из бутового камня. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Таблица 279

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 1,2-1,4 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	24,0	Фундаменты	21
2  3	26,4  28,8	Стены и перегородки Перекрытия	30  14
4	31,1	Кровля	7
5,6	33,5	Полы	4
6а	55,2	Проемы	3
7	67,2	Отделочные работы	2
8	-	Сантехнические работы и электроосвещение	18
9	64,8	Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ УЗЛЫ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и железобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные.

Здания II группы капитальности.

Таблица 280

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори-	Объем здания, тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный
альные пояса	5-10	10-15		вес, %
1	16,1	15,3	Фундаменты	34
2	17,6	16,3	Каркас	8
3	19,3	18,4	Стены и перегородки	12
4	20,9	19,9	Перекрытия	13
5, 6	22,5	21,4	Кровля	6
6а	37,0	35,2	Полы	4
7	45,1	42,8	Проемы	3
8	-	-	Отделочные работы	2
9	43,5	41,3	Сантехнические -работы и электроосвещение	15
			Особо строительные работы	2
			Прочие работы	1
			Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УЗЛЫ СОРТИРОВКИ

Характеристика здания

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия монолитные и сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и бетонные.

Здания I группы капитальности.

Таблица 281

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 1,4-1,5 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	29,1	Фундаменты	12
2	32,0	Стены	58
3	34,9	Перекрытия	5
4	37,8	Кровля	1
5,6	40,7	Полы	2
6а	66,9	Проемы	1
7  8  9	81,5  -  78,6	Отделочные работы Сантехнические работы и электроосвещение Особо строительные работы	1  10  9
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РАСКОМАНДИРОВОЧНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбошиферная. Перегородки, окна и двери деревянные. Полы паркетные и из метлахских плиток.

Здания II группы капитальности.

Таблица 282

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, РУБ.

Территори- альные пояса	Объем здания 3-5 тыс. куб. м	Конструктивные элементы	Удельный вес, %
1	32,3	Фундаменты	20
2	35,6	Стены и перегородки	18
3	38,8	Перекрытия	16
4	42,0	Кровля	5
5,6	45,3	Полы	9
6а	74,3	Проемы	8
7  8	90,4  -	Сантехнические работы и электроосвещение	16
9	87,2	Отделочные работы	7
		Прочие работы	1
		Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел V. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 283

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территори-	Бутовые при грунте	Бутобетонные при грунте	Бетонные при грунте	Железобетонные при грунте
альные пояса	средне- сухом	средне- скальном	средне- сухом	средне- скальном	средне- сухом	средне- скальном	средне- сухом	средне- скальном
1	30,4	33,6	38,4	41,6	34,5	37,7	39,6	42,8
2	33,4	37,0	42,2	45,8	38,0	41,5	43,6	47,1
3	36,5	40,3	46,1	49,9	41 4	45,2	47,5	51,4
4	39,5	43,7	49,9	54,1	44,9	49,0	51,5	51,5
5-6	42,6	47,0	53,8	58,2	48,3	52,8	55,4	59,9
6а	69,9	77,3	88,3	95,7	79,4	86,7	91,1	98,4
7	85,1	94,1	107,5	116,5	96,6	105,6	110,9	119,8
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	82,1	90,7	103,7	112,3	93,2	101,8	106,9	115,6


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

ШЛИХООБОГАТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные. Стены из бетонных блоков. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная трехслойная. Полы асфальтовые, бетонные, дощатые.

Здания II группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 2-3 тыс. куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 65,3 и 98,8 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	12
Стены и перегородки	30
Перекрытия	19
Кровля	2
Полы	7
Проемы	5
Отделочные работы	11
Сантехнические работы и электроосвещение	8
Особо строительные работы	5
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

ЗОЛОТОПРИЕМНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные. Стены монолитные из крупнопористого бетона. Перегородки из шлакобетонных плит. Перекрытия сборные железобетонные, утеплитель - шлаковата. Кровля из волнистой асбофанеры. Полы дощатые.

Здания II группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 300-400 куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 140 и 210 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	19
Стены и перегородки	29
Перекрытия	23
Кровля	6
Полы	3
Проемы	4
Отделочные работы	10
Сантехнические работы и электроосвещение	4
Особо строительные работы	1
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные. Каркас металлический. Стены бутобетонные. Перекрытия монолитные железобетонные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная с плитным утеплителем. Полы бетонные.

Здания I группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 5-6 тыс. куб.м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 56,0 и 88,2 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	13
Каркас	6
Стены и перегородки	20
Перекрытия	10
Кровля	3
Полы	3
Проемы	2
Отделочные работы	3
Сантехнические работы и электроосвещение	11
Особо строительные работы	28
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

ГАРАЖИ НА 10, 15 и 25 АВТОМАШИН

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Стены из керамзитобетонных блоков. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная трехслойная. Полы бетонные и деревянные.

Здания II группы капитальности.

Восстановительная  стоимость 1 куб. м здания

объемом 2,5 - 3,5 тыс. куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 112 и 167 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	20
Стены и перегородки	26
Перекрытия	12
Кровли	4
Полы	7
Проемы	2
Отделочные работы	4
Сантехнические работы и электроосвещение	12
Особо строительные работы	11
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

СКЛАДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ГРУЗОВ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены из бетонных блоков. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная четырехслойная. Полы бетонные.

Здания I группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 20-25 тыс. куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 32,0 - 47,3 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	14
Каркас	20
Стены и перегородки	18
Перекрытия	21
Кровля	5
Полы	6
Проемы	2
Отделочные работы	2
Сантехнические работы и электроосвещение	3
Особо строительные работы	8
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ГРУЗОВ

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья. Стены - рубленные из бревен. Перекрытия деревянные из брусьев. Кровля рулонная трехслойная. Полы дощатые.

Здания IV группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 1 - 1,5 тыс. куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равны 89 и 134 руб.

Фундаменты	17
Стены и перегородки	26
Перекрытия	20
Кровля	3
Полы	4
Проемы	2
Отделочные работы	6
Сантехнические работы и электроосвещение	4
Особо строительные работы	17
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты - ленточные железобетонные столбы. Стены из шлакобетонных панелей. Перекрытия цокольные монолитные железобетонные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рубероидная трехслойная. Полы асфальтовые.

Здания I группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 15 - 25 тыс. куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 46,3 и 70,0 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	13
Стены и перегородки	27
Перекрытия и кровля	37
Полы	4
Проемы	3
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические работы и электроосвещение	1
Особо строительные работы	10
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

ХРАНИЛИЩА ВВ ЕМКОСТЬЮ 25 т

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Стены деревянные каркасно-обшивные. Кровля из листовой стали по обрешетке. Полы асфальтовые.

Здания IV группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 500 - 1000 куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 35,5 и 50,5 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	20
Стены и перегородки	24
Кровля	16
Полы	24
Проемы	7
Отделочные работы	1
Сантехнические работы и электроосвещение	2
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

ХРАНИЛИЩА СВ

Характеристика здания

Фундаменты столбовые монолитные, железобетонные. Стены деревянные каркасно-обшивные. Кровля из листовой стали по обрешетке. Полы асфальтовые.

Здания IV группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 250-350 куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 51,3 и 78,3 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	25
Стены и перегородки	27
Кровля	12
Полы	11
Проемы	10
Отделочные работы	2
Сантехнические работы и электроосвещение	3
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

ЗДАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВМ

Характеристика здания

Фундаменты столбовые монолитные железобетонные. Стены деревянные, рубленные из брусьев. Перекрытия деревянные по прогонам и балкам. Кровля из листовой стали по обрешетке. Полы деревянные.

Здания IV группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 200 - 300 куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 116 и 174 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	15
Стены и перегородки	29
Перекрытия	17
Кровля	5
Полы	3
Проемы	4
Отделочные работы	9
Сантехнические работы и электроосвещение	12
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VI. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГАДАНСКОЙ И ПЕВЕКСКОЙ ЗОН

(9 территориальный пояс - Магаданская зона, 10 территориальный пояс - Певекская зона)

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные. Каркас металлический. Стены из бетонных блоков. Перекрытия монолитные железобетонные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы металлоцементные.

Здания I группы капитальности.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

объемом 10 - 14 тыс. куб. м для территориальных поясов 9 и 10 соответственно равна 95,6 и 144,0 руб.

Удельный вес конструктивных элементов в общей стоимости, %:

Фундаменты	19
Каркас	14
Стены и перегородки	26
Перекрытия	12
Кровля	5
Полы	7
Проемы	4
Отделочные работы	6
Сантехнические работы и электроосвещение	5
Особо строительные работы	1
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели на подземные горнокапитальные выработки подразделены на следующие виды сооружений:

вертикальные выработки, стволы шахт;

рудоспуски;

восстающие;

горизонтальные протяженные выработки;

камерные выработки.

Восстановительной стоимостью предусмотрен следующий комплекс работ по проходке выработок:

проходческие работы;

временное и постоянное крепление;

армировка стволов шахт;

устройство откаточных путей и стрелочных переводов;

прочие вспомогательные мелкие работы.

2. Укрупненные показатели разработаны для выработок определенного сечения в породах с коэффициентами крепости по шкале проф. Протодьяконова 5-6; 7-10; 11-15 и 16-20.

Стоимость дана на 1 куб. м соответствующего сечения в свету. Для перехода к восстановительной стоимости выработки с сечением, не предусмотренным данной номенклатурой, при одинаковых условиях проходки следует пользоваться формулой Добржинского:

С1 = С  S / S1

где С1 - искомая стоимость 1 м3 проходки (большего или меньшего сечения), руб.;

С - применяемая стоимость 1 м3 проходки (большего или меньшего сечения), руб.;

S - площадь сечения в свету применяемой выработки, кв. м;

S1 - площадь сечения в свету искомой выработки, кв. м

3. Крепление горных выработок учтено временное и постоянное.

В случае применения при постоянном креплении железобетонной крепи вместо бетонной для определения восстановительной стоимости нужно применять коэффициент 1,03.

4. Укрупненные показатели учитывают стоимость услуг вспомогательных цехов (вертикальные стволы 80 %; горизонтальные и камерные выработки 70 %) и накладные расходы с плановыми накоплениями 34,4 %. Кроме того, в соответствующих размерах учтены нелимитированные расходы и вспомогательные работы и затраты.

Кроме того, учтены нелимитированные расходы и вспомогательные работы и затраты в размере 23 %.

В восстановительной стоимости подземных выработок не учтен «капежа». В случае, если проходка производилась с учетом «капежа», для определения восстановительной стоимости следует применять коэффициент 1,04.


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

СТВОЛЫ ШАХТ СЕЧЕНИЕМ ДО 30 кв. м

Характеристика

Крепление бетонное.

Таблица 284

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территори-	Коэффициент крепости пород
альные пояса	2-3	4-6	7-9	10-14	15-18
1	69	71	72	79	88
2	76	78	79	86	97
3	82	85	86	94	106
4	89	92	93	102	115
5,6	96	99	101	110	123
6а	159	163	166	182	203
7	193	199	202	221	246
8	-	-	-	-	-
9	186	192	194	213	237
Таблица 285

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	2-3	4-6	7-9	10-14	15-18
Проходческие	53	58	62	70	76
Бетонные и железобетонные Армировка Прочие	32  13  2	27  13  2	24  12  2	17  11  2	12  10  2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

СТВОЛЫ ШАХТ СЕЧЕНИЕМ ДО 15 кв. м

Характеристика

Крепление бетонное.

Таблица 286

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	2-3	4-6	7-9	10-14	15-18
1	81	83	85	92	101
2	90	92.	94	101	111
3	98	100	102	111	121
4	106	108	110	120	131
5,6	114	116	118	129	141
6а	186	191	196	212	232
7	227	232	238	258	283
8	-	-	-	-	-
9	219	224	230	248	273
Таблица 287

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	2-3	4-6	7-9	10-14	15-18
Проходческие Бетонные и железобетонные	47  35	51  31	57  26	63  20	69  14
Армировка Прочие	17  1	17  1	16  1	16  1	16  1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

РУДОСПУСКИ И ВОССТАЮЩИЕ СЕЧЕНИЕМ 10-15 кв. м

Характеристика

Без крепления.

Таблица 288

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	16-18
1	36	48	61
2	40	53	67
3	43	58	73
4	47	62	79
5,6	50	67	85
6а	82,8	110	140
7	101	134	171
8	-	-	-
9	97.2	130	165
10	88
Таблица 289

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие Прочие	98  2	98  2	98  2
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

РУДОСПУСКИ И ВОССТАЮЩИЕ СЕЧЕНИЕМ 10-15 кв. м

Характеристика

Крепление бетонное.

Таблица 290

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	67	90	95
2	74	99	104
3	80	108	114
4	87	116	123
5,6	94	125	133
6а	154	207	218
7	188	252	265
8	-	-	-
9	181	243	255
Таблица 291

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ, СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие Постоянное бетонное крепление	40  49	45  46	54  38
Армировка Прочие	10  1	8  1	7  1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 20 кв. м

Характеристика

Двухпутные. Без крепления.

Таблица 292

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	28	38	56
2	31	42	62
3,	34	46	67
4	37	50	73
5,6	40	54	78
6а  7	64,4  78,4	87,4  106	129  157
8	-	-	-
9	75,6	103	151
Таблица 293

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие Бетонные и железобетонные Пути	65  12  22	74  9  16	81  7  11
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 20 кв. м

Характеристика

Двухпутные. Крепление торкретбетоном.

Таблица 294

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	39	49	60
2	42	54	66
3	46	59	72
4	50	64	78
5,6	54	69	84
6а	90	113	138
7	109	137	168
8	-	-	-
9	105	132	162
Таблица 295

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие Бетонные и железобетонные	47  37	60  28	68  21
Пути	15	11	10
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 20 кв. м

Характеристика

Двухпутные. Крепление торкретбетоном и железобетонными штангами.

Таблица 296

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	46	57	73
2	51	63	80
3	55	68	87
4	60	74	94
5,6	64	80	102
6а	106	131	168
7	129	160	204
8	-	-	-
9	124	154	197
Таблица 297

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие Бетонные и железобетонные	43  30	53  25	62  20
Крепления	14	11	9
Пути	12	10	8
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 20 кв. м

Характеристика

Двухпутные. Крепление торкретбетоном по металлической сетке.

Таблица 298

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	48	59	66
2	53	65	73
3	58	71	79
4	62	76	86
5,6	67	82	92
6а	110	136	152
7	134	165	185
8	-	-	-
9	130	159	178
Таблица 299

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие Бетонные и железобетонные Штанговые крепления	40  38  10	50  30  9	60  24  7
Пути	11	10	8
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 кв. м

Характеристика

Однопутные. Крепь деревянная.

Таблица 300

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	4-6	7-9	10-14
1	36	42	51
2	39	46	56
3	43	50	61
4	46	54	66
5,6	50	58	72
6а	83	97	117
7	101	118	142
8	-	-	-
9	97	113	138
Таблица 301

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	4-6	7-9	10-14
Проходческие	64	67	72
Бетонные	5	3	-
Деревянные крепления	20	19	17
Арматура и металл	-	-	-
Пути	10	10	10
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 кв. м

Характеристика

Однопутные. Крепление бетонное.

Таблица 302

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	4-6	7-9	10-14
1	58	65	71
2	63	72	78
3	69	78	85
4	75	85	92
5,6	81	91	99
6а	133	150	163
7	162	182	198
8	-	-	-
9	157	176	192
Таблица 303

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	4-6	7-9	10-14
Проходческие Бетонные	45  48	50  44	58  36
Армировка	-	-	-
Пути	6	5	4
Прочие	1	1	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 20 кв. м

Характеристика

Однопутные. Крепление бетонное.

Таблица 304

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	4-6	7-9	10-14
1	44	50	55
2	48	55	60
3	52	59	66
4	57	64	72
5,6	61	69	77
6а	101	115	126
7	123	140	154
8	-	-	-
9	119	135	148
Таблица 305

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	4-6	10-14	7-9
Проходческие Бетонные	48  41	47  42	55  36
Армировка	-	-	-
Пути	10	9	7
Разные	1	2	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 кв. м

Характеристика

Однопутные. Крепление торкретбетоном.

Таблица 306

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	60	79	90
2	66	86	99
3	71	94	108
4	77	102	117
5,6	83	110	126
6а	138	182	207
7	168	221	252
8	-	-	-
9	162	213	243
Таблица 307

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие	54	62 30 7	69
Бетонные и железобетонные	37		25
Штанговые крепления	-	-	-
Пути	8		5
Прочие	1		1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 куб. м

Характеристика

Однопутные. Крепление железобетонными штангами и торкретбетоном.

Таблица 308

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	66	82	98
2	73	90	108
3	79	98	118
4	86	107	127
5,6	93	115	137
6а	152	189	225
7	185	230	274
8	-	-	-
9	178	221	265
Таблица 309

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие Бетонные и железобетонные	48  33	58  27	65  22
Штанговые крепления	11	8	7
Пути	7	6	5
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 кв. м

Характеристика

Однопутные. Крепление торкретбетоном по металлической сетке.

Таблица 310

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	72	86	103
2	79	95	113
3	86	103	124
4	93	112	134
5,6	100	120	144
6а	166	198	237
7	202	241	288
8	-	-	-
9	194	232	278
Таблица 311

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие	51	60	65
Бетонные и железобетонные	31	25	22
Штанговые крепления	10	8	7
Пути	7	6	5
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

КАМЕРЫ СЕЧЕНИЕМ 10-15 кв. м

Характеристика

Крепление бетонное.

Таблица 312

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14
1	56	68
2	61	75
3	67	82
4	72	88
5,6	78	95
6а	129	156
7	157	190
8	-	-
9	151	184
Таблица 313

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14
Проходческие Бетонные и железобетонные Металл	43  51  1	53  42  1
Пути	4	3
прочие	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

КАМЕРЫ СЕЧЕНИЕМ 10-15 кв. м

Характеристика

Крепь штанговая с торкретбетоном.

Таблица 314

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14
1	52	64
2	57	70
3	63	77
4	68	83
5,6	73	90
6а	120	147
7	146	179
8	-	-
9	140	173
Таблица 315

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14
Проходческие Бетонные и железобетонные Металл	47  46  1	56  38  1
Пути	5	4
Прочие	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

КАМЕРЫ СЕЧЕНИЕМ 10-15 кв. м

Характеристика

Крепь штанговая с металлической сеткой и торкретбетоном.

Таблица 316

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14
1	47	66
2	52	73
3	56	79
4	61	86
5,6	65	92
6а	108	152
7	132	185
8	-	-
9	127	178
Таблица 317

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14
Проходческие Бетонные и железобетонные Металл	46  47  1	57  37  1
Пути	5	4
Прочие	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

КАМЕРЫ СЕЧЕНИЕМ 10-15 кв. м

Характеристика

Крепление торкретбетоном.

Таблица 318

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	40	54	67
2	46	59	74
3	50	65	80
4,	53	70	87
5,6	57	76	94
6а	95	124	154
7	116	151	188
8	-	-	-
9	110	146	181
Таблица 319

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие	57	66	74
Бетонные и железобетонные	34	26	20
Металл	1	1	1
Пути	7	6	4
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

КАМЕРЫ СЕЧЕНИЕМ 7-10 кв. м

Характеристика

Без крепления.

Таблица 320

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территори- альные пояса	Коэффициент крепости пород 15-18	Наименование работ	Удельный вес, %
1	59	Проходческие работы	97
2	68	Бетонные и железобетонные работы	1
3	71	Армировка	1
4	77	Прочие работы	1
5,6	83
6а	136	Итого	100
7	165
8	-
9	159


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

КАМЕРЫ СЕЧЕНИЕМ 7-10 кв. м

Характеристика

Крепление бетонное.

Таблица 321

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14	15-18
1	60	69	72
2	66	76	79
3	72	83	86
4	78	90	94
5,6	84	97	101
6а	138	169	166
7	168	193	202
8	-	-	-
9	162	186	194
Таблица 322

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие Бетонные и железобетонные Штанговые крепления Армировка	49  49  -  1	58  40  -  1	80  16  -  3
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

КАМЕРЫ СЕЧЕНИЕМ 7-10 кв. м

Характеристика

Крепление штангами с торкретбетоном.

Таблица 323

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14
1	55	76
2	61	84
3	66	91
4	72	99
5,6	77	107
6а	127	175
7	154	213
8	-	-
9	149	205
Таблица 324

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14
Проходческие Бетонные и железобетонные	44  30	55  23
Штанговые крепления Армировка Прочие	24  1  1	20  1  1
Итого	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

КАМЕРЫ СЕЧЕНИЕМ 7-10 кв. м

Характеристика

Крепление штангами с металлической сеткой и торкретбетоном.

Таблица 325

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территориальные	Коэффициент крепости пород
пояса	7-9	10-14
1	58	80
2	63	88
3	69	96
4	75	104
5,6	81	112
6а	133	184
7	163	224
8	-	-
9	157	216
Таблица 326

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент	крепости пород
	7-9	10-14
Проходческие Бетонные и железобетонные Штанговые крепления Армировка	44  29  23  3	54  24  19  2
Прочие	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК №2

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством цветной металлургии СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел VII. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

КАМЕРЫ СЕЧЕНИЕМ 7-10 кв. м

Характеристика

Крепление торкретбетоном.

Таблица 327

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м, РУБ.

Территори-	Коэффициент крепости пород	Территори-	Коэффициент крепости пород
альные пояса	7-9	10-14	15-18	альные пояса	7-9	10-14	15-18
1	42	72	77	6а	97	166	177
2	47	79	85	7	118	202	216
3	51	86	94	8	-	-	-
4	56	94	100	9	113	194	208
5,6	59	101	108
Таблица 328

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ, %

Наименование работ	Коэффициент крепости пород
	7-9	10-14	15-18
Проходческие	58	67	74
Бетонные и железобетонные	40	31	24
Штанговые крепления	-	-	-
Армировка	1		1
Прочие	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Общая часть

Часть I. Внешнее водоснабжение и канализация

Часть II. Внешние тепловые сети

Часть III. Внешние электрические сети


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Часть I. Внешнее водоснабжение и канализация

Техническая часть

Раздел 1. Сети и водоводы водопровода, сети и коллекторы канализации

Раздел 2. Здания и сооружения водопровода

Раздел 3. Здания и сооружения канализации


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Часть I. Внешнее водоснабжение и канализация

Раздел 1. Сети и водоводы водопровода, сети и коллекторы канализации

Вводные указания

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

Таблица 1. Сети из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 2 м

Таблица 2. Сети из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 3 м

Таблица 3. Сети из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 4 м

Таблица 4. Сети из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 2 м

Таблица 5. Сети из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 3 м

Таблица 6. Сети из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 4 м

Таблица 7. Сети из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 2 м

Таблица 8. Сети из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 3 м

Таблица 9. Сети из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 4 м

Таблица 10. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 2 м

Таблица 11. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 3 м

Таблица 12. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 4 м

Таблица 13. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 2 м

Таблица 14. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 3 м

Таблица 15. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 4 м

Таблица 16. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 2 м

Таблица 17. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 3 м

Таблица 18. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 4 м

Таблица 19. Сети из чугунных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 20. Сети из чугунных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 21. Сети из чугунных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 22. Водоводы из чугунных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 23. Водоводы из чугунных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 24. Водоводы из чугунных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 25. Сети из стальных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 26. Сети из стальных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 27. Сети из стальных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 28. Водоводы из стальных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 29. Водоводы из стальных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 30. Водоводы из стальных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 31. Противопожарные гидранты и колонки водоразборные

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 32. Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 33. Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 34. Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 35. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 36. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 37. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 38. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 5 м

Таблица 39. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 6 м

Таблица 40. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 7 м

Таблица 41. Сети канализации и коллекторы из чугунных труб.

Таблица 42. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 2 м

Таблица 43. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 3 м

Таблица 44. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 4 м

Таблица 45. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 5 м

Таблица 46. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 6 м

Таблица 47. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 7 м

Таблица 48. Сети и коллекторы из бетонных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 49. Сети и коллекторы из бетонных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 50. Сети и коллекторы из бетонных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 53. Футляры под дорогами


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Часть I. Внешнее водоснабжение и канализация

Раздел 2. Здания и сооружения водопровода

Вводные указания

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 56. Станции насосные береговые первого подъема

Таблица 57. Самотечные водоводы из стальных труб от водоприемных оголовков до насосных станций первого подъема

Таблица 58. Водоприемники-оголовки (подводные) при заборе воды до 10 тыс. куб. м/сутки

Таблица 59. Колодцы водозаборные (водоприемники береговые)

Таблица 60. Берегоукрепительные работы

Таблица 61. Скважины артезианские глубиной до 100 м в грунтах I-III групп при удельном весе грунта III группы до 5 %

Таблица 62. Скважины артезианские глубиной до 100 м в грунтах I-V групп при удельном весе скальных пород IV-V групп до 10 %

Таблица 63. Скважины артезианские глубиной до 200 м в грунтах I-IV групп при удельном весе скальных пород IV группы до 3 %

Таблица 65. Скважины артезианские глубиной до 200 м в грунтах I-V групп при удельном весе скальных пород IV и V групп до 35 %

Таблица 67. Станции насосных над артезианскими скважинами

Таблица 68. Колодцы водосборные

Таблица 69. Колодцы питьевые

Таблица 70. Станции насосные второго подъема

Таблица 71. Станции фильтровальные производительностью 40, 80 и 120 куб. м/сутки (с коагуляцией)

Таблица 72. Станции фильтровальные производительностью до 450 куб. м/сутки (без коагуляции)

Таблица 73. Башни водонапорные деревянные рубленные

Таблица 74. Башни водонапорные решетчатой конструкции

Таблица 75. Башни водонапорные металлические бесшатровые

Таблица 76. Башни водонапорные кирпичные шатровые с металлическим баком

Таблица 78. Башни водонапорные кирпичные шатровые с железобетонным баком

Таблица 80. Башни водонапорные железобетонные

Таблица 82. Резервуары цилиндрические

Таблица 83. Резервуары прямоугольные

Таблица 84. Хлораторные производительностью 2-5 кг хлора в час, совмещенные со складом хлора

Таблица 85. Хлораторная установка (без котельной) при работе на жидком хлоре и хлорной извести производительностью 5 кг хлора в час

Таблица 86. Градирни башенные пленочные площадью орошения 16 кв. м

Таблица 87. Градирни башенные капельные площадью орошения 64 кв. м


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Часть I. Внешнее водоснабжение и канализация

Раздел 3. Здания и сооружения канализации

Вводные указания

Таблица 88. Биофильтры (без шатра)

Таблица 89. Биофильтры (с шатром)

Таблица 90. Здания решеток производительностью до 2 тыс. куб. м в сутки с ручной очисткой

Таблица 91. Иловые площадки

Таблица 92. Колодцы поглощающие

Таблица 93. Отстойники первичные вертикальные

Таблица 94. Лотки между сооружениями

Таблица 95. Отстойники вторичные вертикальные

Таблица 96. Отстойники горизонтальные канализационные

Таблица 97. Отстойники двухъярусные

Таблица 98. Отстойники контактные

Таблица 99. Песколовки горизонтальные пропускной способностью до 8 л/сек с прямолинейным движением сточных вод

Таблица 100. Песколовки горизонтальные пропускной способностью до 16 л/сек с прямолинейным движением сточных вод

Таблица 101. Септики

Таблица 103. Насосные канализационные станции на два агрегата 2 1/2НФ или 4ФВ-5М

Таблица 104. Насосные канализационные станции на три агрегата 2 1/2НФ, 4НФ или 4ФВ-5М

Таблица 105. Станции сливные

Таблица 106. Очистные канализационные сооружения производительностью до 100 куб. м/сутки (малая канализация)

Таблица 107. Пневматические насосные станции производительностью 25,50 и 100 куб. м/сутки

Таблица 108. Установки для обезжелезивания воды с содержанием железа до 15 мг/л производительностью 200, 400 - 800 куб. м/сутки

Таблица 109. Жиросборники


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Часть II. Внешние тепловые сети

Техническая часть

Таблица 110. Водоводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб

Таблица 111. Водоводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков с гидроизоляцией или попутным дренажом с подвесной изоляцией труб

Таблица 112. Водоводы в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб

Таблица 113. Водоводы в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах с гидроизоляцией или попутным дренажом с подвесной изоляцией труб

Таблица 114. Водоводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков с засыпкой изоляцией

Таблица 115. Водоводы в непроходных каналах из железобетонных сегментов конструкции Мосэнергопроекта

Таблица 116. Водоводы бесканальной прокладки в монолитной армопенобетонной изоляции без попутного дренажа

Таблица 117. Водоводы бесканальной прокладки в монолитной армопенобетонной изоляции с попутным дренажем

Таблица 118. Паропроводы в унифицированных сборных железобетонных непроходных каналах без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб

Таблица 119. Паропроводы в унифицированных сборных железобетонных непроходных каналах с гидроизоляцией или попутным дренажем с подвесной изоляцией труб

Таблица 120. Водоводы на эстакадах

Таблица 121. Паропроводы на эстакадах

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ:

Таблица 122. Отдельно стоящие опоры и эстакады в сборном железобетоне, установленные в сухом грунте

Таблица 123. Отдельно стоящие опоры и эстакады в сборном железобетоне, установленные в мокром грунте

Таблица 124. Стальные эстакады для надземной прокладки трубопроводов

Таблица 125. Защита трубопроводов от электрокоррозии


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Часть III. Внешние электрические сети

Техническая часть

Таблица 126. Опоры деревянные на деревянных приставках из пропитанного леса ВЛ 6-10 кв

Таблица 127. Опоры деревянные на деревянных приставках из непропитанного леса ВЛ 6-10 кв

Таблица 128. Опоры деревянные с железобетонными приставками ВЛ 6-10 кв

Таблица 129. Опоры железобетонные ВЛ 6-10 кв

Таблица 130. Подвеска алюминиевых проводов ВЛ 6-10 кв

Таблица 131. Подвеска сталеалюминиевых проводов ВЛ 6-10 кв

Таблица 132. Подвеска стальных проводов ВЛ 6-10 кв

Таблица 133. Подвеска медных проводов ВЛ 6-10 кв

Таблица 135. Кабель подземный марки ААБ напряжением 6 кв

Таблица 136. Кабель подземный марки АБ напряжением 6 кв

Таблица 137. Кабель подземный марки АСБ напряжением 6 кв

Таблица 138. Кабель подземный марки СБ напряжением 6 кв

Таблица 139. Кабель подземный марки ААБВ напряжением 6 кв

Таблица 140. Кабель подземный марки АСБВ напряжением 6 кв

Таблица 141. Кабель подземный марки АВПБ напряжением 6 кв

Таблица 142. Кабель подземный марки ЦААБ напряжением 6 кв

Таблица 143. Кабель подземный марки ЦАСБ напряжением 6 кв

Таблица 144. Кабель подземный марки ААШВ напряжением 6 кв

Таблица 145. Кабель подземный марки ААБ напряжением 1 кв

Таблица 146. Кабель подземный марки ААБ напряжением 1 кв

Таблица 147. Кабель подземный марки АБ напряжением 1 кв

Таблица 148. Кабель подземный марки АСБ напряжением 1 кв

Таблица 149. Кабель подземный марки АСБ напряжением 1 кв

Таблица 150. Кабель подземный марки СБ напряжением 1 кв

Таблица 151. Кабель подземный марки СБ напряжением 1 кв

Таблица 152. Кабель подземный марки ААБВ напряжением 1 кв

Таблица 153. Кабель подземный марки ААБВ напряжением 1 кв

Таблица 154. Кабель подземный марки АВПБ напряжением 1 кв

Таблица 155. Кабель подземный марки АВПБ напряжением 1 кв

Таблица 156. Кабель подземный марки ААШВ напряжением 1 кв

Таблица 157. Кабель подземный марки ААШВ напряжением 1 кв

Таблица 158. Контрольно-измерительный пункт с разрядником на силовом кабеле, включая ковер, заземления и земляные работы

Таблица 159. Опоры деревянные на деревянных приставках из пропитанного леса ВЛ 380/220 в

Таблица 160. Опоры деревянные на деревянных приставках из непропитанного леса ВЛ 380/220 в

Таблица 161. Опоры деревянные с железобетонными приставками ВЛ 380/220 в

Таблица 162. Опоры железобетонные ВЛ 380/220 в

Таблица 163. Подвеска алюминиевых проводов 380/220 в

Таблица 164. Подвеска стальных проводов ВЛ 380/220 в

Таблица 165. Подвеска медных проводов напряжением до 1 кв

Таблица 166. Опоры железобетонные уличного освещения

Таблица 167. Кронштейны железобетонные для светильников наружного освещения

Таблица 168. Подвеска алюминиевых проводов сети наружного освещения на тросах

Таблица 169. Подвеска стальных проводов сети наружного освещения на тросах

Таблица 170. Подвеска стальных проводов для наружного освещения на тросах

Таблица 171. Светильники наружного освещения с лампами накаливания

Таблица 172. Светильники наружного освещения с ртутными лампами

Таблица 173. Светильники наружного освещения с люминесцентными лампами

Таблица 174. Дорожные покрытия кабельных сетей

Таблица 175. Городские трансформаторные подстанции и распределительные пункты

Таблица 176. Городские трансформаторные подстанции и распределительные пункты

Таблица 177. Распределительные пункты 6-10 кв

Таблица 178. Здания дизельных электростанций мощностью до 300 квт

Таблица 179. Хранилища топлива и масла и другие вспомогательные сооружения для дизельных электротранспорта

Таблица 180. Фундаменты под технологическое оборудование дизельных электротранспорта

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв

Техническая часть

Таблица 181. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 182. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 183. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв на деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 184. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 185. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв на железобетонных опорах

Приложение 2 к части III. Распределение республик, краев и областей по территориальным зонам при переоценке машин, оборудования, транспортных средств


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели, восстановительной стоимости зданий и сооружений водоснабжения, канализации, теплофикации и электроснабжения.

Сборник предназначается для переоценки основных фондов в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете.

Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов приведен в „Общей части к сборникам".

2. Настоящий сборник состоит и” следующих частей:

I. Внешнее водоснабжение и канализация,

II. Внешние тепловые сети.

II. Внешние электрические сети.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по территориальным поясам.

Распределение территории СССР по поясам приведен” в „Общей части к сборникам".

Примечание. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для пояса 10 принимаются по оценке для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

4. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе прямые затраты, накладные расходы и прочие затраты, связанные с осуществлением строительства, как-то: затраты на временные здания и сооружения, удорожание работ в зимнее время; затраты на проектно-изыскательские работы; содержание дирекции строящихся предприятий и технадзор, авторский надзор и другие.

5. Определение объемов зданий и сооружений следует производить, руководствуясь правилами, приведенными в „Общей части к сборникам".

6. Переоценка основных фондов должна производиться по данным их строительного объема, производственной мощности, суточной производительности, емкости и т. д., по показателям единицы измерения соответствующих таблиц сборника.

В случаях когда те или иные здания и сооружения модернизировались или были реконструированы на большую производительность, мощность и т. д., соответствующие показатели при переоценке основных фондов следует принимать с учетом достигнутых изменений.

7. Восстановительная стоимость зданий и сооружений в настоящем сборнике определена для II климатического района.

Для других климатических районов надлежит применять поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости, приведенные в каждой части сборника.

8. Показатели восстановительной стоимости в сборнике даны для зданий и сооружений с различным строительным объемом, производительностью, емкостью и т. д.

В случае несовпадения показателей в натуре с показателями, приведенными в сборнике, единичная стоимость зданий и сооружений, имеющих промежуточный объем, определяется по интерполяции.

9. Восстановительная стоимость по разделам настоящего сборника не должна корректироваться в зависимости от ведомственной принадлежности или наличия специальных льготных условий оплаты труда и других льгот.

10. В тех случаях, когда те или иные здания и сооружения отсутствуют в настоящем сборнике, либо таблицы не содержат необходимых параметров, переоценка производится по ранее выпущенным сборникам № 5 и 27 для переоценки основных фондов хозрасчетных предприятий и организаций.

11. Порядок пользования таблицами приводится в технической части к каждому разделу сборника.

12. В связи с тем что сети и сооружения газового хозяйства, сети и сооружения связи и радиофикации состоят на балансе соответствующих хозрасчетных ведомств, настоящим сборником их восстановительная стоимость не предусматривается.

В тех случаях, когда будет необходимость в переоценке основных фондов по указанным выше сооружениям, их восстановительную стоимость определять по сборникам № 25 и 29 для переоценки основных фондов хозрасчетных предприятий и организаций.

13. Удельные веса отдельных конструктивных элементов по таблицам части I настоящего сборника даны в приложении № 1.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Часть I содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений внешнего водоснабжения и канализации.

2. Настоящая часть состоит из следующих разделов:

1. Сети и водоводы водопровода, сети и коллекторы канализации.

2. Здания и сооружения водопровода.

3. Здания и сооружения канализации.

3. Восстановительная стоимость зданий и сооружений включает стоимость всех общестроительных и санитарно-технических работ и электроосвещения. В отдельных случаях стоимость учитывает устройство технологических трубопроводов для данного вида сооружений.

Включение в восстановительную стоимость стоимости этих трубопроводов в каждом отдельном случае оговорено в характеристике здания к таблице сборника.

Во всех неоговоренных случаях затраты на устройство трубопроводов, технологического и электросилового оборудования, в том числе и нестандартного, КИП и автоматики, приспособлений и инвентаря при переоценке основных фондов надлежит учитывать отдельно.

4. Восстановительная стоимость зданий в настоящем сборнике определена для II климатического района.

Для других климатических районов надлежит принимать следующие поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости:

для I климатического района 	1,09

для III климатического района 	0,94

для IV климатического района 	0,92

Указанные коэффициенты относятся только к зданиям и сооружениям, и их не следует учитывать при переоценке сетей, коллекторов, скважин, берегоукрепительных работ и т. п., в которых климатические факторы не влияют на стоимость или показателями восстановительной стоимости учитывается этот фактор (например, заглубление трубопроводов).

5. Восстановительной стоимостью не предусматривается устройство искусственных оснований (сваи, ростверки), как правило, не имеющих распространения при сооружении объектов водоснабжения и канализации.

При их наличии стоимость устройства искусственных оснований учитывается при переоценке отдельно.

6. Как правило, восстановительная стоимость зданий и сооружений определена из расчета грунтов нормальной влажности.

Показателями восстановительной стоимости в необходимых случаях предусмотрено увеличение стоимости при мокрых грунтах. В тех случаях, когда увеличение стоимости определяется путем применения коэффициента, дополнительная стоимость предусматривает только земляные работы, устройство оснований и фундаментов.

Пример 1. Требуется переоценить водовод из асбестоцементных труб ВТ-3 диаметром 300 мм, длиной 2500 п. м. при глубине заложения до 4 метров в мокрых грунтах до 50 %. Водовод расположен в территориальном поясе 5.

Определяем восстановительную стоимость водовода. Согласно табл. 12-3, восстановительная стоимость без учета увеличения стоимости на укладку в мокрых грунтах составит

2500 х 17,4 = 43500 руб.

К этой сумме следует прибавить по табл. 41-в на укладку водовода в мокрых грунтах 40 %. Полная восстановительная стоимость водовода составит

43500 х 1,4 = 60900 руб.

Пример 2. Требуется переоценить водопроводную фильтровальную станцию производительностью 450 куб. м/сутки. Станция расположена в I климатическом районе и относится, согласно „Общей части к сборникам", к территориальному поясу 2.

Определяем восстановительную стоимость фильтровальной станции. Согласно табл. 72, восстановительная стоимость без увеличения в связи с расположением станции в I климатическом районе составит 22 900 руб. К этой сумме следует прибавить 9 % в связи с расположением станции в I климатическом районе.

Полная восстановительная стоимость фильтровальной станции составит:

22900 х 1,09 = 24961 руб.

Пример 3. Требуется переоценить насосную канализационную станцию на 2 агрегата 2 1/2 НФ строительным объемом 350 куб. м при глубине подводящего коллектора 5 м. Станция расположена в III климатическом районе и относится, согласно „Общей части к сборникам", к территориальному поясу 1.

Определяем восстановительную стоимость канализационной насосной станции. Согласно табл. 103-б, восстановительная стоимость без учета уменьшения в связи с расположением станции в III климатическом районе составит

350 х 30,0 = 10500 руб.

Из этой суммы следует исключить 6 % в связи с расположением станции в III климатическом районе.

Полная восстановительная стоимость насосной канализационной станции составит

10500 х 0,96 = 10080 руб.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

Вводные указания

1. Показатели раздела предусматривают следующие укрупненные показатели стоимостей укладки трубопроводов:

а) Сети и водоводы водопровода

Глубина	Трубы и их диаметры, ям
заложения	стальные	чугунные	асбестоцементные
м, до			ВТ-3	ВТ-6	ВТ-9
	а	б	в	г	д
2-4	50-300	50-300	50-300	50-300	50-300
По сетям и водоводам - укладка труб с земляными работами, устройство колодцев с установкой фасонных частей и арматуры, испытание и промывка трубопроводов.

Показателями не учтена установка противопожарных гидрантов и водоразборных колонок, которые следует принимать по табл. 31, и колодцы для них по табл. 54.

б) Сети и коллекторы канализации

Глубина	Трубы и их диаметры, мм
заложения м, до	железобетонные	бетонные	керамические	асбестоцементные безнапорные
	а	б	в	г
2-4	-	200-400	-	100-300
2-7	300-400	-	150-300	-
По сетям и коллекторам канализации - укладка труб с земляными работами, устройство колодцев, испытание и промывка трубопроводов.

2. Показатели восстановительной стоимости трубопроводов водопровода и канализации предусматривают укладку их в сухих грунтах.

При мокрых грунтах, удельный вес которых устанавливается инвентаризационной комиссией по переоценке фондов, надлежит увеличивать восстановительную стоимость, применяя коэффициенты согласно табл. 51.

3. Восстановительная стоимость водопроводных трубопроводов в настоящем отделе дана для водоводов и сетей раздельно. При этом:

к водоводам относятся трубопроводы, транспортирующие воду от источников водоснабжения до магистральных и распределительных сетей;

к сетям водоснабжения относятся магистральные (транспортные с попутным расходом воды) и распределительные трубопроводы, прокладываемые к потребителям до ввода в здание.

4. Восстановительную стоимость трубопроводов, уложенных в городах, населенных пунктах, промышленных площадках при реконструкции (укладка в стесненных условиях), принимать с поправкой согласно табл. 52.

5. Сборником предусматривается прокладка напорных трубопроводов из асбестоцементных труб марок ВТ-3, ВТ-6 и ВТ-9. Восстановительную стоимость трубопроводов, уложенных из асбестоцементных труб марок ВНД-5, принимать по показателям для труб марки ВТ-6 и из труб марок ВНД-8 и ВНД-10 - по показателям для труб марки ВТ-9.

6. Показателями табл. 53 предусматривается устройство стальных футляров под дорогами (кожухов). Восстановительную стоимость рабочей трубы следует учитывать отдельно по соответствующим таблицам разд. 1.

7. Восстановительную стоимость сетей и коллекторов канализации из чугунных труб следует принимать по показателям табл. 35-40 с увеличением стоимости по табл. 41.

8. Восстановительную стоимость устройства напорных трубопроводов канализации следует принимать по соответствующим показателям для сетей и водоводов водопровода.

9. Показателями стоимости сетей и коллекторов канализации из железобетонных труб при прокладке на глубину более 4 м учтены трубы повышенной прочности.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м. трубопровода в руб.

Таблица 1

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	280	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6,1	6,8	7,4	8,4	9,1	11,4	14,1	16,4
2,3	60,8	7,5	8,2	9,3	10,1	12,7	15,7	18,2
4	7	7,8	8,4	9,6	10,4	13	16,1	18,7
5	7,1	8	8,7	9,8	10,6	13,3	16,5	19.2
6	8,1	9	9,8	11,1	12	15	18,6	21,6
7	12,7	14,1	15,4	17,5	18,9	23,7	29,3	34,1
8	13,2 /л	14,8	16,1	18,2	19,7	24,7	30,6	35,6
9	16,2	18	19,6	22,3	24,1	30,2	37,4	43,5
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 2

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	7,7	8,3	8,9	9,9	10,7	13	15,7	18
2,3	8,5	9,2	9,9	11	11,9	14,4	17,4	20
4	8,8	9,5	10,1	11,3	12,2	14,8	17,9	20,5
5	9	9,7	10,4	11,6	12,5	15,2	18,4	21,1
6	10,2	11	11,7	13,1	14,1	17,2	20	23,8
7	16	17,3	18,5	20,6	22,3	27	32,7	37,4
8	16,7	18	19,3	21,5	23,2	28,2	34,1	39,1
9	20,4	22	23,6	26,2	28,4	34,5	41,6	47,7
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 3

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	10,9	11,6	12,2	13,2	14	16,3	19	21,3
2,3	12,1	12,9	13,5	14,7	15,5	18,1	21,1	23,6
4	12,4	13,2	13,9	15	16	18,6	21,7	24,3
5	12,8	13,6	14,3	15,4	16,4	19,1	22,2	24,9
6	14,4	15,3	16,1	17,4	18,5	21,5	25,1	28,1
7	22,7	24,1	25,4	27,5	29,12	33,9	39,5	44,3
8	23,7	25,2	26,5	28,6	30,4	35,4	41,2	46,2
9	28,9	30,7	32,3	35	37,1	43,2	50,4	56,4
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 4

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6,1	6,6	7,4	8,5	9,3	12,2	14,9	17,7
2,3	6,8	7,3	8,2	9,4	10,3	13,5	16,5	19,6
4	6,9	7,5	8,4	9,7	10,6	13,9	17	20,2
5	7,1	7,7	8,7	9,9	10,9	14,3	17,4	20,7
6	8,1	8,7	9,8	11,2	12,3	16,1	19,7	23,4
7	12,3	13,3	14,9	17,1	18,7	24,5	29,9	35,6
8	12,8	13,9	15,5	17,8	19,5	25,6	31,3	37,2
9	16,3	17,7	19,8	22,8	24,9	32,7	39,9	47,4
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 5

Территориальные	Диаметр труб, м
пояса	50	75	101	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	7,7	8,2	9	10,1	10,9	13,8	16,5	19,3
2,3	8,5	9,1	10	11,2	12,1	15,3	18,3	21,4
4	8,8	9,3	10,3	11,5	12,4	15,7	18,8	22
5	9	9,6	10,5	11,8	12,8	16,1	19,3	22,6
6	10,2	10,8	11,8	13,3	14,4	18,2	21,8	25,5
7	15,5	16,5	18,1	20,3	21,9	27,7	33,2	38,8
8	16,2	17,2	18,9	21,2	22,9	29	34,5	40,5
9	20,6	22	24,1	27,1	29,2	37	44,2	51,7
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 6

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	11	11,5	12,3	13,4	14,2	17,1	19,8	22,6
2,3	12,2	12,8	13,7	14,9	15,8	19	22	25,1
4	12,5	13,1	14	15,3	16,2	19,5	22,6	25,8
5	12,9	13,5	14,4	15,7	16,6	20	23,2	26,4
6	14,5	15,2	16,2	17,7	18,7	22,6	26,1	29,8
7	22,1	23,1	24,7	26,9	28,5	34,4	39,8	45,4
8	23,1	24,1	25,8	28,1	29,8	35,9	41,6	47,5
9	29,5	30,8	33	35,9	38,1	45,8	53,1	61
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 7

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	7,4	8,3	9,5	11,2	12,4	15,1	18,9	23,1
2,3	8,2	9,2	10,5	12,4	13,8	16,8	21	25,6
4	8,4	9,5	10,8	12,8	14,1	17,2	21,5	26,3
5	8,7	9,7	11,1	13,1	14,5	17,7	22,1	27
6	9,8	11	12,5	14,8	16,4	19,9	24,9	30,5
7	14,9	16,7	19,1	22,5	24,9	30,4	38	46,4
8	15,5	17,4	20	23,5	26	31,7	39,7	48,5
9	19,8	22,2	25,5	30	33,2	40,5	50,7	62
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 8

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	8,9	9,9	11,1	12,7	14	16,6	20,5	24,7
2,3	9,9	11	12,3	14,1	15,5	18,4	22,8	27,4
4	10,1	11,3	12,7	14,5	16	18,9	23,4	28,2
5	10,4	11,6	13	14,9	16,4	19,4	24	28,9
6	11,7	13,1	14,7	16,8	18,5	21,9	27,1	32,6
7	17,9	19,9	22,3	25,5	28,1	33,4	41,2	49,6
8	18,7	20,8	23,3	26,7	29,4	34,9	43,1	51,9
9	23,9	26,5	29,7	34	37,5	44,5	55	66
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 9

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	60	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	12,2	13,2	14,3	16	17,3	19,9	23,8	28
2,3	13,5	14,7	15,9	17,8	19,2	22,1	26,4	31,1
4	13,9	15	16,3	18,2	19,7	22,7	27,1	31,9
5	14,3	15,4	16,7	18,7	20,2	23,3	27,8	32,8
6	16,1	17,4	18,9	21,1	22,8	26,3	31,4	37
7	24,5	26,5	28,7	32,2	34,8	40	47,8	56,3
8	25,6	27,7	30	33,6	36,3	41,8	50	58,8
9	32,7	35,4	38,3	42,9	46,4	53,3	64	75
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 трубопровода в руб.

Таблица 10

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	4,5	4,9	5,2	5,6	6,1	7,1	9	10,3
2,3	5	5,4	5,8	6,2	6,8	7,9	10	11,4
4	5,1	5,6	5,9	6,4	7	8,1	10,3	11,7
5	5,3	5,7	6,1	6,6	7,1	8,3	10,5	12,1
6	5,9	6,5	6,9	7,4	8,1	9,4	11,9	13,6
7	9,4	10,2	10,8	11,6	12,7	14,8	18,7	21,4
8	9,8	10,6	11,3	12,2	13,2	15,4	19,5	22,4
9	11,9	13	13,8	14,8	16,2	18,8	23,9	27,3
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 11

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	260	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	5,9	6,3	6,6	7	7,6	8,5	10,4	11,7
2,3	6,6	6	7,3	7,8	8,4	9,4	11,5	13
4	6,7	7,2	7,5	8	8,7	9,7	11,9	13,3
5	6,9	7,4	7,7	8,2	8,9	9,9	12,2	13,7
6	7,8	8,3	8,7	9,2	10	11,2	13,7	15,4
7	12,3	13,1	13,7	14,6	15,8	17,7	21,6	24,3
8	12,8	13,7	14,3	15,2	16,5	18,4	22,6	25,4
9	15,6	16,7	17,5	18,6	20,1	22,5	27,6	31
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость I м трубопровода в руб.

Таблица 12

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	9	9,4	9,7	10,1	10,7	11,6	13,5	14,9
2,3	10	10,4	10,8	11,2	11,9	12,9	15	16,5
4	10,3	10,7	11,1	11,5	12,2	13,2	15,4	17
5	11,5	11	11,3	11,8	12,5	13,6	15,8	17,4
6	11,9	12,4	12,8	13,3	14,1	15,3	17,8	19,7
7	18,7	19,6	20,2	21	22,3	24,1	28,1	31
8	19,5	20,4	21	21,9	23,2	25,2	29,3	32,3
9	23,9	24,9	25,7	26,8	28,4	30,7	35,8	39,5
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 13

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	4,5	4,8	5,2	5,7	6,4	7,9	9,8	11,6
2, 3	5	5,3	5,8	6,3	7,1	8,8	10,9	12,9
4	5,1	5,5	5,9	6,5	7,3	9	11,2	13,2
5	5,3	5,6	6,1	6,7	7,5	9,2	11,5	13,6
6	5,9	6,3	6,9	7,5	8,4	10,4	12,9	15,3
7	9	9,6	10,5	11,5	12,9	15,9	19,7	23,3
8	9,5	10,1	10,9	12	13,4	16,6	20,6	24,4
9	12,1	12,9	13,9	15,3	17,2	21,2	26,3	31,1
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 14

Территориальные	Диаметр трубопровода, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6	6,2	6,6	6,9	7,8	9,4	11,2	13
2, 3	6,7	6,9	7,3	7,7	8,7	10,4	12,4	14,4
4	6,8	7,1	7,5	7,9	8,9	10,7	12,8	14,8
5	7.0	7,3	7,7	8,1	9,1	11	13,1	15,2
6	7,9	8,2	8,7	9,1	10,3	12,4	14,8	17,2
7	12,1	12,5	13,3	13,9	15,7	18,9	22,5	26,1
8	12,6	13	13,9	14,5	16,4	19.7	23,5	27,3
9	16,1	16,6	17,7	18,5	20,9	25,2	30	34,8
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 15

Территориальные	Диаметр труб. мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	9,1	9,3	9,7	10,3	10,9	12,5	14,4	16,1
2, 3	10,1	10,3	10,8	11,4	12,1	13,9	16	17,9
4	10,4	10,6	11,1	11,7	12,4	14,3	16,4	18,4
5	10,6	10,9	11,3	12,1	12,8	14,6	16,8	18,8
6	12	12,3	12,8	13,6	14,4	16,5	19	21,3
7	18,3	18,7	19,5	20,7	21,9	25,1	28,9	32,4
8	19,1	19,5	20,4	21,6	22,9	26,3	30,2	33,8
9	24,4	24,9	26	27,6	29,2	33,5	38,6	43,1
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 16

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	5,8	6,4	7,3	8,4	9,4	10,8	13,8	17
2, 3	6,4	7,1	8,1	9,3	10,4	12	15,3	18,9
4	6,6	7,3	8,3	9,6	10,7	12,3	15,7	19,4
5	6,8	7,5	8,5	9,8	11	12,6	16,1	19,9
6	7,7	8,4	9,6	11,1	12,4	14,3	18,2	22,4
7	11,7	12,9	14,7	16,9	18,9	21,7	27,7	34,2
8	12,2	13,4	15,3	17,6	19,7	22,7	29	35,7
9	15,5	17,2	19,6	22,5	25,2	28,9	37	45,6
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 17

Территориальные	Диаметр труб. мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	7,2	7,8	8,7	9,8	10,9	12,2	15,3	18,4
2, 3	8	8,7	9,7	10,9	12,1	13,5	17	20,4
4	8,2	8,9	9,9	11,2	12,4	13,9	17,4	21
5	8,4	9,1	10,2	11,5	12,8	14,3	17,9	21,5
6	9,5	10,3	11,5	12,9	14,4	16,1	20,2	24,3
7	14,5	15,7	17,5	19,7	21,9	24,5	30,8	37
8	15,1	16,4	18,3	20,6	22,9	25,6	32,1	38,6
9	19,3	20,9	23,3	26,3	29,2	32,7	41	49,3
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 18

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	10,3	10,9	11,8	12,9	14	15,3	18,4	21,5
2,3	11,4	12,1	13,1	14,3	15,5	17	20,4	23,9
4	11,7	12,4	13,5	14,7	16	17,4	21	24,5
5	12,1	12,8	13,8	15,1	16,4	17,9	21,5	25,2
6	13,6	14,4	15,6	17	18,5	20,2	24,3	28,4
7	20,7	21,9	23,7	25,9	28,1	30,8	37	43,2
8	21,6	22,9	24,8	27,1	29,4	32,1	38,6	45,2
9	27,6	29,2	31,6	34,6	37,5	41	49,3	57,6
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 19

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	8,5	10,6	11,9	14,4	17,1	21,3	26,8	33,4
2-4	8,8	11	12,4	15	17,8	22,2	27,9	34,7
5,6	10,1	12,6	14,2	17,1	20,3	25,3	31,9	39,7
7	11,1	13,8	15,5	18,7	22,2	27,7	34,8	43,4
8	12,3	15,4	17,3	20,9	24,8	30,9	38,9	48,4
9	15,6	19,4	21,8	26,4	31,3	39	49	61
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса В стоимость надлежит увеличивать; для диаметров до 250 мм. на 2,5 %, для диаметров 300 мм 4 %

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 20

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	60	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	10,1	12,2	13,5	16	18,7	22,9	28,4	39
2-4  5,6  7  8	10,5  12  13,1  14,6	12,7  14,5  15,9  17,7	14  16,1  17,6  19,6	16,6  19  20,8  23,2	19,4  22,3  24,3  27,1	23,8  27,3  29,8  33,2	29,5  33,8  36,9  41,2	36,4  41,6  45,5  50,8
9	18,5	22,3	24,7	29,3	34,2	41,9	52,0	64
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса В стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 2,5 %, для диаметров 300 мм 4 %

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 21

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	13,4	15,5	16,8	19,3	22	26,2	31,7	38,3
2-4	13,9	16,1	17,5	20,1	22,9	27,2	33	39,8
5,6	15,9	18,4	20	23	26,2	31,2	37,7	45,6
7	17,4	20,2	21,8	25,1	28,6	34,1	41,2	49,8
8	19,4	22,5	24,4	28	31,9	38	46	55,5
9	24,5	28,4	30,7	35,3	40,3	47,9	58	70
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 258 мм на 2,5 %, для диаметров 300 мм 4 %

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 22

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6,7	8,5	9,4	11,2	12,7	16,6	21,5	26,5
2-4	7	8,8	9,8	11,6	13,2	17,3	22,4	27,6
5, 6	8	10,1	11,2	13,3	15,1	19,8	25,6	31,5
7	8,7	11,1	12,2	14,6	16,5	21,6	28	34,5
8	9,7	12,3	13,6	16,2	18,4	24,1	31,2	38,4
9	12,3	15,6	17,2	20,5	23,2	30,4	39,3	48,5
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 3 %, для диаметров 300 мм 4 %

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 23

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	8,1	9,9	10,8	12,6	14,2	18	22,9	27,9
2-4	8,4	10,3	11,2	13,1	14,8	18,7	23,8	29
5,6	9,6	11,8	12,9	15	16,9	21,4	27,3	33,2
7	10,5	12,9	14	16,4	18,5	23,4	29,8	36,3
8	11,7	14,4	15,7	18,3	20,6	26,1	33,2	40,5
9	14,8	18,1	19,8	23,1	26	32,9	41,9	51,1
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 3 %, для диаметров 300 мм 4 %

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 24

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	11,2	13	13,9	15,7	17,3	21,1	26	31
2-4	11,6	13,5	14,5	16,3	18	21,9	27	32,2
5, 6	13,3	15,5	16,5	18,7	20,6	25,1	30,9	36,9
7	14,6	16,9	18,1	20,4	22,5	27,4	33,8	40,3
8	16,2	18,9	20,2	22,8	25,1	30,6	37,7	44,9
9	20,5	23,8	25,4	28,7	31,7	38,6	47,6	56,7
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 3 %, для диаметров 300 мм 4 %

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1м трубопровода в руб.

Таблица 25

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6	6,7	7,6	9,8	11,6	16	18,5	21
2-4	6,5	7,2	8,2	10,6	12,5	17,3	20	22,7
5,6	7,5	8,4	9,5	12,3	14,5	20	23,1	26,3
7	8,2	9,2	10,4	13,4	15,9	21,9	25,3	28,8
8	9,2	10,3	11,7	15,1	17,9	24,6	28,5	32,3
9	11,1	12,4	14,1	18,1	21,5	29,6	34,2	38,9
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 26

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	260	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	7,6	8,2	9,2	11,4	13,1	17,6	20,1	22,6
2-4	8,2	8,9	9,9	12,3	14,1	19	21,7	24,4
5,6	9,5	10,3	11,5	14,3	16,4	22	25,1	28,3
7	10,4	11,2	12,6	15,6	17,9	24,1	27,5	31
8	11,7	12,6	14,2	17,6	20,2	27,1	31	34,8
9	14,1	15,2	17	21,1	24,2	32,6	37,2	41,8
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 27

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	10,9	11,5	12,5	14,7	16,4	20,9	23,4	25,9
2-4	11,8	12,4	13,5	15,9	17,7	22,6	25,3	28
5,6	13,6	14,4	15,6	18,4	20,5	26,1	29,3	32,4
7	14,9	15,8	17,1	20,1	22,5	28,6	32,1	35,5
8	16,8	17,7	19,3	22,6	25,3	32,2	36	39,9
9	20,2	21,3	23,1	27,2	30,3	38,7	43,3	47,9
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 28

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	5,0	5,5	6,2	7,7	9,2	13,2	16,3	18,8
2-4	5,4	5,9	6,7	8,3	9,9	14,3	17,6	20,3
5,6	6,3	6,9	7,8	9,6	11,5	16,5	20,4	23,5
7	6,9	7,5	8,5	10,5	12,6	18,1	22,3	25,8
8	7,7	8,5	9,5	11,9	14,2	20,3	25,1	29
9	9,3	10,2	11,5	14,2	17	24,4	30,2	34,8
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 29

Территориальные	Диаметр труб, в мм
пояса	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6,4	6,9	7,6	9,1	10,6	14,6	17,7	19,8
2-4	6,9	7,5	8,2	9,8	11,4	15,8	19,1	21,4
5,6	8	8,6	9,5	11,4	13,3	18,3	22,1	24,8
7	8,8	9,5	10,4	12,5	14,5	20	24,2	27,1
8	9,9	10,6	11,7	14	16,3	22,5	27,3	30,5
9	11,8	12,8	14,1	16,8	19,6	27	32,7	36,6
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 30

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	50	75	1-00	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	9,5	10	10,7	12,2	13,7	17,7	20,9	23,4
2-4	10,3	10,8	11,6	13,2	14,8	19,1	22,6	25,3
5, 6	11,9	12,5	13,4	15,2	17,1	22,1	26,1	29,2
7	13	13,7	14,7	16,7	18,8	24,2	28,6	32,1
8	14,6	15,4	16,5	18,8	21,1	27,3	32,2	36
9	17,6	18,5	19,8	22,6	25,3	32,7	38,7	43,3
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
50-125	1,5	1,7	1,7	-	-	-	2,1	2,5	2,7	-	-	-
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И КОЛОНКИ ВОДОРАЗБОРНЫЕ

Восстановительная стоимость одной штуки в руб.

Таблица 31

Территориальные	Гидранты высотой, мм, до	Колонки
пояса	1000	1500	2000	2500	водоразборные
	а	б	в	г	д
1	82  105	86  110	94  117	101  125	128
2-4	85  110	89  114	97  122	105  130	134
5, 6	97  125	102  131	111  140	120  149	153
7	106  137	112  143	122  153	131  162	166
8	118  153	125  159	136  170	147  181	186
9	149  193	157  201	171  215	185  229	234
Примечание. В числителе стоимость при диаметре трубопровода до 150 мм, в знаменателе стоимость при диаметре трубопровода от 200 до 300 мм.

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 32

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е
1	5,2	5,5	6,9	7,8	8,6	9,9
2,3	5,8	6,1	7,7	8,7	9,5	11
4	5,9	6,3	7,9	8,9	9,8	11,3
5	6,1	6,4	8,1	9,1	10,1	11,6
6	6,9	7,3	9,1	10,3	11,4	13,1
7	10,8	11,4	14,4	16,2	17,9	20,6
8	11,3	11,9	15	16,9	18,7	21,5
9	13,8	14,6	18,3	20,7	22,8	26,2
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 33

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е
1	6,9	7,2	8,4	9,3	10,1	11,4
2, 3	7,7	8	9,3	10,3	11,2	12,7
4	7,9	8,2	9,6	10,6	11,5	13
5	8,1	8,4	9,8	10,9	11,8	13,3
6	9,1	9,5	11,1	12,3	13,3	15
7	14,4	15	17,5	19,3	21	23,7
8	15	15,6	18,2	20,2	21,9	24,7
9	18,3	19,1	22,3	24,6	26,8	30,2
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м. трубопровода в руб.

Таблица 34

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е
1	10,1	10,5	11 7	12,5	13,4	14,6
2, 3	11,2	11,7	13	13,9	14,9	16,2
4	11,5	12	13,3	14,3	15,3	16,6
5	11,8	12,3	13,7	14,6	15,7	17,1
6	13,3	13,9	15,4	16,5	17,7	19,3
7	21	21,8	24,3	26	27,9	30,4
8	21,9	22,8	25,4	27,1	29,1	31,7
9	26,8	27,8	31	33,1	35,5	38,7
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 35

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	150	200	250	300
	а	б	в	г
1	8,2	9,5	11,2	13,2
2	9,3	10,7	12,6	14,9
3	9,4	10,9	12,9	15,2
4	9,6	11,1	13,1	15,4
5	10,5	12,2	14,3	16,9
6	10,7	12,4	14,6	17,2
7	16	18,5	21,8	25,7
8	19,1	22,1	26,1	30,8
9	22,4	25,9	30,6	36
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 36

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	150	200	250	300
	а	б	в	г
1	9,7	11	12,8	14,7
2	11	12,4	14,5	16,6
3	11,2	12,6	14,7	16,9
4	11,3	12,9	15	17,2
3	12,4	14,1	16,4	18,8
6	12,6	14,3	16,6	19,1
7	18,9	21,5	25	28,7
8	22,6	25,6	29,8	34,3
9	26,5	30	34,9	40,1
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 37

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	150	200	250	300
	а	б	в	г
1	13,2	14,2	16	17,9
2	14,9	16	18,1	20,2
3	15,2	16,3	18,4	20,6
4	15,4	16,6	18,7	20,9
5	16,9	18,2	20,5	22,9
6	17,2	18,5	20,8	23,3
7	25,7	27,7	31,2	34,9
8	30,8	33,1	37,3	41,7
9	36	38,8	43,7	48,9
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 5 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 38

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	150	200	250	300
	а	б	в	г
1	16,5	17,8	19,6	21,5
2	18,6	20,1	22,1	24,3
3	19	20,5	22,5	24,7
4	19,3	20,8	22,9	25,2
5	21,1	22,8	25,1	27,5
6	21,4	23,1	25,5	28
7	32,2	34,7	38,2	41,9
8	38,4	41,5	45,7	50,1
9	45	48,6	53,5	58,7
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 6 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 39

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	160	200	250	300
	а	б	в	г
1	20,8	22,1	23,9	25,8
2	23,5	25	27	29,2
3	23,9	25,4	27,5	29,7
4	24,3	25,8	28	30,2
5	26,6	28,3	30,6	33
6	27	28,7	31,1	33,5
7	40,6	43,1	46,6	50,3
8	48,5	51,5	55,7	60
9	56,8	60	65	70
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 7 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 40

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	160	200	250	300
	а	б	в	г
1	25,8	27,1	28,9	30,8
2	29,2	30,6	32,6	34,8
3	29,7	31,2	33,2	35,4
4	30,2	31,7	33,8	36
5	33	34,7	37	39,4
6	33,5	35,2	37,6	40
7	50,3	52,8	56,4	60
8	60	63	67	72
9	70	74	79	84
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода по табл. 35-40 добавлять в руб.

Таблица 41

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	150	200	250	300
	а	б	в	г
1	5,4	7,8	10	13
2-4	5,2	7,6	10	13
5, 6	6,2	8,8	12	15
7, 8	4,8	7	9	12
9	6,8	10	13	16


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 42

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	300	360	400
	а	б	в
1	12,7	14,8	16,5
2-4	15,4	17,9	20
5	17	19,8	22,1
6	17,8	20,7	23,1
7	23	26,8	29,9
8	26,7	31,1	34,7
9	31,1	36,3	40,4
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 43

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	300	350	400
	а	б	в
1	14,2	16,3	18,1
2-4	17,2	19,7	21,9
5	19	21,8	24,3
6	19,9	22,8	25,3
7	25,7	29,5	32,8
8	29,8	34,2	38
9	34,8	39,9	44,3
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 44

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	300	350	400
	а	б	в
1	17,5	19,6	21,4
2-4	21,2	23,7	25,9
5	23,5	26,3	28,7
6	24,5	27,4	30,0
7	31,7	35,5	38,7
8	36,8	41,2	44,9
9	42,9	48,0	52,4
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 5 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 45

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	300	350	400
	а	б	в
1	21,9	24,5	26,2
2-4	26,5	29,6	31,7
5	29,3	32,8	35,1
6	30,7	34,3	36,7
7	39,6	44,3	47,4
8	46	51,5	55
9	53,6	60	64
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 6 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 46

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	300	350	400
	а	б	в
1	26,2	28,8	30,7
2-4	31,7	34,8	37,1
5	35,1	38,6	41,1
6	36,7	40,3	43
7	47,4	52,1	55,6
8	55	60	64
9	64	71	75
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 7 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 47

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	300	350	400
	а	б	в
1	31,2	33,8	35,7
2-4	37,8	40,9	43,2
5	41,8	45,3	47,8
6	43,7	47,3	50
7	56,5	61	65
8	66	71	75
9	76	83	87
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 48

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	200	300	400
	а	б	в
1	8,5	12,6	17,8
2-4	10,3	15,2	21,5
5	11,4	16,9	23,9
6	11,9	17,6	24,9
7	15,4	22,8	32,2
8	17,9	26,5	37,4
9	20,8	30,9	43,6
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 49

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	200	300	400
	а	б	в
1	10	14,1	19,3
2-4	12,1	17,1	23,4
5	13,4	18,9	25,9
6	14	19,7	27
7	18,1	25,5	34,9
8	21	29,6	40,5
9	24,5	34,5	47,3
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 50

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	200	300	400
	а	б	в
1	13,2	17,3	22,7
2-4  5  6	16  17,7  18,5	20,9  23,2  24,2	27,5  30,4  31,8
7	23,9	31,3	41,1
8	27,7	36,3	47 7
9	32,3	42,4	55,6
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 51

	Удельный вес мокрых грунтов, %
Диаметры	до 50	более 50
труб. мм	Глубина заложения, м, до
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 52

Территориальные	Диаметр труб, мм
пояса	до 400	500-900
	а	б
1	4,1	5,7
2-4	4,4	6,2
5, 6	5,1	7,1
7	5,6	7,8
8	6,3	8,8
9	7,6	10,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ФУТЛЯРЫ ПОД ДОРОГАМИ

а) СТАЛЬНЫЕ ФУТЛЯРЫ ПОД ДОРОГАМИ

Восстановительная стоимость на 1 футляр длиной 30 м в руб.

Таблица 53

Территориальные	Диаметр футляра, мм
пояса	до 900	1000	1200
	а	б	в
1  2-4  5,6	4520  4880  5650	5080  5490  6400	6400  6900  7900
7  8  9	6200  7000  8400	7000  7800  9400	8700  9800  11800
Примечания:

1. При изменении длины футляра на 1 м стоимость следует изменять на 3 %

2. Стоимость рабочей трубы в футляре следует учитывать отдельно по соответствующей таблице.

б) КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ

Восстановительная стоимость одного колодца в руб.

Таблица 54

Территориальные	Круглые диаметром, м	Прямоугольные размером в плане, я
пояса	1,25	1,50	2,0	1,5х2,5	2,0х2,5	2,5х2,5
	а	б	в	г	д	е
1	204	251	365	500	670	830
2	114	264	383	525	700	870
3	224	276	402	550	730	910
4	235	289	420	575	770	950
5	255	314	456	620	830	1040
6	367	452	660	900	1200	1490
7	408	502	730	1000	1330	1660
8	428	527	780	1050	1400	1740
9	551	680	990	1350	1800	2240
Примечание. При устройстве колодцев в мокрых грунтах применять поправочные коэффициенты: для круглых 1,27; для прямоугольных 1,21.

в) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ

Восстановительная стоимость одной задвижки в руб.

Таблица 55

Территориальные	Диаметр задвижки, мм
пояса	200	300	400	500	600	800	1000	1200
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	80	151	341	537	700	1330	2040	3970
2-4	83	157	355	558	720	1380	2120	4130
5,6	95	180	406	640	830	1580	2430	4720
7	104	196	443	700	900	1720	2650	5160
8	116	219	494	780	1010	1920	2960	5760
9	147	276	620	980	1270	2470	3730	7300


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Вводные указания

1. Подземную часть береговых насосных станций (первого подъема) считать от отметки низа ножа до отметки гидроизоляционного слоя кирпичной кладки стен надземной части.

2. При пользовании показателями на самотечные водоводы (табл. 57) урезом воды считать отметку среднего меженного горизонта.

3. Объем берегоукрепительных работ определяется только по объему верхней одежды.

4. Классификация грунтов и пород при бурении артезианских скважин принята согласно СНиП IV-39.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика. Подземная часть: днище, стены и перекрытие железобетонные. Надземная часть: стены кирпичные, покрытие железобетонное, кровля рубероидная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 56

Территориальные	Заглубление подземной части, м, до
пояса	4	6
	а	б
1	33,2	34,3
2	34,9	36,0
3	36,5	37,7
4	38,2	39,4
5	41,9	42,9
6	59,8	62
7	66	69
8	70	72
9	90	93
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 56)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Павильон	42	31
2	Шахта	54	66
3	Внутренние сантехнические электротехнические работы	4	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

САМОТЕЧНЫЕ ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОТ ВОДОПРИЕМНЫХ ОГОЛОВКОВ ДО НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика. Заглубленные стальные трубопроводы с фасонными частями и противокоррозионной изоляцией.

Восстановительная стоимость 1 м одной нитки водовода в руб.

Таблица 57

Территориальные пояса	Береговая часть до уреза воды	Подводная часть до уреза воды
	Диаметр труб, мм
	до 300	до 300
	а	б
1	37,4	100
2-4	40,4	108
5,6	46,8	125
7	51,2	137
8	57,6	154
9	69,2	185


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОДОПРИЕМНИКИ-ОГОЛОВКИ (ПОДВОДНЫЕ) ПРИ ЗАБОРЕ ВОДЫ ДО 10 тыс. куб. м/сутки

Характеристика. Тип сооружения: 1. Речные и озерные с оголовком эстакадного типа открытые; II. Островного типа открытые; III. Речные со свайным оголовком; IV. Речные с ряжевым оголовком; V. Деревянные ряжи, загруженные камнем, с боковым водоприемным фронтом; съемные стальные направляющие рамы и решетки с накладными металлическими частями; обсыпка ряжей камнем с наружных сторон; VI. Деревянные, раструбно-свайные; направляющие рамы и съемные решетки с накладными металлическими частями.

Восстановительная стоимость одного оголовка (подводного) при заборе воды до 10000 куб. м/сутки

Таблица 58

Территориальные	Тип сооружения
пояса	I	II	III	IV	V	VI
	а	б	в	г	д	е
1	350	1540	2200	1890	2480	7400
2	368	1620	2310	1980	2600	7770
3	385	1690	2420	2080	2730	8140
4	403	1770	2530	2170	2850	8510
5	438	1930	2750	2360	3100	9250
6	630	2770	3960	3400	4460	13300
7	700	3080	4400	3780	4960	14800
8	740	3200	4620	3870	5210	15500
9	950	4160	5940	5100	6700	20000


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ ВОДОЗАБОРНЫЕ (ВОДОПРИЕМНИКИ БЕРЕГОВЫЕ)

Характеристика. Колодцы круглые железобетонные опускного типа; железобетонное перекрытие с люком колодцев диаметром до 3 м; надземный павильон колодцев диаметром до 5 м; стены надземной части кирпичные, перекрытие железобетонное; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 м колодца в руб.

Таблица 59

Территориальные	Диаметр (внутренний), м
пояса	1,5	до 3	до 5
	Глубина, м
	6-8	8-10	10-12	6-8	8-10	10-12	8-11
	а	б	в	г	д	е	ж
1	192	185	160	437	398	380	800
2	202	194	168	459	418	399	840
3	211	204	176	481	438	418	880
4	221	213	184	503	458	437	920
5	240	231	200	546	498	475	1000
6	346	333	288	790	720	680	1440
7	384	370	320	870	800	760	1600
8	403	389	336	920	840	800	1680
9	518	500	432	1180	1080	1030	2160
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 59)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	%
1	Подземная часть	80
	Надземная часть:
2	Стены	9
3  4	Железобетонные конструкции  Кровля	4  2
5  6	Деревянные конструкции  Отделочные работы	1  2
7	Разные работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Характеристика. Планировка откосов; подготовка под одежду; одежда откосов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м крепления в руб.

Таблица 60

Территори-	Вид крепления
альные пояса	Мощение на щебне	Каменная наброска	Армированные железобетонные плиты	Бетонные плиты	Хворостяные тюфяки	Гибкое покрытие из железо- бетонных плит	Габионная кладка
	а	б	в	г	д	е	ж
1	33,5	15,3	123	95	62	225	18,2
2	35,2	16,1	129	99	65	236	19,1
3	36,9	16,8	135	104	68	248	20
4	38,5	17,6	142	109	71	259	20,9
5	41,9	19,1	154	118	77	281	22,8
6	60	27,5	222	170	111	405	32,8
7	67	30,6	246	189	123	450	36,4
8	70	32,1	259	199	130	473	38,2
9	91	41,3	332	255	167	610	49,1


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 100 м В ГРУНТАХ I-III ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ ГРУНТА III ГРУППЫ ДО 5 %

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 61

Территориальные	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
пояса	260  150	300  200	400  200	500  300
	а	б	в	г
1  2-4  5, 6  7  8  9	46,5  50,2  58,1  64  72  86	50,8  54,9  64  70  78  94	55  59,4  69  75  85  102	66  71  82  90  102  122


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 100 м В ГРУНТАХ I-V ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV-V ГРУПП ДО 10 %

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 62

Территориальные	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
пояса	250  150	300  200	400  200	500  300
	а	б	в	г
1	54	57	63	74
2-4	58,3	62	68	80
5, 6	68	71	79	92
7	74	78	86	101
8	83	88	97	114
9	100	105	117	137


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 200 м В ГРУНТАХ I-IV ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV ГРУППЫ ДО 3 %

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 63

Территориальные	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
пояса	400  200	500  200	600  300
	а	б	в
1	53	64	80
2-4	57	69	86
5, 6	66	80	100
7	73	88	110
8	82	99	123
9	98	118	148
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV ГРУППЫ СВЫШЕ 3 %

Таблица 64

Удельный	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
вес пород	400	500	600
IV группы %, до	200	200	300
	а	б	в
10	1,10	1,03	1,02
15	1,15	1,06	1,03
25	1,20	1,10	1.04
30	1,25	1,12	1,06


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 200 м В ГРУНТАХ I-V ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV И V ГРУПП ДО 360/0

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 65

Территориальные	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
пояса	400  200	500  200	600  300
	а	б	в
1	68	75	87
2-4	73	81	94
5, 6	84	94	109
7	92	103	119
8	104	116	134
9	125	139	161
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV-V ГРУПП СВЫШЕ 35 %

Таблица 66

Удельный вес	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
скальных пород IV и V групп %, до	400  200	500  200	600  300
	а	б	в
45	1,05	1,03	1,03
50	1,10	1,07	1,05
55	1,15	1,10	1,07
60	1,20	1,16	1,10


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ НАД АРТЕЗИАНСКИМИ СКВАЖИНАМИ

Характеристика. Подземные; фундаменты бетонные; стены и перекрытия железобетонные.

Надземные: фундаменты бетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 67

	Станции насосные
Территориальные	подземные	надземные
пояса	Строительный объем, куб. м
	до 30	более 30	до 40	40-60	более 60
	а	б	в	г	д
1	54,4	42,6	52	45	37,8
2	57,1	44,7	54,6	47,2	39,7
3	59,8	46,9	57,2	49,5	41,6
4	63	49	59,8	51,8	43,5
5	68	53,3	65	56,2	47,2
6	98	77	94	81	68
7	109	85	104	90	76
8	114	89	109	94	79
9	147	115	140	122	102
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 67)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д
1  2	Земляные работы  Фундаменты	12  2	13  4	1  14	1  11	1  14
3	Железобетонные конструкции	66	65	-	-	-
4	Стены подземной части	-	-	42	45	46
5	Покрытие	-	-	5	7	4
6	Кровля	-	-	4	4	4
7	Полы	-	-	4	5	4
8  9	Проемы  Отделочные работы	-  3	-  2	6  2	3  2	3  2
10  11	Электроосвещение  Разные работы	7  10	4  12	9  13	6  16	5  17
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ ВОДОСБОРНЫЕ

Характеристика. Стены кирпичные; перекрытие железобетонное; внутренняя штукатурка.

Восстановительная стоимость одного колодца в руб.

Таблица 68

Территориальные	Глубина заложения колодцев, м, до
пояса	7	12	15
	а	б	в
1	2570	4760	5910
2	2700	5000	6200
3	2830	5240	6500
4	2960	5470	6800
5	3210	5950	7400
6	4630	8600	10600
7	5140	9500	11800
8	5400	10000	12400
9	6900	12900	16000


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ ПИТЬЕВЫЕ

Характеристика. Колодцы из сборных железобетонных колец; оголовок и фильтр; деревянная будка.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 69

Территориальные	Глубина заложения, м, до
пояса	7	12	15
	Группа грунтов
	I-IV	I-IV	I-II	III-IV
	а	б	в	г
1	640	840	930	1050
2	670	880	980	1100
3	700	920	1020	1160
4	740	970	1070	1210
5	800	1050	1160	1310
6	1150	1510	1670	1890
7	1260	1680	1860	2100
8	1340	1760	1950	2200
9	1730	2270	2510	2840


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; стены, колонны, перекрытия железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов утепленная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 70

Территориальные	Станции насосные строительным объемом, куб. м
пояса	150-500	500-1000	1000-2000
	а	б	в
1	27	24,3	21,9
2	28,4	25,5	23
3	29,7	26,7	24,1
4	31,1	28	25,2
5	33,8	30,4	27,4
6	48,6	43,7	39,4
7	54	48,6	43,8
8	56,7	51	46
9	73	66	59,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 70)

п/п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Земляные работы	2	4	4
2  3	Каменные работы  Бетонные и железобетонные конструкции	23  33	17  33	18  27
4	Металлоконструкции	2	8	10
5	Деревянные конструкции	6	6	6
6	Полы	2	4	4
7	Кровля	6	7	8
8	Отделочные работы	1	4	4
9	Особостроительные работы	10	8	9
10	Санитарно-технические работы и электроосвещение	9	5	5
11	Разные работы	6	4	5
	Итого	100	108	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТАНЦИИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40, 80 и 120 куб. м/сутки (С КОАГУЛЯЦИЕЙ)

Характеристика. Фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные, перегородки деревянные; перекрытия (покрытия) железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением; фильтры железобетонные; бак для извести бетонный.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 71

Территориальные	Производительность куб. м/сутки,
пояса	40	80	120
	а	б	в
1	12500	16800	18800
2	13100	17600	19800
3	13700	18500	20700
4	14300	19300	21600
5	15600	21000	23500
6	22500	30200	33900
7	24900	33600	37600
8	26200	35200	39500
9	33700	45300	50800
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 71)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1  2	Земляные работы  Фундаменты	1  11	2  12	2  12
3  4	Стены и перегородки  Перекрытия	37  9	33  9	32  9
5  6	Фильтры (емкости)  Кровля	13  3	14  4	15  4
7	Полы	1	1	1
8	Проемы	7	6	6
9  10  11	Отделочные работы  Загрузка фильтров и дренажа  Сантехнические работы и электроосвещение	2  4  10	2  4  7	2  4  7
12	Разные работы	2	6	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТАНЦИИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 450 куб. м/сутки (БЕЗ КОАГУЛЯЦИИ)

Характеристика. Установка состоит из двух медленных фильтров, здания насосной и хлораторной с подземной железобетонной шахтой, стены которой служат фундаментом для надземной части. В надземной части стены кирпичные, перекрытия подземной части и покрытия здания железобетонные. Кровля из рулонных материалов, с утеплением; фильтры железобетонные, емкости наполовину заглубленные в землю; резервуары и шахта станции обвалованы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 72

Территориальные	Производительность, куб. м/сутки
пояса	36-72	72-144	144-230	230-288	288-450
	а	б	в	г	д
1	9400	12600	15000	17700	22900
2	9900	13200	15800	18600	24100
3	10400	13800	16500	19500	25200
4	10900	14400	17300	20400	26300
5	11800	15700	18800	22100	28600
6	17000	22600	27100	31900	41200
7	18900	25100	30100	35400	45800
8	19800	26400	31600	37200	48100
9	25500	33900	40600	47800	62000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 72)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов в видов работ	а	б	в	г	д
1  2	Земляные работы  Фундаменты	16  4	12  3	11  3	11  3	10  3
3	Стены и перегородки	29	22	19	17	15
4  5  6	Перекрытия  Фильтры (емкости)  Кровля	2  26  3	2  38  3	2  41  2	1  44  2	1  47  1
7	Полы	1	1	1	1	2
8	Проемы	2	2	1	1	1
9	Отделочные работы	3	3	4	4	4
10	Загрузка фильтров и дренажа	5	7	10	10	12
11	Сантехнические работы и электроосвещение	4	3	3	3	2
12	Разные работы	5	4	3	3	2
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕНЫЕ

Характеристика. Стены деревянные из брусьев; кровля утепленная; бак металлический; трубопроводы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 73

Территориальные	Высота башни, м
пояса	5	10
	Емкость бака, куб. м
	20	40	60	20	40	60
	а	б	в	г	д	е
1	7300	8600	9100	9800	10700	11800
2	7700	9000	9600	10300	11200	12400
3	8000	9500	10000	10800	11800	13000
4	8400	9900	10500	11300	12300	13600
5	9100	10800	11400	12300	13400	14800
6	13100	15500	16400	18000	19300	21200
7	14600	17200	18200	19600	21400	23600
8	15300	18000	19100	20600	22500	24800
9	20000	23000	24600	26500	28900	31900
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 73)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е
1  2	Фундаменты  Стены	14  33	12  36	11  38	15  41	14  40	13  42
3  4	Кровля  Полы	6  3	6  2	5  2	5  2	4  2	4  2
5  6	Проемы  Печи	8  2	7  2	7  2	8  2	7  3	7  2
7  8	Отделочные работы  Особостроительные работы	1  23	1  26	1  27	1  19	1  22	1  24
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	8	6	5	5	6	4
10	Разные работы	2	2	2	2	1	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика. Каркас и шатер деревянные из брусьев; кровля из рулонных материалов утепленная; бак металлический; трубопроводы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 74

Территориальные	Высота башни, м
пояса	10	15	20
	Емкость бака, куб. м
	20	40	60	20	40	60	20	40	60
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	8100	9400	10400	9000	10500	11 100	10500	12100	13800
2	8500	9900	10900	9500	11000	11700	11000	12700	14500
3	8900	10300	11400	9900	11600	12200	11600	13300	15200
4	9300	10800	12000	10400	12100	12800	12100	13900	15900
5	10100	11800	13000	11300	13100	13900	13100	15100	17300
6	14600	16900	18700	16200	18900	20000	18900	21800	24800
7	16200	18800	20800	18000	21000	22200	21000	24200	27600
8	17000	19700	21800	18900	22000	23300	22100	25400	29000
9	21900	25400	28000	24300	28400	30000	28400	32700	37300
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 74)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	Общестроительные работы	73	68	66	74	70	69	77	74	75
2	Особостроительные работы	21	27	29	20	24	26	17	21	21
3	Санитарно-технические работы и электроосвещение	6	5	5	6	6	5	6	5	4
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕСШАТРОВЫЕ

Характеристика. Фундаменты бетонные; смотровой колодец бетонный круглый; башня металлическая; баки металлические неутепленные и утепленные минераловатными плитами с облицовкой листовой сталью; трубопроводы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 75

Территори-	Емкость бака, куб. м
альные	15	25	50
пояса	Высота башни, м
	6	9	12	18
	с утеплением бака	без утепления бака	с утеплением бака	без утепления бака	с утеплением бака	без утепления бака	с утеплением бака	без утепления бака
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	2960	2400	3400	2710	4880	3900	9100	7300
2	3110	2520	3570	2850	5120	4100	9600	7700
3	3260	2640	3740	2980	5370	4290	10000	8000
4	3440	2760	3910	3120	5610	4490	10500	8400
5	3700	3000	4250	3390	6 100	4880	11400	9100
6	5300	4320	6100	4880	8800	7000	16400	13100
7	5900	4800	6800	5400	9800	7800	18200	14600
8	6200	5040	7100	5700	10200	8200	19100	15300
9	8000	6500	9200	7300	13200	10500	24600	19700
Примечания:

1. Стоимость башен с резервуаром емкостью 15 куб. м, высотой 8 и 10 м на 5 % выше стоимости башен высотой 6 и 9 м.

2. При изменении высоты башен с резервуаром емкостью 25 куб. м на каждые 2 м изменения высоты стоимость следует изменять на 10 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 75)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Земляные работы	20	25	18	22	16-	20	8	10
2	Фундаменты со смотровым колодцем	19	23	16	21	25	32	18	22
3	Металлоконструкции	31	42	36	47	23	33	40	50
4	Утепление бака	30	-	30	-	30	-	34	-
5	Антикоррозионное покрытие неутепленного бака	-	10	-	10	-	15	-	18
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАКОМ

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; ствол и шатер кирпичные; перекрытие под бак железобетонное; кровля из рулонных материалов; отопление печное.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб. (высотой 10 м)

Таблица 76

Территориальные	Емкость бака, куб. м
пояса	100	150
	а	б
1	14200	15200
2	14900	16000
3	15600	16700
4	16300	17500
5	17800	19000
6	25600	27400
7	28400	30400
8	29800	31900
9	38300	41000
При изменении высоты башни на 1 м восстановительную стоимость следует изменять (в руб.)

Таблица 77

Территориальные пояса	Емкость бака 100-150 куб. м
1	543
2	570
3	597
4	620
5	680
6	980
7	1090
8	1 140
9	1470
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 76)

№  п.п.	Наименование конструктивных элемента в видов работ	а	б
1	Фундаменты	11	11
2	Ставя башни	31	28
3	Перекрытие под бак	6	8
4	Шатер башни	22	23
5	Бак металлический	13	15
6	Санитарно-технические работы и электроосвещение	8	7
7	Печи	9	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ БАКОМ

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; ствол и шатер - кирпичные; перекрытие под бак железобетонное; кровля из рулонных материалов; отопление печное.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб. (высотой 10 м)

Таблица 78

Территориальные	Емкость бака, куб. м
пояса	100	150
	а	б
1	13900	15000
2	14600	15800
3	15300	16500
4	16000	17300
5	17400	18800
6	25000	27000
7	27800	30000
8	29200	31500
9	37500	40500
При изменении высоты башни на 1 м (восстановительную стоимость следует изменять (в руб.)

Таблица 79

Территориальные пояса	Емкость бака 100-150 куб. м
1	462
2	485
3	508
4	531
5	578
6	830
7	920
8	970
9	1250
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 78)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Фундаменты	11	11
2	Ствол башни	30	28
3	Перекрытие под бак	9	9
4	Шатер башни	22	23
5	Бак металлический	9	11
6	Санитарно-технические работы и электроосвещение	10	10
7	Печи	9	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика. Подземная часть: фундаменты, стены подвала, перекрытие над подвалом железобетонные; полы цементные; лестницы металлические.

Надземная часть: стены ствола башни железобетонные; бак железобетонный с коническим покрытием; стены шатра ячеистые, легкобетонные камни; перекрытие железобетонное; кровля рулонная утепленная; лестницы и площадки металлические.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 80

Территориальные	Высота башни, м
пояса	20	25
	Емкость резервуара, куб. м
	50-150	200-300
	а	б
1  2  3  4  5	20800  21800  22900  23900  26000	36600  38400  40300  42100  45800
6  7  8  9	37400  41600  43700  56200	66000  73000  77000  99000
При изменении высоты башни на 1 м восстановительную стоимость следует изменять (в руб.)

Таблица 81

Территориальные	Емкость резервуара, куб. м
пояса	50-150	200-300
	а	б
1  2  3  4  5	441  463  485  507  551	610  640  670  700  760
6  7  8  9	790  880  930  1190	1090  1210  1270  1640
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 80)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Фундаменты	8	10
3	Стены цоколя/перекрытие, полы, лестницы и др. подземной части	6	5
4	Стены (ствол) башни	31	31
5	Железобетонный резервуар	15	17
6	Стены шатра	3	3
7	Железобетонное перекрытие	12	10
8	Металлоконструкции	4	3
9	Кровля	3	3
10	Проемы	2	2
11	Отделочные работы	4	3
12	Санитарно-технические работы и электроосвещение	3	3
13	Разные работы	4	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Характеристика. Резервуары подземные с обвалованием; днище, стены, колонны и перекрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 82

Территориальные	Емкость резервуара, куб. м
пояса	до 50	до 150	до 300	до 600	до 1000
	а	б	в	г	д
1	51,8	39,6	30,3	22,8	20,7
2	54,4	41,6	31,8	23,9	21,7
3	57	43,6	33,3	25,1	22,8
4	59,6	45,5	34,8	26,2	23,8
5	65	49,5	37,9	28,5	25,9
6	93	71	54,5	41	37,3
7	104	79	61	45,6	41,4
8	109	83	63	47,9	43,5
9	140	107	82	62	55,9
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициент 1,15.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 82)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	г	д
1	Земляные работы	22	20
2	Основание бетонное	4	4
3	Железобетонные конструкции	65	66
4	Отделочные работы	5	5
5	Разные работы	4	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Характеристика. Резервуары подземные с обвалованием; днище, стены, колонны и перекрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 83

Территориальные	Емкость резервуара, куб. м
пояса	до 50	до 150	до 300	до 600	до 1000
	а	б	в	г	д
1	95	65	41,2	38,3	31,2
2	99	68	43,2	40,2	32,8
3	104	71	45,3	42,1	34,3
4	109	75	47,3	44	35,9
5	118	81	51,5	47,9	39
6	170	117	74	69	56,1
7	189	130	82	77	62
8	199	136	87	80	66
9	255	175	111	103	84
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициенты: для резервуаров емкостью до 300 куб. м - 1,13, для резервуаров емкостью более 300 куб. м - 1,09.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 83)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	б	д
1	Земляные работы	20	26
2	Основание бетонное	5	4
3  4	Железобетонные конструкции  Отделочные работы	66  5	63  4
5	Разные работы	4	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ХЛОРАТОРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2-5 кг ХЛОРА В ЧАС, СОВМЕЩЕННЫЕ СО СКЛАДОМ ХЛОРА

Характеристика. Фундаменты бетонные, бутобетонные и кирпичные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы асфальтовые; кровли из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость одного здания в руб.

Таблица 84

Территориальные пояса	Хлораторные производительностью хлора, кг/ч
	1	5
	со складом емкостью, т
	1,1	3,6
	а	б
1  2  3  4  5	15000  15700  16500  17200  18800	17400  18300  19100  20000  21800
6  7  8  9	27000  30000  31500  40500	31300  34800  36500  47000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 84)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	2	1
2	Фундаменты	6	11
3	Стены и перегородки	37	32
4	Перекрытие	9	10
5	Кровля	6	4
6	Проемы	7	6
7	Полы	4	4
8	Металлоконструкции	6	5
9	Отделочные работы	3	2
10	Каналы и приямки	4	4
11	Санитарно-технические работы и электроосвещение	15	20
12	Разные работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ХЛОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА (БЕЗ КОТЕЛЬНОЙ) ПРИ РАБОТЕ НА ЖИДКОМ ХЛОРЕ И ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 кг ХЛОРА В ЧАС

Характеристика. Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы цементные и дощатые; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 85

Территориальные пояса	Хлораторная на 5 кг хлора в час
1  2  3	18,6  19,5  20,5
4  5	21,4  23,2
6  7  8	33,5  37,2  39,1
9	50,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 85)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	%
1	Земляные работы	1
2	Каменные конструкции	65
3	Железобетонные конструкции	6
4	Деревянные конструкции	10
5	Полы	3
6	Кровля	8
7	Отделочные работы	4
8	Санитарно-технические работы и электроосвещение	11
9	Разные работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 16 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас башни стальной; каркас оросителя железобетонный; ороситель - асбестоцементные листы или деревянные щиты; обшивка башни из асбестоцементных листов и деревянная.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 86

Территориальные	Обшивка башни
пояса	из асбесто- цементных листов	деревянная
	а	б
1	9400	9800
2	9900	10300
3	10300	10800
4	10800	11300
5	11800	12300
6	16900	17600
7	18800	19600
8	19700	20600
9	25400	26500
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 86)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Стены и днище бассейна	14	14
3	Каркас башни	33	31
4	Каркас оросителя	2	1
5	Оросители из асбестоцементных листов	19	-
6	Оросители из деревянных щитов	-	23
7	Ветровые перегородки	2	2
8	Обшивка башни	25	24
9	Разные работы	3	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 64 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас башни стальной; каркас оросителя деревянный; ороситель - деревянные щиты; обшивка башни деревянная и из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 87

Территориальные	Обшивка башни
пояса	из асбесто- цементных листов	деревянная
	а	б
1	18400	20600
2	19300	21600
3	20200	22700
4	21200	23700
5	23000	25700
6	33100	37000
7	36800	41200
8	38600	43300
9	49700	55600
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 87)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Стены и днище водосборного бассейна	20	18
3	Каркас башни	37	33
4	Каркас оросителя	6	6
5	Ороситель	10	9
6	Ветровые перегородки	4	3
7	Обшивка башни	19	27
8	Разные работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Вводные указания

Загрузка биофильтров предусмотрена из щебня кристаллических пород.

В тех случаях, когда по местным условиям применяются специальные загрузочные материалы, оценку их следует производить по фактической стоимости.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

БИОФИЛЬТРЫ (без шатра)

Характеристика. Основание бетонное; стены, опоры, колосниковые решетки, лотки и камеры - железобетонные; загрузка фильтров щебнем кристаллических пород; трубопроводы стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м загрузки в руб.

Таблица 88

Территориальные пояса	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
	до 200	до 500
	а	б
1	76	58,6
2	80	62
3	84	64
4	87	67
5	95	73
6	137	105
7	152	117
8	160	123
9	205	158
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 88)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	б
1	Земляные работы	2
2	Бетонные и железобетонные конструкции	58
3	Полы	6
4	Загрузка щебнем	27
5	Разные работы	4
6	Внутренние трубопроводы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

БИОФИЛЬТРЫ (с шатром)

Характеристика. Основание бетонное; стены, опоры, колосниковые решетки, лотки и камеры - железобетонные; загрузка фильтров щебнем кристаллических пород; фундаменты железобетонные; стены шатра кирпичные; кровля из рулонных материалов с утеплителем, полы асфальтовые; трубопроводы стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м загрузки в руб.

Таблица 89

Территориальные	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
пояса	до 200	до 500
	а	б
1	173	125
2	182	131
3	190	138
4	199	144
5	216	156
6	311	225
7	346	250
8	363	263
9	467	338
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 89)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	б
1	Земляные работы	2
2	Фундаменты	6
3	Каменные конструкции	14
4	Бетонные и железобетонные конструкции фильтров	38
5	Полы	4
6	Кровля	7
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Загрузка биофильтров	13
10	Санитарно-технические работы и электроосвещение	10
11	Разные работы	1
12	Внутренние трубопроводы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗДАНИЯ РЕШЕТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 2 тыс. куб. м в сутки С РУЧНОЙ ОЧИСТКОЙ

Характеристика. Фундаменты бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; колонны бетонные; перекрытия железобетонные; полы бетонные; кровля из рулонных материалов с утеплением; приямки бетонные; лотки железобетонные, частично бетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 90

Территориальные	Отметка подводящего коллектора, м
пояса	±0, +1	+2	+3	+4	+5
	а	б	в	г	д
1  2  3  4  5	47,8  50,2  52,6  55,0  59,8	55  57,8  60  63  69	51  53,6  56,1  58,6  64	55  57,8  60  63  69	60  63  66  69  76
6  7  8  9	86  96  100  129	99  110  116  148	92  102  107  138	99  110  116  148	109  121  127  163
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 90)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д
1	Земляные работы	5	5	9	12	15
2  3	Фундаменты  Стены и перегородки	18  35	27  31	13  36	18  32	20  30
4	Перекрытия	3	2	3	2	2
5	Кровля	6	5	6	5	5
6	Полы	2	1	2	1	1
7	Проемы	7	7	7	7	6
8	Лотки и приямки	8	7	8	8	7
9	Отделочные работы	1	1	1	1	1
10	Санитарно-технические работы и электроосвещение	12	11	12	11	10
11	Разные работы	3	3	3	3	3
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика. Земляные карты с валиками, искусственным или естественным основанием, включая дренаж, лотки и дороги.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площадок в руб.

Таблица 91

Территориальный	Тип основания
пояс	Искусственное		Естественное
	асфальтобетонное	бетонное	песчано- щебеночное
	а	б	в	г
1  2  3  4  5	19,3  20,3  21,3  22,2  24,2	17,6  18,5  19,4  20,3  22	8,5  8,9  9,3  9,8  10,6	2,6  2,7  2,8  3  3,2
6  7  8  9	34,8  38,7  40,6  52,2	31,7  35,2  37  47,6	15,3  17  17,8  22,9	4,6  5,1  5,4  6,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 91)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г
1  2	Земляные работы  Основания и покрытия	4  53	12  40	6  50	37  -
3	Дренаж и лотки	20	17	23	-
4	Сборный коллектор дренажных вод	9	7	8	27
5	Дороги	14	24	13	36
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

КОЛОДЦЫ ПОГЛОЩАЮЩИЕ

Характеристика. Колодцы из сборных железобетонных колец; деревянная будка.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 92

Территориаль	Глубина заложения, м, до
ные пояса	7	12	15
	Группа грунтов
	I-IV	I-IV	I-II	III—IV
	а	б	в	г
1	458	660	750	870
2	481	690	790	910
3	504	730	830	960
4	527	760	860	1000
5	573	830	940	1090
6	820	1190	1350	1570
7	920	1320	1500	1740
8	960	1390	1580	1830
9	1240	1780	2030	2350


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; ограждение металлическое; трубопроводы стальные, отстойник обвалован грунтом.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 93

Территориальные	Отстойники диаметром, м, до
пояса	4	6	9
	а	б	в
1	91	66	32
2	95	70	34
3	100	73	35
4	105	76	37
5	114	83	40
6	164	120	58
7	182	133	65
8	191	140	68
9	245	180	87
Примечание. При мокрых грунтах применять следующие коэффициенты:

для отстойников диаметром до 4 м - 1,04;

для отстойников диаметром свыше 4 м - 1,06.

Удельные веса отдельных элементов в процентах

(К табл. 93)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	21	19	14
2  3	Бетонные и железобетонные конструкции  Деревянные конструкции	61  1	51  1	60  2
4	Стальные конструкции	3	3	3
5	Отделочные работы	7	8	7
6	Оборудование (трубопроводы и фасонные части)	16	17	13
7	Разные рабочие	1	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ

Характеристика. Земляные работы; лотки и опоры с закладными частями.

Восстановительная стоимость 1 куб. м бетона или железобетона в руб.

Таблица 94

Территориальные	Сборные	Монолитные
пояса	железобетонные	бетонные	железобетонные
	а	б	в
1	130	54	74
2	136	57	77
3	148	62	84
4	151	63	86
5	186	78	105
6	189	79	107
7	198	86	112
8	240	101	135
9	244	102	138


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; ограждение металлическое; трубопроводы стальные; отстойник обвалован грунтом.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 95

Территориальные	Отстойники диаметром, м, до
пояса	4	6	9
	а	б	в
1	106	65	37
2	112	68	39
3	117	72	41
4	122	75	43
5	133	81	46
6	192	116	67
7	213	129	74
8	223	136	78
9	287	174	100
Примечание. При мокрых грунтах применять следующие коэффициенты:

для отстойников диаметром от 4 м - 1,05;

для отстойников диаметром от 4 до 6 м - 1,08;

для отстойников свыше 6 м - 1,1.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 95)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	14	38	33
2  3	Бетонные и железобетонные конструкции  Деревянные конструкции	58  1	42  2	48  2
4  5  6	Стальные конструкции  Отделочные работы (изоляционные)  Оборудование (трубопроводы и фасонные части)	5  7  14	1  3  14	1  4  11
7	Разные работы	1	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Характеристика. Днище, стены и колодцы железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 96

Территориальные пояса	Емкость до 2000 куб. м
1  2  3	21  22,1  23,1
4  5	24,2  26,3
6  7  8	37,8  42  44,1
9	56,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 96)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	%
1	Земляные работы	7
2	Бетонные и железобетонные конструкции	74
3	Колодцы из сборных железобетонных элементов	8
4	Металлоконструкции	1
5	Отделочные и изоляционные работы	1
6	Санитарно-технические работы	3
7	Разные работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ДВУХЪЯРУСНЫЕ

Характеристика. Стены и днища железобетонные; настил дощатый; ограждения металлические; наружная часть отстойника обвалована; трубопроводы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 97

Территориальные	Диаметр отстойника, м
пояса	до 7	8-10	более 10
	Высота отстойника, м
	до 8	более 8	до 8	более 8	до 9	более 9
	а	б	в	г	д	е
1	31,2	28,3	21.6	18,7	15,9	13,6
2	32,7	29,7	22,7	19,6	16,7	14,3
3	34,3	31,1	23,8	20,6	17,5	14,9
4	35,9	32,5	24,9	21,5	18,3	15,6
5	39	35,3	27	23,4	19,9	17
6	56,1	50,9	38,9	33,7	28,6	24,4
7	62	56,5	43,2	37,4	31,8	27,1
8	65	59,3	45,4	39,3	33,4	28,5
9	84	76	58,4	50,5	43	36,6
Примечание.

При мокрых грунтах применять коэффициенты	1,15	1,15	1,12	1,12	1,10	1,10
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 97)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	14	14	14	14	9	9
2	Железобетонные и бетонные конструкции	77	77	80	80	78	78
3	Деревянные конструкции	4	4	2	2	4	4
4	Стальные конструкции	1	1	I	1	2	2
5	Отделочные работы	1	1	1	1	4	4
6	Трубопроводы	3	3	2	2	3	3
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Отстойники контактные

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; ограждение металлическое; трубопроводы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 98

Территориальные пояса	Отстойники контактные емкостью 150-300 куб. м
1	25,3
2	26,6
3	27,8
4	29,1
5	31,6
6	45,5
7	50,6
8	53,1
9	68
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 98)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	%
1	Земляные работы	4
2	Бетонные и железобетонные конструкции	70
3	Камеры и лотки	14
4	Металлоконструкции	4
5	Трубопроводы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 8 л/сек С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днище, стены, лотки, опоры и колодцы железобетонные; шибера и щиты деревянные.

Восстановительная стоимость 1 л/сек в руб.

Таблица 99

Территориальные	Отметка дна подводящего лотка, м
пояса	±0	+1	+2	+3	+4	+5
	а	б	в	г	д	е
1	195	279	364	574	750	940
2	205	293	382	600	780	990
3	215	307	400	630	820	1040
4	224	321	417	660	860	1080
5	244	349	455	720	930	1180
6	351	502	660	1030	1340	1700
7	390	558	730	1150	1490	1890
8	409	586	760	1210	1560	1980
9	526	750	980	1550	2010	2550
Примечание: Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов восстановительную стоимость не включена.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 99)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	6	32	47	52	61	67
2	Бетонные и железобетонные конструкции	53	38	29	31	26	22
3	Деревянные конструкции	7	5	4	3	2	2
4	Стальные конструкции	9	7	5	4	3	2
5	Разные работы	25	18	15	10	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 16 л/сек С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днище, стены, лотки, опоры и колодцы железобетонные; шиберы и щиты деревянные.

Восстановительная стоимость 1 л/сек в руб.

Таблица 100

Территориальные	Высота насыпи, м
пояса	±0	+1	+2	+3	+4	+5
	а	б	в	г	д	е
1	112	156	201	303	390	496
2	118	164	211	318	409	521
3	123	172	221	333	429	546
4	129	179	231	348	448	570
5	140	195	251	379	487	620
6	202	281	362	545	700	890
7	224	312	402	610	780	990
8	235	328	422	640	820	1040
9	302	421	543	820	1050	1340
Примечание. Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов в восстановительную стоимость не включена.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 100)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	6	32	47	52	61	67
2	Бетонные и железобетонные конструкции	53	38	29	31	26	22
3	Деревянные конструкции	7	5	4	3	2	2
4	Стальные конструкции	9	7	5	4	3	2
5	Разные работы	25	18	15	10	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕПТИКИ

1. СООРУЖЕНИЯ СЕПТИКОВ

Характеристика. Сооружение подземное; основание бетонное; стены бутовые, кирпичные или железобетонные; перекрытие железобетонное, стены и днище оштукатурены.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 101

Территориальные	Септики емкостью до 20 куб. м
пояса	бутовые	кирпичные	железобетонные
	а	б	в
1	135	139	115
2	142	146	121
3	149	153	127
4	155	160	132
5	169	174	144
6	243	250	207
7	270	278	230
8	284	292	242
9	365	375	311
Примечание: При объеме септика более 20 куб. м, указанную в таблице восстановительную стоимость следует применять с поправочным коэффициентом 0,8.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 101)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	11	10	8
2	Основание	8	8	9
3	Стены	37	40	-
4	Железобетонные конструкции	15	15	48
5	Отделочные работы	3	3	3
6	Разные работы	26	24	32
	Итого	100	100	100
2. ПОЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СЕПТИКОВ

Характеристика. Поля подземной фильтрации состоят из оросительной и распределительной сетей; оросительная сеть из асбестоцементных труб; распределительная сеть из лотков с бетонным основанием, кирпичными стенками и перекрытием железобетонными плитами; заглубление коммуникаций до 2 м.

Восстановительная стоимость 1 м коммуникаций в руб.

Таблица 102

Территориальные пояса	Траншеи оросительной сети	Лотки распределительной сети
	а	б
1	9,7	14,4
2	10,2	15,1
3	10,7	15,8
4	11,2	17,6
5	12.1	18
6	17,5	25,9
7	19,4	28,8
8	20,4	30,2
9	26,2	38,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 102)

№	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	57	52
2	Бетонные и железобетонные конструкции лотков	-	30
3	Укладка асбоцементных труб	22	-
4	Разные работы	21	18
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ НА ДВА АГРЕГАТА 2 1/2НФ ИЛИ 4ФВ-5М

Характеристика. Подземная часть: днище, стены шахты, перегородки и перекрытия железобетонные; полы бетонные и цементные; лестницы металлические.

Надземная часть: стены и перегородки кирпичные; покрытие железобетонное; полы бетонные и цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема вруб.

Таблица 103

Территориальные	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до
пояса	3	5	7
	а	б	в
1	26	30	28,3
2	27,3	31,5	29,7
3	28,6	33	31,1
4	29,9	34,5	32,5
5	32,5	37,5	35,4
6	46,8	54	50,9
7	52	60	56,6
8	54,6	63	59,4
9	70	81	76
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 103)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	10	11	13
2  3	Стены и перегородки кирпичные  Бетонные и железобетонные конструкции	14  34	8  50	7  45
4	Металлоконструкции	3	3	3
5	Основания и полы	6	4	11
6	Кровля	4	3	2
7	Проемы	4	2	2
8	Отделочные работы	8	7	6
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	13	9	8
10	Разные работы	4	3	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ НА ТРИ АГРЕГАТА 2 1/2НФ, 4НФ ИЛИ 4ФВ-5М

Характеристика. Подземная часть: днище, стены шахты, перегородки и перекрытия железобетонные; полы бетонные и цементные; лестницы металлические.

Надземная часть: стены и перегородки кирпичные; покрытие железобетонное; полы бетонные и цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 104

Территориальные	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до
пояса	3	5	7
	а	б	в
1	27	30,8	29,6
2	28,4	32,3	31,1
3	29,7	33,9	32,6
4	31	35,4	34
5	33,8	38,5	37
6	48,6	55,4	53,3
7	54	62	59,2
8	56,7	65	62
9	73	83	80
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 104)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	11	11	12
2	Стенки и перегородки кирпичные	13	7	6
3	Бетонные и железобетонные конструкции	38	53	46
4	Металлоконструкции	2	2	2
5	Основания и полы	7	3	2
6	Кровля	4	3	2
7	Проемы	2	2	2
8	Отделочные работы	6	6	6
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	15	11	10
10	Разные работы	2	2	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

СТАНЦИИ СЛИВНЫЕ

Характеристика. Фундаменты бутобетонные ленточные и столбовые; стены кирпичные; покрытие железобетонное; полы асфальтовые, цементные; кровля из рулонных материалов; песколовка железобетонная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема

Таблица 105

Территориальные пояса	На одно приемное место	На два приемных места
	а	б
1	34	29
2	35,7	30,5
3	37,4	31,9
4	39,1	33,4
5	42,5	36,3
6	61	52,2
7	68	58
8	71	61
9	92	78
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 105)

№ п.п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Фундаменты	8	7
3	Стены и перегородки	25	24
4	Бетонные и железобетонные конструкции	17	17
5	Проемы	9	12
6	Полы	2	3
7	Кровля	3	3
8	Отделочные работы	4	4
9	Металлоконструкции	3	3
10	Сантехнические работы и электроосвещение	23	22
11	Разные работы	5	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОЧИСТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 куб. м/сутки (МАЛАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)

Характеристика. Состав сооружений: блок биофильтра с помещением хлораторной, котельной насосной и вспомогательными помещениями. В здании размещен вторичный отстойник - для станции 12,5 - 25 куб. м/сутки и двухъярусный отстойник для станции 50 - 100 куб. м/сутки; отдельно стоящие септик для станций 12,5 - куб. м/сутки и вторичный отстойник для станции 50 - 100 куб. м/сутки; иловые площадки для станции 50 - 100 куб. м/сутки; коммуникации.

Конструкции:

Здание блока - фундаменты железобетонные, стены кирпичные, покрытие железобетонное, полы цементные, кровля из рулонных материалов с отеплением приямок - отстойник, вторичный отстойник, биофильтр - железобетонные. Септик - днище бетонное, стены кирпичные, перекрытие и распределительные колодцы железобетонные, трубопроводы и илопроводы на железобетонных опорах. Трубопроводы хлораторной, насосной и др. - стальные. В котельной установлен котел с поверхностью нагрева 2,46 кв. м. Ограждение из колючей проволоки по железобетонным столбам. Дороги с асфальтобетонным покрытием. Загрузка биофильтров из гравия.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 106

Территориальные пояса	Станция биологической очистки производительностью куб. м/сутки
	12,5-25	50-100
	а	б
1	21400	59200
2	22400	62100
3	23500	65100
4	24600	68000
5	26700	74000
6	38500	106500
7	42800	118400
8	44900	124300
9	57700	159800
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 106)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Каменные конструкции	21	20
3	Бетонные и железобетонные конструкции,	14	17
	в том числе растворный бак
4	Биофильтр двухсекционный	15	14
5	Двухъярусный отстойник	-	5
6	Проемы	3	4
7	Полы	1	2
8	Кровля	4	7
9	Отделочные работы	1	. 2
10	Разные работы	3	8
11	Санитарно-технические работы	5	6
12	Трубопроводы	3	2
13	Электроосвещение	4	2
14	Загрузка фильтров	7	7
15	Вторичный вертикальный отстойник	-	2
16	Иловые площадки	-	1
17	Септик	18	-
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25,50 И 100 куб. м/сутки

Характеристика. Станции производительностью 25 и 50 куб. м/ч; здания полузаглубленные; фундаменты железобетонные, стены подземной части бетонные, лестницы металлические; площадка над подвалом железобетонная, покрытие железобетонное, кровля из рулонных материалов с утеплением; колодцы железобетонные; станция производительностью 100 куб. м/ч - полузаглубленная с обвалованием; днище, стены и покрытие железобетонные, люк, лестница, ограждения - металлические, полы цементные, кровля утепленная с пароизоляцией и асфальтовой стяжкой; вентиляционная шахта кирпичная; колодцы железобетонные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 107

Территориальные	Пневматическая насосная станция
пояса	Производительность, куб. м/ч
	25	50	100
	а	б	в
1	8200	9100	7800
2	8600	9500	8200
3	9000	10000	8600
4	9400	10500	9000
5	10200	11400	9800
6	14800	16400	14000
7	16400	18200	15600
8	17200	19100	16400
9	22100	24600	21100
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 107)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	6	5	12
2	Каменные конструкции	16	16	1
3	Бетонные и железобетонные конструкции (фундаменты, стены, покрытие)	48	48	50
4	Стальные конструкции	2	1	2
5	Деревянные конструкции	3	4	-
6	Полы	2	2	7
7	Кровля	7	8	5
8	Отделочные работы	1	1	1
9	Отопление	1	1	2
10	Вентиляция	2	2	2
11	Колодцы	6	6	5
12	Электроосвещение	2	2	1
13	Разные работы (фундаменты под оборудование, крыльца и др.)	4	4	12
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА ДО 15 мг/л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200, 400 - 800 куб. м/сутки

Установки для обезжелезивания с применением омарганцованного песка производительностью 200 и 400-800 куб. м/сутки

Характеристика. Фундаменты железобетонные, стены кирпичные, перекрытия междуэтажные и покрытия железобетонные, перегородки кирпичные, полы бетонные и из керамических плиток, кровля из рулонных материалов с отеплением; отопление от местной котельной, где установлены котлы с поверхностью нагрева 2,46 кв. м в установке производительностью 200 куб. м/сутки и поверхностью нагрева 3,1 кв. м в установке производительностью 400-800 куб. м/сутки; труба стальная на бетонном фундаменте.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 108

Территориальные пояса	Установки обезжелезивания воды производительностью, куб. м/сутки
	до 200	400-800
	а	б
1	17700	25600
2	18600	26900
3	19500	28200
4	20400	29400
5	22100	32000
6	32000	46000
7	35400	51200
8	37200	53800
9	47800	69100
Примечание. Загрузка оборудования (стальных фильтров) омарганцованным песком показателями восстановительной стоимости не предусмотрена и должна учитываться дополнительно.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 108)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Фундаменты	15	14
	Надземная часть
3	Стены	21	24
4	Перекрытия	4	5
5	Кровля	/	7
6	Перегородки	2	1
7	Проемы	8	7
8	Полы	3	3
9	Отделочные работы	2	2
10	Разные работы	6	7
11	Труба	4	3
12	Санитарно-технические работы	7	5
13	Технологические трубопроводы	9	12
14	Тепломеханическая часть котельной	8	6
15	Электроосвещение	2	2
	Итого	100	100
Примечание. Закрытые металлические фильтры с их загрузкой отнесены к оборудованию.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ I ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ЖИРОСБОРНИКИ

Характеристика. Земляные работы, днище и стенки железобетонные монолитные, покрытие сборное железобетонное.

Восстановительная стоимость сооружения в руб.

Таблица 109

Территориальные	Стоимость
пояса	а
1	2350
2	2490
3	2560
4	2770
5	3010
6	3270
7	3480
8	4210
9	4280


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Часть II „Внешние тепловые сети" предназначена для переоценки основных фондов наружных тепловых сетей подземной и воздушной прокладки.

2. Единицей измерения для определения восстановительной стоимости тепловых сетей принят для всех таблиц 1 км трассы.

3. Во всех таблицах по прокладке тепловых сетей, кроме табл. 120, 121, предусмотрена стоимость устройства непроходных и полупроходных каналов, ниш и камер, а также прокладки 2 труб с изоляцией: прямого и обратного трубопровода для водяных сетей, паропровода и конденсатопровода соответствующего сечения для паровых сетей.

4. В табл. 120, 121 приведена только стоимость двухтрубной прокладки с изоляцией для водяных и паровых сетей на эстакадах. Восстановительная стоимость эстакад представлена в отдельных таблицах, что дает возможность оценить различные варианты многотрубной прокладки тепловых сетей.

Для оценки восстановительной стоимости прокладки тепловых сетей на эстакадах необходимо просуммировать по соответствующим таблицам стоимость эстакад и стоимость проложенных труб.

5. Восстановительная стоимость стальных эстакад предусмотрена в зависимости от веса проложенных труб с учетом веса воды в них и изоляции на 1 км эстакады. Вес труб с водой и изоляцией приведен в таблице-приложении в конце части.

6. Восстановительная стоимость приведена для II климатического района.

Для определения стоимости по другим климатическим районам к восстановительной стоимости соответствующего территориального пояса следует применять следующие поправочные коэффициенты:

Климатические районы	Коэффициенты к восстановительной стоимости
I	1,03
III	0,99
IV	0,98
Пример. Требуется оценить по первому территориальному поясу восстановительную стоимость укладки по одноярусной железобетонной эстакаде, установленной в сухом грунте, двух водоводов диаметром 200 мм, двух паропроводов диаметром 200 мм и одного паропровода диаметром 200 мм. В восстановительную стоимость паропроводов включена стоимость соответствующих конденсатопроводов.

Вес трубопроводов с изоляцией и водой на 1 м эстакады определяем по таблице, приложенной в конце части II: два водовода диаметром 200 мм весят 380 кг, два паропровода диаметром 200 мм с конденсатопроводами - 444 кг, паропровод диаметром 200 мм с конденсатопроводом - 222 кг; всего 1046 кг.

Полная стоимость 1 км эстакады с трубами составляет; эстакады но табл. 122, графа „к", - 186 тыс. руб.; двух водоводов диаметром 200 мм по табл. 120, графа „е", - 52 тыс. руб.; двух паропроводов диаметром 200 мм с конденсатопроводами по табл. 121, графа „е", - 90 тыс. руб.; паропровода диаметром 200 мм с конденсатопроводом по табл. 121, графа „е", - 45 тыс. руб.; всего 373 тыс. руб.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 110

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-50	70-80	100	125	150	200
	а	б	в	г	д	е
1	44	55	63	68	71	92
2	47	59	68	73	76	99
3	47	59	68	74	77	100
4	56	69	80	87	91	117
5	53	67	77	83	87	113
6	69	86	100	108	113	146
7	137	171	198	213	223	289
8	94	.117	136	146	153	198
9	104	130	150	161	169	219


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ,

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 111

Восстановительная стоимость 1 км. двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-50	70-80	100	125	150	200
	а	б	в	г	д	е
1	84	94	108	113	116	142
2	90	100	116	121	124	152
3	91	101	117	122	125	154
4	107	119	137	143	147	181
5	103	114	132	138	141	174
6	133	148	171	178	183	225
7	263	292	338	353	363	445
8	180	200	231	241	248	304
9	199	222	256	267	275	337


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; засыпная тепловая изоляция из минеральной ваты.)

Таблица 112

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-50	70-80	100	125	150	200
	а	б	в	г	д	е
1	73	78	90	96	99	149
2	79	83	96	103	106	159
8	79	84	97	104	107	161
4	93	99	114	122	126	189
5	90	95	110	117	121	181
6	116	123	142	152	157	235
7	230	244	282	300	311	466
8	157	167	193	205	213	318
9	174	184	213	227	236	353


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы с камерами и нишами; две трубы с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 113

Восстановительная стоимость 1 мм двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-60	70-80	100	125	160	200
	а	б	в	г	д	е
1	122	126	151	157	160	208
2	130	135	162	168	172	228
3	132	136	163	170	173	225
4	155	160	192	199	204	265
5	149	154	184	191	196	254
6	193	200	239	248	254	359
7	381	395	473	491	502	652
8	261	270	323	336	343	446
9	289	299	358	372	380	494


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ЗАСЫПНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; засыпная тепловая изоляция из минеральной ваты.)

Таблица 114

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-50	70-80	100	126	150	200
	а	б	в	г	д	е
1	36	40	45	52	54	71
2	38	42	48	56	58	76
3	39	43	49	56	59	76
4	46	50	57	66	69	90
5	44	48	55	64	66	86
6	57	63	71	82	86	112
7	113	124	141	163	170	221
8	77	85	96	112	116	151
9	85	94	107	124	129	167


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕГМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ МОСЭНЕРГОПРОЕКТА

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 115

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-50	70-80	100	125	150	200
	а	б	в	г	д	е
1	37	43	53	66	69	93
2	39	46	56	71	74	99
3	40	46	57	71	75	100
4	47	54	67	84	88	118
5	45	52	64	80	84	113
6	58	67	83	104	109	147
7	115	134	165	206	217	291
8	79	91	113	141	148	199
9	87	101	125	156	164	220


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ В МОНОЛИТНОЙ АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ БЕЗ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА

(Земляные работы, включая камеры и ниши; две изолированные трубы с опорами, компенсаторами и запорной арматурой.)

Таблица 116

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-50	70-80	100	125	150	200
	а	б	в	г	д	е
1	69	74	84	89	100	120
2	74	79	90	95	107	128
3	75	80	91	96	108	129
4	88	93	107	113	127	152
5	85	90	103	107	122	146
6	110	116	133	141	158	189
7	217	230	264	279	312	374
8	149	158	180	190	214	256
9	165	174	200	211	237	283


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ В МОНОЛИТНОЙ АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ

(Земляные работы, камеры и ниши; две изолированные трубы с опорами, компенсаторами и запорной арматурой.)

Таблица 117

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-50	70-80	100	125	150	200
	а	б	в	г	д	е
1	94	100	111	102	127	149
2	100	107	118	109	136	160
8	101	108	120	110	137	161
4	119	127	141	130	161	190
б	114	122	135	125	155	182
6	148	158	175	161	201	236
7	293	314	346	320	398	467
8	200	214	237	219	272	320
9	222	237	262	242	301	354


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ В УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы с камерами и нишами; один паропровод и соответствующий конденсатопровод с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 118

Восстановительная стоимость 1 км. двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	100/50	125/80	150/80	200/100
	а	б	в	г
1	79	94	107	141
2	85	100	114	151
3	85	101	115	152
4	100	119	136	179
5	96	114	130	172
6	125	141	169	222
7	247	293	334	440
8	169	200	229	301
9	187	222	253	334


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ В УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы с камерами и нишами; один паропровод соответствующий конденсатопровод с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 119

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	100/50	125/80	150/80	200/100
	а	б	в	г
1	127	166	188	200
2	136	176	201	214
3	137	178	203:	216
4	162	209	239	254
5	155	201	229	244
6	201	261	297	316
7	398	616	589	630
8  9	272  302	353  391	403  446	428  475


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ НА ЭСТАКАДАХ

(Одна труба с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 120

Восстановительная стоимость 1 км однотрубной трассы без стоимости эстакад, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-50	70-80	100	125	150	200
	а	б	в	г	Д	е
1	8	11	12	16	18	26
2	9	11	13	18	19	28
3	9	11	13	18	20	28
4	11	13	15	21	23	33
5	10	13	14	20	22	32
6	13	17	19	26	29	42
7	26	33	37	51	57	82
8	18	23	25	35	39	56
9	20	25	28	39	43	62
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ II

ВЕСА ВОДОВОДОВ И ПАРОПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ ПО ЭСТАКАДАМ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ТАБЛ. 120, 121 НА 1 м ДЛИНЫ

Диаметры труб, мм	Вес трубопроводов, кг
40-50	31
70-80	59
100	81
125	107
150	134
200	190
Примечания:

1. В вес трубопроводов включен, кроме веса труб, также вес воды и теплоизоляции.

2. В вес паропроводов включен также вес соответствующих конденсатопроводов.

3. Вес водоводов дан на одну трубу соответствующего диаметра.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ НА ЭСТАКАДАХ

(Один паропровод и один соответствующий конденсатопровод с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 121

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы без стоимости эстакад, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	40-50/25	70-80/50	100/50	125/80	150/80	200/100
	а	б	в	г	д	е
1	16	22	24	31	33	45
2	17	24	26	33	35	48
3	17	24	26	33	36	48
4	20	28	31	39	42	57
5	19	27	30	38	40	54
6	25	35	38	49	52	70
7	50	69	76	96	103	139
8	34	47	52	66	71	95
9	38	53	58	73	78	106
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ II

ВЕСА ВОДОВОДОВ И ПАРОПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ ПО ЭСТАКАДАМ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ТАБЛ. 120, 121 НА 1 м ДЛИНЫ

Диаметры труб, мм	Вес трубопроводов, кг
40-50	53
70-80	80
100	99
125	126
150	161
200	222
Примечания:

1. В вес трубопроводов включен, кроме веса труб, также вес воды и теплоизоляции.

2. В вес паропроводов включен также вес соответствующих конденсатопроводов.

3. Вес водоводов дан на одну трубу соответствующего диаметра.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ:

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ И ЭСТАКАДЫ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СУХОМ ГРУНТЕ

(Земляные работы, фундаменты, стойки, траверсы и пролетные строения; гидроизоляция.)

Таблица 122

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Территори	Отдельно стоящие опоры	Одноярусные эстакады	Двухъярусные
альные пояса	высотой до 2,5 м	высотой до 5 м	высотой до 8 м	высотой до 8 м	эстакады высотой до 6 м
	Нагрузка на опору, т/м, до	Нагрузка, т/м, до
	10	40	60	3,0	20	60	0,25	0,5	1,0	2,0	3,5	5,0
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	78	170	211	62	192	318	77	101	155	186	475	598
2	83	182	226	67	205	344	83	109	166	199	508	640
3	84	183	228	67	207	341	84	110	168	201	513	646
4	99	216	268	79	243	404	98	129	197	236	603	760
5	95	207	258	76	234	388	94	124	189	227	580	790
6	123	268	334	99	303	503	122	160	245	294	751	945
7	244	531	662	195	600	996	242	317	486	582	1490	1870
8	167	363	452	134	410	689	166	217	332	393	1020	1280
9	185	402	501	148	454	754	183	240	368	441	1 130	1420


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ:

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ И ЭСТАКАДЫ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В МОКРОМ ГРУНТЕ

(Земляные работы, фундаменты, стойки, траверсы и пролетные строения; гидроизоляция.)

Таблица 123

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Территори	Отдельно стоящие опоры	Одноярусные эстакады	Двухъярусные
альные пояса	высотой до 2,5 м	высотой до 5 м	высотой до 8 м	высотой до 8 м	эстакады высотой до 6 м
	Нагрузка на опору, т/м, до	Нагрузка, т/м, до
	10	40	60	3,0	20	60	0,25	0,5	1,0	2,0	3,5	5,0
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	96	190	245	83	215	338	88	108	169	216	544	700
2	103	204	282	88	230	362	94	116	180	231	582	749
3	104	206	265	89	232	366	95	117	182	233	587	756
4	122	242	311	105	273	430	112	137	214	274	691	890
5	118	232	299	101	262	413	107	132	206	264	664	855
6	152	301	387	130	340	535	139	171	266	341	859	1110
7	302	596	768	258	673	1060	275	338	527	676	1110	2190
8	206	407	525	177	460	725	188	231	361	462	1160	1500
9	228	451	581	196	509	803	209	256	399	512	1290	1660


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

СТАЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

(Фундаменты, стальные мачты, пролетное строение, включая компенсаторные узлы и конструкции для опор под трубы.)

Таблица 124

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Территориальные	Вес труб на 1 м эстакады, кг, до
пояса	150	300	500	1000
	а	б	в	г
1	32	71	105	189
2	34	76	112	203
3	35	77	113	204
4	41	91	133	240
5	39	87	128	231
6	61	113	165	299
7	101	224	327	593
8	69	153	224	405
9	76	169	248	449


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ II ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ЭЛЕКТРОКОРРОЗИИ

Электроперемычки для трубопроводов всех диаметров, обычные электродренажи для трубопроводов диаметром от 100 до 250 мм. и усиленные дренажи для трубопроводов диаметром 300 мм и более, при трубопроводах диаметром от 500 мм. и более - дополнительно катодные станции

Таблица 125

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов, мм
пояса	100	125	150	200
	а	б	в	г
1	3	3	3	3
2	3	3	3	3
3	3	3	3	3
4	3	3	3	3
5	3	3	3	3
6	4	4	4	4
7	9	9	9	9
8	6	6	6	6
9	6	6	6	6


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В таблицах настоящего раздела приведены показатели стоимости элементов городских электрических сетей; воздушных линий, кабельных линий, трансформаторных подстанций и т. д.

2. Для удобства пользования при переоценке в настоящий сборник включена восстановительная стоимость оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, которая приведена по пяти территориальным зонам. Распределение областей, краев и республик по территориальным зонам приведено в приложении 2.

3. Оценочные стоимости воздушных линий 6-10 кв. и 380/220 в приведены с разделением на две составляющие: стоимость опоры и стоимость проводов.

Стоимость опор приведена на 1 км воздушной линии соответствующего климатического района по степени гололедности, а для сетей 380/220 в с дополнительным подразделением в зависимости от количества проводов, подвешенных на опорах (до пяти или до восьми проводов). Для сетей 6-10 кв. стоимость проводов приведена на 1 км линии в трехпроводном исчислении.

Для сетей 380/220 в стоимость проводов приведена на 1 км одного провода соответствующей марки и сечения. При этом в стоимости 1 км провода учтены затраты на устройство перекидок к зданиям. В связи с этим перекидки от опор к зданиям дополнительному учету при переоценке не подлежат.

4. Стоимость уличного освещения приведена с разделением на несколько составляющих: стоимость опор, кронштейнов, светильников, кабельных или воздушных проводок.

Приведена также стоимость тросовых подвесов светильников.

5. Оценочная стоимость кабельных сетей приведена без учета стоимости дорожных покрытий. При наличии дорожных покрытий их стоимость должна дополнительно учитываться по табл. 174.

6. Восстановительная стоимость оборудования трансформаторных подстанций приведена на подстанцию в целом в зависимости от ее типа, количества и мощности трансформаторов. При этом приведена стоимость оборудования не только трансформаторных подстанций современного типа, но и подстанций так называемых пятой и четвертой серий, которые в настоящее время не сооружаются, но которых в городах имеется значительное количество. Стоимость устройства заземлений в стоимости оборудования учтена.

7. Стоимость оборудования распределительных пунктов приведена на одну ячейку соответствующего назначения: ввода, трансформатора напряжения т. д. Полная восстановительная стоимость оборудования должна быть определена при переоценке распределительного пункта в зависимости от назначения и количества имеющихся ячеек.

Климатические районы по гололедности следует принимать в соответствии с указаниями в проектах линий электропередач или в “Правилах устройства электроустановок” - ПУЭ.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВКАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА ВЛ 6-10 кв

Таблица 126

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III-IV
1	2290	2510
2	2360	2590
3	2520	2770
4	2630	2890
5	2860	3140
6	3200	3520
7	5190	5700
8	4440	4870
9	7130	7800
Примечание: Если опоры не пропитаны, а приставки пропитаны, то восстановительная стоимость принимается с коэффициентом 0,95.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВКАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА ВЛ 6-10 кв

Таблица 127

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III-IV
1	2010	2180
2	2080	2270
3	2180	2380
4	2180	2360
5	2100	2280
6	2810	3060
7	4550	4950
8	3890	4230
9	6260	6800


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ ВЛ 6-10 кв

Таблица 128

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III-IV
1	3240	3550
2	3350	3680
3	3470	3810
4	4000	4410
5	4130	4580
6	4530	4970
7	7340	8100
8	6280	6900
9	10090	11100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 6-10 кв

Таблица 129

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III	IV
1	1480	1770	1910
2	1610	1800	1950
3	1510	1800	1950
4	2160	2680	2790
5	2070	2480	2680
6	2070	2480	2670
7	3360	4020	4340
8	2870	3430	3710
9	4620	5520	5960


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 кв

Таблица 130

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной воздушной линии, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III—IV
	Марка и сечение провода, мм
	А-35	А-50	А-70	А-95-	А-120	А-35	А-50	А-70	А-95	А-120
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	630	706	890	1190	1420	740	840	1040	280	1530
2	544	720	910	1220	1460	720	820	1014	250	1500
3	575	710	900	1200	1430	750	870	1060	300	1540
4	630	770	980	1310	1560	820	950	1160	420	1680
5	620	780	980	1310	1560	820	950	1160	430	1680
6	740	980	1250	1660	1990	1030	1170	1450	790	2140
7	1200	1590	2020	2690	3230	1670	1900	2360	2900	3460
8	1030	1360	1730	2300	2760	1430	1620	2010	2480	2960
9	1650	2190	2780	3700	4440	2290	2610	3240	3990	4760


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 кв

Таблица 131

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной воздушной линии, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III-IV
	Марка и сечение провода, кв. мм
	АС-25	АС-35	АС-50	АС-70	АС-25	АС-35	АС-50	АС-70
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	488	660	770	1010	650	830	910	1140
2	500	680	780	1020	660	830	930	1150
3	500	670	780	1010	680	860	940	1160
4	548	730	850	1100	740	940	1020	1260
5	554	740	860	1110	750	950	1040	1280
6	680	930	1070	1410	910	1160	1280	1600
7	1110	1510	1740	2280	1480	1870	2080	2590
8	950	1290	1490	1950	1260	1600	1770	2210
9	1520	2070	2390	3140	2030	2570	2850	3560


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 кв

Таблица 132

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной воздушной линии, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III-IV
	Марка и сечение провода, кв. мм
	ПС-25	ПС-35	ПС-50	ПС-25	ПС-35	ПС-50
	а	б	в	г	д	е
1	327	370	436	488	531	580
2	340	380	450	501	546	595
3	344	389	450	623	566	610
4	374	426	490	570	620	660
5	380	488	488	681	630	660
6	458	518	610	680	740	810
7	740	840	990	1110	1210	1320
8	630	720	850	950	1030	1130
9	1020	1150	1360	1520	1660	1810


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА МЕДНЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 кв

Таблица 133

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной воздушной линии (I-II климатические районы по гололедности), руб.

Территориальные	Марка в сечение провода, кв. мм
пояса	М-16	М-25	М-35	М-50	М-70
	а	б	в	г	д
1	800	1160	1600	2110	2880
2	780	1130	1560	2060	2800
3	810	1160	1610	2110	2870
4	880	1270	1740	2280	3100
5	890	1280	1750	2300	3130
6	1120	1630	2240	2960	4030
7	1810	2640	3640	4800	6500
8	1550	2250	3110	4100	5600
9	2490	3630	5000	6600	9000
Таблица 134

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной воздушной линии (III—IV климатические районы по гололедности), руб.

Территориальные	Марка и сечение провода, кв. мм
пояса	М-16	М-25	М-35	М-50	М-75
	а	б	в	г	д
1	930	1290	1730	2240	3010
2	900	1260	1690	2180	2930
3	950	1310	1760	2260	3020
4	1050	1440	1900	2470	3300
5	1050	1440	1920	2460	3290
6	1300	1810	2420	3140	4210
7	2100	2830	3930	5090	6800
8	1800	2500	3360	4350	5830
9	2900	4030	5400	7000	9400


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 135

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориаль	Сечение, кв. мм
ные пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	3000	3240	3480	3730	4150	4930	5300	6100	6900	7800	8900
2	3000	3240	3480	3730	4150	4940	5300	6100	6900	7800	8900
3	3060	3 290	3530	3770	4190	5000	5340	6100	6700	7700	8500
4	3550	3810	4090	4670	4850	5720	6200	7000	7800	8900	10300
5	3410	3680	3940	4200	4650	5560	5900	6700	7600	8500	9800
6	4200	4530	6600	5220	5810	6900	7400	8500	9600	10900	12400
7	6800	7400	10800	8500	9400	11200	17300	13700	15600	17600	20100
8	5820	6300	9200	7200	8100	9600	10300	11700	13300	15000	17200
9	9400	10100	14800	11600	12900	15400	16500	18900	21400	24200	27703


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 136

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориаль	Сечение, кв. мм
ные пояса	3х10	3х16	3х25	3х36	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	3250	3680	4180	4760	5700	7100	8300	9800	11700	13700	16600
2	3220	3650	4150	4720	5650	7100	8200	9800	11600	13600	16500
3	3290	3710	4200	4750	5680	7100	8200	9700	11500	13500	16400
4	3740	4220	4780	5400	6500	8000	9300	11000	13000	15300	18600
5	3670	4150	4690	5300	6300	7900	9000	10700	12700	14900	18100
6	4540	5160	5860	6700	8000	9900	11600	13800	16400	19100	23200
7	7400	8400	9500	10800	12900	16100	18800	22400	26600	31000	37700
8	6300	7100	8100	9200	11100	13700	16100	19200	22700	26500	32200
9	10100	11500	13100	14800	17800	22100	25900	30800	36500	42600	51800


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 137

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	3840	4370	4770	5120	5660	6500	7100	8100	9200	9600	10700
2	3840	4370	4770	5120	5660	6500	7100	8100	9200	9600	10700
3	3910	4410	4800	5170	5690	6600	7100	8000	9100	9600	10700
4	4470	5050	5500	5910	6500	7500	8100	9200	10400	10900	12300
5	4270	4830	5260	5650	6200	8100	7700	8800	9900	10400	11600
6	5380	6100	6700	7200	7900	9100	10000	11300	12800	13500	15000
7	8700	9900	10800	11600	12900	14800	16200	18300	20800	21900	24700
8	7500	8500	9300	9900	11000	12600	13800	15600	17800	18700	20800
9	12000	13600	14900	16000	17700	20300	22300	25100	28500	30100	33500


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 138

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х36	3х60	3х70	3х86	3х120	3х150	3х185	3х240
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	4620	5260	6000	6800	7800	9200	10700	12700	14800	15700	19000
2	4620	5260	6000	6800	7800	9200	10700	12700	14800	15700	19000
3	4740	5290	6000	6800	7800	9100	10900	12600	14600	15600	18800
4	5430	6000	6900	7700	8900	10400	12400	14400	16700	17800	21500
5	5200	5780	6600	7400	8500	9900	11700	13800	15900	17100	20400
6	6500	7400	8400	9500	10900	12800	15000	17800	20700	22000	26600
7	10500	11900	19700	15400	17700	20800	24400	28800	33500	35700	43200
8	9000	10200	11700	13100	15100	17800	20800	24600	28600	30600	36900
9	14400	16400	18800	21100	24400	28500	33500	39600	46100	49100	59400


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБВ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 139

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95
	а	б	в	г	д	е	ж
1	3300	3560	3850	4100	4590	5190	5760
2	3300	3560	3850	4110	4590	5190	5760
3	3380	3690	3920	4200	4670	5260	5820
4	3850	4160	4480	4780	5320	6100	6600
5	3740	4010	4330	5950	5130	5760	6400
6	4620	4990	5390	5760	6400	7300	8100
7	7500	8100	8700	9300	10400	11800	13100
8	6400	6900	7500	8000	8900	10100	11200
9	10300	11100	12000	12600	14300	16200	18000


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСБВ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 140

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95
	а	б	в	г	д	е
1	4670	5330	5750	6400	7200	8100
2	4870	5330	5750	6400	7200	8100
3	4980	5440	5853	6500	7300	8300
4	5590	6100	5480	7300	8200	9300
5	5370	5870	6300	7000	7900	9000
6	6800	7500	8700	9000	10000	11300
7	11100	12100	13000	14500	16300	18300
8	9400	10300	11100	12400	13900	15600
9	15200	16600	17900	20000	22400	25100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АВПБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 141

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	3710	4040	4370	4620	5100	6750	6500	7300	8300
2	3710	4040	4370	4620	5100	5750	6500	7300	8300
3	3810	4140	4560	4730	5200	5840	6600	7400	8400
4	4290	4660	5050	5330	5860	6600	7500	7500	9500
5	4130	4490	4850	5130	5630	6300	7100	8100	9100
6	5190	5650	6100	6500	7100	8000	9100	10200	11600
7	8400	9200	9900	10500	11600	13000	14800	16'600	18800
8	7200	7800	8500	9000	9900	11100	12600	14200	16100
9	11600	12600	13600	14400	15900	17900	20300	22800	25900


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ЦААВ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 142

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х26	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	3850	4140	4590	5140	5740	6500	7300	8400
2	3850	4140	4590	5140	5740	6500	7300	8400
3	3940	4200	4670	5220	5810	6600	7400	8400
4	4460	4780	5300	5920	6600	7500	8300	9600
5	4310	4630	5130	5730	6100	7200	8100	9300
6	5390	5790	6400	7200	8000	9100	10300	11700
7	8700	9400	10400	11700	13000	14800	16700	19000
8	7500	8000	8900	10000	11100	12600	14200	16200
9	12000	12900	14300	16000	18000	20300	22900	26100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ЦАСБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 143

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	4650	5110	5760	6400	7200	7800	9000	10400
2	4650	5110	5760	6400	7200	7800	9000	10400
3	4730	5180	5830	6500	7200	7800	9000	10400
4	5370	5880	6630	7400	8200	8900	10300	11800
5  6	5190  6500	5690  7200	6400  8100	7100  9000	7900  10100	8500  10900	9900  12600	11400  14500
7	10600	11600	13100	14600	16300	17600	20400	23600
8	9000	9900	11200	12500	13900	15000	17500	20100
9	14500	16000	18000	20000	22400	24200	28100	32400


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААШВ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 144

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2490	2690	3000	3260	3710	4340	4960	5440	6200	7000	8100
2	2490	2690	3000	3260	3710	4340	4960	5440	6200	7000	8100
3	2570	2760	3070	3340	3780	4390	5000	5500	6300	7000	8200
4	2950	3180	3530	3820	4340	5030	5730	6300	7200	8000	9300
5	2840	3050	3380	3660	4150	4810	5480	Б990	6800	7600	8900
6	3480	3760	4200	4570	5200	6100	6900	7600	8700	9800	11400
7	5650	6100	6800	7400	8400	9800	11300	12300	14000	15900	18400
8	4830	5220	5820	6330	7200	8400	9600	10600	12100	13600	15800
9	7800	8400	9400	10200	11600	15500	15500	17000	19400	21800	25400


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 145

Восстановительная стоимость I КМ кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х36	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1950	2140	2410	2590	2850	3280	3770	4290	4950	5710	6800
2	2020	2220	2490	2660	2950	3400	3910	4440	5120	5910	7100
3	2010	2240	2460	2660	2900	3320	3810	4310	4940	5690	6800
4	2230	2490	2730	2940	3220	3680	4220	4780	5480	6400	7600
5	2330	2540	2830	3030	3350	3790	4350	4910	5640	6500	7700
6	2730	3000	3370	3620	3990	4600	5280	6000	6900	8000	9600
7	4420	4870	5460	5880	6500	7500	8600	9700	11200	13000	15500
8	3780	4160	4670	5020	5530	6400	7300	8300	9600	11100	3270
9	6100	6700	7500	8100	8900	10200	11800	13400	15400	17800	21300


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААВ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 146

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2030	2260	2790	2790	3150	3550	4020
2	2100	2340	2920	2890	3260	3670	4170
3	2130	2320	2930	2890	3260	3680	4140
4	2310	2550	3190	3150	3540	3970	4480
б	2410	2660	3320	3260	3650	4090	4610
6	2840	3160	3910	3900	4400	4960	5630
7	4610	5120	6300	6300	7100	8000	9100
8	3940	4380	5420	5420	6100	6900	7800
9	6300	7000	8700	8700	9800	11100	12600


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 на

Таблица 147

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2380	2830	3690	4030	4900	5960	7200
2	2510	2980	3880	4250	5170	6300	7600
3	2 520	2960	3850	4190	5060	6100	7400
4	2700	3180	4180	4510	5470	6600	8100
5	2810	3300	4320	4660	5630	6800	8200
6	3340	3960	5160	5650	6900	8300	10100
7	5400	6410	8400	9200	11100	13500	16400
8	4620	5480	7200	7800	9500	11600	14000
9	7400	8810	11500	12600	15300	18600	22600


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСБ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кв

Таблица 148

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2460	2680	2950	3330	3680	4130	4790	5600	6800	7400	9000
2	2570	2800	3080	3480	3840	4310	5000	5840	7100	7700	9400
3	2550	2770	3050	3420	3760	4210	4870	5670	6800	7500	9000
4	2770	3000	3310	3710	4100	4580	5310	6200	7400	8200	9800
5	2880	3110	3430	3840	4220	4920	5460	6400	7600	8300	10000
6	3450	3750	4130	4660	5160	5780	6700	7800	9500	10400	12600
7	5590	6100	6700	7600	8400	9400	10900	12700	15400	16800	20400
8	4780	5200	5730	6500	7100	8000	9300	10900	13200	14400	17500
9	7700	8400	9200	10400	11500	12900	14900	17500	21200	23100	28100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 149

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2300	2590	2900	3240	3710	4130	4850
2	2400	2700	3010	3380	3870	4450	5060
3	2410	2690	3030	3330	3810	4360	4940
4	2600	2900	3300	3540	4120	4720	5360
5	2710	3030	3410	3740	4270	4890	5910
6	3220	3620	4060	4530	5190	5780	6800
7	5230	5880	6600	7400	8400	9400	11000
8	4470	5020	5630	6300	7200	8000	9400
9	7200	8100	9000	10100	11600	12900	15100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кв

Таблица 150

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2730	3170	3660	4310	5230	6300	7600	9300	11100	13 200	16400
2	2840	3310	3820	4500	5460	6600	8000	9800	11500	13800	17100
3	2830	3260	3750	4400	5310	6400	7700	9400	11100	13300	16500
4	3060	3540	4080	4780	5760	6900	8400	10200	12100	14400	17900
5	3180	3650	4210	4340	5940	7100	8700	10500	12300	14700	18400
6	3820	4440	5100	6000	7300	8800	10700	13100	15500	18500	23000
7	6200	7200	8300	9800	11900	14300	17300	21200	25100	30000	37300
8	5290	6100	7100	8400	10200	12200	14800	18100	21500	25700	31800
9	8500	9900	11400	13400	16300	19700	23800	29200	34500	41300	51200


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 151

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2650	3180	3810	4550	5580	6700	8200
2	2760	3320	3980	4750	5820	7000	8600
3	2710	3250	3850	4580	5590	6700	8200
4	2990	3590	4260	5060	6200	7400	9000
5	3100	3680	4390	5210	6300	7600	9300
6  7  8	3700  6000  5130	4450  7200  6200	5330  8600  7400	6400  10300  8800	7800  12700  10800	9400  15300  13100	11500  18600  15900
9	8300	9900	11900	14200	17400	21000	25600


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБВ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 152

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	1970	2170	2430	2650	2910	3330	3880	4360
2  3	2040  2080	2240  2320	2510  2530	2740  2760	3010  3030	3450  3440	4000  4010	4510  4490
4	2260	2460	2750	2980	3270	3720	4330	4860
5	2340	2560	2860	3090	3380	3840	4460	4980
6	2760	3030	3400	3700	4070	4660	5430	6100
7  8  6	4480  3830  6200	4920  4200  6800	5510  4710  7600	6000  5130  8300	6600  5640  9100	7600  6500  10400	8800  7500  12100	9900  8400  13600


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБВ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 153

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2180	2420	2710	2960	3280	3790	4250
2	2250	2500	2810	3070	3400	3920	4400
3	2270	2520	2830	3070	3400	3890	4560
4	2330	2710	3040	3310	3660	4190	4890
5	2570	2840	3180	3460	3810	4340	5090
6	3050	3380	3800	4150	4600	5300	5950
7	4940	5490	6200	6700	7500	8600	9700
8  9	4220  6800	4690  7500	5260  8500	5750  9200	6400  10200	7300  11800	8200  13300


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АВПБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 154

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	2380	2550	2790	3090	3450	3870	4450	5080	5860
2	2490	2670	2920	3230	3610	4030	4640	5310	6100
3	2500	2650	2900	3200	3580	4000	4590	5220	6000
4	2680	2880	3150	3470	3870	4320	4950	5640	6480
5	2800	2990	3260	3590	4000	4460	5100	5810	6660
6	3340	3580	3910	4320	4840	5410	6200	7100	8200
7	5410	5800	6300	7000	7840	8800	10100	11500	13300
8	4620	4960	5420	5990	6700	7500	8600	9900	11400
9	7400	8000	8700	9600	10780	12100	13900	15900	18300


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АВПБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 155

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2670	2870	3160	3500	3930	4370	5130
2	2790	3000	3300	3650	4110	4620	5360
3	2770	2970	3270	3610	4050	4540	5240
4	3000	3210	3540	3920	4380	4940	5690
5	3120	3340	3660	4050	4530	5080	5820
6	3740	4020	4420	4900	5510	6100	7200
7	6060	6500	7200	7900	8900	9900	11600
8	5180	5570	6100	6800	7600	8500	10000
9	8300	9000	9900	10900	12300	13600	16000


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААШВ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 156

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1730	1860	2040	2220	2550	3000	3440	3900	4460	51“0	6200
2	1790	1910	2110	2300	2640	3100	3560	4040	4610	5350	6400
3	1820	1930	2120	2210	2630	3080	3530	3970	4540	5250	6300
4	1990	2120	2340	2540	2880	3370	3800	4340	4940	5720	6800
5	2070	2200	2420	2620	2970	3460	3970	4460	5080	5870	7008
6	2430	2590	2860	3110	3580	4200	4820	5460	6200	7200	8700
7	3930	4190	4630	5050	5800	6800	7800	8900	10100	11 700	14000
8	3360	3580	3960	4310	4960	5820	6700	7600	8600	10000	12000
9	5410	5760	6400	6900	8000	9400	10700	12200	13900	16100	19300


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААШВ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 157

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Сечение, кв. мм
пояса	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1810	1960	2210	2440	2750	3140	3640
2	2020	2170	2470	2680	3000	3410	3920
	1910	2040	2320	2540	2850	3240	3730
4	2090	2250	2550	2770	3100	3530	4050
5	2170	2320	2630	2860	3200	3640	4190
6	2540	2750	3100	3420	3850	4390	5100
7	4120	4450	5000	6500	6200	7100	8300
8	3520	3800	4290	4730	5330	6100	7100
9	5660	6100	6900	7600	8600	9800	11300


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ С РАЗРЯДНИКОМ НА СИЛОВОМ КАБЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ КОВЕР, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 158

Восстановительная стоимость одного пункта, руб.

Территориальные пояса	Стоимость
1  2  3	49,3  49,3  52,2
4  5  6	61,0  58,1  69,0
7  8  9	112,0  96,0  154,0


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВКАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА ВЛ 380/220 в

Таблица 159

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III	IV
	Количество проводов
	5	8	5	8	5	8
1	1470	1560	1560	1760	1760	1940
2	1520	1650	1650	1820	1820	2010
3	1630	1770	1770	1950	1950	2160
4	1680	1830	1830	2010	2010	2230
5	1810	1970	1970	2160	2160	2400
6	2060	2240	2240	2460	2460	2720
7	3340	3630	3630	3890	3890	4410
8	2860	3100	3100	3410	3410	3770
9	4590	4980	4980	5480	5480	6100
Примечание. Если опоры не пропитаны, а приставки пропитаны, то восстановительная стоимость принимается с коэффициентом 0,93.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВКАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА ВЛ 380/220 в

Таблица 160

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III	IV
	Количество проводов
	5	8	5	8	5	8
1  2	1200  1280	1290  1390	1290  1390	1410  1510	1410  1510	1550  1660
3  4  5	1400  1360  1680	1510  1470  1430	1510  1470  1430	1660  1620  1660	1660  1620  1660	1840  1790  1720
6  7	1680  2720	1810  2830	1810  2930	1970  3200	1970  3200	2170  3510
8  9	2330  3740	2510  4030	2510  4030	2730  4390	2730  4390	3000  4830


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ ВЛ 380/220 в

Таблица 161

Восстановительная стоимость 1 км опор на трассе, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III	IV
	Количество проводов
	5	8	5	8	5	8
1	1760	1910	1910	2090	2090	2310
2	1790	1950	1950	2140	2140	2370
3	1870	2020	2020	2220	2220	2450
4	2240	2420	2420	2650	2650	2920
5	2210	2410	2410	2650	2650	2930
6	2460	2670	2670	2930	2930	3240
7	3990	4320	4320	4740	4740	5250
8	3410	3700	3700	4060	4060	4480
9	5480	5940	5940	6500	6500	7200


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 380/220 в

Таблица 162

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Территориальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III	IV
1	2720	3000	3290
2	2760	3040	3330
3	2770	3050	3340
4	3940	4340	4750
3	3780	4180	4570
6	3810	4200	4610
7	6200	6800	7500
8	5280	5820	6400
9	8500	9400	10300


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ 380/220 в

Таблица 163

Восстановительная стоимость 1 км воздушной однопроводной линии (I-IV климатические районы по гололедности), руб.

Территориальные	Марка и сечение провода, кв. мм
пояса	А-16	А-25	А-35	А-50	А-70	А-95
	а	б	в	г	д	е
1	207	236	270	340	405	487
2	212	242	277	350	415	500
3  4	214  249	242  282	273  318	363  396	399  466	475  555
5	254	287	323	403	472	562
6	290	330	378	476	567	682
7	470	536	610	770	920	1110
8	402	458	524	660	790	950
9	650	740	840	1060	1260	1520


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 380/220 в

Таблица 164

Восстановительная стоимость 1 км воздушной однопроводной линии (I-IV климатические районы по гололедности), руб.

Территориальные	Марка и сечение провода, кв. мм	Марка и диаметр провода, мм
пояса	ПС-25	ПС-35	ПСО-4	ПСО-5
	а	б	в	г
1	194	210	172	185
2	201	217	178	192
3  4	219  237	233  254	194  211	208  228
5	243	258	216	231
6	272	293	241	259
7	440	474	390	420
8  9	376  610	405  655	334  536	359  577


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА МЕДНЫХ ПРОВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кв

Таблица 165

Восстановительная стоимость 1 км воздушной однопроводной линии (I-IV климатические районы по гололедности), руб.

Территориальные	Марка и сечение провода, кв. мм
пояса	М-16	М-25	М-35
1	362	478	620
2	349	461	594
3	383	498	640
4	416	541	690
5	414	549	700
6	507	670	860
7	820	1090	1400
8	700	930	1200
9	1130	1490	1920


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 166

Восстановительная стоимость одной опоры, руб.

Территориальные пояса	Стоимость
1	97
2	96
3	97
4	128
5	132
6	136
7	220
8	188
9	303


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

КРОНШТЕЙНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 167

Восстановительная стоимость одного кронштейна, руб.

Территориальные пояса	Стоимость
1	15
2	15
3	15
4	21
5	20
6	21
7	34
8	29
9	47


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТРОСАХ

Таблица 168

Восстановительная стоимость 1 км воздушной линии, руб.

Территориальные	Двух-, трех- и четырехпроводные линии сечением, кв. мм
пояса	2Ах16	3Ах16	4Ах16	2Ах25	3Ах35	2Ах35	3Ах35	3Ах25+1х16	3Ах35+1х16
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	680	830	990	740	920	800	1020	1030	1130
2	700	850	1020	750	940	820	1040	1060	1090
3	720	860	1030	770	950	840	1060	1060	1100
4	800	970	1040	.870	1070	940	1190	1190	1210
5	810	980	1160	860	1070	940	1170	1200	1150
6	950	1160	1390	1030	1280	1120	1420	1440	1580
7	1540	1870	2260	1670	2080	1820	2310	2330	2570
8	1310	1600	1930	1430	1780	1560	1970	1990	2190
9	2110	2570	3100	2290	2860	2500	3170	3210	3530


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТРОСАХ

Таблица 169

Восстановительная стоимость 1 км воздушной линии, руб.

Территориальные	Двух, трех- и четырехпроводные линии сечением, кв. мм
пояса	2ПСх25	3ПСх23	4ПСх25	2ПСх35	3ПСх35	3ПСх35+1х25
	а	б	в	г	д	е
1	650	780	880	680.	830	930
2	670	800	910	700	850	950
3	680	820	920	710	860	960
4	770	930	1040	800	980	1090
5	770	930	1040	810	980	1090
6	910	1090	1230	950	1160	1300
1	1480	1770	2000	1540	1870	2100
8	1260	1510	1710	1320	1600	1800
9	2030	2430	2750	2120	2570	2890


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПОДВЕСКА СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТРОСАХ

Таблица 170

Восстановительная стоимость 1 км воздушной линия, руб.

Территориальные	Двух-, трех- и четырехпроводные линии диаметром, мм
пояса	2ПСО-4	3ПСО-4	4ПСО-4	2ПСО-6	3ПСО-5	4ПСО-5
	а	б	в	г	д	е
1	620	740	810	640	770	870
2	640	750	840	660	790	890
3	650	770	850	670	810	900
4	730	870	960	760	910	1020
5	640	750	840	660	800	890
6	870	1030	1140	900	1080	1220
7	1400	1670	1850	1460	1740	1980
8	1200	1430	1580	1240	1490	1690
9	1930	2290	2540	2000	2400	2710


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

Таблица 171

Восстановительная стоимость одного светильника, руб.

Территориальные	Тип арматуры
пояса	СПП-200	СПО-200	СПО-2-200	СЗП-500
			эмалированная	неэмалированная
	а	б	в	г	д
1	8,1	4,6	6,5	5,4	12,2
2	8,4	4,7	6,7	5,6	12,5
3	8,4	4,8	6,7	5,6	12,4
4	9,3	5,4	7,5	6,3	13,8
5	9,4	5,5	7,5	6,5	13,9
6	11,4	6,4	9,1	7,6	17,1
7	18,5	10,4	14,8	12,3	27,7
8	15,8	8,9	12,7	10,5	23,7
9	25.4	14,4	20,3	16,9	38,1


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ

Таблица 172

Восстановительная стоимость одного светильника, руб.

Территориальные	Тип арматуры
пояса	СППР-125	СЗПР-250	СКЗПР-500	СКЗР-2-260	СКЗР- 250
	с лампами типа ДРЛ мощностью, вт
	80	125	125	250-2	400	250-2	250-2	250-2
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	33	42	71	76	111	103	141	65
2	34	43	73	78	114	106	145	67
3	34	42	72	77	113	105	142	66
4	37	46	79	85	125	115	156	73
5	36	46	78	85	123	114	154	72
6	46	59	99	106	155	144	197	91
7	75	95	161	173	252	234	320	148
8	64	81	138	147	215	200	274	126
9	103	131	222	237	346	321	440	203


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ

Таблица 173

Восстановительная стоимость одного светильника

Территориаль	Тип арматуры
ные пояса	СПЛ- 2х20	СПЛ- 3х40	СПЛ- 3х80	СПЗЛ- 3х40	СПЗЛ- 3х80	СПЗЛ- 2х80	СКЗЛ- 3х40	СКЗЛ- 3х80	СКЗЛ- 2х80	СВЛ- 3х80	СТЛ- 3х80
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	27	49	89	53	73	50	54	73	50	88	123
2	28	50	92	55	75	51	56	75	52	90	126
3	28	52	90	54	74	50	55	75	50	89	123
4	30	54	99	60	81	56	60	82	56	98	136
5	30	54	99	59	81	56	60	82	56	98	137
6	38	69	125	74	102	70	76	102	70	123	172
7	61	141	202	120	166	114	123	166	114	200	279
8	52	95	173	103	142	97	105	142	97	171	239
9	84	153	278	165	228	156	168	228	156	274	384


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Таблица 174

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориальные	Вид покрытий
пояса	Тротуары	Автодороги
		булыжные	асфальтобетонные
1	1910	3080	4860
2	1700	2850	4730
3	1510	2660	5350
4	2290	4170	6700
5	1950	2530	4960
6	2960	5260	8000
7	5210	7440	14000
8	4420	5030	8700
9	4890	7200	11900


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ГОРОДСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

(Фундаменты сборные, бетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, полы бетонные.)

Таблица 175

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Трансформаторные подстанции	Распределительные пункты
1	34,0	18,7
2	34,6	19,3
3	36,4	20,0
4	42,2	23,2
5	43,5	23,9
6	47,6	26,2
7	77,0	42,4
8	66,0	36,3
9	106,0	58,3


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ГОРОДСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

Таблица 176

Восстановительная стоимость одной трансформаторное подстанции, руб.

Наименование оборудования	Тип	Краткая техническая характеристика	Восстановительная стоимость по зонам
			I	II	III	IV	V
Оборудование трансформаторной подстанции	В-21-160 с трансформатором 100 ква	Оборудование трансформаторной подстанции, включая стоимость трансформатора щитов, камер, а также шин, кабельных прокладок, заземления и пр.	2960	3110	3170	3380	3850
То же	В-21-160 с транс- форматором 160 ква	То же	3160	3320	3380	3610	4110
То же	В-41-400 м с транс- форматором 100 ква	То же	3860	4050	4130	4400	5010
То же	В-41-400 м с транс- форматором 160 ква	То же	4060	4270	4350	4630	5280
То же	В-41-400 м с транс- форматором 250 ква	То же	4330	4550	4640	4940	5630
То же	В-41-400 м с транс- форматором 400 ква	То же	4690	4920	5020	5340	6100
То же	К-31-400 м с транс- форматором 100 ква	То же	2670	2800	2860	3040	3470
То же	К-31-400 м с транс- форматором 160 ква	То же	2880	3020	3080	3280	3740
То же	К-31-400 м с транс- форматором 250 ква	То же	3160	3320	3380	3600	4110
То же	К-31-400 м с транс- форматором 400 ква	То же	3520	3700	3770	4020	4580
То же	К-31-630 м с транс- форматором 630 ква	То же	4530	4760	4850	5170	5890
То же	К-32-400 м с двумя трансформаторами по 100 ква	То же	5290	5560	5660	6000	6900
То же	К-32-400 м с двумя трансформаторами по 160 ква	То же	5700	5990	6100	6500	7400
То же	К-32-400 м с двумя трансформаторами по 250 ква	То же	6300	6600	6700	7100	8100
То же	К-32-400 м с двумя трансформаторами по 400 ква	То же	7000	7400	7500	8000	9100
То же	К-32-630 м с двумя трансформаторами по 630 ква	То же	9000	9400	9600	10200	11700
То же	В-42-400 МС с двумя трансформаторами по 100 ква	То же	7200	7500	7700	8200	9300
То же	В-42-400 МС с двумя трансформаторами по 160 ква	То же	7700	8000	8200	8700	9900
То же	В-42-400 МС с двумя трансформаторами по 250 ква	То же	8200	8600	8800	9300	10600
То же	В-42-400 МС с двумя трансформаторами по 400 ква	То же	8900	9300	9500	10100	11500
То же	К-531 с транс- форматором 100 ква	То же	1290	1360	1390	1480	1680
То же	К-531 с транс- форматором 180 ква	То же	1500	1570	1600	1700	1950
То же	К-531 с транс- форматором 320 ква	То же	1650	1730	1760	1880	2140
То же	К-532 с двумя транс- форматорами по 100 ква	То же	2420	2540	2590	2760	3150
То же	К-532 с двумя транс- форматорами по 180 ква	То же	2800	2940	2990	3190	3640
То же	К-532 с двумя транс- форматорами по 320 ква	То же	3140	3300	3360	3580	4080
То же	В-351 с транс- форматором 100 ква	То же	1690	1770	1800	1920	2190
То же	В-531 с транс- форматором 180 ква	То же	2150	2260	2300	2450	2800
То же	В-531 с транс- форматором 320 ква	То же	2290	2400	2450	2610	2970
То же	В-532 с двумя транс- форматорами по 100 ква	То же	3040	3190	3260	3470	3960
То же	В-532 с двумя транс- форматорами по 180 ква	То же	3440	3610	3680	3920	4470
То же	В-532 с двумя транс- форматорами по 320 ква	То же	3710	3900	3970	4230	4830
* См. приложение 2


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 6-10 кв

Таблица 177

Восстановительная стоимость одной ячейки, руб.

Наименование оборудования	Краткая техническая характеристика	Восстановительная стоимость по зонам
		I	II	III	IV	V
Ячейка питающей линии	Ячейка питающей линии, состоящая из камеры типа КСО-266 с масляным выключателем ВМГ-133 с приводом ПП-61	1070	1120	1140	1220	1390
То же	Ячейка резервного питания, состоящая из трех камер типа КСО-266: одна с масляным выключателем ВМГ-133 с приводом ПП-61; вторая сборка шинная 6-10 кв; третья с трансформатором напряжения типа НОМ-6-10	1680	1760	1790	1910	2180
То же	Ячейка отходящей линии, состоящая из камеры типа КСО-266 с масляным выключателем ВМГ-133 с приводом ПП-61	990	1040	1060	1130	1290
То же	Ячейка, состоящая из камеры типа КСО-266, с трансформатором напряжения НТМИ-6-10 и разрядником РБП-6-10	509	534	563	580	660
То же	Ячейка секционного масляного выключателя, состоящая из двух камер типа КСО-266: одна с масляным выключателем ВМГ-133 с приводом ПП-61, вторая с разъединителем	408	428	437	465	530
То же	Ячейка заземления сборных шин, состоящая из камеры типа КСО-266	378	397	404	431	491
То же	Ячейка ввода силового трансформатора мощностью до 400 ква состоящая из камеры типа КСО-266	830	870	890	950	1080
То же	Камера силового трансформатора мощностью 100 ква, напряжением 6-10/0,4 кв, включая стоимость двухпанельного щита низкого напряжения	1440	1510	1540	1640	1880
То же	То же мощностью 160 ква	1270	1330	1360	1450	1650
То же	То же мощностью 250 ква	1550	1630	1660	1770	2010
То же	То же мощностью 400 ква	1910	2010	2050	2180	2480
То же	Шинный мост без разъединителя	113	119	120	129	147
То же	Шинный мост с разъединителем	211	222	226	241	274
То же	Электроосвещение РП без трансформатора	292	307	312	333	380
То же	То же с трансформатором	297	312	318	339	386
То же	Резервная камера КСО-266	302	317	323	344	393
Распределитель- ный пункт без трансформатора	Наружный контур заземления	63	66	67	72	82
Распределитель- ный пункте трансформатором	То же	87	91	93	99	113
См. приложение 2.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ЗДАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 300 квт

Таблица 178

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, объемом до 600 куб. м, руб.

Территориальные пояса	Фундаменты железобетонные сборные, стены из керамзитобетон- ных панелей, перекрытия из бетонных плит, полы из мет- лахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, палы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены каркасно-камы- шитовые, пере- крытия деревянные с утеплением камышитом, полы из кирпича	Фундаменты бутовые или кирпичные, стены каркасно-засып- ные, перекрытия бесчердачные, деревянные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная *	Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия бесчердачные деревянные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная *
	для ДЭС мощностью до 150 квт	для ДЭС мощностью до 300 квт
	а	б	в	г	д
1	23,9	20,0	19,2	18,4	18,0
2	26,1	21,8	20,9	20,0	19,6
3	24,9	20,8	20,0	19,1	18,7
4	32,0	26,8	25,7	24,6	24,1
5	29,4	24,6	23,6	22,6	22,1
6	38,0	31,8	30,5	29,2	28,6
7	72,9	61,0	58,6	56,0	54,8
8	51,1	42,8	41,1	39,3	38,5
9	57,6	48,2	46,3	44,3	43,3
* Здания дизельных электростанций, не предусмотренные действующими типовыми проектами, но учтенные в “Сборнике № 5 укрупненных показателен стоимости зданий и сооружений электрических и тепловых сетей для переоценки основных фондов” Госстроя СССР 1959 г. (раздел 4, табл. 89).

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ ДЭС, % (к табл. 178)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	18	7	7	16	14
2	Стены и перегородки	39	34	17	13	36
3	Перекрытия	7	12	9	5	5
4	Кровля	7	б	3	10	5
5	Полы	8	9	14	7	4
6	Проемы	5	7	9	14	6
7	Отделочные работы	2	1	11	20	7
8	Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	7	14	16	2	10
9	Разные работы	7	11	14	13	13
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ХРАНИЛИЩА ТОПЛИВА И МАСЛА И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 179

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

Территориальные пояса	Хранилища топлива и масла (без стоимости стальных цистерн)	Колодец для аварийного	Резервуары • железобетонные
	полуподземного типа с приемным колодцем	полуподземного типа со зданием насосной, приемным колодцем управления	надземного типа со зданием насосной	спуска топлива и масла	для воды емкостью 4,3 куб. м
	для ДЭС мощностью до 150 квт	для ДЭС мощностью до 2000 квт		для ДЭС мощностью до 300 кет
	1 куб. м емкости	1 колодец	1 резервуар
	а	б	в	г	д
1  2  3	130  142  135	75,9  82,7  78,9	35,6  38,8  37,0	375  409  390	418  456  435
4  5  6  7  8  9	174  160  207  397  278  313	102  93,4  121  232  162  183	47,7  43,8  56,6  109  76,2  85,8	503  461  596  1140  803  904	560  514  665  1270  895  1010
• Резервуары железобетонные для сельских дизельных электростанций, не предусмотренные действующими типовыми проектами, но учтенные в “Сборнике № 5 укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей для переоценки основных фондов* Госстроя СССР 1959 г. (раздел 4, табл. 90).


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 180

Восстановительная стоимость 1 куб. м фундамента, руб.

Территориальные пояса	Бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты
1	51,2
2	55,8
3	53,2
4	68,6
5	63,0
6	81,4
7	156,0
8	110,0
9	123,0


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. При составлении настоящего раздела сборника номенклатура воздушных линий электропередачи определена на основании типовых проектов института Сельэнергопроект.

2. Восстановительная стоимость ВЛ 0,4 кв дана на 1 км четырехпроводной линии разных марок и сечений. Кроме того, приведена таблица восстановительной стоимости подвески одного провода разных марок и сечений на ранее установленных опорах на 1 км ВЛ.

Для определения восстановительной стоимости 1 км ВЛ 0,4 кв с числом проводов большим или меньшим четырех следует к стоимости четырехпроводной линии добавлять или исключать из нее стоимость подвески дополнительных проводов.

3. В восстановительную стоимость 1 км ВЛ 0,4 кв включена средняя стоимость сооружения следующих элементов:

а) установка промежуточных и сложных опор и подставных столбов с учетом удельного веса различных типов опор, приходящихся на 1 км ВЛ;

б) подвеска проводов разных марок и сечений на установленных опорах с учетом переходов через препятствия;

в) устройство перекидок от столбов ВЛ к вводам в здания, приходящихся в среднем на 1 км ВЛ, с учетом удельного веса наиболее часто встречающихся марок и сечений проводов;

г) специальные работы по устройству заземлений, установке грибообразных предохранителей, светильников наружного освещения и распределительных ящиков в объемах, приходящихся в среднем на 1 км ВЛ.

4. Восстановительная стоимость ВЛ 0,4 кв приведена в таблицах для I-II районов по гололедности.

Воздушные линии электропередачи 0,4 кв, расположенные в III районе по гололедности (толщина стенки гололеда 10 мм), оцениваются с коэффициентом 1,04, а в IV районе (толщина стенки гололеда 15 мм) - с коэффициентом 1,23.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 181

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

Территориальные	Марка и сечение проводов, кв. мм
пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (3Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-25+ +1Ж-4)	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3АС-35+ +1А-16
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	2360	2400	2450	2520	2520	2640	2520	2590	2690
2	2430	2470	2520	2600	2600	2720	2680	2.670	2770
3	2520	2570	2620	2700	2700	2820	2700	2770	2880
4	2680	2740	2790	2870	2880	3010	2880	2950	3070
5	2870	2930	2990	3080	3080	3220	3080	3160	3280
6	3460	3530	3680	3700	3710	3880	3710	3800	3960
7	3840	3910	3990	4110	4110	4360	4110	4220	4390
8	4030	4100	4190	4310	4310	4510	4310	4430	4600
9	4260	4340	4430	4560	4560	4770	4560	4680	4870


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв НА ДЕРЕВЯННЫХ ОТЮРАХ ИЗ НЕПРОПЯТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 182

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

Территориальные	Марка и сечение проводов, кв. мм
пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (3Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-25+ +1Ж-4)	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3АС-35+ +1А-16
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	2130	2180	2220	2290	2800	2410	2300	2360	2470
2	2190	2240	2290	2360	2360	2490	2360	2430	2540
3	2280	2330	2380	2450	2460	2580	2460	2580	2640
4	2430	2480	2530	2610	2620	2750	2620	2690	2.810
5	2600	2650	2710	2800	2800	2540	2500	2880	3010
6	3130	3290	3270	3370	3370	3550	3370	3470	3620
7	3470	3550	3620	3740	3740	3930	3740	3850	4020
8	3640	3720	3800	3920	3920	4130	3920	4040	4220
9	3860	3940	4020	4150	4150	4370	4150	4270	4460


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 183

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

Территориальные	Марка и сечение проводов, кв. мм
пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (3Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-25+ +1Ж-4)	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3АС-35+ +1А-16
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	2040	2090	2130	2200	2210	2320	2210	2270	2380
2	2100	2150	2200	2270	2270	2390	2270	2340	2450
3	2180	2230	2280	2360	2360	2490	2360	2430	2540
4	2330	2380	2430	2510	2510	2650	2510	2590	2710
5	2490	2540	2600	2690	2690	2830	2690	2770	2900
6	3000	3070	3140	3240	3240	3420	3240	3340	3490
7	3300	3400	3480	3590	3590	3790	3590	3700	3870
8	3490	3570	3650	3770	3770	3970	3770	3880	4060
9	3690	3770	3860	3990	3990	4210	3990	4110	4300


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 184

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

Территориальные	Марка и сечение проводов, кв. мм
пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (3Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-25+ +1Ж-4)	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3АС-35+ +1А-16
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	1800	1840	1890	1960	1960	2080	1960	2030	2130
2	1850	1900	1950	2020	2020	2140	2020	2090	2200
3	1920	1970	2020	2100	2100	2220	2100	2170	2280
4	2050	2100	2150	2230	2240	2370	2240	2310	2430
5	2190	2250	2310	2390	2390	2540	2390	2470	2600
6	2640	2710	2780	2880	2880	3060	2880	2980	3130
7	2930	3000	3080	3200	3200	3390	3200	3310	3470
8	3070	3150	3230	3350	3360	3560	3360	3470	3640
9	3250	3330	3420	3550	3550	3760	3550	3670	3860


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кв НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

Таблица 185

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

Территориальные	Марка и сечение проводов, кв. мм
пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ +1ПСО-4 (3Ж-5+ +1Ж-4)	3ПС-25+ +1ПСО-4 (3ПС-25+ +1Ж-4)	3ПС-35+ +1ПСО-5 (3ПС-35+ +1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3АС-35+ +1А-16
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2	2830  2850	2870  2900	2920  2950	2990  3020	2990  3020	3110  3140	2990  3020	3060  3090	3160  3200
3	2970	3010	3070	3140	3140	3270	3140	3210	3320
4	3420	3470	3530	3620	3620	3700	3620	3700	3830
5	3930	3990	4060	4160	4160	4330	4160	4250	4400
6	4320	4390	4470	4580	4580	4760	4580	4680	4840
7	4440	4510	4590	4700	4700	4890	4700	4800	4970
8	4780	4850	4940	5060	5060	5260	5060	5170	5350
9	5060	5140	5230	5360	5360	5570	5360	5480	5660


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ЧАСТЬ III ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЧАСТИ III

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИК, КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ ПРИ ПЕРЕОЦЕНКЕ МАШИН. ОБОРУДОВАНИЯ. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

I зона. Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, Белорусская, ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Украинская ССР, Эстонская ССР, Башкирская АССР, Дагестанская АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Калмыцкая АССР, Марийская АССР, Мордовская АССР, Северо-Осетинская АССР, Татарская АССР, Чечено-Ингушская АССР, Чувашская АССР, Краснодарский край, Ставропольский край. Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Владимирская, Воронежская, Горьковская, Ивановская, Калининская, Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, Куйбышевская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области.

II зона. Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Карельская АССР, Удмуртская АССР, Алтайский край. Архангельская область (южнее Полярного круга). Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Томская (южнее 60-й параллели), Челябинская области.

III зона. Казахская ССР, Бурятская АССР, Коми АССР, Красноярский край (южнее 60-й параллели). Иркутская, Мурманская, Читинская области.

IV зона. Тувинская АССР, Приморский край. Хабаровский край (южнее 55-й параллели), Амурская область.

V зона. Якутская АССР, Красноярский край (севернее 60-й параллели), Архангельская область (севернее Полярного круга). Камчатская, Магаданская, Сахалинская, Тюменская (севернее 60-й параллели), Томская (севернее 60-й параллели) области. Хабаровский край (севернее 55-й параллели).

141


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Подземные горные выработки

Том 2. Индивидуальные и типовые комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт; центральные и групповые обогатительные и брикетные фабрики


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

Вспомогательные таблицы усредненных процентов содержания горных пород в зависимости от коэффициентов крепости по горным выработкам

I. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Донецкого угольного бассейна

II. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Подмосковного угольного бассейна

III. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Кузнецкого угольного бассейна

IV. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Карагандийского угольного бассейна

V. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Кизеловского угольного бассейна

VI. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Челябинского угольного бассейна


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Донецкого угольного бассейна

А. Вертикальные стволы шахт и шурфы

Б. Наклонные стволы шахт

В. Сопряжение стволов шахт с околоствольными дворами

Г. Горизонтальные выработки

Д. Наклонные выработки

Е. Узлы и приемные площадки

Ж. Камеры

Таблица удельных весов (Донецкий бассейн)


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

II. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Подмосковного угольного бассейна

А. Вертикальные стволы шахт и шурфы

Б. Сопряжение стволов шахт с околоствольными дворами

В. Горизонтальные выработки

Г. Узлы

Д. Камеры

Таблица удельных весов (Подмосковный бассейн)


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Кузнецкого угольного бассейна

А. Вертикальные стволы шахт и шурфы

Б. Наклонные стволы шахт

В. Сопряжение стволов шахт с околоствольными дворами

Г. Горизонтальные выработки

Д. Наклонные выработки

Е. Узлы и приемные площадки

Ж. Камеры

Таблица удельных весов (Кузнецкий бассейн)


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. Восстановительная стоимость проведения 1 куб. м горных выработок в свету на шахтах Карагандийского угольного бассейна

А. Вертикальные стволы шахт и шурфы

Б. Наклонные стволы шахт

В. Сопряжение стволов шахт с околоствольными дворами

Г. Горизонтальные выработки

Д. Наклонные выработки

Е. Узлы и приемные площадки

Ж. Камеры

Таблица удельных весов (Карагандийский бассейн)


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

V. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Кизеловского угольного бассейна

А. Вертикальные стволы шахт и шурфы

Б. Наклонные стволы шахт

В. Сопряжение стволов шахт с околоствольными дворами

Г. Горизонтальные выработки

Д. Наклонные выработки

Е. Узлы и приемные площадки

Ж. Камеры

Таблица удельных весов


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. Восстановительная стоимость проведения 1 куб м горных выработок в свету на шахтах Челябинского угольного бассейна

А. Вертикальные стволы шахт и шурфы

Б. Наклонные стволы шахт

В. Сопряжение стволов шахт с околоствольными дворами

Г. Горизонтальные выработки

Д. Наклонные выработки

Е. Узлы и приемные площадки

Ж. Камеры

Таблица удельных весов


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. Индивидуальные и типовые комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт; центральные и групповые обогатительные и брикетные фабрики

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

Вспомогательные таблицы

Отдел I. Индивидуальные комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт

Отдел 2. Типовые комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт

Отдел 3. Центральные и групповые обогатительные и брикетные фабрики


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. Индивидуальные и типовые комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт; центральные и групповые обогатительные и брикетные фабрики

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Индивидуальные комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт

Таблица 1. Копры надшахтные

Таблица 2. Башни для шкивов

Таблица 3. Здания подъемных машин

Таблица 4. Надшахтные здания деревянные

Таблица 5. Надшахтные здания каменные

Таблица 6. Надшахтные здания с металлическим каркасом

Таблица 7. Надшахтные здания сблокированные

Таблица 8. Надшахтные здания с бункерами

Таблица 9. Входные порталы устьев штолен и наклонных стволов

Таблица 10. Здания лебедок

Таблица 11. Здания натяжных устройств

Таблица 12. Маневровые устройства

Таблица 13. Галереи и эстакады металлические

Таблица 14. Галереи с опорами и без опор

Таблица 15. Галереи и эстакады деревянные

Таблица 16. Противопожарные звенья эстакад

Таблица 17. Тоннели подземные

Таблица 18. Тоннели полуподземные

Таблица 19. Переходные коридоры

Таблица 20. Будки запасного выхода

Таблица 21. Выходы из тоннеля

Таблица 22. Посадочные площадки и выходы из людского подъема

Таблица 23. Бункеры (стены здания с металлическим каркасом)

Таблица 24. Бункеры (стены здания кирпичные)

Таблица 25. Бункеры (стены здания с железобетонным каркасом)

Таблица 26. Бункеры и полубункеры деревянные

Таблица 27. Бункеры аккумулирующие

Таблица 28. Погрузочные полубункеры с тоннелем и эстакадой

Таблица 29. Выходы из зданий породных бункеров

Таблица 30. Приямки для угля и погрузочные воронки

Таблица 31. Склады полубункерные и скреперные

Таблица 32. Угольные ямы

Таблица 33. Металлические пилоны, навесы над угольными ямами и столбы головные

Таблица 34. Здания обогатительных фабрик (главный корпус)

Таблица 35. Здания дробилок

Таблица 36. Здания дробильно-сортировочного отделения

Таблица 37. Здания сортировок

Таблица 38. Здания сушилок

Таблица 39. Сушильные печи в здании сушилки

Таблица 40. Здания сгустителей

Таблица 41. Насосные станции осветленной воды

Таблица 42. Канатные дороги

Таблица 43. Погрузочные станции с металлическим каркасом

Таблица 44. Перегрузочные станции металлические

Таблица 45. Перегрузочные станции кирпичные

Таблица 46. Погрузочные и перегрузочные станции железобетонные

Таблица 47. Здания опрокида

Таблица 48. Здания вентиляторов и калориферов

Таблица 49. Будки над шурфами

Таблица 50. Диффузоры

Таблица 51. Промкомбинаты (механические мастерские)

Таблица 52. Здания крепезаделочных и деревообделочных мастерских

Таблица 53. Здания крепезаделочных с конторами

Таблица 54. Здания лесопропиточных и лесоразделочных с резервуарами

Таблица 55. Здания котельной с подвалом в блоке с лесопропиточной

Таблица 56. Насосные станции перекачки антисептика

Таблица 57. Резервуары

Таблица 58. Сливные каналы к резервуарам с приемниками

Таблица 59. Подпольные каналы в зданиях лесопропиточных

Таблица 60. Склады материальные

Таблица 61. Склады материальные с платформой и навесом

Таблица 62. Склады смазочных и горючих материалов

Таблица 63. Навесы

Таблица 64. Платформы прирельсовые

Таблица 65. Цистерны для горючих

Таблица 66. Административно-бытовые комбинаты

Таблица 67. Здания контор

Таблица 68. Здания бытовых помещений

Таблица 69. Здания душевых

Таблица 70. Здания умывальных

Таблица 71. Здания химических лабораторий, проборазделочных и экспедиций

Таблица 72. Здания ламповых

Таблица 73. Горноспасательные станции

Таблица 74. Пожарные депо и пожарные посты

Таблица 75. Компрессорные

Таблица 76. Бассейны брызгальные

Таблица 77. Градирни

Таблица 78. Склады ВВ

Таблица 79. Склады принадлежностей для взрывных работ

Таблица 80. Лаборатории по испытанию взрывчатых материалов при базисном складе ВВ

Таблица 81. Караульные помещения складов ВВ

Таблица 82. Противопожарные водоемы при складах ВВ

Таблица 83. Проходные будки

Таблица 84. Ограждения складов ВВ валом и колючей проволокой

Таблица 85. Будки и караульные помещения

Таблица 86. Вышки караульные

Таблица 87. Платформы грузовые

Таблица 88. Дворовые уборные

Таблица 89. Отстойники шахтных и шламовых вод

Таблица 90. Печи огневых калориферов и дымовые трубы

Таблица 91. Объекты закладочного хозяйства

Таблица 92. Монорельсовые установки

Таблица 93. Рельсовые пути и упоры скреперных складов

Таблица 94. Гаражи для грейферных тележек

Таблица 95. Приемные колодцы реагентов

Таблица 96. Каналы для реагентов, вентиляционные и калориферные

Таблица 97. Погрузочные устройства лесных складов

Таблица 98. Фундаменты под оборудование

Таблица 99. Подпорные стенки


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. Индивидуальные и типовые комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт; центральные и групповые обогатительные и брикетные фабрики

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. Типовые комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт

Таблица 100. Здания типовой поверхности шахты годовой производительностью 300 тыс. т

Таблица 101. Секции технологического комплекса блока главного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 102. Секции электроподстанции с распределительными устройствами блока главного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 103. Секции котельных устройствами блока главного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 104. Секции подъемных машин блока главного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 105. Секции подъемных машин блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 106. Секции технологического комплекса блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 107. Секции ремонтных мастерских и материальных складов блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 108. Секции калориферных установок блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 109. Секции помещений различного назначения (помещения складов инертной пыли, противопожарных материалов, пожарного поста, гаража для автопогрузчика, сливного пункта, распредпункта) блока вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 110. Административно-бытовые комбинаты типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 111. Переходной тоннель из административно-бытового комбината в блок вспомогательного ствола типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 112. Погрузочные бункеры (без угольных складов) типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 113. Угольные склады типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 114. Вентиляторные установки типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 115. Склады крепежных материалов типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 116. Здания подъемных машин основного клетевого подъема типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 117. Мосты к погрузочным бункерам типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 118. Отстойники шахтных вод с хлораторной типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 119. Склады смазочных материалов (с устройством бензозаправочной установки) типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 120. Резервуары противопожарного запаса воды типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т

Таблица 121. Канатные дороги типовой поверхности шахт годовой производительностью 600-1200 тыс. т


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. Индивидуальные и типовые комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт; центральные и групповые обогатительные и брикетные фабрики

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. Центральные и групповые обогатительные и брикетные фабрики

Таблица 122. Блок зданий главного корпуса типовой центральной обогатительной фабрики

Таблица 123. Блок зданий радиальных сгустителей типовой центральной обогатительной фабрики

Таблица 124. Здания центральных и групповых обогатительных фабрик

Таблица 125. Здания брикетных фабрик


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости подземных горных выработок, разработанные в сметных ценах, введенных с 1 января 1969 г., и предназначается для переоценки основных фондов, проводимой в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252.

2. Показатели стоимости подземных горных выработок, помещенные в настоящем сборнике, предусматривают проведение выработок по наносам, коренным породам и по углю.

3. Восстановительная стоимость приведена для горных выработок различных сечений с применением разных материалов и типов постоянного крепления, с учетом усредненных условий по притоку воды.

4. Восстановительная стоимость стволов приведена с учетом затрат на устройство устья, опорных венцов, зумпфа и армировки стволов; по остальным выработкам - с учетом затрат на постоянные рельсовые пути (кроме стрелочных переводов, стоимость которых приведена в настоящем сборнике), водоотливные канавки и на прочие работы (перемычки, ниши, водосборники, противопожарные арки, сланцевые заслоны, фундаменты под оборудование, штукатурка и побелка подземных выработок, трапы в наклонных выработках, колодцы, кроссинги и т. д.), а также с учетом общешахтных и накладных расходов с плановыми накоплениями.

Кроме перечисленных расходов, учтены также сопутствующие затраты: на отвод, на освоение и осушение участка; на вертикальную планировку и благоустройство площадки; на временные здания и сооружения с учетом стоимости возврата материалов; на перевозку рабочих на расстояние свыше 3-х км при отсутствии коммунального транспорта; на очистку территории от мусора; на проектно-изыскательские работы; затраты, связанные с применением премиально-прогрессивной системы оплаты труда рабочих; доплаты за выслугу лет; на удорожание производства работ в зимнее время, на содержание дорог в летний и зимний периоды, на время строительства; затраты на изготовление маркшейдерской и топографо-геодезической документации; расходы по организованному набору рабочих; затраты на содержание дирекции строящихся предприятий и технический надзор; затраты на подготовку эксплуатационных кадров и др.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

5. Объем подземных горных выработок определяется в зависимости от сечения выработок в свету и их протяженности.

6. Полная восстановительная стоимость 1 м горной выработки определяется умножением приведенной в сборнике цены за 1 куб. м на площадь сечения выработки в свету.

При этом должны учитываться поправки, приведенные в Технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

7. В сборнике приведены восстановительные стоимости для подземных горных выработок, определенных сечений в свету (или предельных объемов в свету).

Для промежуточных течений горных выработок, имеющих отклонение до 50 % от приведенных в сборнике, принимаются цены на 1 куб. м в свету по ближайшему меньшему сечению, а выше 60 % - по ближайшему большему сечению.

8. Восстановительная стоимость 1 куб. м горной выработки приведена в зависимости от. коэффициента- крепости пород, которая определяется, как правило, на основании имеющихся в распоряжении оценочной комиссии маркшейдерских данных. Если такие данные отсутствуют, следует пользоваться усредненными данными, приведенными во вспомогательных таблицах 1 - 6 настоящей Технической части.

9. Восстановительная стоимость 1 м3 горной выработки приведена в сборнике для выработок, проводимых полным сечением по породе или по углю (без подрывки породы). Определение стоимости выработки, пройденной по углю с подрывкой породы, производится по процентному соотношению объема пород и угля в. общем сечении данной выработки.

10. В графе (колонке) «Толщина крепи» таблиц восстановительной стоимости горных выработок на шахтах различных бассейнов числовые значения в ряде случаев приводятся в виде дроби (через косую линейку), в числителе которой указана толщина стен, а в знаменателе - толщина свода или плоского перекрытия (например, стр. 15, поз. 131 - 159). При наличии по одной позиции нескольких вариантов толщины крепи каждый вариант отделяется от другого точкой с запятой (например, стр. 35, поз. 632 - 640). В той же графе (колонке) под горизонтальной чертой указана толщина обратного свода (например, стр. 77, поз. 289 - 295).

11. В настоящем сборнике приведена восстановительная стоимость подземных горных выработок, выполненных подрядным способом, для Донецкого, Подмосковного, Кузнецкого, Карагандинского, Челябинского и Кизеловского угольных бассейнов.

12. Восстановительную стоимость горных выработок на действующих горизонтах эксплуатационных шахт основных бассейнов (за исключением Подмосковного и Челябинского), выполненных хозяйственным способом, следует принимать с коэффициентом К = 0,75; а для Подмосковного и Челябинского бассейнов К = 0,85.

Данные коэффициенты учитывают снижение норм накладных расходов на подземные горнокапитальные работы на 30% и уменьшение размера общешахтных расходов.

13. Восстановительная стоимость подземных горных выработок других бассейнов и месторождений, имеющих аналогичную техническую характеристику, определяется в следующем порядке:

№№	Наименование	Порядок определения восстановительной стоимости горных выработок
п. п.	месторождения	выполненных подрядным способом	выполненных хозяйственным способом (по отношению к подрядному) на действующих горизонтах эксплуатационных шахт
1  2	Львовско-Волынский угольный бассейн Шахты Грузинской ССР	По показателям для Донецкого угольного бассейна По показателям для Донецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,01	По показателям для Донецкого угольного бассейна с коэффици- ентом 0,75 По показателям для Донецкого угольного бассейна с коэффициентом 0,76
3	Интинское месторождение	По показателям для Донецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,46	По показателям для Донецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,08
4	Воркутинское и Хальмерюское месторождение.	По показателям для Донецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,57	По показателям для Донецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,17
5	Дорогобужское месторождение	По показателям для Подмосковного угольного бассейна	По показателям для Подмосковного угольного бассейна с коэффициентом 0,85
6	Нелидовское месторождение	То же	То же
7	Днепровский буроугольный бассейн	То же	То же
8	Томь-Усинский район Кузнецкого угольного бассейна	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с. коэффициентом 1,02	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 0,77
9	Шахты Средней Азии (за исключением шахт «Джунгуруме» и «Джергалан»)	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 0,75
9а	Шахта «Джунгуруме» в Тянь-Шаньской области Киргизской ССР	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,02	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 0,77
9б	Шахта «Джергалан» в Иссык-Кульской области Киргизской ССР	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,05	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 0,79
10	Буреинский угольный бассейн	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,13	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 0,85
11	Шахты Восточной Сибири	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,02	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 0,77
12	Шахты Дальнего Востока	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,09	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 0,83
13	Шахты острова Сахалин	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,53	По показателям для Кузнецкого угольного бассейна с коэффициентом 1,13
14	Шахты Свердловской области	По показателям для Челябинского угольного бассейна	По показателям для Челябинского угольного бассейна с коэффициентом 0,85
14. Восстановительную стоимость горных выработок, выполненных подрядным способом на действующих горизонтах эксплуатационных шахт всех бассейнов и месторождений (за исключением Подмосковного и Челябинского и приравненных к ним), следует принимать с коэффициентом К = 0,80, а для Подмосковного и - Челябинского бассейнов К = 0,90.

Данный коэффициент учитывает уменьшение размера общешахтных расходов на горнопроходческие работы, выполняемые на действующих горизонтах эксплуатационных шахт.

15. Порядок определения амортизационных отчислений, включающих затраты на капитальный ремонт и полное восстановление с учетом износа горных выработок, приводится в специальной инструкции.

ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

А. По шахте, расположенной в Донецком бассейне

Пример 1. Требуется определить полную стоимость 85 м штрека сечением в свету 10 кв. м. Крепление стен бетонитом, толщиной 390 мм. Перекрытие бетонное, сводчатое, толщиной 260 мм. Штрек проходится по углю с подрывкой породы.

Маркшейдерских данных о крепости пород на шахте не имеется.

1. По вспомогательной таблице 1 (стр. 7) принимаем, согласно п. 5, коэффициенты крепости пород в следующих соотношениях: уголь f = 35 %; f = 2-3 = 8 %; f = 4 - 6 = 45 %; f = 7 - 9 = 7 %; f = 10 - 14 = 5 %.

2. Пользуясь данными настоящего сборника (п. 375, стр. 24 и п.п. 8 и 9 Технической части), определяем полную стоимость штрека:

(82 х 0,35 + 91 х 0,08 + 93 х 0,45 + 96 х 0,07 + 118 х 0,05) х 10 х 85 = 76882,5 руб., или округленно 76900 руб.

Б. По шахте, расположенной в Подмосковном бассейне

Пример 2. Требуется определить полную стоимость 110 м штрека сечением в свету 5,5 кв. м. Крепление стен бетон, толщиной 400 мм. Перекрытие бетонное, сводчатое, толщиной 300 мм. Штрек проходится, согласно. маркшейдерским данным, 60 % по углю с подрывкой породы, 40 % по глине (f = 0,9 - 1,5) - 40 %.

Пользуясь данными настоящего сборника (п. 48 стр. 57), определяем полную стоимость штрека: (139 х 0,6 + 149 х 0,4) 5,5 х 110 = 86515 руб., или округленно 86500 руб.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

УСРЕДНЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЭФФИЦИЕНТОВ КРЕПОСТИ ПО ГОРНЫМ ВЫРАБОТКАМ

Таблица 1. Донецкий бассейн

№№ п. п.	Наименование горных выработок	Коэффициент крепости пород по шкале Протодьяконова, в %
		уголь	f = 2-3	f = 4-6	f = 7-Е	f = 10—14	итого
1	Стволы вертикальные и шурфы	-	5	80	7	8	100
2	Стволы наклонные	15	5	65	10	5	100
3	Cопряжение ствола с околоствольным двором	-	5	80	7	8	100
4	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг	-	5	85	5	5	100
5	Горизонтальные выработки - штреки	35	8	45	7	5	100
6	Наклонные выработки (бремсберг, уклон, ходок, скат)	35	5	45	8	7	100
7	Узлы и приемные площадки	15	5	65	8	7	100
8	Камеры и все прилегающие к ним выработки (ходки, заезды, водосборники)	10	5	70	8	7	100
9	Печи, просеки	100	-	-	-	-	100
Таблица 2. Подмосковный бассейн

№№	Наименование выработок	Коэффициент крепости пород по шкале Протодьяконова, в %
п.п.		уголь	f=0,9-1,5	f =2-3	f=0,4-0,6	Итого
1  2	Стволы вертикальные и шурфы Сопряжение ствола с околоствольным двором	-  10	20  10	5  5	75  75	100  100
3	Горизонтальные выработки - штреки	63	28	-	9	100
4	Узлы	54	32	2	12	100
5	Камеры и все прилегающие к ним выработки (ходки, водосборники)	40	36	2	22	100
Таблица 3. Кузнецкий бассейн

№№ п. п.	Наименование горных выработок	Коэффициент крепости пород по шкале Протодьякова, в %
		уголь	f=2-3	f=4-6	f=7-9	итого
1	Стволы	-	30	55	15	100
2	Сопряжение ствола с околоствольным двором	-	25	55	20	100
3	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг	-	45	40	15	100
4	Горизонтальные выработки - штреки	50	15	15	20	100
5	Наклонные выработки (уклон, бремсберг, ходок, скат)	60	20	10	10	100
6	Узлы, приемные площадки	10	55	20	15	100
7	Камеры и все прилегающие к ним выработки	5	35	35	25	100
8	Сбоечные печи, сбойки, разрезные печи	100	-	-	-	100
9	Шурфы	-	45	30	25	100
Таблица 4. Карагандинский бассейн

№№ п. п.	Наименование горных выработок	Коэффициент крепости пород по шкале Протодьяконова, в %
		уголь	f=2-3	f=4-6	итого
1	Стволы	-	15	85	100
2	Сопряжение ствола с околоствольным двором	-	-	100	100
3	Горизонтальные выработки - около ствольный двор, квершлаг	-	-	100	100
4	Горизонтальные выработки - штреки	80	20	-	100
5	Наклонные выработки (бремсберг, уклон, ходок, скат)	90	10	-	100
6	Узлы и приемные площадки	25	10	65	100
7	Камеры и все прилегающие к ним выработки	5	-	95	100
8	Сбоечные печи, просеки, разрезные печи	90	5	5	100
9	Шурфы	15	25	60	100
Таблица 5. Челябинский бассейн

№№ п. п.	Наименование горных выработок	Коэффициент крепости пород по шкале Протодьяконова, в %
		уголь	f=2-3	итого
1	Стволы вертикальные, шурфы	-	100	100
2	Стволы наклонные	55	45	100
3	Сопряжение ствола с околоствольным двором	10	90	100
4	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг	-	100	100
5	Горизонтальные выработки - штреки	60	40	100
6	Наклонные выработки (уклон, бремсберг, ходок)	60	40	100
7	Узлы, приемные площадки	5	95	100
8	Камеры и все прилегающие к ним выработки (ходки, сбойки, водосборники)	5	95	100
9	Просеки, сбойки, скаты	95	5	100
10	Печи	90	10	100
Таблица 6. Кизеловский бассейн

№№	Наименование горных	Коэффициент крепости пород по шкале Протодьяконова, в %
п.п.	выработок	уголь	f=4-6	f=7-9	f=10-14	f=15-18	f=19-20	Итого
1	Стволы вертикальные	-	10	35	40	8	7	100
2	Стволы наклонные	30	5	35	20	5	5	100
3	Сопряжение ствола с околоствольным двором	10	5	40	30	10	5	100
4	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг	-	5	45	35	10	5	100
5	Горизонтальные выработки - штреки	40	5	30	20	5	-	100
6	Наклонные выработки (бремсберг, уклон, ходок, скат)	45	5	25	15	5	5	100
7	Узлы и приемные площадки	20	5	40	30	5	-	100
8	Камеры и все прилегающие к ним выработки	5	5	40	30	10	10	100
9	Просеки, сбоечные печи, сбойки	65	-	20	10	5	-	100
10	Шурфы	-	40	60	-	-	-	100
11	Разрезные печи	100	-	-	-	-	-	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

А. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ И ШУРФЫ

	Диаметр	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в м, до	в свету, в куб. м, до	Материал и тип крепи	крепи, мм, или число венцов на	коэффициент крепости по Протодьяконову
				1 м	уголь	2-3	4-6	7-9	10-14
Вертикальные стволы круглого сечения

1	4	12,6	Бетон	300	-	121	126	126	138
2	4,5	15,9	То же	300	-	101	105	106	116
3	4,5	15,9	То же	400	-	112	116	117	128
4	5	19,6	То же	300	-	96	100	101	111
5	5	19,6	То же	400	-	105	109	110	120
6	5	19,6	То же	500	-	112	116	117	128
7	5,5	23,9	То же	300	-	88	91	92	102
8	5,5	23,9	То же	400	-	90	93	95	105
9	5,5	23,9	То же	500	-	95	99	100	110
10	6	28,3	То же	400	-	86	89	90	100
11	6	28,3	То же	500	-	92	95	95	106
12	6	28,3	То же	600	-	95	99	100	111
13	6,5	33,2	То же	400	-	77	80	81	90
14	6,5	33,2	То же	500	-	82	85	86	96
15	6,5	33,2	То же	600	-	90	93	94	104
16	7	38,5	То же	400	-	75	78	79	88
17	7	38,5	То же	500	-	79	82	82	92
18	7	38,5	То же	600	-	87	90	90	100
19	7,5	44,2	То же	400	-	71	74	75	84
20	7,5	44,2	То же	500	-	75.	78	78	88
21	7,5	44,2	То же	650	-	86	89	90	100
22	8	50,2	То же	400	-	68	71	72	81
23	8	50,2	То же	500	-	72	75	75	84
24	8	50,2	То же	650	-	82	85	86	95
25	4	12,6	Бетонит	400	-	146	150	151	161
26	4,5	15,9	То же	400	-	123	127	129	139
27	4,5	15,9	То же	500	-	132	136	137	147
28	5	19,6	То же	400	-	114	118	120	129
29	5	19,6	То же	550	-	131	135	136	146
30	5,5	23,7	То же	400	-	100	103	104	113
31	5,5	23,7	То же	550	-	113	117	118	128
32	6	28,3	То же	400	-	94	97	98	107
33	6	28,3	То же	500	-	101	104	105	114
34	6	28,3	То же	650	-	114	118	120	129
35	6,5	33,2	То же	400	-	84	87	89	97
36	6,5	33,2	То же	500	-	91	94	95	103
37	6,5	33,2	То же	650	-	108	111	112	122
38	7	38,5	То же	400	-	81	84	85	93
39	7	38,5	То же	500	-	86	89	90	98
40	7	38,5	То же	650	-	102	105	107	115
41	7,5	44,2	То же	400	-	78	80	81	89
42	7,5	44,2	То же	500	-	82	85	85	94
43	7,5	44,2	То же	700	-	98	101	103	112
44	8	50,2	То же	400	-	74	76	77	85
45	8	50,2	То же	500	-	79	81	82	90
46	8	50,2	То же	700	-	94	97	98	107
47	4	12,6	Кирпич	380	-	131	135	135	147
48	4,5	15,9	То же	380	-	110	113	114	124
49	4,5	15,9	То же	510	-	122	126	127	138
50	5	19,6	То же	380	-	103	106	107	117
51	5	19,6	То же	510	-	114	118	119	129
52	5	19,6	То же	640	-	125	129	131	142
53	5,5	23,9	То же	380	-	89	92	93	102
54	5,5	23,9	То же	510	-	99	102	103	113
55	5,5	23,9	То же	640	-	113	117	118	129
56	6	28,3	То же	510	-	94	97	97	107
57	6	28,3	То же	640	-	103	106	107	117
58	6	28,3	То же	770	-	113	117	118	128
59	6,5	33,2	Кирпич	510	-	84	87	88	97
60	6,5	33,2	То же	640	-	96	99	100	110
61	6,5	33,2	То же	770	-	106	109	110	121
62	7	38,5	То же	510	-	81	83	84	93
63	7	38,5	То же	640	-	91	94	96	105
64	7	38,5	То же	770	-	101	104	105	115
65	7,5	44,2	То же	510	-	77	79	80	89
66	7,5	44,2	То же	640	-	87	90	91	100
67	7,5	44,2	То же	770	-	96	99	99	109
68	8	50,2	То же	.510	-	74	76	76	85
69	8	50,2	То же	640	-	82	85	86	95
70	8	50,2	То же	770	-	90	93	94	104
71	4,5	15,9	Железобетонные тюбинги, ВНИИОМШСа	270	-	114	119	124	134
72	5	19.6	То же	300	-	110	115	120	130
73	5,5	23,7	То же	300	-	98	102	106	116
74	6	28,3	То же	300	-	91	95	99	108
75	6,5	33,2	То же	300	-	84	88	92	101
76	7	38,5	То же	350	-	84	88	92	100
77	7,5	44,2	То же	350	-	79	82	86	95
78	8	50,2	То же	350	-	76	79	82	90
79	4,5	15,9	Железобетонные тюбинги СТК	250	-	86	9!	96	105
80	5	19,6	То же	250	-	79	83	87	95
81	5,5	23,7	То же	250	-	71	75	79	86
82	6	28,3	То же	250	-	66	69	73	81
83	6,5	33,2	То же	250	-	62	65	69	77
84	7	38,5	То же	250	-	58	61	64	71
85	7,5	44,2	То же	250'	-	55	58	60	68
86	8	50,2	То же	250	-	52	55	58	65
Примечание. Стоимость 1 м стволов, проходимых бурением (полным сечением), составит:

при диаметре в свету до 1 м	424 руб.

то же, до 1,2 м	549 руб.

то же, до 1,8 м	1390 руб.

то же, до 2,3 м	2030 руб.

Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения

87	-	7	Сосна, венцы из круглого леса	Сплошная	-	86	118	123	-
88	-	9	То же	То же	-	82	99	107	-
89	-	10	То же	То же	-	78	96	105	-
90	-	16	То же	То же	-	69	77	85	-
91	-	7	Сосна, венцы из брусьев	Сплошная	-	120	Г63	173	-
92	-	9	То же	То же	-	107	130	145	-
93	-	10	То же	То же	-	98	121	130	-
94	-	16	То же	То же	-	81	90	104	-
95	-	8	Сосна, венцы из круглого леса на бабках	I венец	-	-	93	94	-


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Б. НАКЛОННЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9	10-14
Наклонные стволы с углом наклона 13 - 30 (градусов

96	5	Сосна, неполный дверной оклад	1	-	-	64	73	96
97	5	То же	1,5	-	-	68	78	101
98	5	То же	2	-	-	73	83	106
99	5	То же	Сплошная	-	-	106	118	141
100	6	То же	1	-	-	57,1	67	83
101	6	То же	1,5,	-	-	61	72	90
102	6	Сосна, неполный дверной оклад	2	-	-	64	76	95
103	6	То же	Сплошная	-	-	90	108	127
104	8	То же	1,5	-	-	62	71	90
105	8	То же	2	-	-	66	76	94
106	8	То же	3	-	-	74	85	104
107	8	То же	Сплошная	-	-	90	103	122
108	10	То же	1,5	-	-	62	69	87
109	10	То же	2	-	-	66	73	91
110	10	То же	3,5	-	-	77	85	104
111	10	То же	Сплошная	-	-	85	94	112
112	6	Сосна, полный дверной оклад	2	64	75	-	-	-
113	9	То же	2	56,1	66	-	-	-
114	10	То же	3	69	80	-	-	-
115	5	Трапецеидальные металлические рамы	0,5	-	84	84	93	119
116	5	То же	1	-	92	93	102	127
117	6	То же	0,5	-	74	74	82	102
118	6	То же	1	-	80	81	89	109
119	6	То же	1,5	-	86	87	95	115
120	8	То же	0,75	-	76	76	85	104
121	8	То же	1	-	79	80	88	108
122	8	То же	1,5	-	86	87	95	115
123	6	Металлические арки	1	-	94	95	-	-
124	6	То же	1,5	-	103	104	-	-
125	8	То же	1	-	91	91	-	-
126	8	То же	1,5	-	103	104	-	-
127.	10	То же	1,5	-	91	92	-	-
128	10	То же	2	-	101	102	-	-
129	12	То же	1,5	-	81	82	-	-
130	12	То же	2	-	90	91	-	-
131	5	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	200/180	-	-	-	112	135
132	5	То же	250/180	-	-	110	-	-
133	5	То же	250/220	101	113	-	-	-
134	6	То же	300/260	95	107	-	-	-
135	6	То же	250/200	-	-	97	99	120
136	8	То же	350/300	96	106	-	-	-
137	8	То же	300/260	-	-	97	-	-
138	8	То же	250/220	-	-	-	93	111
139	10	То же	350/330	94	104	-	-	-
140	10	То же	350/300	-	-	98	-	-
141	10	То же	300/260	-	-	-	93	112
142	5	Стены бетонные с бетонным сводом	300/200	94	105	-	-	-
143	5	То же	250/200	-	-	101	-	-
144	5	То же	200/200	-	-	-	102	118
145	8	То же	300/200	76	86	-	-	-
146	8	То же	250/200	-	-	85	88	106
147	10	То же	350/250	68	78	-	-	-
148	10	То же	300/200	-	-	75	-	-
149	10	То же	250/200	-	-	-	73	90
150	12	То же	350/250	61	71	72	-	-
151	12	То же	300/200	-	-	-	68	84
152	5	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	380/220	113	124	-	-	-
153	5	То же	250/180	-	-	104	110	-
154	6	То же	380/260	101	110	-	-	-
155	6	То же	380/200	-	-	107	-	-
156	6	То же	250/200	-	-	-	96	-
157	8	То же	380/300	95	104	-	-	-
158	8	То же	380/260	-	-	99	-	-
159	8	То же	380/220	-	-	-	87	-
160	5	Стены кирпичные с бетонным сводом	380/250	97	108	-	-	-
161	5	То же	250/170	-	-	93	99	-
162	6	То же	380/250	93	103	-	-	-
163	6	То же	250/170	-	-	85	90	-
164	8	То же	380/250	74	83	85	-	-
165	8	То же	250/170	-	-	-	74
166	7	Сборная железобетонная крепь	3	-	115	116	122	-
167	5	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/240	121	131	-	-	-
168	5	То же	290/200	-	-	112	-	-
169	5	То же	290/180	-	-	-	114	-
170	6	То же	390/260	115	124	-	-	-
171	6	То же	390/200	-	-	120	-	-
172	6	То же	290/200	-	-	-	109	-
173	8	То же	390/300	105	114	-	-	-
174	8	То же	390/260	-	-	109	-	-
175	8	То же	390/220	-	-	-	110	-
176	10	То же	490/330	111	120	-	-	-
177	10	То же	390/300	-	-	105	-	-
178	10	То же	390/260	-	-	-	104	-
Наклонные стволы с углом наклона 31 - 45 (градусов)

179 180 181 182 183	5  5  5  5  6	Сосна, полный дверной оклад То же То же То же То же	1  1,5  2  Сплошная  1	49,6  55,6  62  97  50,9	63  70  76  119  65	68  73  79  120  65	77  83  89  130  76	-  -  -  -  -
184  185	6  6	То же То же	1,5  2	57,4  64	73  80	70  75	81  87	-  -
186	6	То же	Сплошная	105	130	110	125	-
187 188	8  8	То же То же	1  1,5	42,4  47,6	53,7  59,7	63  69	70  77	-  -
189	8	То же	2	52,7	66	75	83	-
190	8	То же	3	63	78	87	95	-
191	8	То же	Сплошная	79	102	111	121	-
192  193  194  195	12  12  12  12	То же То же То же То же	1,5  2  3  3,5	49,6  55,3  66  72	62  68  82  89	69  75  87  94	76  83  95  101	-  -  -  -
196	5	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/240	103	118	-	-	-
197	5	То же	250/200	-	-	111	-	-
198	5	То же	200/180	-	-	-	114	-
199	6	То же	300/260	103	117	-	-	-
200 201	6  8	То же  То же	250/200  350/300	102	116	107	115	-
202	8	То же	300/260	-	-	105	-	-
203	8	То же	250/220	-	-	-	104	-
204	10	То же	350/330	101	114	-	-	-
205	10	То же	350/300	-	-	107	-	-
206  207  208	10  6  6	То же  Стены бетонные с бетонным сводом То же	300/260  300/200  250/200	-  88  -	-  102  -	-  -  98	105  -  -	-  -  -
209  210	10  10	То же  То же	200/200  350/250	-  74	-  87	-  -	101  -	-  -
211  212  213  214  215	10  10  13  13  5	То же  То же  То же  То же  Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/200  250/200  350/250  300/200  390/240	-  -  68  -  126	-  -  80  -  140	83  -  81  -  -	-  83  -  81  -	-  -  -  -  -
216	5	То же	290/200	-	-	119	-	-
217	5	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	290/180				126
218	6	То же	390/260	120	133	-	-	-
219	6	То же	390/200	-	-	129	-	-
220	6	То же	290/200	-	-	-	120	-
221	8	То же	390/300	110	122	-	-	-
222	8	То же	390/260	-	-	116	-	-
223	8	То же	390/220	-	-	-	118	-
224	10	То же	490/330	116	128	-	-	-
225	10	То же	390/300	-	-	113	-	-
226	10	То же	390/260	-	-	-	113	-


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

В. СОПРЯЖЕНИЕ СТВОЛОВ ШАХТ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9	10-14
227	12	Стены бетонные с бетонным сводом	250/200	-	122	-	-	-
228	12	То же	200/170	-	-	98	105	131
229	15	То же	300/200	-	109	-	-	-
230	15	То же	250/200	-	-	93	100	125
231	18	То же	350/250	-	83	-	-	-
232	18	То же	300/250	-	-	89	-	-
233	18	То же	300/200	-	-	-	95	119
234	20	То же	400/300	-	86	-	-	-
235	20	То же	300/250	-	-	86	-	-
236	20	То же	300/200	-	-	-	95	119
237	24	То же	400/300	-	75	-	-	-
238	24	То же	350/300	-	-	79	-	-
239	24	То же	300/200	-	-	-	84	105
240	26	То же	400/300	-	88	-	-	-
241	26	То же	350/300	-	-	94	-	-
242	26	То же	300/200	-	-	-	98	122
243	30	То же	400/300	-	72	-	-	-
244	30	То же	350/300	-	-	78	-	-
245	30	То же	300/200	-	-	-	81	101
246	50	То же	600/500	-	83	-	-	-
247	50	То же	450/400	-	-	86	-	-
248	50	То же	400/300	-	-	-	90	113
249	12	Стены железобетонные с железобетонным сводом	250/200	-	145	-	-	-
250	12	То же	200/170	-	-	118	125	156
251	15	То же	300/200	-	130	-	-	-
252	15	То же	250/200	-	-	113	119	149
253	18	То же	350/250	-	105	-	-	-
254	18	То же	300/250	-	-	111	-	-
255	18	То же	300/200	-	-	-	116	145
256	20	То же	400/300	-	104	-	-	-
257	20	То же	300/250	-	-	104	-	-
258	20	То же	300/200	-	-	-	113	141
259	24	То же	400/300	-	90	-	-	-
260	24	То же	350/300	-	-	94	-	-
261	24	То же	300/200	-	-	-	99	124
262	26	То же	400/300	-	100	-	-	-
263	26	То же	350/300	-	-	106	-	-
264	26	То же	300/200	-	-	-	104	130
265	30	Стены железобетонные с железобетонным сводов	400/300	-	85	-	-	-
266	30	То же	350/300	-	-	92	-	-
267	30	То же	300/200	-	-	-	88	110
268	50	То же	600/500	-	94	-	-	-
269	50	То же	450/400	-	-	97	-	-
270	50	То же	400/300	-	-	-	100	125
271	12	Стены кирпичные с бетонным сводом	510/340	-	-	120	125	148
272	15	То же	510/340	-	-	99	105	125
273	18	То же	510/340	-	-	89	94	112
274	24	То же	510/340	-	-	79	82	98


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Г. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ (околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок)

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9	10-14
275	5	Сосна, неполный дверной оклад	1	44,2	62	67	74	99
276	5	То же	1,5	46,9	65	70	77	102
277	5	То же	2	49,5	68	73	81	105
278	5	То же	Сплошная	64	86	92	104	129
279	6	То же	1	41,4	58,1	62	70	91
280	6	То же	1,5	44,2	61	65	73	95
281 282 283	6  6  9	То же То же То же	2  Сплошная 1,5	47,2  62  40,5	65  82  49,1	68  87  56,7	76  98  65	98  120  84
284 285	9  9	То же То же	2  2,5	43,9  47,3	52,9  56,6	60  64	68  72	88  92
286 287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297	9  9  9 10  10  10  10  10  10  15  15  5	То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же  То же Трапецеидальные металлические рамы	3  4  Сплошная  1,5  2  2,5  3  4  Сплошная  2,5  Сплошная  1	50,7  57,5  61  37,5  40,8  44  47,3  53,7  57  -  -  -	60  68  72  45,4  48,9  52,4  55,9  63  66  -  -  88	68  75  76  52,8  56,2  59,7  63  70  70  -  60  89	76  84  86  60  64  67  71  78  80  60  -  91	96  104  106  79  83  87  90  97  99  76  -  116
298  299	6  6	То же  То же	0,5  1	-  -	72  78	72  79	75  82	96  103
300  301	6  7	То же То же	1,5  0,75	-  -	84  73	85  74	88  78	110  99
302  303	7  7	То же То же	1  1,5	-  -	76  83	77  85	82  89	103  110
304 305 306 307 308 309 310	10  10  10  11  11  11  7	То же  То же  То же  То же  То же  То же  Металлические арки	1  1,5  2  1  1,5  2  1	-  -  -  -  -  -  -	70  79  87  66  74  82  72	71  80  89  64  72  80  73	76  85  94  68  76  84  -	95  104  113  84  92  100  -
311	9	То же	1,5	-	72	72	-	-
312	11	Металлические арки	1,5	-	71	72	-	-
313	5	Железобетонные стойки	0,75	-	-	88	84	109
314	5	То же	1	-	86	92	-	-
315	10	То же	0,75	-	-	-	58	77
316	10	То же	1	-	-	57	67	85
317	10	То же	1,5	-	65	68	-	-
318	10	То же	2	-	75	-	-	-
319	4	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	200/сб. ж. б. затяжки	-	-	-	120	147
320	4	То же	200/180	-	-	121	-	-
321	4	То же	250/180	107	125	-	-	-
322	5	То же	200/сб. ж. б. затяжки	-	-	-	108	134
323	5	То же	200/180	-	-	109	-	-
324	5	То же	250/200	93	112	-	-	-
325	6	То же	200/сб. ж. б. затяжки	-	-	-	101	124
326	6	То же	200/200	-	-	106	-	-
327	6	То же	300/220	96	115	-	-	-
328	8	То же	200/сб. ж. б. затяжки	-	-	-	87	108
329	8	То же	300/260	-	-	100	-	-
330	8	То же	350/280	94	104	-	-	-
331	11	То же	200/сб. ж. б. затяжки	-	-	-	82	103
332	11	То же	350/330	-	-	99	-	-
333	11	То же	400/360	96	103	-	-	-
334	15	То же	200/сб. ж. б. затяжки	-	-	-	72	90
335	15	То же	350/330	-	-	92	-	-
336	15	То же	400/360	89	95	-	-	-
337	4	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	-	-	109	116	143
338	4	То же	250/170	95	115	-	-	-
339	5	То же	200/170	-	-	104	111	137
340	5	То же	250/200	84	103	-	-	-
341	6	То же	200/170	-	-	91	97	120
342	6	То же	300/200	80	98	-	-	-
343	8	То же	250/170	-	-	77	81	101
344	8	То же	300/200	68	77	-	-	-
345	10	То же	250/170	-	-		77	95
346	10	То же	300/200	-	-	75	-	-
347	10	То же	350/230	70	79	-	-	-
348	12	То же	300/200	-	-	-	69	86
349	12	То же	350/230	66	72	76	-	-
350	13	То же	300/200	-	-	-	66	83
351	13	То же	350/230	64	69	73	-	-
352	15	То же	300/200	-	-		61	77
353	15	То же	350/230	-	-	68	-	-
354	15	То же	450/350	64	71	-	-	-
Примечание. Стоимость выработок с железобетонным креплением (кроме выработок, закрепленных сборной железобетонной крепью) определяется по ценам, принятым для выработок бетонного крепления при соответствующем сечении, с применением следующих коэффициентов:

для угля и породы при F = 2-6	К = 1,19
для породы при F = 7 - 14	К = 1,15
355	4	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	290/180	127	147	152	-	-
356	4	То же	290/170	-	-	-	149	-
357	5	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/220	128	148	-	-	-
358	5	То же	290/200	-	-	130	-	-
359	5	То же	290/170	-	-	-	124	150
360	6	То же	390/220	121	140	-	-	-
361	6	То же	390/200	-	-	143	-	-
362	6	То же	290/170	-	-	-	112	137
363	10	То же	390/280	104	114	-	-	-
364	10	То же	390/260	-	-	113	-	-
365	10	То же	390/210	-	-	-	103	126
366	15	То же	490/360	102	108	-	-	-
367	15	То же	490/330	-	-	109	-	-
368	15	То же	490/270	-	-	-	92	111
369	5	Стены бетонитовые с бетонным сводом	390/260	122	142	-	-	-
370	5	То же	290/190	-	-	122	129	156
371	7	То же	390/260	102	116	120	-	-
372	7	То же	290/190	-	-	-	112	136
373	8	То же	390/260	89	99	101	-	-
374	8	То же	290/190	-	-	-	88	109
375	10	То же	390/260	82	91	93	96	118
376	12	То же	450/330	86	92	-	-	-
377	12	То же	390/260	-	-	86	84	102
378	15	То же	490/330	74	79	83	77	90
379	4	Стены кирпичные» перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	250/180	105	125	129	-	-
380	4	То же	250/170	-	-	-	126	155
381	5	То же	380/200	115	135	-	-	-
382	5	То же	250/180	-	-	112	-	-
383	5	То же	250/170	-	-	-	109	135
384	6	То же	380/220	107	126	-	-	-
385	6	То же	380/200	-	-	129	-	-
386	6	То же	250/170	-	-	-	102	126
387	7	То же	380/260	100	119	-	-	-
388  389  390	7  7  8	То же То же То же	380/240 250/210 380/260	-  -  94	-  -  103	112  -  -	-  98  -	-  121  -
391	8	То же	380/240	-	-	105	-	-
392	8	То же	250/210	-	-	-	75	96
393	10	То же	510/330	109	116	-	-	-
394	10	То же	510/300	-	-	118	-	-
395	10	То же	380/250	-	-	-	91	114
396	15	То же	510/360	101	107	-	-	-
397	15	То же	510/330	-	-	109	-	-
398	15	То же	510/270	-	-	-	89	108
399	5	Стены кирпичные с бетонным сводом	380/250	107	128	-	-	-
400	5	То же	250/170	-	-	112	119	146
401	6	То же	380/250	95	114	118	-	-
402	6	То же	250/170	-	-	-	105	128
403	7	То же	380/250	87	97	99	-	-
404	7	То же	250/170	-	-	-	98	121
405	8	То же	380/250	80	90	91	-	-
406	8	То же	250/170	-	-	-	81	101
407	10	Сборная железобетонная крепь	380/250	76	85	87	91	112
408	11	То же	380/250	73	81	83	86	106
409	12	То же	510/340	81	87	-	-	-
410	12	То же	380/250	-	-	80	77	95
411	15	То же	510/340	71	76	79	74	87
412	5	То же	3	83	99	106	119	142


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Д. НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9	10-14
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх, - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13 - 30 (градусов)

413	4	Сосна, неполный дверной оклад	1	38	46,9	49,5	59,2	86
414	4	То же	1,5	42,4	51,9	54,5	65	91
415	4	То же	2	46,7	56.9	59,5	70	97
416	4	То же	Сплошная	82	97	100	113	139
417	5	То же	1	42,3	50,7	54,5	63	89
418	5	То же	1,5	45,7	54,5	58,9	68	94
419	5	То же	2	49	58,4	63	73	99
420	5	То же	Сплошная	76	89	99	110	136
421	6	То же	1	35,9	43,2	45,8	56,4	78
422	6	То же	1,5	39,2	47,1	49,6	61	83
423	6	То же	2	42,5	50,9	53,5	66	88
424	6	То же	Сплошная	66	78	80	99	121
425	8	То же	1	36	42,8	46,8	54	75
426	8	То же	1,5	39,5	46,4	50,3	57,7	79
427.	8	То же	2	43	49,9	53,9	61	83
428	8	То же	2,5	46,5	53,4	57,4	65	87
429	8	То же	Сплошная	64	71	75	84	105
430	5	Трапецеидальные металлические рамы	0,5	61	-	68	71	99
431	5	То же	1	68	78	76	79	106
432	6	То же	0,5	55,2	-	67	66	89
433	6	То же	1	62	-	74	72	96
434	6	То же	1,5	68	74	80	79	102
435	7	То же	0,75	57	-	63	69	92
436	7	То же	1	61	-	67	73	96
437	7	То же	1,5	68	73	75	81	103
438	6	Металлические арки	1	65	72	73	-	-
439	6	То же	1,5	75	82	84	-	-
440	7	То же	1	72	79	79	-	-
441	7	То же	1,5	85	92	92	-	-
442	9	То же	1,5	66	72	71	-	-
443	10	То же	1,5	75	82	79	-	-
444	10	То же	2	86	93	89	-	-
445	12	То же	1,5	66	72	73	-	-
446	12	То же	2	75	81	82	-	-
447	6	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/260	102	111	-	-	-
448	6	То же	250/200	-	-	101	108	130
449	8	То же	350/300	99	108	-	-	-
450	8	То же	300/260	-	-	100	-	-
451	8	То же	250/220	-	-	-	96	119
452	5	Стены бетонные с бетонным сводом	300/200	95	105	-	-	-
453	5	То же	250/200	-	-	100	-	-
454	5	То же	200/200	-	-	-	105	134
455	6	То же	300/200	84	93	-	-	-
456	6	То же	250/200	-	-	89	-	-
457	6	То же	200/200	-	-	-	89	113
458	7	То же	300/200	80	89	-	-	-
459	7	То же	250/200	-	-	85	91	115
460	6	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/260	130	139	-	-	-
461	6	То же	390/200	-	-	134	-	-
462	6	То же	290/200	-	-	-	123	149
463	8	То же	390/300	117	125	-	-	-
464	8	То же	390/260	-	-	118	-	-
465	8	То же	390/220	-	-	-	120	145
466	10	То же	490/330	127	135	-	-	-
467	10	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/300	-	-	117	-	-
468	10	То же	390/260	-	-	-	117	141
469	5	Стены бетонитовые с бетонным сводом	390/260	125	134	-	-	-
470	5	То же	290/190	-	-	113	121	150
471	6	То же	390/260	109	118	121	-	-
472	6	То же	290/190	-	-	-	107	134
473	7	То же	390/260	100	109	111	-	-
474	7	То же	290/190	-	-	-	101	126
475	8	То же	390/260	92	100	102	-	-
476	8	То же	290/190	-	-	-	90	114
477	4	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	250/180	108	118	121	-	-
478	4	То же	250/170	-	-	-	117	150
479	5	То же	380/200	118	127	-	-	-
480	5	То же	250/180	-	-	104	-	-
481	5	То же	250/170	-	-	-	101	128
482	6	То же	380/220	110	119	-	-	-
483	6	То же	380/200	-	-	120	-	-
484	6	То же	250/170	-	-	-	94	120
485	7	То же	380/260	105	111	-	-	-
486	7	То же	380/240	-	-	116	-	-
487	7	То же	250/210	-	-	-	90	115
488	8	То же	380/260	96	105	-	-	-
489	8	То же	380/240	-	-	107	-	-
490	8	То же	250/210	-	-	-	77	100
491	5	Стены кирпичные с бетонным сводом	380/250	110	120	-	-	-
492	5	То же	250/170	-	-	103	111	140
493	6	То же	380/250	98	107	109	-	-
494	6	То же	250/170	-	-	-	97	123
495	7	То же	380/250	91	98	103	-	-
496	7	То же	250/170	-	-	-	91	116
497	8	То же	380/250	83	91	93	-	-
498	8	То же	250/170	-	-	-	82	105
499	5	Сборная железобетонная крепь	3	84	93	96	109	-
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх, - скат с углом наклона 31 - 45 (градусов)

500	4	Сосна, полный дверной оклад	1,5	56,6	63	66	90	114
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх, - скат с углом наклона свыше 45 (градусов)

501	4	Сосна, полный дверной оклад Печи и просеки	1,5	93	99	94	123	141
502	-	Две стойки под распил	1	28,1	-	-	-	-
503	-	То же	1,5	31,6	-	-	-	-
504	-	То же	2	35	-	-	-	-
Наклонные выработки, проходимые сверху вниз, - наклонный квершлаг, уклон, ходок с углом наклона 13 - 30 (градусов)

505	4	Сосна, неполный дверной оклад	1	39,7	51.2	58,7	68	95
506	4	То же	1,5	44,1	56,3	64	73	100
507	4	То же	2	48,4	61	69	78	105
508	4	То же	Сплошная	83	101	109	121	148
509	5	То же	1	44	55	64	72	98
510	5	То же	1,5	47,3	58,8	68	76	102
511	5	То же	2	50,6	63	72	81	107
512	5	То же	Сплошная	77	93	108	119	145
513	6	Сосна, неполный дверной оклад	1	37	47,9	50,6	59,9	78
514	6	То же	1,5	40,3	51,8	54,4	65	82
515	6	То же	2	43,6	55,6	58,2	69	87
516	6	То же	Сплошная	67	82	85	103	121
517	8	То же	1	37,8	48,1	52,4	58,4	77
518	8	То же	1,5	41.3	51,7	55,9	62	81
519	8	То же	2	44,8	55,2.	59,4	66	85
520	8	То же	2,5	48,3	58,7	63	70	88
521	8	То же	Сплошная	66	76	80	88	107
522	5	Трапецеидальные металлические рамы	0,5	62	69	73	75	100
523	5	То же	1	69	76	81	83	107
524	6	То же	0,5	56,4	62	72	69	88
525	6	То же	1	63	68	79	76	95
526	6	То же	1,5	69	75	86	83	102
527	7	То же	0,75	58,1	65	68	73	92
528	7	То же	1	62	68	72	77	95
529	7	То же	0,5	69	76,	80	84	103
530	6	Металлические арки	1	66	77	79	-	-
531	6	То же	1,5	76	87	89	-	-
532	7	То же	1	74	85	84	-	-
533	7	То же	1,5	87	98	98	-	-
534	8	То же	1.5	67	77	76	-	-
535	9	То же	1,5	67	77	77	-	-
536	10	То же	1,5	77	87	85	-	-
537	10	То же	2	88	98	95	-	-
538	12	То же	1,5	67	77	78	-	-
539	12	То же	2	77	87	88	-	-
540	6	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/260	108	117	-	-	-
541	6	То же	250/200	-	-	106	111	132
542	8	То же	350/300	100	113	-	-	-
543	8	То же	300/260	-	-	106	-	-
544	8	То же	250/220	-	-	-	100	120
545	5	Стены бетонные с бетонным сводом	300/200	97	110	-	-	-
546	5	То же	250/200	-	-	106	-	-
547	5	То же	200/200	-	-	-	108	133
548	6	То же	300/200	85	98	-	-	-
549	6	То же	250/200	-	-	94	-	-
550	6	То же	200/200	-	-	-	92	112
551	7	То же	300/200	81	93	-	-	-
552	7	То же	250/200	-	-	91	96	116
553	6	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/260	132	145	-	-	-
554	6	То же	.390/200	-	-	139	-	-
555	6	То же	290/200	-	-	-	127	149
556	8	То же	390/300	118	131	-	-	-
557	8	То же	390/260	-	-	124	-	-
558	8	То же	390/220	-	-	-	125	147
559	10	То же	490/330	128	141	-	-	-
560	10	То же	390/300	-	-	123	-	-
561	10	То же	390/260	-	-	-	121	143
562	5	Стены бетонитовые с бетонным сводом	390/260	126	140	-	-	-
563	5	То же	290/190	-	-	118	125	149
564	6	То же	390/260	.110	124	127	-	-
565	6	То же	290/190	-	-	-	111	134
566	7	То же	390/260	102	114	117	-	-
567	7	То же	290/190	-	-	-	104	126
568	8	То же	390/260	93	105	108	-	-
569	8	То же	290/190	-	-	-	94	115
570	4	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	250/180	109	123	126	-	-
571	4	То же	250/170	-	-	-	121	151
572	5	То же	380/200	119	133	-	-	-
673	5	То же	250/180	-	-	109	-	-
574	5	То же	250/170	-	-	-	105	123
575	6	То же	380/220	111	124	-	-	-
576	6	То же	380/200	-	-	126	-	-
577	6	То же	250/170	-	-	-	98	120
578	7	То же	380/260	105	117	-	-	-
579	7	То же	380/240	-	-	119	-	-
580	7	То же	250/210	-	-	-	93	115
581	8	То же	380/260	98	110	-	-	-
582	8	То же	380/240	-	-	112	-	-
583	8	То же	250/210	-	-	-	81	102
584	5	Стены кирпичные с бетонным сводом	380/250	111	125	-	-	-
585	5	То же	250/170	-	-	108	115	142
586		То же	380/250	99	112	115	-	-
587	6	То же	250/170	-	-	-	101	122
588	7	То же	380/250	91	103	106	-	-
589	7	То же	250/170	-	-	-	95	115
590	8	То же	380/250	84	96	99	-	-
591  592	8  5	То же Сборная железобетонная крепь	250/170  3	-  85	-  95	-  100	86  113	107  -


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Е. УЗЛЫ И ПРИЕМНЫЕ ПЛОЩАДКИ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9	10-14
593  594	7  7	Сосна, неполный дверной оклад  То же	1,5  3	38,6  50,3	55,9  69	62  75	72  85	94  107
595	7	То же	Сплошная	54,7	74	87	93	115
596	10	То же	2	49,7	59,2	63	73	94
597	10	То же	3	56,2	66	70	80	101
598	10	То же	Сплошная	60	70	74	85	107
599	9	Стены бетонные с бетонным сводом	250/170	-	-	-	94	116
600	9	То же	300/200	-	-	96	-	-
601	9	То же	350/230	80	103	-	-	-
602	11	То же	300/200	-	-	-	82	101
603	11	То же	350/230	-	-	79	-	-
604	11	То же	400/300	78	92	-	-	-
605	13	То же	300/200	-	-	-	84	102
606	13	То же	300/250	-	-	92	-	-
607	13	То же	400/300	80	92	-	-	-
608	15	То же	350/250	-	98	77	75	93
609	15	То же	400/300	78	-	-	-	-
610	18	То же	350/250	-	-	80	62	75
611	18	То же	400/300	68	78	-	-	-
612	9	Стены бетонитовые с бетонным сводом	390/260	95	118	113	116	139
613	11	То же	390/300	-	-	-	96	117
614	11	То же	450/330	87	101	94	-	-
615	15	Стены бетонитовые с бетонным сводом	390/300	-	-	-	97	115
616	15	То же	490/330	93	111	103	-	-
617	9	Стены кирпичные с бетонным сводом	380/250	87	110	105	110	133
618	11	То же	380/250	-	-	86	88	108
619	11	То же	510/340	84	98	-	-	-
620	15	То же	510/340	-	-	-	92	111
621	15	То же	640/400	98	119	109	-	-


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Ж. КАМЕРЫ

	Предель	Наименование и		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	ный объем в свету, в куб. м	характеристика выработок	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
				1 м	уголь	2-3	4-6	7-9	10-14
622	250	Насосная камера	Стены бетонные с бетонным сводом	250/200	-	-	-	77	98
623	250	То же	То же	300/200	-	-	86	-	-
624	250	То же	То же	350/250	95	104	-	-	-
625	350	То же	То же	300/250	-	-	-	77	-
626	350	То же	То же	350/250	-	-	82	-	96
627	350	То же	То же	400/300	72	82	-	-	-
628	450	То же	То же	300/250	-	-	-	69	-
629	450	То же	То же	350/250	-	-	78	-	85
630	450	То же	То же	400/300	68	73	-	-	-
631	300	Депо противопожарного поезда в обособленной выработке	Металлические арки с железобетонной затяжкой	-	108	119	103	99	120
632	900	Депо противопожарного поезда на выработке	Стены бетонные с бетонным сводом	300/250;  250/170	-	-	77	70	86
633  634	900  200	То же  Депо электровозов в обособленной выработке	То же  То же	400/300;  250/200  250/200;  200/170	65  -	76  -	-  97	-  98	-  119
635  636	200  350	То же  То же	То же То же	300/200;  250/200  250/200;  200/170	101  -	114  -	-  86	-  84	-  102
637	350	»	То же	300/200; 250/200	89	101	-	-	-
638	500	Депо электровозов на расширении выработки	То же	300/250; 250/200	-	-	87	80	95
639	500	То же	То же	400/300; 300/200	73	87	-	-	-
640	850	То же	То же	300/250; 250/200	-	-	82	78	91
641	850	Депо электровозов на расширении выработки	Стены бетонные с бетонным сводом	400/300; 300/200	72	82	-	-	-
642	600	Склад В. М. камерного типа	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	200/180; 250/220	-	-	130	131	151
643	600	То же	То же	250/180;	125	150	-	-	-
644	400	Склад В. М. ячейкового типа	То же	300/240 200/180;	-	-	133	134	163
645	400	То же	То же	250/240 250/180;	129	154	-	-	-
646	200	Центральная подстанция	Стены бетонные с бетонным сводом	300/240 250/170	-	-	-	74	91
647	200	То же	То же	300/200	-	-	81	-	-
648	200	То же	То же	350/230	85	99	-	-	-
649	450	То же	То же	250/170	-	-	-	73	88
650	450	То же	То же	300/200	-	-	81	-	-
651	450	То же	То же	350/230	83	96	-	-	-
652	100	Камера толкателя	То же	200/170	-	-	-	117	144
653	100	То же	То же	250/200	-	-	122	-	-
654	100	То же	То же	300/200	120	138	-	-	-
655	150	То же	То же	300/200	-	-	-	97	114
656	150	То же	То же	300/250	-	-	98	-	-
657	150	То же	То же	400/300	87	101	-	-	-
658	350	Камера опрокидывателя	Стены железобетонные с железобетонным сводом	300/200	-	-	-	94	113
659	350	То же	То же	350/300	-	-	110	-	-
660	350	То же	То же	400/300	88	107	-	-	-
661	450	То же	То же	300/200	-	-	-	105	126
662	450	То же	То же	300/250	-	-	110	-	-
663	450	То же	То же	400/300	100	119	-	-	-
664	700	Камера комплекса для опрокидывателя и толкателя	То же	300/200	-	-	-	98	116
665	700	То же	То же	350/300	-	-	103	-	-
666	700	То же	То же	450/350	83	101	-	-	-
667	200	Камера разгрузки	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	-	-	-	82	102
668	200	То же	То же	250/200	-	-	86	-	-
669	200	То же	То же	300/200	92	106	-	-	-
670	300	То же	То же	300/200	-	-	-	63	77
671	300	То же	То же	300/250	-	-	65	-	-
672	300	То же	То же	400/300	54	68	-	-	-
673	60	Яма для разгрузки	Стены железобетонные, днище бетонное с рельсами	250/250	-	-	-	227	248
674	60	То же	То же	300/300	-	-	228	-	-
675	60	То же	То же	300/300	201	222	-	-	-
676	85	То же	То же	250/250	-	-	-	186	208
677	85	То же	То же	300/300	160	181	184	-	-
678	50	Камера медпункта	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	-	-	97	92	110
679	50	То же	То же	250/170	101	115	-	-	-
680	20	Камера кладовая	То же	200/170	-	-	114	115	141
681	20	То же	То же	250/200	106	129	-	-	-
682	25	Камера горноспасатель-ного пункта	То же	200/170	-	-	112	112	138
683	25	Камера горноспасатель-ного пункта	Стены бетонные с бетонным сводом	250/200	105	128	-	-	-
684	60	Камера диспетчера	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	200/220	-	-	-	96	118
685	60	То же	То же	250/260	-	-	104	-	-
686	60	То же	То же	300/280	114	128	-	-	-
687	90	Камера ожидания	То же	200/180	-	-	-	106	130
688	90	То же	То же	200/180	-	-	106	-	-
689	90	То же	То же	300/200	109	132	-	-	-
690	15	Камера лебедки	То же	200/260	-	-	139	139	161
691	15	То же	То же	250/260	139	165	-	-	-
692	15	Раздаточная камера- ВМ	То же	250/240	165	193	181	183	217
693	20	То же	То же	250/200	139	164	152	154	184'
694	25	То же	То же	250/180	131	147	133	133	160
695	700	Камера загрузочного устройства с бункером и ходком	Бетон и железобетон	600	133	112	117	119	135
696		Стрелочный перевод из рельсов типа Р-18, колея 600-750 мм.	Комплект	-	550	-	-	-	-
697		То же, колея 900 мм	То же	-	690	-	-	-	-
698		Стрелочный перевод из рельсов типа Р-24, колея 600-750 мм	То же	-	820	-	-	-	-
699		То же, колея 900 мм	То же	-	990	-	-	-	-
700		Стрелочный перевод из рельсов типа Р-33, колея 600-750, мм	То же	-	1150	-	-	-	-
701		То же, колея 900 мм	То же	-	1440	-	-	-	-


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

ТАБЛИЦА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ (ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН)

			Коэффи-	Удельный вес, %
№№ п. п.	Наименование горных выработок	Вид крепи	циент крепости по Протодья- конову	про- ходка	креп- ление	арми- ровка	настилка пути	водо- отливная канавка	всего
1	Вертикальные стволы круглого сечения	Бетон	2-3	41	41	18	-	-	100
2  3  4  5  6  7  8  9  10	То же То же То же То же То же То же То же То же То же	То же То же  То же  Бетонит  То же  То же  То же  Кирпич  То же	4-6  7-9  10-14  2-3  4-6  7-9  10-14  2-3  4-6	42  42  47  31  34  33  38  33  38	41  41  38  56  53  54  50  53  47	17  17  15  13  13  13  12  14  15	-  -  -  -  -  -  -  -  -	-  -  -  -  -  -  -  -  -	100  100  100  100  100  100  100  100  100
11  12  13	То же То же То же	То же  То же  Железобетонные тюбинги ВНИИОМШСа	7-9  10-14  2-3	38  43  20	48  44  64	14  13  16	-  -  -	-  -  -	100  100  100
14	То же	То же	4-6	24	61	15	-	-	100
15	Вертикальные стволы круглого сечения	Железобетонные тюбинги ВНИИОМШСа	7-9	27	59	14	-	-	100
16  17	То же  То же	То же  Железобетонные тюбинги СТК	10-14  2-3	32  25	54  53	14  22	-  -	-  -	100  100
18  19	То же То же	То же  То же	4-6  7-9	29  33	50  47	21  20	-  -	-  -	100  100
20  21	То же Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения	То же  Сосна	10-14  2-3	40  27	42  55	18  18	-  -	-  -	100  100
22	То же	То же	4-6	40	45	15	-	-	100
23  24	То же  Наклонные стволы с углом наклона до 30 (градусов)	То же То же	7-9  Уголь	43  25	43  56	14  -	-  16	-  3	100  100
25	То же	То же	2-3	33	50	-	14	3	100
26	То же	То же	4-6	40	41	-	16	3	100
27	То же	То же	7-9	53	28	-	15	4	100
28	То же	То же	10-14	62	22	-	12	4	100
29	То же	Трапецеидальные металлические рамы	2-3	31	50	-	16	3	100
30	То же	То же	4-6	39	41	-	17	3	100
31	То же	То же	7-9	48	32	-	16	4	100
32  33	То же То же	То же  Металлические арки	10-14  2-3	58  26	25  55	-  -	13  17	4  2	100  100
34	То же	То же	4-6	34	46	-	18	2	100
35	То же	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	26	56	-	16	2	100
36  37	То же То же	То же  То же	2-3  4-6	32  34	52  49	-  -	14  15	2  2	100  100
38  39  40	То же То же То же	То же  То же  Стены бетонные с бетонным сводом	7-9  10-14  Уголь	36  44  32	46  40  46	-  -  -	16  13  20	2  3  2	100  100  100
41  42	То же То же	То же То же	2-3  4-6	38  40	43  41	-  -	17  17	2  2	100  100
43	То же	То же	7-9	41	39	-	18	2	100
44	То же	То же	10-14	50	34	-	14	2	100
45	То же	Стены кирпичные перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	25	58	-	15	2	100
46  47	То же То же	То же  То же	2-3  4-6	30  32	54  51	-  -	14  15	2  2	100  100
48	То же	То же	7-9	37	45	-	16	2	100
49	То же	Стены кирпичные с бетонным сводом	Уголь	30	57	-	11	2	100
50  51  52  53	То же То же То же То же	То же  То же  То же  Сборная железобетонная крепь	2-3  4-6  7-9  2-3	35  38  39  33	53  49  47  52	-  -  -  -	10  11  11  12	2  2  3  3	100  100  100  100
54  55  56	То же То же То же	То же  То же  Стены бетонито- вые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	4-6  7-9  Уголь	34  36  22	51  50  65	-  -  -	12  11  11	3  3  2	100  100  100
57	Наклонные стволы с углом наклона до 30 (градусов)	Стены бетонито- вые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	2-3	27	62	-	10	1	100
58	То же	То же	4-6	29	58	-	12	1	100
59	То же	То же	7-9	29	57	-	19 16	2	100
60	Наклонные стволы с углом наклона 31-45 (градусов)	Сосна	Уголь	29	58	-	10	3	100
61	То же	То же	2-3	39	50	-	8	3	100
62	То же	То же	4-6	42	47	-	8	3	100
63	То же	То же	7-9	56	32	-	9	3	100
64	То же	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	Уголь	29	55	-	14	2	100
65	То же	То же	2-3	36	50,	-	12	2	100
66	То же	То же	4-6	39	46	-	13	2,	100
67	То же	То же	7-9	41	44	-	13	2	100
68	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	37	44	-	16	2	100
69	То же	То же	2-3	45	40	-	13	2	100
70	То же	То же	4-6	46	39	-	13	2	100
71	То же	То же	7-9	48	47 0/	-	13	2	100
72	То же	Стены бетонито- вые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	24	63	-	11	2	100
73	То же	То же	2-3	31	58	-	10	1	100
74	То же	То же	4-6	33	55	-	11	1	100
75	То же	То же	7-9	35	52	-	11	2	100
76	Сопряжение стволов шахт с околоствольными дворами	Бетон	2-3	52	31	-	15	2	100
77	То же	То же	4-6	45	35	-	18	2	100
78	То же	То же	7-9	48	30	-	19	3	100
79	То же	То же	10-14	55	25	-	17	3	100
80	То же	Железобетон и кирпич	2-3	44	49	-	6	1	100
81  82	То же  То же	То же  То же	4-6  7-9	50  53	43  40	-  -	6  6	1  1	100  100
83	То же	То же	10-14	58	35	-	6	1	100
84	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок, узел, приемная площадка	Сосна	Уголь	31	40	-	24	5	100
85	То же	То же	2-3	43	34	-	19	4	100
86	То же	То же	4-6	46	32	-	18	4	100
87	То же	То же	7-9	57	22	-	17	4	100
88	То же	То же	10-14	66	17	-	13	4	100
89  90	То же То же	Металлические рамы  То же	2-3  4-6	31  38	51  43	-  -	14  15	4  4	100  100
91	То же	То же	7-9	52	27	-	16	5	100
92	То же	То же	10-14	61	22	-	12	5	100
93	То же	Металлические арки	2-3	30	53	-	13	4	100
94	То же	То же	4-6	36	47	-	13	4	100
95	То же	Железобетонные стойки	2-3	32	49	-	15	4	100
96	То же	То же	4-6	40	39	-	16	5	100
97	То же	То же	7-9	54	25	-	16	5	100
98	То же	То же	10-14	63	19	-	13	5	100
99	То же	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	28	57	-	12	3	100
100	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок, узел, приемная площадка	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	2-3	33	53	-	11	3	100
101  102  103  104	То же То же То же То же	То же То же То же Стены бетонные с бетонным сводом	4-6  7-9  10-14  Уголь	37  41  50  34	49  42  35  49	-  -  -  -	11  13  11  14	3  4  4  3	100  100  100  100
105	То же	То же	2-3	39	45	-	13	3	100
106 107  108  109	То же То же То же То же	То же  То же  То же  Стены бетонито- вые, перекрытие бетонными своди- ками между метал- лическими балками	4-6  7-9  10-14  Уголь	42  41  51  31	42  42  35  54	-  -  -  -	13  13  10  12	3  4  4  3	100  100  100  100
110	То же	То же	2-3	30 '	59	-	9	2	100
111  112	То же  То же	То же  То же	4-6  7-9	32  36	57  51	-  -	9  10	2  3	100  100
113  114	То же То же	То же  Стены бетонито- вые с бетонным сводом	10-14  Уголь	44  28	44  58	-  -	9  11	3  3	100  100
115	То же	То же	2-3	34	54	-	10	2	100
116	То же	То же	4-6	35	52	-	10	3	100
117  118	То же  То же	То же  То же	7-9  10-14	36  45	50  43	-  -	11  9	3  3	100  100
119	То же	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими. балками	Уголь	26	61	-	10	3	100
120  121  122  123  124	То же То же То же То же То же	То же  То же  То же  То же  Стены кирпичные с бетонным сводом	2-3  4-6  7-9  10-14  Уголь	32  34  39  48  31	57  55  46  39  54	-  -  -  -  -	9  9  11  9  12	2  2  4  4  3	100  100  100  100  100
125 126 127 128 129	То же То же То же То же То же	То же  То же  То же  То же  Сборная железо- бетонная крепь	2-3  4-6  7-9  10-14  Уголь	37  38  38  46  20	49  48  47  41  62	-  -  -  -  -	11  11  12  10  12	3  3  3  3  6	100  100  100  100  100
130  131	То же То же	То же  То же	2-3  4-6	33  36	52  50	-  -	10  9	5  5	100  100
132 133 134	То же  То же  Наклонные выра- ботки, проходи- мые снизу вверх - наклонный квер- шлаг, бремсберг ходок с углом наклона до 30 (градусов)	То же  То же  Сосна	7-9  10-14  Уголь	40  49  44	47  39  39	-  -  -	8  7  12	5  5  5	100  100  100
135 136  137	То же  То же То же	То же  То же То же	2-3  4-6  7-9	44  51  65	39  33  19	-  -  -	12  11  11	5  5  5	100  100  100
138 139	То же  То же	То же  Трапецеидальные металлические рамы	10-14  Уголь	74  25	14  55	-  -	7  16	5  4	100  100
140  141	То же То же	То же  То же	2-3  4-6	31  40	51  41	-  -	14  15	4  4	100  100
142  143  144	То же То же То же	То же  То же Металлические арки	7-9  10-14  Уголь	57  67  19	23  17  65	-  -  -	16  12  14	4  4  2	100  100  100
145	Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона до 30 (градусов)	Металлические арки	2-3	26	60	-	12	2	100
146	То же	То же	4-6	34	50	-	13	3	100
147	То же	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	27	59	-	12	2	100
148	То же	То же	2-3	31	56	-	11	2	100
149	То же	То же	4-6	34	52	-	12	2	100
150	То же	То же	7-9	36	50	-	11	3	100
151	То же	То же	10-14	47	42	-	9	2	100
152	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	31	50	-	16		100
153	То же	То же	2-3	36	47	-	14	3	100
154	То же	То же	4-6	39	44	-	14	3	100
155	То же	То же	7-9	41	42	-	14	3	100
156	То же	То же	10-14	51	35	-	11	3	100
157	То же	Стены бетонито- вые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	22	66	-	10	2	100
158	То же	То же	2-3	27	62'	-	10	1	100
159	То же	То же	4-6	29	59	-	10	2	100
160	То же	То же	7-9	31	56	-	11	2	100
161	То же	То же	10-14	41	48	-	9	2	100
162	То же	Стены бетонито- вые с бетонным сводом	Уголь	26	62	-	10	2	100
163  164	То же То же	То же  То же	2-3  4-6	31  32	58  57	-  -	9  9	2  2	100  100
165	То же	То же	7-9	36	51	-	10	3	100
166	То же	То же	10-14	46	43	-	8	3	100
167	То же	Стены кирпичные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличес- кими балками	Уголь	27	62	-	9	2	100
168  169	То же То же	То же То же	2-3  4-6	32  33	58  56	-  -	8  9	2  2	100  100
170	То же	То же	7-9	41	45	-	11	3	100
171	То же	То же	10-14	52	37	-	8	3	100
172	То же	Стены кирпичные с бетонным сводом	Уголь	30	58	-	10	2	100
173  174	То же То же	То же То же	2-3  4-6	34  36	54  52	-  -	10  10	2  2	100  100
175	То же	То же	7-9	40	47	-	10	3	100
176	То же	То же	10-14	50	39	-	8	3	100
177	То же	Сборная железобе- тонная крепь	Уголь	21	64	-	11	4	100
178 179  180	То же То же То же	То же То же То же	2-3  4-6  7-9	27  31  37	60  56  51	-  -  -	10  10  9	3  3  3	100  100  100
181	Скат с углом наклона 31-45 (градусов)	Сосна	Уголь	36	64	-	-	-	100
182  183	То же  То же	То же  То же	2-3  4-6	40  46	60  54	-  -	-  -	-  -	100  100
184	То же	То же	7-9	60	40	-	-	-	100
185	То же	То же	10—14	69	31	-	-	-	100
186	Скат с углом наклона свыше 45 (градусов)	То же	Уголь	59	41	-	-	-	100
187	То же	То же	2-3	60	40	-	-	-	100
188	То же	То же	4-6	60	40	-	-	-	100
189	То же	То же	7-9	70	30	-	-	-	100
190	То же	То же	10-14	74	26	-	-	-	100
191	Наклонные выра- ботки, проходи- мые сверху вниз - наклонный кверш- лаг, бремсберг, ходок с углом наклона до 30 (градусов)	Сосна	Уголь	44	38	-	12	6	100
192	То же	То же	2-3	49	35	-	11	5	100
193  194  195  196	То же То же То же То же	То же  То же  То же  Трапецеидальные металлические рамы	4-6  7-9  10-14  Уголь	56  68  75  27	29  17  13  54	-  -  -  -	10  10  7  15	5  5  5  4	100  100  100  100
197	То же	То же	2-3	32	50	-	14	4	100
198	То же	То же	4-6	44	37	-	14	5	100
199	То же	То же	7-9	59	22	-	15	4	100
200  201  202	То же То же То же	То же  Металлические арки  То же	10-14 Уголь  2-3	67  21  31	17  64  56	-  -  -	12  13  11	4  2  2	100  100  100
203  204	То же То же	То же  Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	4-6 Уголь	38  30	47  57	-  -	13  11	2  2	100  100
205 206 207	То же То же То же	То же То же То же	2-3  4-6  7-9	35  37  38	53  50  48	-  -  -	10  11  11	2  2  3	100  100  100
208	То же	То же	10-14	47	41	-	9	3	100
209	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	32	50	-	15	3	100
210  211  212  213  214	То же  То же То же То же То же	То же То же  То же  То же  Стены бетонито- вые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	2-3  4-6  7-9  10-14  Уголь	39  41  43  51  23	45  42  41  35  65	-  -  -  -  -	13  14  13  11  10	3  3  3  3  2	100  100  100  100  100
215  216  217  218  219	То же  То же То же То же То же	То же То же  То же То же  Стены бетонитовые с бетонным сводом	2-3  4-6  7-9  10-14  Уголь	30  62  34  41  27	60  56  54  48  61	-  -  -  -  -	9  10  10  9  10	1  2  2  2  2	100  100  100  100  100
220  221  222  223  224	То же  То же То же То же То же	То же То же  То же То же  Стены кирпичные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	2-3  4-6  7-9  10-14  Уголь	34  36  39  46  27	56  54  49  43  61	-  -  -  -  -	8  8  9  8  9	2  2  3  3  3	100  100  100  100  100
225  226  227  228  229	То же  То же То же То же То же	То же То же  То же То же  Стены кирпичные с бетонным сводом	2-3  4-6  7-9  10-14  Уголь	34  36  44  52  31	56  54  43  37  57	-  -  -  -  -	8  8  10  8  10	2  2  3  3  2	100  100  100  100  100
230  231  232  233  234	То же  То же То же То же То же	То же  То же  То же То же  Сборная железобе- тонная крепь	2-3  4-6  7-9  10-14  Уголь	38  39  42  50  22	51  50  45  39  63	-  -  -  -  -	9  9  10  8  11	2  2  3  3  4	100  100  100  100  100
235	Наклонные выра- ботки, проходи- мые сверху вниз - наклонный квер- шлаг, бремсберг, ходок с углом наклона до 30 (градусов)	Сборная железобе- тонная крепь	2-3	31	56	-	10	3	100
236	То же	То же	4-6	34	53	-	10	3	100
237	То же	То же	7-9	40	49	-	9	3	100
238	Насосная камера	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	42	50	-	6	2	100
239	То же	То же	2-3	50	43	-	5	2	100
240	То же	То же	4-6	53	40	-	6	2	100
241	То же	То же	7-9-	50	42	-	6	2	100
242	То же	То же	10-14	56	37	-	5	2	100
243	Депо противопо- жарного поезда	Металл	Уголь	44	40	-	14	2	100
244	То же	То же	2-3	49	37	-	13	2	100
245	То же	То же	4-6	44	39	-	15	2	100
246	То же	То же	7-9	42	40	-	15	3	100
247	То же	То же	10-14	51	33	-	13	2	100
248	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	41	45	-	12	2	100
249	То же	То же	2-3	48	39	-	11	2	100
250	То же	То же	4-6	56	31	-	11	2	100
251	То же	То же	7-9	50	36	-	12	2	100
252	То же	То же	10-14	58	31	-	9	2	100
253	Депо электровозов	То же	Уголь	.41	45	-	12	2	100
254	То же	То же	2-3	48	40	-	10	2	100
255	То же	То же	4-6	52	36	-	10	2	100
256	То же	То же	7-9	47	40	-	11	2	100
257	То же	То же	10-14	54	35	-	9	2	100
258	Склад ВМ	Стены бетонные с перекрытием из металлических балок и бетонных сводиков	Уголь	47	50	-	-	3	щи
259  260	То же  То же	То же  То же	2-3  4-6	54  52	43  45	-  -	-  -	3  3	100  100
261	То же	То же	7-9	49	47	-	-	4	100
262	То же	То же	10-14	55	41	-	-	4	100
263  264  265	Центральная подстанция То же  То же	Стены бетонные с бетонным сводом  То же  То же	Уголь  2-3  4-6	57  61  58	41  37  39	-  -  -	-  -  -	2  2  3	100  100  100
266	То же	То же	7-9	53	44	-	-	3	100
267	То же	То же	10-14	60	37	-	-	3	100
268	Камера медпункта	То же	Уголь	49	51	-	-	-	100
269	То же	То же	2-3	54	46	-	-	-	100
270	То же	То же	4-6	50	50	-	-	-	100
271	То же	То же	7-9	45	55	-	-	-	100
272	То же	То же	10-14	52	48	-	-	2	100
273 274 275	Камера толкателя  То же  То же	То же То же То же	Уголь  2-3  4-6	34  38  39	59  56  55	-  -  -	5  5  5	1  1  2	100  100  100
276	То же	То же	7-9	35	58	-	5	2	100
277	То же	То же	10-14	42	52	-	4	1	100
278  279  280	Камера разгрузки То же  То же	То же То же То же	Уголь  2-3  4-6	49  56  56	47  41  40	-  -  -	3  2  3	1  1  1	100  100  100
281	То же	То же	7-9	51	45	-	3	1	100
282	То же	То же	10-14	60	37	-	2	1	100
283	Камера опрокидывателя	Стены железобетонные с железобетонным сводом	Уголь	26	69	-	4	1	100
284 285	То же  То же	То же  То же	2-3  4-6	34  41	62  55	-  -	3  3	1  1	100  100
286	То же	То же	7-9	31	64	-	4	1	100
287	Камера опрокидывателя	Стены железобе- тонные с железо- бетонным сводом	10-14	38	58	-	3	1	100
288	Яма для разгрузки	Стены железобе- тонные, днище бе- тонное с рельсами	Уголь	29	71	-	-	-	100
289	То же	То же	2-3	35	65	-	-	-	100
290	То же	То же	4-6	36	64	-	-	-	100
291	То же	То же	7-9	38	62	-	-	-	100
292	То же	То же	10-14	44	56	-	-	-	100
293	Камера кладовая и камера горноспа- сательного пункта	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	52	48	-	-	-	100
294	То же	То же	2-3	59	41	-	-	-	100
295	То же	То же	4-6	54	46	-	-	-	100
296	То же	То же	7-9	52	48	-	-	-	100
297	То же	То же	10-14	59	41	-	-	-	100
298	Камера ожидания и камера диспетчера	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	Уголь	48	52	-	-	-	100
299	То же	То же	2-3	54	46	-	-	-	100
300	То же	То же	4-6	51	49	-	-	-	100
301	То же	То же	7-9	49	51	-	-	-	100
302	То же	То же	10-14	58	42	-	-	-	100
303	Камера лебедки для чистки зумпфа	То же	Уголь	43	57	-	-	-	100
304	То же	То же	2-3	50	50	-	-	-	100
305	То же	То же	4-6	47	53	-	-	-	100
306	То же	То же	7-9	46	54	-	-	-	100
307  308  309	То же  Раздаточная камера ВМ  То же	То же То же То же	10-14 Уголь 2 3	54  41  47	46  56  50	-  -  -	-  -  -	-  3  3	100  100  100
310  311	То же То же	То же То же	4-6  7-9	42  39	55  58	-  -	-  -	3  3	100  100
312	То же	То же	10-14	46	50	-	-	4	100
313	Камера загрузоч- ного устройства с бункером и ходком	Железобетон	Уголь	54	46	-	-	-	100
314  315	То же  То же	То же  То же	2-3  4-6	45  46	55  54	-  -	-  -	-  -	100  100
316	То же	То же	7-9	45	55	-	-	-	100
317 318	То же  Узел, приемная площадка	То же  Сосна	10-14  Уголь	52  26	48  59	-  -	-  11	-  4	100  100
319  320	То же  То же	То же  То же	2-3  4-6	37  42	51  45	-  -	9  9	3  4	100  100
321	То же	То же	7-9	57	31	-	8	4	100
322  323	То же  То же	То же  Стены бетонные с бетонным сводом	10-14  Уголь	66  35	24  52	-  -	6  10	4  3	100  100
324  325  326  327  328  329  330	То же То же То же То же То же То же То же	То же То же То же То же То же То же То же	2-3  4-6  7-9  10-14  Уголь  2-3  4-6	36  43  44  52  31  41  37	44  44  44  37  58  50  53	-  -  -  -  -  -  -	8  10  9  8  9  7  8	2  3  3  3  2  2  9	100  100  100  100  100  100  100
331	То же	То же	7-9	37	53	-	8	2	100
332 333	То же То же	То же  Стены кирпичные с бетонным сводом	10-14 Уголь	46  32	45  57	-  -	7  9	2  2	100  100
334  335	То же  То же	То же  То же	2-3  4-6	33  39	48  51	-  -	7  8	2  2	100  100
336  337	То же  То же	То же  То же	7-9  10-14	40  49	49  42	-  -	8  7	3  2	100  100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

II. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

А. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ И ШУРФЫ

№№ п. п.	Диаметр в свету, м	Сечение в свету, кв. м	Материал и тип крепи	Толщина крепи, мм,	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
				или число венцов на 1 м	коэффициент крепости по Протодьяконову
					0.9-1,5	2-3	0,4-0,6
Вертикальные стволы шахт круглого сечения, проходимые в обычных условиях

1  2  3  4  5  6  7  8  9	3,5 - 4,5  4,6 - 5,5  5,6 - 6,5  4 - 4,5  4,6 - 6,5  4 - 4,5  4,6 - 5,5  5,6 - 6,5 -	9,6 - 15,9  16,6 - 23,8  24,6 - 33,2  12,6 - 15,9  16,6 - 33,2  12,6 - 15,9  16,6 - 23,8  24,6 - 33,2  24,62	Бетон  То же  То же Бетонит  То же Железобетон  То же  То же Чугунные тюбинги (без учета. устья)	400  400  450  400  400; 500  400  400  400  -	104  82  66  100  86  110  92  79  235	111  89  73  104  94  117  98  82  235	157  122  102  147  122  163  133  113  235
Вертикальные стволы шахт и шурфы прямоугольного сечения, проходимые в обычных условиях

10  11  12  13  14	-  -  -  -  -	4 - 5  5,6 - 8  8,1 - 12  12,1 - 16  5,6 - 8	Сосна на бабках Сосна сплошными венцами  То же  То же Железобетон	190  200х220  200х220  200х220  300	97  158  119  111  136	129  186  131  114  -	190  292  211  209  203
15	-	8,1 - 16	То же	300	118	-	161
Вертикальные стволы шахт круглого сечения и их сопряжения, проходимые специальными способами

16	-	12,6 - 15,9	Устье - бетон; ствол - бетон, железобетон	Проходка под сжатым воздухом	132 (готовый ствол)	227 (сопря- жения)


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

II. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Б. СОПРЯЖЕНИЕ СТВОЛОВ ШАХТ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ

№№ п. п.	Предельный объем в	Материал и тип крепи	Толщина крепи, мм,	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
	свету, куб. м		или число венцов на 1 м	коэффициент крепости по Протодьяконову
				0.9-1,5	2-3	0,4-0,6
Сопряжения стволов круглого сечения, с околоствольным двором, проходимые в обычных условиях

17	100 200	Бетон, перекрытие сводиками между металлическими балками	400	106	139	157
18	300	То же	500	93	116	137
19	400	То же, с внутренней железобетонной стенкой	500	103	126	153
20	150	Бетон, перекрытие сводиками между, металлическими балками и обратный свод	400	101	126	155
21	250	То же	400	85	106	132
22	350	То же, с внутренней железобетонной стенкой	500	118	145	177
23	550	То же	500	107	136	162
24	150	Бетон, сводчатое перекрытие и обратный свод	300/300	124	132	168
25	250	То же	400/300	104	110	141
Примечания:

1. Стоимость тампонажа горных пород при обычных способах проходки (устройство и разработка бетонной подушки, бурение скважин и нагнетание цементного раствора) учитывается в размере 6 руб. за 1 куб. м ствола в свету

2. Стоимость стволов и сопряжении, проходимых под сжатым воздухом, учитывает проходку полностью, включая участки, проходимые обычным способом.

3. Стоимость спецработ по замораживанию ствола (бурение замораживающих скважин с поверхности; работа замораживающей станции; монтаж и демонтаж колонок, обратного и прямого рассолопроводов, глинопроводов; рытье траншей и др.) учитывается дополнительно в размере 105 руб. за 1 куб. м в свету.

26	350-550	Бетон, сводчатое перекрытие и обратный свод	450/300; 500/300	115	123	156
27	150	Бетон, сводчатое перекрытие	400/300	114	122	157
28	250-350	То же	400/300; 500/300	103	109	142
Сопряжения стволов прямоугольного сечения, с околоствольным двором, проходимые в обычных условиях

29	150	Сосна	Сплошная	55	73	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

II. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

В. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ

№№ п. п.	Сечение в свету,	Материал и тип крепи	Толщина крепи, мм,	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
	кв. м		или число венцов на 1 м	коэффициент крепости по Протодьяконову
				уголь	0.9-1,5	0,4-0,6
Горизонтальные выработки - штреки

30  31	До 4  4,1-6	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками  То же	400  400	190  160	200  170	227  190
32	6,1-8	То же	400	140	149	167
33	8,1-10	То же	400	114	123	141
34	10,1-12	То же	600	134	143	172
35  36  37  38  39	4,1-5  5,1-8  8,1-10  10,1-12  3,8-4,9	Стены бетонитовые, перекрытие сводчатое  То же  То же  То же Стены и обратный свод бетонитовые, перекрытие по железобетонным балкам	400/250  400/250; 400/300  400/300  400/300  -	179  153  130  117  155	189  161  138  126  177	232  190  159  146  223
40  41	6-9,5  3-5	То же, перекрытие бетонное  Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	-  350	141  147	153  158	206  173
42  43	5,1-6  6,1-8	То же  То же	400  400	135  121	144  132	158  153
44	8,1-12	То же	400; 500	104	115	140
45  46  47  48  49  50  51  52	До 6  6,1-12  До 5  5,1-6  6,1-8  8,1-10  10,1-12  До 6	То же и обратный свод  То же  Стены бетонные, перекрытие - бетонный свод  То же  То же То же То же Стены бетонные, перекрытие - бетонный свод, обратный свод	350; 400  400; 450  350/230; 400/300  400/300  400/300  400/300  450/350  350/230; 400/300	117  106  149  139  125  108  104  130	128  116  159  149  133  116  111  143	159  145  195  175  167  144  131  188
53  54  55	6,1-8  8,1-12  До 5	То же  То же  Трапецеидальные металлические рамы, полный дверной оклад, с деревянной затяжкой	400/300  450/350  2	121  115  83	134  125  94	171  157  120
56	5,1-8	То же	2	71	82	104
57	8,1-13	То же, с развандруткой	2	71	80	99
58	До 5	Трапецеидальные металлические рамы, одного полного, одного неполного дверного оклада, с деревянной затяжкой	2	79	89	117
59	5,1-7	То же	2	66	75	97
60	7,1-12	То же, с развандруткой	2	65	74	91
61	До 5	Трапецеидальные металлические рамы неполного дверного оклада, с деревянной затяжкой	2	75	87	113
62	5,1-8	То же	2	64	74	95
63	8,1-13	Трапецеидальные металлические рамы неполного дверного оклада с развандруткой, с деревянной затяжкой	2	59,7	68	87
64	5-7	Арочные металлические рамы неполного дверного оклада	2	59,3	68	85
65	7,1-9	То же	2	57,1	65	77
66	9,1-12	То же	2	47,3	54,8	69
67	4,6	Сборный железобетон, рамы прямоугольного сечения	6	149	162	205
68	5	То же	6	137	150	192
69	4,6	То же	4	131	147	194
70	5	Сборный железобетон, рамы прямоугольного сечения	4	115	130	176
71	5.7	То же	4	94	107	145
72	4,7-5	Сборный железобетон с верхним и нижним сводом, рамы	4	89	101	140
73	До 6	Сосна, полный дверной оклад	Сплошная	63	73	94
74	6,1-8	То же	То же	61	71	90
75	8.1-10	Сосна, полный дверной оклад	Сплошная	55	63	80
76	10,1-12	То же	То же	48,3	57,1	72
77	До 6	Сосна, неполный дверной оклад	То же	58,7	68	85
78	6,1-10	То же	То же	44,8	53,6	74
79	10,1-12	То же	То же	37,6	45,8	61
80	До 5	То же	То же	57,4	68	87
81	5,1-8	То же	То же	45,6	54,9	70
82	4,1-6	Сосна, две рамы неполного оклада и одна рама полного дверного оклада	3	53,7	64	83
83	6,1-10	То же	3	47,3	56,2	68
84	10,1-12	То же	3	42,2	51	60
85	До 6	Сосна, неполный дверной оклад	2	45,8	55,6	74


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

II. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Г. УЗЛЫ

№№ п. п.	Сечение в свету, кв. м	Материал и тип крепи	Толщина крепи, мм,	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
	или предель- ный объем свету, куб. м		или число венцов на 1 м	коэффициент крепости по Протодьяконову
				уголь	0.9-1,5	0,4-0,6
86	6-8	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	400	146	159	182
87	8,1-15	То же	400;450;500	115	129	152
88	6-8	То же, обратный свод	400	121	132	169
89	8,1-10	То же	400	111	121	155
90	10,1-15	То же	450; 500	102	112	144
91  92	6-10  10,1-15	Стены бетонные, перекрытие сводчатое  То же	400/300  400/300; 400/350	131  101	140  108	161  123
93	6-8	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	400	164	175	206
94	8,1-10	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	400	129	137	162
95	10,1-15	То же	450	105	115	150
96	144	Стены бетонитовые, обратный свод и перекрытие бетонное	-	133	146	211
97	183	То же	-	130	142	197
98	6-10	Трапецеидальные металлические рамы - один полный и два неполных дверных оклада, с железобетонной затяжкой	3	77	85	108
99	10,1-12	Трапецеидальные металлические рамы - один полный и два неполных дверных оклада, с развандруткой	3	64	73	98
100	6-10	Трапецеидальные металлические рамы неполного дверного оклада с железобетонной затяжкой	3	73	81	103
101	10-12	То же	3	61	70	95
102	6-8	Сосна, неполный дверной оклад	Сплошная	55,3	64	84
103	8,1-10	То же	То же	47,6	54,8	72
104	10,1-12	То же	То же	39.7	47,1	69
105	6-8	Сосна, неполный дверной оклад - 2 рамы и полный дверной оклад - 2 рамы	То же	56,6	65	86
106	8,1-10	То же	То же	50	57,3	74
107	10,1-12	То же	То же	40	47,3	69


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

II. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Д. КАМЕРЫ

№№ п. п.	Предельный объем свету,	Материал и тип крепи	Толщина крепи, мм,	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
	куб. м		или число венцов на 1 м	коэффициент крепости по Протодьяконову
				уголь	0.9-1,5	0,4-0,6
108	150	Загрузочные, скиповые с бетонным креплением	500	-	186	200
109	25	Бетон, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300	129	143	165
110	60-250	То же	400	100	109	133
111	300-500	То же, с внутренней стеной	400	100	111	140
112	650	То же	400	91	101	130
113	50	Бетон, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками, обратный свод	350	124	139	182
114	100	То же	400	132	146	189
115	150-200	То же	400	116	129	174
116	300	То же, с внутренней стеной	400	119	134	186
117	450-650	Бетон, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками, обратный свод с внутренней стеной	400	110	122	170
118	25	Бетон, перекрытие сводчатое	300/200	158	170	213
119	50-100	То же	400/300	124	133	155
120	150	То же	400/300	105	113	124
121	300	То же, с внутренней бетонной стеной	500/400	122	130	142
122	25	Стены бетонитовые, перекрытие из металлических балок и бетонных сводиков	400	188	204	237
123	50-100	То же	400	114	124	145
124	150	То же	400	110	120	137
125	300	То же с внутренней стеной	400	134	146	174
126	450-650	То же	400	108	117	142
127	25	Бетониты, перекрытие сводчатое	300/220	171	182	229
128	50	То же	400/250	124	134	162
129	100	То же	400/350	122	131	154
130	150	То же	400/350	116	124	147
131	300	То же, с внутренней стеной	400/350	83	89	121
132	.100	Сосна, неполный дверной оклад, штукатурка стен и перекрытий	Сплошная	60	69	94
133	100	Сосна, неполный дверной оклад	То же	44,7	52,3	74
134	350	То же, с усиленным стропильным креплением	То же	54,6	65	90
135	600	То же	То же	41,1	49,5	69
136	550	Склады взрывчатых материалов. Бетон. Подводящие выработки бетонные	До 400	106	125	144
137	-	Односторонний стрелочный перевод для горизонтальных выработок, колея 600-900 мм	Комплект	1540	1540	1540
Примечание. Стоимость горных выработок, пройденных по известнякам, следует определять по ценам, принятым для горных выработок соответствующего крепления и сечения, пройденных по глине, с применением к ним следующих коэффициентов:

Наименование выработок	Характеристика крепления	Коэффициент
Узлы	Стены - бетон. Перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	1,08
	То же и обратный свод	1,08
	Бетонит. Перекрытие сводиками между металлическими балками	1,06
	Металлическое крепление	0,98
	Деревянное крепление	0,99
Камеры	Стены - бетон. Перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	1,01
	То же и обратный свод	1,1
	Бетонит. Перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	1,0
	Деревянное крепление	1,0
Стоимость горизонтальных выработок с трапециевидным металлическим креплением при применении железобетонной затяжки следует увеличивать применением следующих коэффициентов:

Наименование	Сечение	коэффициент крепости по Про-
	в свету, кв. м	тодьяконову
		уголь	0.9-1,5	0,4-0,6
Металлическая крепь трапециевидной формы	До 8	1,16	1,14	1,09
То же	Свыше 8	1,10	1,08	1,06
Стоимость «узлов» с металлической крепью трапециевидной формы при применении деревянной затяжки вне зависимости от ... следует умножить на следующие поправочные коэффициенты:

	коэффициент крепости по Протодьяконову
	уголь	0.9-1,5	0,4-0,6
Поправочные коэффициенты	0,92	0,93	0,95


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

II. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

ТАБЛИЦА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ (ПОДМОСКОВНЫЙ БАССЕЙН)

			Коэффи-	Удельный вес, %
№№ п. п.	Наименование горных выработок	Вид крепи	циент крепости по Протодья- конову	про- ходка	креп- ление	арми- ровка	настилка пути	водо- отливная канавка	итого
1	Вертикальные стволы круглого сечения	Бетон и железобетон	0,9-1,5; 2-3	35	46	19	-	-	100
2	То же	То же	0,4-0,6	50	36	14	-	-	100
3	То же	Бетониты	0,9-1,5; 2-3	30	53	17	-	-	100
4	Вертикальные ство- лы круглого сечения	То же	0,4-0,6	47	40	13	-	-	100
5	Вертикальные и шу- рфы прямоугольного сечения стволы	Сосна	0,9-1,5; 2-3	31	55	14	-	-	100
6	То же	То же	0,4-0,6	67	26	7	-	-	100
7	То же	Железобетон	0,9-1,5; 2-3	40	45	15	-	-	100
8	То же	То же	0,4-0,6	58	31	11	-	-	100
9	Сопряжения со стволами	Бетон	0,9-1,5;	42	49	-	7	2	100
10	То же	То же	0,4-0,6	57	36	-	5	2	100
11	Горизонтальные выработки	Бетониты	Уголь; 0,9-1,5	22	68	-	7	3	100
12	То же	То же	0,4-0,6	41	51	-	4	4	100
13	То же	Бетон	Уголь; 0,9-1.5	27	63	-	6	4	100
14	То же	То же	0,4-0,6	48	44	-	4	4	100
15	То же	Металл	Уголь; 0,9-1,5	23	53	-	13	11	100
16	То же	То же	0,4-0,6	51	32	-	8	9	100
17	То же	Сборный ж. б.	Уголь; 0,9-1,5	30	50	-	14	6	100
18	То же	То же	0,4-0,6	60	28	-	7	5	100
19	Горизонтальные выработки	Сосна	Уголь; 0,9-1,5	27	45	-	12.	16	100
20	То же	То же	0,4-0,6	57	26	-	7	10	100
21	Узлы	Бетониты	Уголь; 0,9-1,5	22	70	-	0	3	100
22	То же	То же	0,4-0,6	44	50	-	3	3	100
23	То же	Бетон	Уголь; 0,9-1,5	26	64	-	6	4	100
24	То же	То же	0,4-0,6	49	44	-	4	3	100
25	То же	Металл	Уголь; 0,9-1,5	17	65	-	8	10	100
26	То же	То же	0,4-0,6	45	43	-	5	7	100
27	Узлы	Дерево	Уголь; 0,9-1,5	25	51	-	13	11	100
28	То же	То же	0,4-0,6	57	30	-	7	6	100
29	Камеры	Бетониты	Уголь; 0,9-1,5	26	72	-	-	2	100
30	То же	То же	0,4-0,6	43	55	-	-	2	100
31	То же	Бетон	Уголь; 0,9-1,5	32	65	-	3	-	100
32	То же	То же	0,4-0,6	54	44	-	2	-	100
33	То же	Сосна	Уголь; 0,9-1,5	26	72	-	2	-	100
34	То же	То же	0,4-0,6	57	42	-	1	-	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

А. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ И ШУРФЫ

№№	Диаметр в	Сечение в	Материал и тип	Толщина,	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	свету, м	свету, кв. м	крепи	крепи, мм	коэффициент крепости по Протодьяконову
				или число венцов на 1 м	уголь	2-3	4-6	7-9
Вертикальные стволы круглого сечения

1	4	12,6	Бетон	300	-	117	120	127
2	4,5	15,9	То же	300	-	98	101	108
3	4,5	15,9	То же	400	-	108	112	119
4	5	19,6	То же	300	-	93	96	102
5	5	19,6	То же	400	-	101	105	111
6	5	19,6	То же	500	-	108	112	118
7	5,5	23,7	То же	300	-	85	88	94
8	5,5	23,7	То же	400	-	87	90	96
9	5,5	23,7	То же	500	-	93	96	102
10	6	28,3	То же	400	-	83	86	92
11	6	28,3	То же	500	-	89	92	97
12	6,5	33,2	То же	400	-	75	78	83
13	6,5	33,2	То же	500	-	80	83	88
14	7	385	То же	400	-	73	76	80
15	7	38,5	То же	500	-	76	80	84
16	7,5	44,2	То же	400	-	69	72	76
17	7,5	44,2	То же	500	-	73	76	80
18	8	50,2	То же	400.	-	66	69	73
19	8	50,2	То же	500	-	69	72	77
20	4	12,6	Кирпич	380	-	123	126	132
21	4.5	15,9	То же	380	-	103	106	112
22	5	19,6	То же	380	-	97	100	105
23	5	19,6	То же	510	-	112	116	122
24	5,5	23,7	То же	510	-	98	101	106
25	6	28,3	То же	510	-	93	96	101
26	6	28,3	То же	640	-	103	106	110
27	6,5	33,2.	То же	510	-	84	87	91
28	6,5	33,2	То же	640	-	96	100	101
29	7	38,5	То же	510	-	80	84	87
30	7	38,5	То же	640	-	91	95	99
31	8	50,2	То же	510	-	73	76	80
32	8	50,2	То же	640	-	82	85	89
33	8	50,2	Бетонит	770	-	92	96	100
34	4	12,6	То же	400	-	146	149	154
35	4,5	15,9	То же	400	-	124	127	132
36	5	19,6	То же	400	-	115	118	123
37	5,5	23,7	То же	400	-	101	103	107
38	6	28,3	То же	400	-	95	97	101
39	6	28,3	То же	500	-	109	112	116
40	6,5	33,2	То же	400	-	86	88	92
41	6,5	33,2	То же	500	-	99	102	106
42	7	38,5	То же	400	-	82	85	88
43	7	38,5	То же	500	-	94	97	100
44	8	50,2	То же	400	-	74	77	80
45	8	50,2	То же	500	-	84	87	91
Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения

46		6,2	Сосна	Венцы из круглого леса сплошные	-	107	111	116
47		8,7	То же	То же	-	88	92	98
48		9,6	То же	То же	-	85	89	95
49		12,7	То же	То же	-	69	70	80


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Б. НАКЛОННЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9
Наклонные стволы шахт с углом наклона 13-30 (градусов)

50	5	Сосна, полный дверной оклад	2	59	75	-	-
51	5	То же	5	92	108	-	-
52	5,3	Сосна, неполный дверной оклад	1	-	-	69	80
53	5,3	То же	1,5	-	-	74	85
54	5,3	То же	2	-	-	78	89
55  56	5,3  5,7	То же  Сосна, полный дверной оклад	5  2	-  61	-  77	105  -	116  -
57	6	Сосна, неполный дверной оклад	1	-	-	-	71
58	6	То же	2	-	-	66	-
59	8	То же	1,5	-	-		74
60	8	То же	2,5	-	-	72	-
61	8	То же	3	-	-	76	-
62	8	То же	4	-	-	83	94
63	8,5	Сосна, полный дверной оклад	2	51	65	-	-
64	8,5	То же	3	61	75	-	-
65	8,5	То же	4	70	84	-	-
66	9	То же	3	64	77	-	-
67	9	То же	4	75	88	-	-
68	9,3	Сосна, неполный дверной оклад	2	-	-	-	74
69	9,3	То же	3,5	-	-	76	-
70	9,3	То же	4	-	-	81	90
71	4,6	Трапецеидальные металлические рамы	0,5	-	-	-	110
72	4,6	То же	1	89	107	115	-
73	6,9	То же	0,75	-	-		96
74	6,9	То же	1	-	-	95	-
75	6,9	То же	1,5	80	95	102	-
76	6,9	То же	2	86	102	-	-
77	5	Стены железобетонные с железобетонным сводом	300/200	126	143	-	-
78	5	То же	250/200	-	-	138	-
79  80	5  7,4	То же То же	200/200  300/200	-  100	-  117	-  -	138  -
81  82  83  84  85  86  87	7,4  10,2  10,2  10,2  12,5  12,5  5	То же  То же  То же  То же  То же  То же  Стены бетонные с бетонным сводом	250/200  350/250  300/200  250/200  350/250  300/200  300/200	-  92  -  -  82  -  103	-  106  -  -  95  -  120	113  -  102  -  102  -  -	118  -  -  98  -  92  -
88	5	То же	250/200	-	-	117	-
89	5	То же	200/200	-	-	-	120
90	7,4	То же	300/200	82	96	-	-
91	7,4	То же	250/200	-	-	97	102
92	10,2	То же	350/250	74	88	-	-
93	10,2	То же	300/200	-	-	86	-
94	10,2	То же	250/200	-	-	-	85
95	12,5	То же	350/250	65	79	82	-
96	12,5	То же	300/200	-	-	-	79
97	5	То же	390/200	105	121	-	-
98	5	То же	290/200	-	-	112	120
99  100  101	6,9  6.9  4,7	То же  То же  Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/200  290/200  380/180	81  -  101	96  -  108	-  95  -	-  92  -
102  103  104  105	4,7  5  5  6	То же  То же То же То же	250/170  380/220  250/180  380/260	-  111  -  97	-  122  -  114	112  -  117  -	118  -  122  -
106	6	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	380/200	-	-	111	-
107	6	То же	250/200	-	-	-	103
108	8	То же	380/300	98	113	-	-
109	8	То же	380/260	-	-	109	-
110	8	То же	380/220	-	-	-	109
111	5	Стены кирпичные с бетонным сводом	380/250	94	111	-	-
112	5	То же	250/170	-	-	103	109
113	5,8	То же	380/250	87	104	-	-
114	5,8	То же	250/170	-	-	92	98
115	8	То же	380/250	72	87	83
116	8	То же	250/170	-	-	-	83
Наклонные стволы с углом наклона 31-45 (градусов)

117  118	5  5	Сосна, полный дверной оклад  То же	1  1,5	52  58	72  78	78  81	89  93
119	5	То же	2	63	83	85	96
120	5	То же	5	95	117	105	116
121	5,7	То же	1	55	76	72	87
122	5,7	То же	1,5	60	81	78	93
123	5.7	То же	2	65	85	84	97
124	5,7	То же	5	99	120	111	127
125	7,6	То же	1	-	-	72	80
126	7,6	То же	1,5	-	-	77	85
127	7,6	То же	2,5	-	-	88	97
128	7,6	То же	3	-	-	93	102
129  130	8,5  8,5	То же То же	2  4	52  71	70  90	-  -	-  -
131 132	8.9  8,9	То же То же	2  3,5	-  -	-  -	82  98	90  107
133 134 135	8,9  9,9  9,9	То же То же То же	4  3  4	-  67  78	-  85  97	104 -  -	113  -  -


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

В. СОПРЯЖЕНИЕ СТВОЛОВ ШАХТ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9
136	10	Стены бетонные с бетонным сводом	250/200	-	138	-	-
137  138  139  140  141  142	10  13  13  13  18  18	То же  То же То же То же То же То же	200/170  300/200  250/200  200/170  350/250  300/250	-  -  -  -  -  -	-  120  -  -  76  -	117  -  105  -  -  86	124  -  -  104  -  -
143	18	То же	300/200	-	-	-	91
144  145  146	24  24  24	То же То же То же	400/300  350/300  300/200	-  -  -	80  -  -	-  90  -	-  -  95
147	10	Стены железобетонные с железобетонным сводом	250/200	-	153	-	-
148 149	10  13	То же  То же	200/170 300/200	-  -	-  133	129  -	136  -
150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161	13  13  18  18  18  20  20  20  24  24  24  26	То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же	250/200  200/170  350/250  300/250  300/200  400/300  300/250  300/200  400/300  350/300  300/200  400/300	-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	-  -  94  -  -  114  -  -  95  -  -  109	118  -  -  103  -  -  119  -  -  105  -  -	-  114  -  -  108  -  -  129  -  -  105  -
162  163  164	26  26  29	То же То же То же	350/300  300/200  400/300	-  -  -	-  -  92	121  -  -	-  119  -
165  166  167	29  29  51	То же То же То же	350/300  300/200  600/500	-  -  -	-  -  102	104  -  -	-  100  -
168  169  170	51  51  10	То же  То же  Стены кирпичные с бетонным сводом	450/400  400/300  380/250	-  -  -	-  -  144	104  - 132	-  115  141
171	13	То же	510/340	-	115	132	-
172	13	То же	380/250	-	-	-	127
174	15	То же	510/340	-	100	115	122


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Г. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ (околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок)

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9
174	5	Сосна, неполный дверной оклад	1	45,2	68	75	80
175	5	То же	1,5	47,6	71	77	83
176	5	То же	2	50	73	80	86
177	5	То же	3	55	79	86	92
178	5	То же	4	60	85	92	98
179	6	То же	1	41,3	61	68	74
180	6	То же	1,5	43,9	64	71	77
181	6	То же	2	46,5	67	74	80
182	6	То же	2,5	49,1	70	77	83
183	6	То же	3	52	73	79	86
184	6	То же	4	57	79	85	92
185	9	То же	2	-	-	-	72
186	9	То же	3	49,8	62	72	80
187	9	То же	4	56	69	79	87
188	10	То же	2	-	-	-	68
189	10	То же	3	46,4	58	67	74
190	10	То же	4	52	64	74	81
191	13	То же	2,5	-	-	-	63
192	13	То же	4	48	59	62	72
193	5	Трапецеидальные металлические рамы	0,5	-	-	-	88
194	5	То же	1	72	94	95	-
195	6	То же	0,5	-	-	-	79
196	6	То же	1	-	-	83	-
197	6	Трапецеидальные металлические рамы	1,5	68	87	-	-
198	7	То же	0,75	-	-	-	64
199	7	То же	1	-	-	81	-
200	7	То же	1,5	68	86	-	-
201	9	То же	1	-	-	-	80
202	9	То же	1,5	-	-	83	-
203	9	То же	2	80	90	-	-
204	11	То же	1	-	-	-	71
205	11	То же	2	74	83	83	-
206	7	Металлические арки	1	58	76	76	-
207	9	То же	1,5	65	75	75	-
208	11	То же	1,5	65	74	7С /0	-
209	4	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	250/180	109	136	-	-
210	4	То же	200/180	-	-	131	-
211	4	То же	200/170	-	-	-	139
212	5	То же	250/200	97	120	-	-
213	5	То же	200/180	-	-	119	-
214	5	То же	200/170	-	-	-	126
215	6	То же	300/220	100	123	-	-
216	6	То же	200/200	-	-	113	-
217	6	То же	200/170	-	-	-	117
218	8	То же	350/280	98	111	-	-
219	8	То же	300/260	-	-	108
220  221	8  10	То же То же	250/210  400/360	-  102	-  120	-  -	109  -
222	10	То же	350/330	-	-	108	-
223	10	То же	300/270	-	-	-	108
224	11	То же	400/360	98	117	-	-
225	11	То же	350/330	-	-	106	-
226	11	То же	300/270	-	-	-	105
227	12	То же	400/360	92	111	-	-
228	12	То же	350/330	-	-	100	-
229	12	То же	300/270	-	-	-	95
230	13	То же	400/360	91	109	-	-
231	13	То же	350/330	-	-	99	-
232	13	То же	300/270	-	-	-	93
233	4	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балкам	250/180	104	129	134	-
234	4	То же	250/170,	-	-	-	140
235	5	То же	380/200	112	136	-	-
236	5	То же	250/180	-	-	116	-
237	5	То же	250/170	-	-	-	120
238	6	То же	380/220	104	127	-	-
239	6	То же	380/200	-	-	131	-
240	6	То же	250/170	-	-	-	126
241	7	То же	380/260	98	111	-	-
242	7	То же	380/240	-	-	115	-
243	7	То же	250/210	-	-	-	122
244	8	То же	380/260	92	105	-	-
245	8	То же	380/240	-	-	108	-
246	8	То же	250/210	-	-	-	103
247	10	То же	510/330	107	126	-	-
248	10	То же	510/300	-	-	119	-
249	10	То же	380/250	-	-	-	116
250	11	То же	510/360	106	125	-	-
251	11	То же	Б10/330	-	-	117
252	11	То же	510/270	-	-	-	114
253	14	То же	510/360	94	112	-	-
254	14	То же	510/330	-	-	105	-
255	14	То же	380/270	-	-	-	105
256	4	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	290/180	139	164	170	-
257	4	То же	290/170	-	-	-	177
258	5	То же	390/220	139	163	-	-
259	5	То же	290/200	-	-	144	-
260	5	То же	290/170	-	-	-	148
261	6	То же	390/220	131	154	-	-
262		То же	390/200	-	-	158
263	6	То же	290/170	-	-	-	142
264	9	То же	390/280	112	125	-	-
265	9	То же	390/260	-	-	125	-
266	9	То же	390/210	-	-	-	141
267	14	То же	490/360	110	127	-	-
268	14	То же	490/330	-	-	121	-
269	14	То же	490/270	-	-	-	117
270	4	Стены бетонные с бетонным сводом	250/170	100	125	-	-
271	4	То же	200/170	-	-	118	125
272	5	То же	250/200	87	110	-	-
273	5	То же	200/170	-	-	112	119
274	6	То же	300/200	83	105	-	-
275	6	То же	200/170	-	-	98	104
276	8	То же	300/200	71	83	-	-
277	8	То же	250/170	-	-	84	88
278	10	То же	350/230	73	85	-	-
279	10	То же	300/200	-	-	82	-
280	10	То же	250/170	-	-	-	84
281	12	То же	350/230	69	85	83	-
282  283	12  13	То же  То же	300/200  350/230	-  66	-  82	-  80	75  -
284	13	То же	300/200	-	-	-	72
285	15	То же	450/350	68	-	-	-
286	15	То же	450/230	-	87	-	-
287	15	То же	350/230	-	-	74	-
288	15	То же	300/200	-	-	-	67
289	5	Степы бетонные с бетонным сводом и бетонным обратным сводом	250/200  200	113	128	-	-
290	6	То же	300/200  200	106	-	-	-
291	6	То же	250/200  200	-	124	-	-
292	8	То же	350/250  250	98	-	-	-
293	8	То же	300/250  250	-	108	-	-
294	12	То же	400/300  250	101	-	-	-
295	12	То же	350/300  250	-	112	-	-
296	5	Стены железобетонные с железобетонным сводом	250/200	106	128	-	-
297	5	То же	200/170	-	-	122	129
298  299	8  8	То же То же	300/200  250/170	92  -	104  -	-  103	-  107
300	10	То же	350/230	93	105	-	-
301	10	То же	300/200	-	-	99
302	10	То же	250/170	-	-	-	98
303	15	То же	400/300	86	102	-	-
304	15	Стены железобетонные с железобетонным сводом	350/230	-	-	91	-
305 306	15  5	То же  Стены кирпичные с бетонным сводом	350/200  380/250	-  106	-  130	-  -	83  -
307  308  309	5  6  7	То же То же То же	250/170  380/250  380/250	-  94  86	-  117  99	117  122  103	123  127  -
310	7	То же	250/170	-	-	-	102
311	8	То же	380/250	80	93	96	-
312  313  314  315  316  317  318	8 10  11  12  12  15  5	То же  То же  То же  То же  То же  То же  Стены бетонитовые с бетонным сводом	250/170  380/250  380/250  510/340  380/250  510/340  390/260	-  77  73  84  -  74  132	-  89  85  102  -  90  156	-  92  88  -  84  86  -	85  95  91  -  81  78  -
319 320	5  6	То же  То же	290/190  390/260	-  115	-  138	134  144	141  -
321	6	То же	290/190	-	-	-	137
322	7	То же	390/260	106	119	123	-
323  324  325  326  327  328	7  8  8  10  12  12	То же То же То же То же То же То же	290/190  390/260  290/190  390/260  490/330  390/260	-  96  -  88  92  -	-  109  -  100  110  -	-  113  -  104  -  96	118  -  98  107  -  93
329	15	То же	490/330	79	95	91	85
330	5	Стены и своды из бетонитов	390/390	172	197	-	-
331	5	То же	290/290	-	-	161	167
332	6	То же	390/390	153	176	182
333	6	То же	290/290	-	-	-	152
334	7	То же	390/390	141	154	158	-
335	7	То же	290/290	-	-	-	142
336	8	То же	390/390	131	143	147	-
337	8	То же	290/290	-	-	-	121
338	10	То же	390/390	120	132	135	137
339	12	То же	490/490	134	152	-	-
340	12	То же	390/390	-	-	126	123
341	15	То же	490/490	117	134	129	122


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Д. НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13 - 30 градусов

342  343	6  6	Сосна, неполный дверной оклад  То же	1  1,5	35,9  38,9	47,8  51,4	53,1  56,7	62  67
344	6	То же	2	41,9	55	60	71
345	6	То же	5	60	76	82	-
346	8	То же	1	33,3	45,8	55,1	61
347	8	То же	2	40,4	53,9	63	68
348	8	То же	2,5	43,9	57,9	67	71
349	8	То же	3	47,4	62	71	75
350	8	Сосна, неполный дверной оклад	4	54,5	70	79	-
351	5	Трапецеидальные металлические рамы	0,5	-	-	-	81
352	5	То же	1	73	87	87	89
353  354  355	5  5  6	То же То же То же	1,5  2  0,5	80  88  -	95  103  -	95  104  -	98  106  70
356	6	То же	1	60	72	72	76
357  358  359	6  6  7	То же То же То же	1,5  2  0,75	66  72  -	78  84  -	79  85  -	83  89  73
360	7	То же	1	-	-	71	77
361  362  363  364	7  7  6  6	То же  То же  Металлические арки  То же	1,5  2  1  1,5	66  73  66  75	78  84  78  87	78  85  80  90	84  91  -  -
365	7	То же	1	70	82	82	-
366	7	То же	1,5	82	94	95	-
367	9	То же	1	55,6	66	68	-
368  369	9  12	То же То же	1,5  1,5	64  63	75  73	76  75	-  -
370	12	То же	2	72	82	82	-
371	5	Степы бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/240	107	123	-	-
372 373 374	5  5  8	То же То же То же	250/200  200/180  350/300	-  -  102	-  -  118	115  -  -	-  113  -
375	8	То же	300/260	-	-	110	-
379	8	То же	250/220	-	-	-	106
377	5	Стены бетонитовые, перекры- тие бетонными сводиками меж- ду металлическими балками	390/220	153	169	-	-
378	5	То же	290/180	-	-	144	152
379	8	То же	390/300	124	139	-	-
380	8	То же	390/260	-	-	133	-
381	8	То же	390/220	-	-	-	134
382	4	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	250/180	95	113	117	-
383	4	То же	250/170	-	-	-	123
384	5	То же	380/200	101	117	-	-
385	5	То же	250/180	-	-	101	-
386'	5	То же	250/170	-	-	-	100
387	6	То же	380/220	93	108	-	-
388	6	То же	380/200	-	-	102	-
389	6	То же	250/170	-	-	-	81
390	7	То же	380/260	89	104	-	-
391	7	То же	380/240	-	-	99
392	7	То же	250/210	-	-	-	89
393	8	То же	380/260	83	97	-	-
394	8	То же	380/240	-	-	101	-
395	8	То же	250/210	-	-	-	81
396	5	Стены бетонные с бетонным сводом	300/200	100	115	-	-
397	5	То же	250/200	-	-	111	-
398	5	То же	200/200	-	-	-	116
399	6	То же	300/200	87	102	-	-
400	6	То же	250/200	-	-	99	-
401	6	То же	200/200	-	-	-	98
402	7	То же	300/200	80	95	-	-
403	7	То же	250/200	-	-	92	98
404	5	Стены бетонные с бетонным сводом и бетонным обратным сводом	300/200  200	132	148	-	-
405	5	Стены бетонные с бетонным сводом и бетонным обратным сводом	250/200  200	-	-	149	-
406	6	То же	300/200  200	110	126	-	-
407	6	То же	250/200  200	-	-	122	-
408	7	То же	300/200  200	117	133	-	-
409	7	То же	250/200  200	-	-	-	131
410	4	Стены бетонитовые с бетонным сводом	290/190	121	139	143	151
411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422	5  5  6  6  7  7  8  8  5  5  6  6	То же  То же  То же  То же  То же  То же  То же  То же  Стены и своды из бетонитов  То же  То же То же	390/260  290/190  390/260  290/190  390/260  290/190  390/260  290/190  390/390  290/290  390/390  290/290	131  -  114  -  105  -  96  -  171  -  152  -	147  -  130  -  120  -  110  -  187  -  167  -	-  124  134  -  124  -  114  -  -  151  172  -	-  132  -  118  -  111  -  100  -  159  -  143
423	8	То же	390/390	130	144	148
424	8	То же	290/290	-	-	-	122
425	5	Стены кирпичные с бетонным сводом	380/250	95	111	-	-
426  427	5  6	То же  То же	250/170  380/250	-  86	-  102	101  105	108  -
428	6	То же	250/170	-	-	-	95
429	7	То же	380/250	78	93	97	-
430	7	То же	250/170	-	-	-	90
431	8	То же	380/250	73	88	92	-
432	8	То же	250/170	-	-	-	82
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок, печь с углом наклона 31-45 градусов

433  434  435	5  5  5	Сосна, полный дверной оклад  То же  То же	1  1,5  2	45,1  51  56	58  64  70	64  69  75	83  89  94
436	5	То же	5	90	106	108	-
437	5	Ходки, с бетонным полом и ступенями	300/200	83	98	-	-
438	5	То же	250/200	-	-	99	-
439	5	То же	200/200	-	-	-	113
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок, печь с углом наклона свыше

440  441  442	5  5  5	Сосна, полный дверной оклад  То же  То же	1  1,5  2	75  81  87	89  96  102	88  94  99	111  117  122
443	5	То же	5	122	139	135	-
444	5	Ходок, стены бетонные с бетонным сводом и бетонным полом	300/200	115	131	-	-
445	5	То же	250/200	-	-	126	-
446	5	То же	200/200	-	-	-	139
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - скат с углом наклона 31-45 градусов

447  448	3  3	Сосна, полный дверной оклад  То же	1,5  2	56  61	71  80	78  88	100  109
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - скат с углом наклона свыше 45 градусов

449  450	3  3	Сосна, полный дверной оклад  То же	1,5  2	90  99	106  115	107  116	132  142
Горизонтальный просек и наклонная печь по углю с углом наклона до 13 градусов

451	2	Сосна, неполный дверной оклад	1,5	20,8	-	-	-
 Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - разрезная и сбоечная печь

452  453  454	2  2  2	С углом наклона 13 - 30 градусов. Сосна, неполный дверной оклад  С углом наклона 31-45 градусов. Сосна, неполный дверной оклад  С углом наклона свыше 45 градусов. Сосна, неполный дверной оклад	1,5  1,5  1,5	19,5  17,4  19,8	-  -  -	-  -  -	-  -  -
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - разрезная печь по углю

455	5	С углом наклона 13-30 градусов. Деревянные рамы под распил	1,5	31,9	-	-	-
456	5	С углом наклона 31-45 градусов. Деревянные рамы под распил	1,5	21,1	-	-	-
457	5	С углом наклона свыше 45°. Деревянные рамы под распил	1.5	24,1	-	-	-
Наклонные выработки, проходимые сверху вниз наклонный квершлаг, уклон, ходок с углом наклона 13-30 градусов

458	6	Сосна, неполный дверной оклад	1	36,8	52	57,3	65
459	6	То же	1,5	39,8	56	61	70
460	6	То же	2	42,8	59,1	65	74
461	6	То же	5	61	81	86	-
462	8	То же	1	34,8	49,6	59,2	64
463	8	То же	2	44,8	58	67	71
464	8	То же	2,5	45,3	62	71	74
465	8	То же	3	48,8	66	75	-
466	8	То же	4	56	74	84	-
467	5	Трапецеидальные металлические рамы	0,5	-	-	-	84
468	5	То же	1	73	91	91	92
469	5	То же	1,5	81	99	99	101
470	5	То же	2	88	107	108	109
471	7	То же	0,75	-	-	-	77
472	7	То же	1	60	75	76	80
473	7	То же	1 С	67	82	83	87
474	7	То же	1,0 2	74	89	90	94
475	6	Металлические арки	1	67	83	84	-
476  477	6  9	То же То же	1,5  1	76  57	92  70	94  72	-  -
478	9	То же	1,5	65	78	80	-
479	12	То же	1,5	65	78	80	-
480	12	То же	2	74	87	87	-
481	5	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	250/220	109	128	-	-
482  483	5  5	То же То же	250/180 200/180	-  -	-  -	127  -	-  131
484	5.	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/240	108	127	-	-
485	5	То же	250/200	-	-	119	-
486	5	То же	200/180	-	-	-	117
487	6	То же	300/260	104	123	-	-
488	6	То же	250/200	-	-	113	119
489	8	То же	350/300	104	122	-	-
490	8	То же	300/260	-	-	114	-
491	8	То же	250/220				109
492	5	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими. балками	390/220	154	174	-	-
493	5	То же	290/180	-	-	149	155
494	6	То же	390/260	138	157	-	-
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13-30 градусов

495	6	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/200	-	-	153	-
496	6	То же	290/200	-	-	-	137
497	8	То же	390/300	126	143	-	-
498	8	То же	390/260	-	-	138	-
499	8	То же	390/220	-	-	-	137
500	9	То же	490/330	133	151	-	-
501	9	То же	390/300	-	-	132	-
502	9	То же	390/260	-	-	-	128
503	4	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	250/180	96	117	121	-
504	4	То же	250/170	-	-	-	126
Наклонные выработки, проходимые сверху вниз - наклонный квершлаг, уклон, ходок с углом наклона 13-30 градусов

505	5	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	380/200	102	122	-	-
506	5	То же	250/180	-	-	105	-
507	5	То же	250/170	-	-	-	103
508	6	То же	380/220	94	113	-	-
509	6	То же	380/200	-	-	107	-
510	6	То же	250/170	-	-	-	84
511	7	То же	380/260	90	108	-	-
512	7	То же	380/240	-	-	103
513	7	То же	250/210	-	-	-	92
514	8	То же	380/260	84	101	-	-
515	8	То же	380/240	-	-	104	-
516	8	То же	250/210	-	-	-	84
517	5	Стены бетонные с бетонным сводом	300/200	101	120	-	-
518	5	То же	250/200	-	-	116
519	5	То же	200/200	-	-	-	119
520	6	То же	300/200	88	106	-	-
521	6	То же	250/200	-	-	103	-
522	6	То же	200/200	-	-	-	101
523	7	То же	250/200	-	-	97	101
524  525	7  4	То же  Стены бетонитовые с бетонным сводом	300/200  290/190	81  121	97  143	-  147	-  154
526	5	То же	390/260	132	152	-	-
527	5	То же	290/190	-	-	129	135
528	6	То же	390/260	115	135	139	-
529	6	То же	290/190	-	-	-	121
530	7	То же	390/260	106	124	128	-
531	7	То же	290/190	-	-	-	114
532	8	Стены бетонитовые с бетонным сводом	390/260	97	114	118	-
533	8	То же	290/190	-	-	-	102
534	5	Стены кирпичные с бетонным сводом	380/250	96	116	-	-
535	5	То же	250/170	-	-	105	111
536	6	То же	380/250	87	106	110	-
537	6	То же	250/170	-	-	-	98
538	7	То же	380/250	80	97	101	-
539	7	То же	250/170	-	-	-	93
540	8	То же	380/250	75	92	96	-
541	8	То же	250/170	-	-	-	85


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Е. УЗЛЫ И ПРИЕМНЫЕ ПЛОЩАДКИ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6	7-9
542	7	Сосна, неполный дверной оклад	1	-	-	67	76
543	7	То же	1,5	-	-	71	80
544	7	То же	2	42,6	63	75	84
545	7	То же	3	49,5	71	83	-
546	7	То же	4	56,5	79	91	-
547	10	То же	1	-	-	70	78
548	10	То же	1,5	-	-	73	81
549	10	То же	2	54,7	67	76	84
550	10	То же	3	61	73	82	91
551	10	То же	3,5	63	76	85	-
552	10	То же	4	66	80	88	-
553	9	Стены - бетонные, свод бетонный	350/230	73	86	-	-
554	9	То же	200/300	-	-	83	-
555	9	То же	170/250	-	-	-	79
556	11	То же	400/300	75	83	-	-
557	11	То же	350/230	-	-	85
558	11	То же	300/200	-	-	-	83
559	13	То же	400/300	86	102	-	-
560	13	То же	300/250	-	-	91	-
561	13	То же	300/200	-	-	-	92
562  563	9  11	Стены - бетонит, свод бетонный То же	390/260  390/260	90  93	102  110	105  107	109  -
564	11	То же	490/330	-	-	-	97
565	13	То же	490/330	83	100	97	-
566	13	То же	390/260,	-	-	-	99
567	9	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	510/300	105	129	-	-
568	9	То же	380/280	-	-	108	-
569	9	То же	380/230	-	-	-	107
570	11	То же	510/360	99	128	-	-
571	11	То же	510/330	-	-	119	-
572	11	То же	510/270	-	-	-	110
573	13	То же	510/360	95	123	-	-
574	13	То же	510/330	-	-	115	-
575	13	То же	510/270	-	-	-	103
576	9	Стены кирпичные с бетонным сводом	380/250	76	89	93	96
577	11	То же	510/340	80	199	-	-
578	11	То же	380/250	-	-	83	86
579	13	То же	510/340	79	97	94	-
580	13	То же	380/250	-	-	-	81


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Ж. КАМЕРЫ

	Предель	Наименование и		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	ный объем в свету, в куб. м	характеристика выработок	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
				1 м	уголь	2-3	4-6	7-9
581	250	Насосная камера	Стены бетонные с бетонным сводом	250/200	-	-	-	101
582	250	То же	То же	300/200	-	-	99	-
583	250	То же	То же	350/250	100	117	-	-
584	350	То же	То же	300/250	-	-	-	78
585	350	То же	То же	350/250	-	-	90	-
586	350	То же	То же	400/300	77	91	-	-
587	450	То же	То же	300/250	-	-	-	67
588	450	То же	То же	350/250	-	-	85	-
589	450	То же	То же	400/300	72	85	-	-
590	300	Депо противо- пожарного поезда	Металлические арки с железобетонной затяжкой	-	111	125	110	91
591	900	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	300/250;  200/170	-	-	83	70
592	900	То же	То же	400/300;  250/200	72	85	-	-
593	200	Депо электровозов	То же	250/200; 200/170	-	-	103	93
594	200	То же	То же	300/200; 250/200	101	116	-	-
595	350	То же	То же	250/200; 200/170	-	-	95	84
596	350	То же	То же	300/200; 250/200	92	108	-	-
597	500	Депо электровозов на расширении выработки	То же	300/250; 250/200	-	-	91	81
598	500	То же	То же	400/300; 300/200	75	91
599	850	То же	То же	300/250; 300/200	-	-	92	75
600	850	То же	То же	400/300; 300/200	75	89	-	-
601	600	Склад В. М. камерного типа	Стены бетонные, перекрытие бетонны-  ми сводиками между металлическими балками	200/180; 250/220	-	-	144	134
602	600	То же	То же	250/180; 300/240	133	163	-	-
603	400	Склад В. М. ячейкового типа	То же	200/180; 250/220	-	-	144	134
604	400	То же	То же	250/180; 300/240	133	164	-	-
605	200	Центральная подстанция	Стены бетонные с бетонным сводом	250/170	-	-	-	75
606	200	То же	То же	300/200	-	-	89	-
607	200	То же	То же	350/230	90	106	-	-
.608	450	То же	То же	250/170	-	-	-	73
609	450	То же	То же	300/200	-	-	87	-
610	450	То же	То же	350/230	88	104	-	-
611	100	Камера толкателя	То же	200/170	-	-	-	130
612	100	То же	То же	250/200	-	-	136	-
613	100	То же	То же	300/200	128	149	-	-
614	150	То же	То же	300/200	-	-	-	98
615	150	То же	То же	300/250	-	-	112	-
616	150	То же	То же	400/300	113	132	-	-
617	350	Камера опрокидывателя	Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом	300/200	-	-	-	90
618	350	То же	То же	350/300	-	-	116	-
619	350	То же	То же	400/300	118	138	-	-
620	450	То же	То же	300/200	-	-	-	105
621	450	Камера опрокидывателя	Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом	300/250	-	-	122	-
622	450	То же	То же	400/300	110	133	-	-
623	700	Камера комплекса опрокидывателя и толкателя	То же	300/200	-	-	-	100
624	700	То же	То же	350/300	-	-	114	-
625	700	То же	То же	450/350	92	112	-	-
626	200	Камера разгрузки	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	-	-	-	81
627	200	То же	То же	250/200	-	-	97	-
628	200	То же	То же	300/200	98	114	-	-
629	300	То же	То же	300/200	-	-	-	70
630	300	То же	То же	300/250	-	-	81	-
631	300	То же	То же	400/300	68	85	-	-
632	300	Камера погрузочного пункта	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	300/360	-	-	105	89
633	300	То же	То же	400/360	86	102	-	-
634	60	Яма для разгрузки	Стены железобетон- ные, днище бетонное с рельсами	250/250	-	-	-	220
635	60	То же	То же	300/300	220	244	249	-
636	85	То же	То же	250/250	-	-	-	175
637	85	То же	То же	300/300	175	199	203	-
638	50	Камера медпункта	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	-	-	117	107
639	50	То же	То же	250/170	108	134	-	-
640	20	Камера кладовая	То же	200/170	-	-	127	118
641	20	То же	То же	250/200	113	141	-	-
642	25	Камера горноспаса- тельного пункта	То же	200/170	-	-	125	115
643	25	То же	То же	250/200	111	140	-	-
644	60	Камера диспетчера	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	200/220	-	-	-	97
645	60	То же	То же	250/260	-	-	116	-
646	60	То же	То же	300/280	121	139	-	-
647	90	Камера ожидания	То же	200/180	-	-	-	108
648	90	То же	То же	200/180	-	-	117	-
649	90	То же	То же	300/200	115	142	-	-
650	15	Камера лебедки	То же	200/260	-	-	161	138
651	15	То же	То же	250/260	149	183	-	-
652	15	Раздаточная камера	То же	250/240	169	202	192	181
653	20	То же	То же	250/200	143	174	161	153
654	25	То же	То же	250/180	136	156	145	133
655	700	Камера загрузочного устройства с бункером и ходком	Бетон и железобетон	600	140	110	115	117
656	-	Односторонний стрелочный перевод для горизонтальных выработок, колея 600-750 мм	Рельсы Р-18	-	555	-	-	-
657	-	То же	Рельсы Р-24	-	830	-	-	-
658	-	То же	Рельсы Р-33	-	1130	-	-	-
659	-	Односторонний стрелочный перевод для горизонтальных выработок, колея 900 мм	Рельсы Р-18	-	690	-	-	-
660	-	То же	Рельсы Р-24	-	990	-	-	-
661	-	То же	Рельсы Р-33	-	1450	-	-	-


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

ТАБЛИЦА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ КУЗНЕЦКИЙ БАССЕЙН

			Коэффи-	Удельный вес, %
№№ п. п.	Наименование горных выработок	Вид крепи	циент крепости по Протодья- конову	про- ходка	креп- ление	арми- ровка	настилка пути	водо- отливная канавка	итого
1	Вертикальные ство- лы круглого сечения	Бетон	2-3	37	44	19	-	-	100
2	То же	То же	4-6	40	42	18	-	-	100
3	То же	То же	7-9	42	41	17	-	-	100
4  5	То же  То же	Кирпич  То же	2-3  4-6	34  36	50  48	16  16	-  -	-  -	100  100
6	То же	То же	7-9	38	47	15	-	-	100
7	То же	Бетонит	2-3	28	58	14	-	-	100
8	То же	То же	4-6	30	56	14	-	-	100
9	То же	То же	7-9	33	54	13	-	-	100
10	Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения	Сосна	2-3	38	46	16	-	-	100
11	То же	То же	4-6	42	43	15	-	-	100
12	То же	То же	7-9	44	42	14	-	-	100
13	Наклонные стволы с углом наклона до 30 градусов	То же	Уголь	28	56	-	12	4	100
14	То же	То же	} 2-3	42	44	-	11	3	100
15	То же	То же	4-6	48	38	-	11	3	100
16	То же	То же	7-9	60	26	-	11	3	100
17	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	29	46	-	24	1	100
18	То же	То же	2-3	38	41	-	20	1	100
19	То же	То же	4-6	40	39	-	20	1	100
20	То же	То же	7-9	42	37	-	20	1	100
21	То же	Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом	Уголь	24	56	-	19	1	100
22	То же	То же	2-3	32	50	-	17	1	100
23	То же	»	4-6	35	47	-	17	1	100
24	То же	»	7-9	36	46	-	17	1	100
25	То же	Трапецеидальные металлические рамы	Уголь	23	54	-	21	2	100
26	То же	То же	2-3	35	45	-	18	2	100
27	То же	То же	4-6	40	41	-	17	2	100
28	То же	То же	7-9	50	31	-	17	2	100
29	То же	Стены бетонитовые с бетонным сводом	Уголь	25	54	-	20	1	100
30	То же	То же	2-3	34	47	-	18	1	100
31	То же	То же	4-6	37	44	-	18	1	100
32	То же	То же	7-9	39	42	-	18	1	100
33	То же	Стены кирпичные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	Уголь	26	53	-	20	1	100
34	То же	То же	2-3	35	46	-	18	1	100
35	То же	То же	4-6	38	43	-	18	1	100
36	То же	То же	7-9	39	42	-	18	1	100
37	То же	Стены кирпичные с бетонным сводом	Уголь	31	52	-	16	1	100
38	То же	То же	2-3	40	45	-	14	1	100
39	То же	То же	4-6	43	42	-	14	1	100
40	То же	То же	7-9	44	41	-	14	1	100
41	Наклонные стволы с углом наклона 31-45 градусов	Сосна	Уголь	32	54	-	11	3	100
42	То же	То же	2-3	46	43	-	8	3	100
43	То же	То же	. 4-6	49	40	-	8	3	100
44	То же	То же	7-9	60	29	-	8	3	100
45	Сопряжение стволов с околоствольными дворами	Стены бетонные с бетонным сводом	2-3	48	34	-	17	1	100
46	Сопряжение стволов с околоствольными дворами	Стены бетонные с бетонным сводом	4-6	51	31	-	17	1	100
47	То же	То же	7-9	53	30	-	16	1	100
48	То же	Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом	2-3	41	45	-	13	1	100
49	То же	То же	4-6	47	40	-	12	1 100
50	То же	То же	7-9	52	35	-	12	1	100
51	То же	Стены кирпичные с бетонным сводом	2-3	40	40	-	19	1	100
52	То же	То же	4-6	44	38	-	17	1	100
53	То же	То же	7-9	47	35	-	17	1	100
54	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок	Сосна	Уголь	32	40	-	24	4	100
55	То же	То же	2-3	44	35	-	18	3	100
56	То же	То же	4-6	50	30	-	17	3	100
57	То же	То же	7-9	60	20	-	17	3	100
58	То же	Трапецеидальные металлические рамы	Уголь	23	57	-	16	4	100
59	То же	То же	2-3	35	47	-	14	4	100
60	То же	То же	4-6	42	40	-	14	4	100
61	То же	То же	7-9	56	26	-	14	' 4	100
62	То же	Металлические арки	Уголь	23	59	-	14	4	100
63	То же	То же	2-3	35	50	-	12	3	100
64	То же	То же	4-6	41	44	-	12	3	100
65	То же	Стены бетонные, перекрытие бетонны- ми сводиками между. металлическими балками	Уголь	27	58	-	12	3	100
66	То же	То же	2-3	37	50	-	10	3	100
67	То же	»	4-6	38	49	-	10	3	100
68	То же	»	7-9	37	50	-	10	3	100
69	То же	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металличе- скими балками	Уголь	27	60	-	10	3	100
70  71  72	То же То же  То же	То же То же  То же	2-3  4-6  7-9	37  37  36	51  51  52	-  -  -	9  9  9	3  3  3	100  100  100
73	То же	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металличе- скими балками	Уголь	23	66	-	9	2	100
74	То же	То же	2-3	32	58	-	8	2	100
75	То же	То же	4-6	33	57	-	8	2	100
76	То же	То же	7-9	33	57	-	8	2	100
77	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	34	50	-	13	3	100
78	То же	То же	2-3	44	42	-	11	3	100
79	То же	То же	4-6	44	42	-	11	3	100
80	То же	То же	7-9	44	42	-	11	3	100
81	То же	Стены бетонные с бетонным сводом и бетонным обратным сводом	Уголь	29	62	-	7	2	100
82	То же	То же	2-3	40	52	-	6	2	100
83	То же	То же	4-6	-	-	-	-	-	-
84	То же	То же	7-9	-	-	-	-	-	-
85	То же	Стены железобетон- ные с железобетонным сводом	Уголь	27	61	-	10	2	100
86	То же	То же	2-3	35	53	-	10	2	100
87	То же	То же	4-6	37	51	-	10	2	100
88	То же	То же	7-9	37	51	-	10	2	100
89	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок	Стены кирпичные с бетонным сводом	Уголь	31	54	-	12	3	100
90	То же	То же	2-3	41	46	-	10	3	100
91	То же	То же	4-6	41	46	-	10	3	100
92	То же	То же	7-9	42	45	-	10	3	100
93	То же	Стены бетонитовые с бетонным сводом	Уголь	27	61	-	10	2	100
94	То же	То же	2-3	36	53	-	9	2	100
95	То же	То же	4-6	36	53	-	9	2	100
96	То же	То же	7-9	37	52	-	9	2	100
97	То же	Стены и своды из бетонитов	Уголь	21	70	-	7	2	100
98	То же	То же	2-3	28-	63	-	7	2	100
99	То же	То же	4-6	29	62	-	7	2	100
100	То же	То же	7-9	31	60	-	7	2	100
101	Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13-30	Сосна	Уголь	37	42	-	16	5	100
102	То же	То же	2-3	48	36	-	12	4	100
103	То же	То же	4-6	52	33	-	11	4	100
104	То же	То же	7-9	69	16	-	11	4	100
105	То же	Трапецеидальные металлические рамы	Уголь	27	56	-	14	3	100
106	То же	То же	2-3	38	47	-	12	3	100
107	То же	То же	4-6	47	37	-	12	4	100
108	То же	То же	7-9	62	22	-	12	4	100
109	То же	Металлические арки	Уголь	21	64	-	12	3	100
110	То же	То же	2-3	31	56	-	11	2	100
111	То же	То же	4-6	41	46	-	11	2	100
112	То же	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	26	61	-	11	2	100
113	То же	То же	2-3	34	54	-	10	2	100
114	То же	То же	4-6	37	51	-	10	2	100
115	То же	То же	7-9	40	48	-	10	2	100
116	То же	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	21	67	-	11	1	100
117	То же	То же	2-3	28	61	-	10	1	100
118	То же	То же	4-6	31	57	-	10	2	100
119	То же	То же	7-9	32	56	-	10	2	100
120	То же	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	31	57	-	9	3	100
121	То же	То же	2-3	40	50	-	8	2	100
122	То же	То же	4-6	43	47	-	8	2	100
123	То же	То же	7-9	51	39	-	8	2	100
124	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	31	52	-	14	3	100
125	То же	То же	2-3	39	47	-	12	2	100
126	То же	То же	4-6	42	44	-	12	2	100
127	То же	То же	7-9	44	42	-	12	2	100
128	То же	Стены бетонные с бетонным сводом, об ратный свод бетонный	Уголь	26	58	-	14	2	100
129	То же	То же	2-3	34	52	-	12	2	100
130	Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг. ходок с углом наклона 13 - 30 градусов	Стены бетонные с бетонным сводом, обратный свод бетонный	4-6	37	49	-	12	2	100
131	То же	Стены бетонитовые с бетонным сводом	Уголь	26	65	-	7	2	100
132	То же	То же	2'-3	33	58	-	7	2	100
133	То же	То же	4-6	35	57	-	6	2	100
134	То же	То же	7-9	39	53	-	6	2	100
135	То же	Стены и своды из бетонитов	Уголь	-20	73	-	6	1	100
136	То же	То же	2-3	27	66	-	5	2	100
137	То же	То же	4-6	29	64	-	5	2	100
138	То же	То же	7-9	35	58	-	5	2	100
139	То же	Стены кирпичные с бетонным сводом	Уголь	33	54	-	10	3	100
140	То же	То же	2-3	42	47	-	8	3	100
141	То же	То же	4-6	44	45	-	8	3	100
142	То же	То же	7-9	48	41	-	8	3	100
143	Наклонные выработки, проходимые снизу вверх – наклонный квершлаг, бремсберг, ходок, печь с углом наклона 31-45 градусов	Сосна	Уголь	38	54	-	5	3	100
144	То же	То же	2-3	48	45	-	4	3	100
145	То же	То же	4-6	58	35	-	4	3	100
146	То же	То же	7-9	67	27	-	4	2	100
147	То же	Стены бетонные с бетонным сводом и бетонным полом	Уголь	25	73	-	-	2	100
148	То же	То же	2-3	34	64	-	-	2	100
149	То же	То же	4-6	39	59	-	-	2	100
150	То же	То же	7-9	49	49	-	-	2	100
151	Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок, печь с углом наклона свыше 45 градусов	Сосна	Уголь	44	55	-	-	1	100
152	То же	То же	2-3	49	50	-	-	1	100
153	То же	То же	4-6	50	49	-	-	1	100
154	То же	То же	7-9	50	49	-	-	1	100
155	То же	Стены бетонные с бетонным сводом и бетонным полой	Уголь	59	36	-	3	2	100
156	То же	То же	2-3	63	32	-	3	2	100
157	То же	То же	4-6	68	27	-	3	2	100
158	То же	То же	7-9	74	21	-	3	2	100
159	Наклонные выработки, проходимые сверху вниз - наклонный квершлаг, уклон, ходок с углом наклона 13-30 градусов	Сосна	Уголь	38	41	-	16	5	100
160	То же	То же	2-3	51	34	-	12	3	100
161	То же	То же	4-6	55	31	-	11	3	100
162	То же	То же	7-9	70	16	-	11	3	100
163	То же	Трапецеидальные металлические рамы	Уголь	27	56	-	14	3	100
164	То же	То же	2-3	41	44	-	12	3	100
165	То же	То же	4-6	50	35	-	12	3	100
166	Наклонные выработки, проходимые сверху вниз - наклонный квершлаг, уклон, ходок с углом наклона 13-30 градусов	Трапецеидальные металлические рамы	7-9	64	21	-	12	3	100
№7	То же	Металлические арки	Уголь	23	63	-	12	2	100
168	То же	То же	2-3	35	52	-	11	2	100
169	То же	То же	4-6	44	43	-	11	2	100
170	То же	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	27	59	-	12	2	100
171	То же	То же	2-3	36	52	-	10	2	100
172	То же	То же	4-6	36	52	-	10	2	100
173	То же	То же	7-9	42	46	-	10	2	100
174	То же	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	22	68	-	9	1	100
175	То же	То же	2-3	30	61	-	8	1	100
176	То же	То же	4-6	34	56	-	8	2	100
177	То же	То же	7-9	36	54	-	8	2	100
178	То же	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	32	56	-	9	3	100
179	То же	То же	2-3	42	48	-	8	2	100
180	То же	То же	4-6	45	45	-	8	2	100
181	То же	То же	7-9	52	38	-	8	2	100
182	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	26	65	-	7	2	100
183	То же	То же	2-3	36	56	-	6	2	100
184	То же	То же	4-6	37	55	-	6	2	100
185	То же	То же	7-9	42	50	-	6	2	100
186	То же	Стены бетонитовые	Уголь	26	65	-	7	2	100
		с бетонным сводом
187	То же	То же	2-3	36	56	-	6	2	100
188	То же	То же	4-6	37	55	-	6	2	100
189	То же	То же	7-9	42	50	-	6	2	100
190	То же	Стены кирпичные с бетонным сводом	Уголь	35	53	-	9	3	100
191	То же	То же	2-3	45	45	-	8	2	100
192	То же	То же	4-6	46	44	-	8	2	100
193	То же	То же	7-9	50	40	-	8	2	100
194	Узлы и приемные площадки	Сосна	Уголь	27	53	-	16	4	100
195	То же	То же	2-3	39	45	-	13	3	100
196	То же	То же	4-6	44	40	-	13	3	100
197	То же	То же	7-9	56	28	-	13	3	100
198	Узлы и приемные площадки	Стены бетонные, свод - бетонный	Уголь	33	57	-	7	3	100
199	То же	То же	2-3 ~	43	48	-	6	3	100
200	То же	То же	4-6	44	46	-	7	3	100
201	То же	То же	7-9	44	46	-	7	3	100
202	То же	Стены - бетонит, свод бетонный	Уголь	28	62	-	7	3	100
203	То же	То же	2-3	38	54	-	6	2	100
204	То же	То же	4-6	37	55	-	6	2	100
205	То же	То же	7-9	37	55	-	6	2	100
206	То же	Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	33	56	-	8	3	100
207	То же	То же	2-3	43	47	-	7	3	100
208	То же	То же	4-6	42	48	-	7	3	100
209	То же	То же	7-9	42	48	-	7	3	100
210	То же	Стены кирпичные, с бетонным сводом	Уголь	28	64	-	6	2	100
211	То же	То же	2-3	42	51	-	5	2	100
212	То же	То же	4-6	41	52	-	5	2	100
213	То же	То же	7-9	41	52	-	5	2	100
214	Насосная камера	Стены и свод бетонные	Уголь	42	52	-	4	2	100
215	То же	То же	2-3	48	46	-	4	2	100
216	То же	То же	4-6	51	43	-	4	2	100
217	То же	То же	7-9	44	49	-	5	2	100
218	Депо противопожар-ного поезда	Металл	Уголь	43	40	-	15	2	100
219	То же	То же	2-3	50	35	-	13	2	100
220	То же	То же	4-^6	48	36	-	14	2	100
221	То же	То же	7-9	39	41	-	17	3	100
222	То же	Стены и свод бетонные	Уголь	40	46	-	12	2	100
223	То же	То же	2-3	48	40	-	10	2	100
224	То же	То же	4-6	55.	32	-	11	2	100
225	То же	То же	7-9	44	41	-	13	2	100
226	Депо электровозов в обособленной выработке	То же	Уголь	50	42	-	7	1	100
227	То же	То же	2-3	54	38	-	6	1	100
228	То же	То же	4-6	52	40	-	7	1	100
229	То же	То же	7-9	43	47	-	8	2	100
230	Депо электровозов на расширении выработок	То же	Уголь	40	50	-	8	2	100
231	То же	То же	2-3	48	44	-	7	1	100
232	То же	То же	4-6	53	39	-	6	2	100
233	Депо электровозов на расширении выработок	Стены и свод бетонные	7-9	42	48	-	8	2	100
234	Склад В. М.	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	46	51	-	-	3	100
235	То же	То же	2-3	54	43	-	-	3	100
236	То же	То же	4-6	51	46	-	-	3	100
237  238	То же  Центральная подстанция	То же Стены и свод бетонные	7-9  Уголь	45  55	52  43	- -	- -	3  2	100  100
239	То же	То же	2-3	60	38	-	-	2	100
240	То же	То же	4-6	57	40.	-	-	3	100
241  242	То же Камера толкателя	То же То же	7-9  Уголь	47  39	49  56	- -	- 4	4  1	100  100
243	То же	То же	2-3	42	54	-	3	1	100
244	То же	То же	4-6	40	55	-	4	1	100
245 246	То же  Камера опрокидывателя	То же  Стены и свод железобетонные	7-9  Уголь	35  29	60  66	- -	4  4	1  1	100  100
247	То же	То же	2-3	37	59	-	3	1	100
248	То же	То же	4-6	40	56	-	3	1	100
249  250	То же  Камера для разгрузки	То же  Стены и свод бетонные	7-9  Уголь	30  41	66  50	- -	4  8	1  1	100  100
251	То же	То же	2-3	50	43	-	6	1	100
252	То же	То же	4-6.	51	40	-	-	1	100
253	То же	То же	7-9	40	50	-	8	2	100
254	Яма для разгрузки	Стены и днище бетонные	Уголь	27	71	-	2	-	100
255 256	То же То же	То же То же	2-3  4-6	34  35	64  62	- -	2 3	- -	100  100
257	То же	То же	7-9	28	70	-	2	-	100
258	Камера медпункта, для хранения запчастей, горноспасательный пункт	Стены и свод бетонные	Уголь	49	51	-	-	-	100
259 260	То же То же	То же То же	2-3  4-6	52  50	48  50	- -	- -	- -	100  100
261	То же	То же	7-9	44	56	-	-	-	100
262	Камера диспетчера, ожидания, лебедки	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	45	55	-	-	-	100
263 264	То же То же	То же То же	2-3  4-6	52 50	48 50	- -	- -	- -	100 100
265	То же	То же	7 0	44	56	-	-	-	100
266	Раздаточная камера В. М.	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	40	60	-	-	-	100
267 268	То же То же	То же То же	2-3 4-6	47 42	53 58	- -	- -	- -	100  100
269	То же	То же	7-9	35	65	-	-	-	100
270	Загрузочная камера	Бетон и железобетон	Уголь	55	44	-	1	-	100
271 272	То же То же	То же То же	2-3 4-6	42 44	57 55	- -	1  1	- -	100 100
273	То же	То же	7-9	44	55	-	1	-	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

А. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ И ШУРФЫ

№№	Диаметр в	Сечение в	Материал и тип	Толщина,	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	свету, м	свету, кв. м	крепи	крепи, мм	коэффициент крепости по Протодьяконову
				или число венцов на 1 м	уголь	2-3	4-6
Вертикальные стволы круглого сечения

1	4	12,6	Бетон	300	-	115	118
2	4,5	15,9	То же	300	-	97	100
3	5	19,6	То же	300	-	92	95
4	5	19.6	То же	400	-	100	104
5	6	28,3	То же	400	-	83	86
6	6	28,3	То же	500	-	88	91
7	6,5	33,2	То же	400	-	75	77
8	6,5	33,2	То же	500	-	79	82
9	7	38,5	То же	400	-	72	75
10	7	38,5	То же	500	-	75	78
11	7,5	44,2	То же	400	-	68	71
12	7,5	44,2	То же	500	-	73	75
13	8	50,2,	То же	400	-	65	68
14	8	50,2	То же	500	-	68	71
15	4	12,6	Бетонит	400	-	128	131
16	4,5	15,9	То же	400	-	108	111
17	5	19,6	То же	400	-	101	105
18	6	28,3	То же	400	-	83	86
19	6	28,3	То же	500	-	94	97
20  21	6,5  6,5	33,2  33,2	То же То же	400 500	- -	75  85	78  88
22  23	7  7	38,5  38.5	То же То же	400 500	- -	72  81	75  84
24	8	50,2	То же	400	-	65	68
25  26	8  4,5	50,2  15,9	То же Железобетон- ные тюбинги ВНИИОМШСа	500  270	- -	73  105	76  109
27	5	19,6	То же	300	-	99	104
28	6	28,3	То же	300	-	83	87
29	6,5	33,2	То же	300	-	78	81
30	7	38,5	То же	350	-	77	80
31  32  33  34	7,5  8  4,5  5	44,2  50,2  15,9  19,6	То же  То же  Железобетон- ные тюбинги СТК  То же	350  350  250  250	- - - -	72  68  87  79	75 72  91  83
35	6	28,3	То же	250	-	66	70
36	6,5	33,2	То же	250	-	62	66
37	7	38,5	То же	250	-	57,4	61
38	7,5	44,2	То же	250	-	54,5	58,2
39	8	50,2	То же	250	-	51,7	55,3
Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения

40  41	- -	7  9	Сосна, венцы из круглого леса  То же	Сплошная То же	- -	108  105	115  111
42	-	10	То же	То же	-	88	94
43		16	То же	То же	-	69	74
44  45	- -	7  9	Сосна, венцы из брусьев  То же	Сплошная  То же	- -	167  163	174  168
46	-	10	То же	То же	-	136	142
47	-	16	То же	То же	-	106	110


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Б. НАКЛОННЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6
Наклонные стволы с углом наклона 13-30 градусов

48	5	Сосна, неполный дверной оклад	1	-	-	70
49	5	То же	1,5	-	-	75
50	5	То же	2	-	-	80
51	5	То же	Сплошная	-	-	114
52	6	То же	1	-	-	64
53	6	То же	1,5	-	-	68
54	6	То же	2	-	-	72
55	6	То же	Сплошная	-	-	99
56	8	То же	1,5	-	-	65
57	8	То же	2	-	-	70
58	8	То же	3	-	-	78
59	8	То же	Сплошная	-	-	94
60	10	То же	1,5	-	-	66
61	10	То же	2	-	-	70
62	10	То же	3,5	-	-	82
63	10	То же	Сплошная	-	-	90
64	6	То же	2	64	81	-
65	9	То же	2	54	68	-
66	10	То же	3	70	85	-
67	5	Трапецеидальные металлические рамы	0,5	-	88	89
68	5	То же	1	-	95	98
69	6	То же	0,5	-	81	81
70	6	То же	1	-	86	88
71	6	То же	1,5	-	90	94
72	8	То же	0,75	-	80	83
73	8	То же	1	-	83	86
74	8	То же	1,5	-	90	93
75  76	6  6	Металлические арки  То же	1  1,5	-	94  103	98  107
77	8	То же	1	-	94	97
78	8	То же	1,5	-	106	109
79	10	То же	1,5	-	94	98
80	10	То же	2	-	104	108
81	12	То же	1,5	-	83	89
82  83	12  5	То же  Стены бетонные перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	2  250/220	- 101	92  118	98  -
84  85  86  87  88  89  90  91	5  6  6  8  8  10  10  5	То же  То же То же То же То же То же То же Стены бетонные с бетонным сводом	250/180  300/260  250/200  350/300  300/260  350/330  350/300  300/200	-  99  -  97  -  98  -  94	-  116  -  112  -  113  -  110	117  -  107  -  104  -  108  -
92  93  94  95  96  97  98	5  8  8  10  10  15  5	То же То же То же То же То же То же Стены железобетонные с железобетонным сводом	250/200  300/200  250/200  350/250  300/200  350/250  300/200	-  79  -  69  -  64  111	-  94  -  83  -  77  130	108  -  94  -  81  82  -
99  100  101  102  103  104	5  8  8  10  10  15	То же  То же То же То же То же То же	250/200 300/200 250/200 350/250 300/200 350/250	-  93  -  81  -  76	-  111  -  98  -  91	131  -  114  -  98  99
105	5	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/240	110	127	-
106	5	То же	290/200	-	-	112
107	6	То же	390/260	108	124	-
108	6	То же	390/200	-	-	121
109	8	То же	390/300	99	113	-
110	8	То же	390/260	-	-	110
111	10	То же	490/330	107	122	-
112  113	10  5	То же  Стены бетонитовые с бетонным сводом	390/300  390/260	-  101	-  121	126  -
114	5	То же	290/190	-	-	114
115	8	То же	390/260	84	97	103
116	10	То же	490/330	76	93	-
117	10	То же	390/260	-	-	88
118	15	То же	490/330	70	86	-
119  120	15  5	То же  Стены из бутового камня, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/260  500/240	-  99	-  115	85  -
121	5	То же	500/200	-	-	115
122	6	То же	500/260	97	112	-
123	6	То же	500/200	-	-	112
124	8	То же	600/300	95	109	-
125  126	8  5	То же  Сборная железобетонная крепь	600/260  3	- -	-  94	106  99
Наклонные стволы с углом наклона 31-45 градусов

127	5	Сосна, полный дверной оклад	1	51	69	76
128	5	То же	1,5	57	76	82
129	5	То же	2	63	82	88
130 131	5  6	То же  То же	Сплошная  1	105  53	127  72	131  74
132	6	То же	1,5	60	79	79
133	6	То же	2	67	86	84
134  135	6  9	То же  То же	Сплошная  1	116  42	136  58,9	120  70
136	9	То же	1,5	47	64	76
137	9	То же	2	53	70	82
138	9	То же	3	64	81	95
139	9	То же	3,5	69	87	101
140	9	То же	Сплошная	80	98	114
141	10	То же	1	"47	62	-
142	10	То же	2	60	75	-
143	10	То же	2,5	66	82	-
144  145  146	10  10  5	То же  То же  Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	3  Сплошная  300/240	73  86  109	88  108  129	-  -  -
147	5	То же	250/200	-	-	122
148	6	То же	300/260	108	127	-
149  150  151  152  153  154  155  156  157  158	6  8  8  10  10  6  6  10  10  15	То же  То же  То же  То же  Стены бетонные с бетонным сводом  То же  То же То же То же То же	250/200  350/300  300/260  350/330  350/300  300/200  250/200  350/250  300/200  350/250	-  107  -  105  -  93  -  77  -  71	-  124  -  122  -  97  -  80  -  74	117  -  116  -  117  -  98  -  77  80
159	5	Стены бетонитовые, перекры- тие бетонными сводиками между металлическими балками	390/240	119	139	-
160  161	5  6	То же  То же	290/200  390/260	-  116	-  134	122  -
162  163	6  8	То же  То же	390/200 390/300	-  108	-  125	130  -
164  165	8  10	То же  То же	390/260  490/330	-  113	-  130	120  -
166  167	10  5	То же  Стены из бутового камня, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/300  500/240	-  108	-  126	118  -
168  169	5  6	То же  То же	500/200  500/260	-  104	-  122	123  -
170	6	То же	500/200	-	-	117
171	8	То же	600/300	104	119	-
172	8	То же	600/260	-	-	114


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

В. СОПРЯЖЕНИЕ СТВОЛОВ ШАХТ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6
173	12	Стены бетонные с бетонным сводом	250/200	-	118	-
174	12	То же	200/170	-	-	97
175	15	То же	300/200	-	105	-
176	15	То же	250/200	-	-	92
177	18	То же	350/250	-	82	-
178	18	То же	300/250	-	-	94
179	20	То же	400/300	-	85	-
180	20	То же	300/250	-	-	91
181	24	То же	400/300	-	76	-
182	24	То же	350/300	-	-	87
183	26	То же	400/300	-	88	-
184	26	То же	350/300	-	-	100
185	30	То же	400/300	-	72	-
186	30	То же	350/300	-	-	84
187  188  189	50  50  12	То же  То же  Стены железобетонные с железобетонным сводом	600/500 450/400 250/200	-  -  -	84  -  140	-  94  -
190	12	То же	200/170	-	-	115
191	15	То же	300/200	-	125	-
192	15	То же	250/200	-	-	111
193	18	То же	350/250	-	102	-
194	18	То же	300/250	-	-	114
195	20	То же	400/300	-	102	-
196	20	То же	300/250	-	-	108
197	24	То же	400/300	-	90	-
198	24	То же	350/300	-	-	101
199	26	То же	400/300	-	100	-
200	26	То же	350/300	-	-	112
201  202  203  204	30  30  50  50	То же То же То же То же	400/300  350/300  600/500  450/400	-  -  -  -	85  -  95  -	-  97  -  104


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Г. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ (околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок)

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6
205  206  207	5  5  5	Сосна, неполный дверной оклад То же  То же	1 1,5  2	47,3  50  52.6	72  76  79	80  83  86
208  209	6  6	То же То же	1  1,5	41,2  44,1	63  67	73  76
210  211  212	6  9  9	То же То же То же	2  3  4	47  51,5  59,2	70  66  73	79  76  84
213	10	То же	3	50,5	61	71
214	10	То же	4	57,5	68	78
215  216	15  5	То же Трапецеидальные металлические рамы	4  1	-  -	63  92	66  94
217	6	То же	1	-	-	82
218	6	То же	1,5	-	85	-
219	7	То же	1	-	-	81
220	7	То же	1,5	-	85	-
221 222 223	6  6  7	Металлические арки  То же  То же	1 1,5 1	-  -  -	-  92  -	87  -  93
224	7	То же	1,5	-	102	-
225	8	То же	1,5	-	72	73
226	9	То же	1,5	-	72	73
227	10	То же	1,5	-	-	82
228	10	То же	2	-	92	-
229	12	То же	1,5	-	-	77
230	12	То же	2	-	84	-
231	4	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	250/180	117	160	-
232  233	4  5	То же То же	200/180  250/200	-  102	-  128	141  -
234  235	5  6	То же То же	200/180  300/220	-  106	-  132	127  -
236  237	6  8	То же То же	200/200 350/280	-  103	-  118	122  -
238	8	То же	300/260	-	-	114
239	10	То же	400/360	107	127	-
240	10	То же	350/330	-	-	115
241	12	То же	400/360	98	117	-
242	12	То же	350/330	-	-	106
243	15	То же	400/360	97	116	-
244	15	То же	350/330	-	-	108
245	4	Стены бетонные с бетонным сводом	250/170	105	133	-
246	4	То же	200/170	-	-	126
247	5	То же	250/200	115	118	-
248	5	То же	200/170	-	-	121
249	6	То же	300/200	89	113	-
250	6	То же	200/170	-	-	99
251	8	То же	300/200	75	88	-
252	8	То же	250/170	-	-	84
253	10	То же	350/230	78	91	-
254	10	То же	300/200	-	-	87
255	12	То же	350/230	73	91	88
256	13	То же	350/230	70	87	84
257	15	То же	450/350	71	88	-
258	15	То же	350/230	-	-	79
259	4	Стены железобетонные с железобетонным сводом	250/170	124	157	-
260  261	4  5	То же То же	200/170  250/200	-  136	-  139	152  -
262	5	Стены железобетонные с железобетонным сводом	200/170	-	-	146
263	6	То же	300/200	105	133	-
264	6	То же	200/170	-	-	120
265	8	То же	300/200	89	104	-
266	8	То же	250/170	-	-	102
267	10	То же	350/230	92	107-	-
268	10	То же	300/200	-		105
269	12	То же	350/230	86	107	106
-270	13	То же	350/230	83	103	102
271	15	То же	450/350	84	104	-
272	15	То же	350/230	-	-	96
273	4	Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	290/180	123	150	157
274  275  276  277	5  5  6  6	То же  То же То же То же	390/220  290/200  390/220  390/200	123 - 148 -	149 - 141 -	- 136  - 145
278  279	9  9	То же То же	390/280  390/260	102 -	116 -	- 116
280 281 282	15  15  5	То же  То же  Стены бетонитовые с бетонным сводом	490/360  490/330  390/260	101  - 119	119  - 146	- 113  -
283  284  285  286	5  6  7  8	То же  То же То же То же	290/190  390/260  390/260  390/260	- 105  96  89	- 131  111  101	129  137  115  107
287	10	То же	390/260	83	96	100
288 '	12	То же	490/330	87	106	-
289	12	То же	390/260	-	-	93
290  291	15  4	То же  Стены из бутового камня, перекрытие из металлических балок и бетонных сводиков	490/330  500/180	75  142	93  175	88  183
292	6	То же	500/220	121	149	-
293	6	То же	500/200	-	-	159
294	7	То же	500/260	108	123	-
295	7	То же	500/200	-	-	130
296	10	То же	500/280	101	115	-
297	10	То же	500/260	-	-	117
298	15	То же	600/360	98	117	-
299	15	То же	600/330	-	-	108
300	5	Стены из бутового камня с бетонным сводом	500/260	117	145	-
301  302  303	5  7  8	То же То же То же	500/190  500/260  500/260	- 94  87	- 109  102	143  114  106
304	12	То же	600/330	85	104	-
305  306	12  15	То же То же	600/260  600/330	- 80	- 98	93  96


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Д. НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх, - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13-30 градусов

307  308	4  4	Сосна, неполный дверной оклад  То же	1  1,5	50,3  54,6	67  72	71  76
309	4	Сосна, неполный дверной оклад	2	58,9	77	81
310	4	То же	Сплошная	94	118	122
311	5	То же	1	44,6	61	66
312	5	То же	1,5	47,9	65	70
313	5	То же	2	51,2	69	75
314	5	То же	Сплошная	78	100	111
315	6	То же	1	37,2	50	54
316	6	То же	1,5	40,5	53,9	57,9
317	6	То же	2	43,8	57,8	62
318	6	То же	Сплошная	67	85	89
319  320	8  8	То же То же	1  1,5	36,3  39,4	49,8  53,4	54,1  57,7
321	8	То же	2	42,5	56,9	61
322	8	То же	2,5	45,6	60	65
323	8	То же	Сплошная	61	78	83
324	5	Трапецеидальные металлические рамы	1	-	85	86
325	6	То же	1	-	-	74
326	6	То же	1,5	-	78	-
327	7	То же	1	-	-	72
328	7	То же	1,5	-	77	-
329	6	Металлические арки	1	-	-	78
330	6	То же	1,5	-	84	-
331	7	То же	1	-	-	84
332	7	То же	1,5	-	94	-
333	8	То же	1,5	-	74	75
334	9	То же	1.5	-	74	77
335	10	То же	1,5	-	-	85
336	10	То же	2	-	95	-
337	12	То же	1,5	-	-	76
338	12	То же	2	-	82	-
339	5	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/240, 250/220	109	128	-
340  341	5  6	То же  То же	250/200, 250/180 300/260	- 110	- 126	124
342  343  344  345	6  8  8  5	То же  То же  То же  Стены бетонные с бетонным сводом	250/200  350/300  300/260  300/200	- 106  - 103	- 123  - 120	117  - 113  -
346  347  348	5  6  6	То же То же То же	250/200  300/200  250/200	- 97  -	- 107  -	116  -  104
349  350  351	7  7  8	То же То же То же	300/200  250/200  300/200	86  - 87	102  - 102	- 99  -
352  353	8  5	То же  Стены бетонитовые, перекры- тие бетонными сводиками между металлическими балками	250/200 390/220	- 137	- 154	102  -
354  355  356	5  6  6	То же То же То же	290/180  390/260  390/200	- 126  -	- 143  -	138  - 139
357  358	8  8	То же То же	390/300  390/260	115  -	131 -	- 125
359  360  361	10  10  4	То же  То же  Стены бетонитовые с бетонным сводом	390/330 390/300 290/190	113 - 111	141  - 130	- 125  135
362  363  364  365	5  5  6  7	То же  То же То же То же	390/260  290/190  390/260  390/260	122  - 108  99	140  - 124  115	- 121  130  120
366	8	То же	390/260	91	107	111
367	5	Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками	500/220	133	151	-
368  369  370	5  6  6	То же То же То же	500/180  500/260 500/200	- 124  -	- 141  -	149  - 136
371  372	8  8	То же То же	500/300  500/260	115 -	132 -	- 125
373	4	Стены из бутового камня с бетонным сводом	500/190	123	145	152
374 375	5  5	То же  То же	500/260  500/190	118  -	137  -	-  134
376 377	7 5	То же  Сборная железобетонная крепь	500/260  3	95  -	112  100	117  106
		Печи, просеки, разрезные печи до 45 градусов
378	-	Две стойки под распил	1	30	-	-
379	-	То же	1,5	33,7	-	-
380	-	То же	2	37,2	-	-
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх, —скат с углом наклона 31-45 градусов

381	4	Сосна, полный дверной оклад	1,5	60	77	83
       Наклонные выработки, проходимые снизу вверх, - скат с углом наклона свыше 45 градусов

382	4	Сосна, полный дверной оклад	1,5	97	114	113
Наклонные выработки, проходимые сверху вниз - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13-30 градусов

383  384	4  5	Сосна, неполный дверной оклад То же	1  1	50,7  -	71  -	75  69
385  386	5  6	То же То же	1,5 2	48,3  44,7	68  62	-  66
387  388	8  8	То же То же	2  2,5	-  47,1	-  65	66  -
389	5	Трапецеидальные металлические рамы	1	-	88	90
390	6	То же	1	-	-	78
391	6	То же	1,5	-	82	-
392	7	То же	1	-	-	77
393	7	То же	1,5	-	82	-
394	6	Металлические арки	1	-	-	83
395	6	То же	1	-	89	-
396	7	То же	1,5	-	-	89
397	7	То же	1,5	-	99	-
398	8	То же	1,5	-	78	79
399	9	То же	2	-	78	80
400	10	То же	1,5	-	-	89
401	10	То же	2	-	99	-
402	12	То же	1,2	-	-	84
403	12	То же	2	-	88	-
404	5	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/240; 250/220	110	133	-
405  406  407  408  409  410	5  6  6  8  8  5	То же  То же  То же  То же  То же  Стены бетонные с бетонным сводом	250/180;  250/200  300/260  250/200  350/300  300/260  300/200	- 111  - 108  - 104	- 131  - 127  - 125	129  - 121  - 118  -
411  412	5  6	То же  То же	250/200  300/200	- 92	- 112	121  -
413	6	Стены бетонные с бетонным сводом	250/200	-	-	108
414	7	То же	300/200	87	106	-
415	7	То же	250/200	-	-	108
416	8	То же	300/200	88	106	-
417  418	8  5	То же  Стены бетонитовые, перекры- тие бетонными сводиками между металлическими балками	250/200 390/220	- 138	- 159	106  -
419	5	То же	290/180	-	-	143
420	6	То же	390/260	127	148	-
421	6	То же	390/200	-	-	144
422	8	То же	390/300	116	135	-
423  424	8  10	То же  То же	390/260  490/330	- 115	- 146	130  -
425  426	10  4	То же  Стены бетонитовые с бетонным сводом	390/300 290/190	- 111	- 134	130  139
427	5	То же	390/260	124	145	-
428	5	То же	290/190	-	-	126
429	6	То же	390/260	109	127	135
430	7	То же	390/260	100	119	124
431  432	8  5	То же  Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками	390/260  500/220	93  134	111  157	115  -
433	5	То же	500/180	-	-	155
434	6	То же	500/260	125	142	-
435  436  437  438	6  8  8  4	То же  То же  То же  Стены из бутового камня с бетонным сводом	500/200  500/300  500/260  500/190	- 117  - 123	- 136  - 149	142  - 129  156
439  440  441	5  5  7	То же  То же  То же	500/260  500/190  500/260	120  - 97	142  - 116	- 140  122
442	5	Сборная железобетонная крепь	3	-	104	110


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Е. УЗЛЫ И ПРИЕМНЫЕ ПЛОЩАДКИ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3	4-6
443	7	Сосна, неполный дверной оклад	3 4	-	-	105
444	7	То же	4	78	113	-
445	10	То же	3,5	-	-	108
446 447	10  9	То же  Стены бетонные с бетонным сводом	4 350/230	80 87	113 115	-  -
448  449  450  451  452  453	9  11  11  15  15  9	То же  То же  То же  То же  То же  Стены бетонитовые с бетонным сводом	300/200  400/300  350/230  400/300  300/250  390/260	- 85  - 85  - 94	- 103  - 109  - 121	111  - 93  - 88  117
454	11	То же	450/330	87	104	102
455	15	То же	490/330	89	113	102


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Ж. КАМЕРЫ

	Предель	Наименование и		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	ный объем в свету, в куб. м	характеристика выработок	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
				1 м	уголь	2-3	4-6
456	250	Насосная камера	Стены бетонные с бетонным сводом	300/200	-	-	95
457	250	То же	То же	350/250	97	113	-
458	350	То же	То же	350/250	-	-	89
459	350	То же	То же	400/300	75	88	-
460	450	То же	То же	350/250	-	-	85
461	450	То же	То же	400/300	71	84	-
462	300	Депо противопо- жарного поезда	Металлические арки с железобетонными затяжками	-	-	117	103
463	900	Депо противопо- жарного поезда на выработке	Стены бетонные с бетонным сводом	300/250;  200/170	-	-	84
464	900	То же	То же	400/300;  250/200	71	85	-
465	200	Депо электровозов в обособленной выработке	То же	250/200;  200/170	-	-	116
466	200	То же	То же	300/200;  250/200	111	129	-
467	350	То же	То же	250/200;  200/170	-	-	128
468	350	То же	То же	300/200;  250/200	102	116	-
469	500	Депо электровозов на расширении выработки	То же	300/250;  250/200	-	-	97
470	500	То же	То же	400/300;  300/200	81	97	-
471	850	То же	То же	300/250;  250/200	-	-	98
472	850	То же	То же	400/300;  300/200	82	97	-
473	600	Склад ВМ камерного типа	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металли- ческими балками	200/180;  250/220	-	-	141
474	600	То же	То же	250/180;  300/240	119	149	-
475	400	Склад ВМ ячейкового типа	То же	200/180; 250/220	-	-	139
476	400	То же	То же	250/180; 300/240	115	145	-
477	200	Центральная подстанция	Стены бетонные с бетонным сводом	300/200	-	-	92
478	200	То же	То же	350/230	93	110	-
479	450	То же	То же	300/200	-	-	91
480	450	То же	То же	350/230	91	107	-
481	100	Камера толкателя	То же	250/200	-	-	152
482	100	То же	То же	300/200	124	146	-
483	150	То же	То же	300/250	-	-	115
484	150	То же	То же	400/300	95	113	-
485	350	Камера опрокидывателя	Стены железобе- тонные с железо- бетонным сводом	350/300	-	-	123
486  487  488  489	350  450  450  700	То же  То же  То же  Камера комплекса для опрокидыва- теля и толкателя	То же  То же То же То же	400/300  300/250  400/300  350/300	100  - 115  -	121  - 137  -	- 130  - 120
490	700	То же	То же	450/350	96	117	-
491	200	Камера разгрузки	Стены бетонные с бетонным сводом	250/200	-	-	101
492	200	То же	То же	300/200	101	119	-
493	300	То же	То же	300/250	-	-	82
494	300	То же	То же	400/300	67	84	-
495	60	Яма для разгрузки	Стены железобе- тонные, днище бетонное с рельсами	300/300	224	245	255
496	85	То же	То же	300/300	179	199	209
497	50	Камера медпункта	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	-	-	126
498	50	То же	То же	250/170	114	143	-
499	20	Камера кладовой	То же	200/170	-	-	137
500	20	То же	То же	250/200	119	151	-
501	25	Камера горноспа- сательного пункта	То же	200/170	-	-	135
502	25	То же	То же	250/200	118	150	-
503	60	Камера диспетчера	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	250/260	-	-	123
504	60	То же	То же	300/280	127	146	-
505	90	Камера ожидания	То же	200/180	-	-	126
506	90	То же	То же	300/200	122	152	-
507	15	Камера лебедки для чистки водосборника	То же	200/260	-	-	166
508	15	То же	То же	250/260	157	192	-
509	15	Раздаточная камера ВМ	То же	250/240	179	216	207
510  511  512	20  25  700	То же  То же  Камера загрузоч- ного устройства с бункером и ходком	То же  То же  Бетон и железобетон	250/200  250/180  600	151  144  140	185  166  112	177  155  117
513	-	Стрелочный перевод из рельсов типа Р-18, колея 600-750 мм	-	Комплект	566	-	-
514	-	То же, колея 900 мм	-	То же	703	-	-
515	-	Стрелочный перевод из рельсов типа Р-24, колея 600-750 мм	-	То же	843	-	-
516	-	То же, колея 900 мм	-	То же	1014	-	-
517	-	Стрелочный перевод из рельсов типа Р-33, колея 600-750 мм	-	То же	1148	-	-
518	-	То же, колея 900 мм	-	То же	1480	-	-


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

ТАБЛИЦА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ (КАРАГАНДИНСКИЙ БАССЕЙН)

			Коэффи-	Удельный вес, %
№№ п. п.	Наименование горных выработок	Вид крепи	циент крепости по Протодья- конову	про- ходка	креп- ление	арми- ровка	настилка пути	водо- отливная канавка	итого
1	Вертикальные стволы круглого сечения	Бетон	2-3	37	44	19	-	-	100
2	То же	То же	4-6	40	42	18	-	-	100
3	То же	Бетонит	2-3	34	49	17	-	-	100
4	То же	То же	4-6	37	47	16	-	-	100
5	То же	Железобетонные тюбинги ВНИИОМШСа	2-3	23	59	18	-	-	100
6	Вертикальные стволы круглого сечения	Железобетонные тюбинги ВНИИОМШСа	4-6	27	56	17	-	-	100
7	То же	Железобетонные тюбинги СТК	2-3	26	52	22	-	-	100
8  9	То же  Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения	То же  Венцы из круглого леса	4-6  2-3	30  38	49  47	21  15	-  -	-  -	100  100
10  11	То же  То же	То же Венцы из брусьев	4-6  2-3	42  30	44  58	14  12	-  -	-  -	100  100
12  13	То же  Наклонные стволы с углом наклона до 30°	То же  Сосна	4-6  Уголь	34  25	54  56	12  -	-  16	-  3	100  100
14	То же	То же	2-3	38	47	-	12	3	100
15	То же	То же	4-6	46	38	-	13	3	100
16	То же	Трапецеидальные металлические рамы	2-3	37	44	-	16	3	100
17	То же	То же	4-6	44	36	-	17	3	100
18	То же	Металлические арки	2-3	31	49	-	18	2	100
19	То же	То же	4-6	40	40	-	18	2	100
20	То же	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	24	58	-	16	2	100
21	То же	То же	2-3	33	52	-	13	2	100
22	То же	То же	4-6	36	48	-	14	2	100
23	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	30	49	-	19	2	100
24  25	То же То же	То же  То же	2-3  4-6	39  41	43  41	-  -	16  16	2  2	100  100
26	То же	Стены железобе- тонные с железо- бетонным сводом	Уголь	28	53	-	17	2	100
27  28	То же То же	То же  То же	2-3  4-6	33  34	51  50	-  -	14  14	2  2	100  100
29	То же	Стены бетонитовые, перекрытие бетонны- ми сводиками между металлическими балками	Уголь	23	63	-	13	1	100
30  31	То же То же	То же  То же	2-3  4-6	31  33	56  54	-  -	11  11	2  2	100  100
32	То же	Стены бетонитовые с бетонным сводом	Уголь	28	52	-	18	2	100
33  34	То же То же	То же  То же	2-3  4-6	38  40	45  43	-  -	15  15	2  2	100  100
35	То же	Стены из бутового камня, перекрытие бетонными сводика- ми между металличе- скими балками	Уголь	23	63	-	12	2	100
36  37  38	То же То же То же	То же  То же  Сборная железобе- тонная крепь	2-3  4-6  2-3	32  33  34	56  54  51	-  -  -	10  11  12	2  2  3	100  100  100
39  40	То же  Наклонные стволы с углом наклона 31-45 градусов	То же  Сосна	4-6  Уголь	37  30	49  57	-  -	11  10	3  3	100  100
41  42	То же  То же	То же То же	2-3  4-6	43  47	46  43	-  -	8  7	3  3	100  100
43	То же	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	28	56	-	14	2	100
44	То же	То же	2-3	37	49	-	12	2	100
45	Наклонные стволы с углом наклона 31 -45 градусов	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	4-6	40	45	-	13	2	100
46	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	36	46	-	16	2	100
47	То же	То же	2-3	36	47	-	15	2	100
48	То же	То же	4-6	40	43	-	15	2	100
49	То же	Стены бетонитовые, перекрытие бетонны- ми сводиками между металлическими балками	Уголь	27	59	-	13		100
50	То же	То же	2-3	36	52	-	11	1	100
51	То же	То же	4-6	38	48	-	12	2	100
52	То же	Стены бутовые, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	27	58	-	13	2	100
53	То же	То же	2-3	36	51	-	11	2	100
54	То же	То же	4-6	37	50	-	11	2	100
55	Сопряжение стволов шахт с околостволь- ными дворами	Бетон	2-3	53	33	-	12	2	100
56	То же	То же	4-6	48	35	-	14	3	100
57	То же	Железобетон	2-3	55	40	-	4	1	100
58	То же	То же	4-6	50	44	-	5	1	100
59	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок	Сосна	Уголь	32	42	-	22	4	100
60	То же	То же	2-3	44	36	-	17	3	100
Ђ1	То же	То же	4-6	49	31	-	16	4	100
62	То же	Трапецеидальные металлические рамы	2-3	46	39	-	12	3	100
63	То же	То же	4-6	55	30	-	12	3	100
64	То же	Металлические арки	2-3	36	51	-	11	2	100
65	То же	То же	4-6	44	42	-	12	2	100
66	То же	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	27	59	-	11	3	100
67	То же	То же	2-3	38	51	-	9	2	100
68	То же	То же	4-6	38	49	-	10	3	100
69	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	35	49	-	13	3	100
70	То же	То же	2-3	45	42	-	10	3	100
71	То же	То же	4-6	45	41	-	11	3	100
72	То же	Стены железобетон- ные с железо- бетонным сводом	Уголь	30	57	-	11	2	100
73	То же	То же	2-3	38	52	-	8	2	100
74	То же	То же	4-6	25	64	-	9	2	100
75	То же	Стены бетонитовые, перекрытие бетонны- ми сводиками между металлическими балками	Уголь	26	61	-	10	3	100
76	То же	То же	2-3	37	52	-	8	3	100
77	То же	То же	4-6	38	51	-	8	3	100
78	То же	Стены бетонитовые с бетонным сводом	Уголь	31	55	-	11	3	100
79	То же	То же	2-3	41	47	-	9	3	100
80	То же	То же	4-6	41	47	-	9	3	100
81	Горизонтальные выработки - около- ствольный двор, квершлаг, штрек, ходок	Стены из бутового камня, перекрытие из металлических балок и бетонных сводиков	Уголь	27	60	-	10	3	100
82	То же	То же	2-3	37	52	-	8	3	100
83	То же	То же	4-6	37	52	-	8	3	100
84	То же	Стены из бутового камня с бетонным сводом	Уголь	32	54	-	11	3	100
85	То же	То же	2-3	42	46	-	9	3	100
86	То же	То же	4-6	41	47	-	9	3	100
87	Наклонные выработ- ки, проходимые сни- зу вверх, - наклон- ный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13-30 градусов	Сосна	Уголь	38	40	-	16	6	100
88	То же	То же	2-3	50	33	-	12	5	100
89	То же	То же	4-6	56	27	-	12	5	100
90	То же	Трапецеидальные металлические рамы	2-3	40	43	-	13	4	100
91	То же	То же	4-6	49	34	-	13	4	100
92	То же	Металлические арки	2-3	33	53	-	12	2	100
93	То же	То же	4-6	42.	43	-	12	3	100
94	То же	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между ме- таллическими балками	Уголь	27	60	-	11	2	100
95	То же	То же	2-3	34	54	-	10	2	100
96	То же	То же	4-6	37	51	-	10	2	100
97	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	31	52	-	14	3	100
98	То же	То же	2-3	39	47	-	12	2	100
99	То же	То же	4-6	41	44	-	12	3	100
100	То же	Стены бетонитовые, перекрытие бетонны- ми сводиками между металлическими балками	Уголь	24	63	-	11	2	100
101	То же	То же	2-3	32	57	-	9	2	100
102	То же	То же	4-6	34	54	-	10	2	100
103	То же	Стены бетонитовые с бетонным сводом	Уголь	28	60	-	9	3	100
104	То же	То же	2-3	37	53	-	8	2	100
105	То же	То же	4-6	38	52	-	8	2	100
106	То же	Стены из бутового камня, перекрытие бетонными сводика- ми между металличе- скими балками	Уголь	26	62	-	10	2	100
107	То же	То же	2-3	34	55	-	9	2	100
108	То же	То же	4-6	37	52	-	9	2	100
109	То же	Стены из бутового камня с бетонным сводом	Уголь	29	59	-	9	3	100
110	То же	То же	2-3	38	52	-	8	2	100
111	То же	То же	4-6	39	51	-	8	2	100
112	То же	Сборная железобе- тонная крепь	2-3	34	54	-	9	3	100
113	То же	То же	4-6	37	51	-	9	3	100
114	Наклонные выработ ки, проходимые снизу вверх, - скат с углом наклона 31-45 градусов	Сосна	Уголь	39	61	-	-	-	100
115	То же	То же	2-3	50	50	-	-	-	100
116	То же	То же	4-6	56	44	-	-	-	100
117	Наклонные выработ- ки, проходимые снизу вверх, - скат с углом наклона свыше 45 градусов	Сосна	Уголь	60	40	-	-	-	100
118	То же	То же	2-3	65	35	-	-	-	100
119	То же	То же	4-6	66	34	-	-	-	100
120	Наклонные выработ- ки, проходимые сверху вниз, - на- клонный квершлаг, уклон, ходок с углом наклона 13-30 градусов	То же	Уголь	39	39	-	16	6	100
121	То же	То же	2-3	но од	31	-	11	5	100
122	То же	То же	4-6	59	25	-	11	5	100
123	То же	Трапецеидальные металлические рамы	2-3	44	41	-	12	3	100
124	То же	То же	4-6	52	32	-	12	4	100
125	То же	Металлические арки	2-3	37	50	-	11	2	100
126	То же	То же	4-6	46	40	-	12	2	100
:127	То же	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	28	59	-	11	2	100
128	То же	То же	2-3	37	52	-	9	2	100
129	То же	То же	4-6	39	49	-	10	2	100
130	То же	Стены бетонные, с бетонным сводом	Уголь	31	52	-	14	3	100
131	То же	То же	2-3	42	45	-	11	2	100
132	То же	То же	4-6	44	. 42	-	12	2	100
133	То же	Стены бетонитовые, перекрытие бетонны- ми сводиками между металлическими балками	Уголь	25	62	-	11	2	100
134  135  136	То же То же То же	То же  То же  Стены бетонитовые с бетонным сводом	2-3  4-6  Уголь	34  37  29	55  52  59	-  -  -	9  9  9	2  2  3	100  100  100
137 138 139	То же То же То же	То же  То же  Стены из бутового камня, перекрытие бетонными сводика- ми между металличе- скими балками	2-3  4-6  Уголь	39  40  27	51  50  61	-  -  -	8  8  10	2  2  2	100  100  100
140  141	То же То же	То же То же	2-3  4-6	35  39	54  50	-  -	9  9	2  2	100  100
142	То же	Стены из бутового камня с бетонным сводом	Уголь	30	58	-	9	3	100
143	То же	То же	2-3	40	50	-	8	2	100
144	То же	То же	4-6	41	50	-	7	2	100
145	То же	Сборная железобе- тонная крепь	2-3	36	52	-	9	3	100
146 147	То же  Узлы и приемные площадки	То же  Сосна	4-6  Уголь	40  43	49  45	-  -	8  9	3  3	100  100
148 149	То же  То же	То же То же	2-3  4-6	56  57	35  34	-  -	7  7	2  2	100  100
150	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	35	55	-	8	2	100
151	То же	То же	2-3	46	45	-	7	2	100
152	То же	То же	4-6	46	45	-	7	2	100
153	То же	Стены бетонитовые с бетонным сводом	Уголь	34	56	-	8	2	100
154	То же	То же	2-3	46	45	-	7	-	100
155	То же	То же	4-6	43	48	-	7	2	100
156	Насосная камера	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	45	55	-	-	-	100
157	То же	То же	2-3	52	48	-	-	-	100
158	Насосная камера	Стены бетонные с бетонным сводом	4-6	56	44	-			100
159	Депо противопожар- ного поезда	Металл	2-3	56	35	-	7	2	100
160	То же	То же	4-6	52	37	-	8	3	100
161	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	42	50	-	6	2	100
162	То же	То же	2-3	50	43	-	5	2	100
163	То же	То же	4-6	58	35	-	5	2	100
164	Депо электровозов	То же	Уголь	40	47	-	11	2	100
165	То же	То же	2-3	47	42	-	9	2	100
166	То же	То же	4-6	47	42	-	9	2	100
167	Склад ВМ	Стены бетонные с перекрытием из металлических балок и бетонных сводиков	Уголь	32	64	-	-	4	100
168	То же	То же	2-3	44	53	-	-	3	100
169	То же	То же	4-6	45	51	-	-	4	100
170	Центральная подстанция	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	55	45	-	-	-	100
171	То же	То же	2-3	61	39	-	-	-	100
172	То же	То же	4-6	58	42	-	-	-	100
173	Камера медпункта	То же	Уголь	47	53	-	-	-	100
174	То же	То же	2-3	56	44	-	-	-	100
175	То же	То же	4-6	54	46	-	-	-	100
176	Камера толкателя	То же	Уголь	45	55	-	-	-	100
177	То же	То же	2-3	49	51				100
178	То же	То же	4-6	45	55	-	-	-	100
179  180	Камера разгрузки  То же	То же То же	Уголь  2-3	46  54	48  41	- -	6  5	-  -	100  100
181	То же	То же	4-6	57	38	-	5	-	100
182	Камера опрокидыва теля	Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом	Уголь	26	69	-	4	1	100
183	То же	То же	2-3	34	62	-	3	1	100
184	То же	То же	4-6	39	57	-	3	1	100
185	Яма для разгрузки	Стены железобетон ные, днище бетонное с рельсами	Уголь	27	73	-	-	-	100
186	То же	То же	2-3	33	67	-	-	-	100
187	То же	То же	4-6	36	64	-	-	-	100
188	Камера кладовой и камера горноспаса- тельного пункта	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	49	51	-	-	-	100
189	То же	То же	2-3	58	42	-	-	-	100
190	То же	То же	4-6	54	46	-	-	-	100
191	Камера ожидания и камера диспетчера	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между ме- таллическими балками	Уголь	45	55	-	-	-	100
192	То же	То же	2-3	53	47	-	-	-	100
193	То же	То же	4-6	51	49	-	-	-	100
194	Камера лебедки для чистки зумпфа	То же	Уголь	41	59	-	-	-	100
195	То же	То же	2-3	50	50	-	-	-	100
196	То же	То же	4-6	48	52	-	-	-	100
197	Раздаточная камера ВМ	То же	Уголь	39	61	-	-	-	100
198	То же	То же	2-3	47	53	-	-	-	100
199	То же	То же	4-6	43	57	-	-	-	100
^00	Камера загрузочного устройства с бункером и ходком	Железобетон	Уголь	56	44	-	-	-	100
201	То же	То же	2-3	44	56	-	-	-	100
202	То же	То же	4-6	46	54	-	-	-	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

V. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

А. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ И ШУРФЫ

	Диаметр	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в м, до	в свету, в куб. м, до	Материал и тип крепи	крепи, мм, или число венцов на	коэффициент крепости по Протодьяконову
				1 м	уголь	4-6	7-9	10-14	15-18	19-20
Вертикальные стволы круглого сечения

1	4	12,6	Бетон	300	-	122	123	134	150	161
2	5	19,6	То же	300	-	97	99	109	123	133
3	5	19,6	То же	400	-	106	107	118	133	144
4	6	28,3	То же	400	-	87	88	98	112	121
5	6	28,3	То же	500	-	93	94	104	118	128
6	7	38,5	То же	400	-	76	77	86	98	107
7	7	38,5	То же	500	-	80	81	90	103	112
8	7,5	44,2	То же	400	-	72	74	83	94	103
9	7,5	44,2	То же	500	-	76	77	87	99	108
10	8	50,2	То же	500	-	73	74	83	96	104
11	4	12,6	Железобетон	300	-	146	147	158	-	-
12	5	19,6	То же	300	-	116	118	128	-	-
13	5	19,6	То же	400	-	132	133	144	-	-
14	6	28,3	То же	400	-	108	109	119	-	-
15	6	28,3	То же	500	-	119	120	131	-	-
16	7	38,5	То же	400	-	94	95	104	-	-
17	7	38,5	То же	500	-	102	103	113	-	-
18	7,5	44,2	То же	400	-	89	90	99	-	-
19	7,5	44,2	То же	500.	-	97	98	108	-	-
20	8	50,2	То же	400	-	85	86	95	-	-
21	8	50,2	То же	500	-	93	94	103	-	-
Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения

22	-	7	Венцы из круглого леса	Сплошная	-	109	114	130	147	160
23	-	9	То же	»	-	93	97	108	123	133
24	-	10	То же	»	-	90	94	105	120	130
25	-	16	То же	»	-	71	75	85	99	110
26	-	7	Венцы из брусьев	»	-	167	171	187	205	217
27	-	9	То же	»	-	141	145	156	171	181
28	-	10	То же	»	-	136	140	151	166	176
29	-	16	То же	»	-	111	115	126	140	150
30	-	7	Венцы из круглого леса на бабках	1 венец	-	81	86	102	119	132
31	-	9	То же	То же	-	70	75	86	101	111


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

V. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Б. НАКЛОННЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	4-6	7-9	10-14	15-18	19-20
Наклонные стволы с углом наклона 13-30 градусов

32	6	Сосна, неполный дверной оклад	1	51	71	82	107	132	158
33	6	То же	1,5	53,7	74	86	111	136	162
34	6	То же	2	56,4	77	90	115	140	166
35	6	То же	2,5	59,2	81	94	119	144	170
36	6	То же	4	67	90	105	131	156	181
37	6	Сосна, неполный дверной оклад	5	68	93	109	134	159	185
38	8	То же	1	49,7	68	77	99	127	146
39	8	То же	1.5	52.3	71	80	103	131	149
40	8	То же	2	55	74	84	106	134	153
41	8	То же	2,5	57,7	77	88	110	138	157
42	8	То же	4	66	86	98	121	149	167
43	8	То же	5	67	89	102	124	152	171
44	8	Без крепления	-	40,6	-	-	-	-	-
45	10	То же	-	37,4	-	-	-	-	-
46	10	Сосна, неполный дверной оклад	2	51,3	70	79	101	129	147
47	10	То же	4	62	82	93	115	142	161
48	6	Стены бетонные с бетонным сводом	300; 250; 200/170	91	105	105	130	153	177
49	6	Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками	500/200; 500/180	99	111	116	142	167	191
50	8	То же	500/200	90	103	106	128	154	171
51	5	Стены железобетонные с железобетонным сводом	200/170	96	115	122	148	174	196
Наклонные стволы с углом наклона 31-45 градусов

52	6	Сосна, полный дверной оклад	1	57,3	77	-	-	-	-
53	6	То же	1,5	62	81	-	-	-	-
54	6	То же	2	67	85	-	-	-	-
55	6	То же	5	93	103	-	-	-	-
56	6	Без крепления	-	-	-	77	104	132	158
57	8	Сосна, полный дверной оклад	1,5	57,7	81	-	-	-	-
58	8	То же	2	62	86	-	-	-	-
59	8	То же	2,5	66	90	-	-	-	-
60	8	То же	4	79	104	-	-	-	-
61	8	Без крепления	.	41	-	70	93	123	145
62	10	Сосна, полный дверной оклад	2	58,5	81	-	-	-	-
63	10	То же	4	78	102	-	-	-	-
64	10	Без крепления	-	-	-	67	89	119	140
Наклонные стволы с углом наклона свыше 45 градусов

65	8	Сосна, венцы из круглого леса	Сплошная	100	120	135	160	188	211
66	5	Сосна, венцы из брусьев	То же	177	192	204	230	256	280
67	8	То же	То же	155	169	181	205	230	252
68	5	Стены железобетонные с железобетонным -сводом	200/170	116	138	150	174	201	224


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

V. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

В. СОПРЯЖЕНИЕ СТВОЛОВ ШАХТ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ

№№	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	в свету, в	Материал и тип крепи	крепи, в мм,	коэффициент крепости по Протодьяконову
	кв. м, до		или число рам на 1 м	уголь	4-6	7-9	10-14	15-18	19-20
69	10	Стены бетонные с бетонным сводом	350/230	95	110	97	113	153	174
70	10	То же	400/270	101	117	104	120	161	183
71	13	То же	350/230	80	93	81	95	131	150
72	13	То же	400/270	86	100	87	101	138	158
73	20	То же	400/270	66	97	76	90	128	148
74	25	То же	400/270	59,7	89	70	83	119	138
75	13	Стены железобетонные с железобетонным сводом	350/230	97	110	98	112	148	167
76	13	То же	400/270	104	117	105	119	155	175
77	20	То же	400/270	85	115	94	108	146	166
78	25	То же	400/270	75	104	85	98	134	153


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

V. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Г. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ (околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок)

№№	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	в свету, в	Материал и тип крепи	крепи, в мм,	коэффициент крепости по Протодьяконову
	кв. м, до		или число рам на 1 м	уголь	4-6	7-9	10-14	15-18	19-20
79	4	Без крепления	-	39,8	-	77	105	139	170
80	4	Сосна, неполный дверной оклад	1	48,6	80	84	114	145	177
81	4	То же	1,5	51	84	87	117	148	180
82	4	То же	2	53,3	87	90	120	151	183
83	4	То же	Сплошная	74	104	117	147	178	209
84	5	Без крепления	-	37,2	-	75	103	136	166
85	5	Сосна, неполный дверной оклад	1	48	73	82	111	143	174
86	5	То же	1,5	50,3	76	85	114	146	177
87	5	Сосна, неполный дверной оклад	2	52,6	79	88	117	149	180
88	5	То же	Сплошная	66	96	112	141	173	203
89	6	Без крепления	-	31	-	66	92	122	151
90	6	Сосна, неполный дверной оклад	1	41,4	67	73	99	130	159
91	6	То же	1,5	43,9	70	77	102	133	162
92	6	То же	2	46,4	73	80	106	136	165
93	6	То же	Сплошная	59,2	88	94	120	150	179
94	8	Без крепления	-	34	-	58,2	81	111	136
95	8	Сосна, неполный дверной оклад	1,5	46,8	63	70	93	123	148
96	8	То же	2	49,6	66	73	96	126	151
97	8	То же	2,5	52.3	69	77	99	129	154
98	8	То же	Сплошная	61	80	91	114	144	169
99	12	Без крепления	-	28,8	-	47,7	67	97	120
100	12	Сосна, неполный дверной оклад	2	42,4	55,5	61	80	111	133
101	12	То же	2,5	45,0	58	64	83	114	136
102	12	То же	Сплошная	55,3	70	76	95	126	148
103	15	То же	2,5	38,3	49,3	54,4	71	97	116
104	15	Сосна, неполный дверной оклад	Сплошная	47	59,5	65	81	107	126
105	5	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	200/180	97	124	-	-	-	-
106	8	То же	200/200	77	92	-	-	-	-
107	8	То же	250/220	82	97	-	-	-	-
108	8	То же	350/280	104	121	-	-	-	-
109	10	То же	350/280	84	106	-	-	-	-
110	15	То же	300/350	82	96	-	-	-	-
111	5	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	85	112	121	151	182	211
112	6	То же	200/170	74	97	107	133	162	189
113	8	То же	250/170	76	91	95	118	146	169
114	8	То же	300/200	78	91	-	-	-	-
115	10	То же	250/170	74	89	93	114	144	167
116	10	То же	300/200	69	84	-	-	-	-
117	12	То же	300/200	63	77	74	94	123	144
118	12	То же	350/230	68	82	-	-	-	-
119	12	То же	350/280	71	85	-	-	-	-
120	15	То же	300/200	58	71	68	88	115	133
121	15	То же	350/280	65	83	-	-	-	-
122	5	Стены железобетонные с железобетонным сводом	200/170	104	130	139	169	200	229
123	6	То же	200/170	90	113	122	148	177	204
124	8	То же	250/170	92	107	111	134	162	185
125	8	То же	300/200	96	109	-	-	-	-
126	10	То же	250/170	91	106	110	132	161	184
127	10	То же	300/200	86	100	-	-	-	-
128	12	То же	300/200	78	91	89	109	137	159
129	12	То же	350/230	84	98	-	-	-	-
130	12	То же	350/280	91	105	-	-	-	-
131	15	То же	300/200	71	84	82	100	128	146
132	15	То же	350/230	77	90	-	-	-	-
133	4	Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками	500/180	143	174	-	-	-	-
134	6	То же	500/180; 500/200	121	152	-	-	-	-
135	7	То же	500/200	101	120	-	-	-	-
136	7	То же	500/280	108	127	-	-	-	-
137	10	То же	500/200	89	105	-	-	-	-
138	10	То же	500/280; 500/300	96	112	-	-	-	-
139	15	То же	500/280; 500/300	87	102	-	-	-	-
140	5	Стены из бутового камня с бетонным сводом	500/340	112	143	153	189	226	261
141	6	То же	500/340	99	128	137	171	206	239
142	10	То же	500/340	84	101	104	130	162	188
143	10	То же	600/400	95	112	-	-	-	-
144	12	То же	500/340	78	93	90	113	145	169
145	12	То же	600/400	86	102	-	-	-	-
146	15	То же	500/340	70	84	82	103	134	158
147	15	То же	600/400	77	89	-	-	-	-


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

V. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Д. НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ

№№	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	в свету, в	Материал и тип крепи	крепи, в мм,	коэффициент крепости по Протодьяконову
	кв. м, до		или число рам на 1 м	уголь	4-6	7-9	10-14	15-18	19-20
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13-30 градусов

148	4	Без крепления	-	38	-	72	106	138	166
149	4	Сосна, неполный дверной оклад	1	51,6	72	83	117	149	177
150	4	То же	1,5	55	76	87	122	154	182
151	4	То же	2	58,3	80	92	126	158	186
152	4	То же	Сплошная	80	108	128	163	195	223
153	5	Без крепления	-	34,2	-	63	93	123	149
154	5	Сосна, неполный дверной оклад	1,	45,8	65	72	102	132	158
155	5	То же	1,5	48,7	69	76	106	136	162
156	5	То же	2	51,5	72	79	110	140	166
157	5	То же	Сплошная	70	95	109	139	169	195
158	6	Без крепления	-	31,6	-	60	90	120	147
159	6	Сосна, неполный дверной оклад	1,5	44,4	63	71,	101	132	158
160	6	То же	2	46,9	66	74	104	135	161
161	6	То же	2,5	49,3	68	77	107	138	164
162	6	То же	4	56,7	77	87	117	147	171
163	8	Без крепления	-	34,1	-	61	88	119	143
164	8	Сосна, неполный дверной оклад	1,5	47,3	66	73	99	130	154
165	8	То же	2	50,1	69	77	104	135	159
166	8	То же	2,5	53.0	72	81	108	139	162
167	8	То же	4	61	82	91	118	149	173
168	4	Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	200/180	111	130	-	-	-	-
169	5	То же	200/180	101	120	-	-	-	-
170	7	То же	200/200; 250/220	92	108	-	-	-	-
171	5	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	86	108	116	150	182	209
172	6	То же	200/170	77	92	100	130	158	183
173	8	То же	250/170	72	89	93	120	149	172
174	5	Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками	500/180; 500/200	128	151	-	-	-	-
175	7	То же	500/220	103	127	-	-	-	-
176	4	Стены из бутового камня с бетонным сводом	500/330	114	148	156	201	-	-
177	5	То же	500/330	109	141	149	192	231	263
178	6	»	500/300; 500/330	107	127	136	175	211	242
179	8	»	500/300; 500/330	91	111	116	149	183	209
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх, - скат с углом наклона 31-45 градусов

180	4	Сосна, полный дверной оклад	1,5	55,5	68	-	-	-	-
181	4	То же	2	62	76	-	-	-	-
182	6	Сосна, полный дверной оклад	1,5	51,6	65	-	-	-	-
183	6	То же	2	57,9	73	-	-	-	-
184	6	Без крепления	-	-	-	63	105	127	160
Печи и просеки

185  186	2  2	Сосна, две стойки под распил  То же	1  1,5	28,3  32,4	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -
Наклонные выработки, проходимые сверху вниз, - наклонный квершлаг, уклон, ходок с углом наклона 13-30 градусов

187	4	Без крепления	-	38,3	-	77	108	139	170
188	4	Сосна, неполный дверной оклад	1	51,9	75	88	119	150	181
189	4	То же	1,5	55,2	80	92	124	155	185
190	4	То же	2	58,6	84	97	129	159	190
191	4	То же	Сплошная	80	111	134	165	196	227
192	6	Без крепления	-	32,5	-	63	89	116	143
193	6	Сосна, неполный дверной оклад	1	42,8	64	71	97	124	151
194	6	То же	1,5	45,3	67	74	100	127	154
195	6	То же	2	47,7	70	77	103	130	157
196	6	То же	Сплошная	60	85	97	123	150	177
197	8	Без крепления	-	35,4	-	65	88	117	137
198	8	Сосна, неполный дверной оклад	1,5	56,2	69	76	100	129	150
199	8	То же	2	59	73	79	103	132	153
200	8	То же	2,5	62	76	83	106	136	156
201	8	То же	Сплошная	74	90	100	124	153	173
202	4	Стены бетонные, перекрытие бе- тонными сводиками между метал- лическими балками	200/180	112	136	-	-	-	-
203	5	То же	200/180	101	124	-	-	-	-
204	7	То же	200/200; 250/220	92	113	-	-	-	-
205	5	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	89	111	118	148	177	202
206	6	То же	200/170	77	96	103	129	154	179
207	8	То же	250/170	73	92	96	119	147	166
208	5	Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками	500/180; 500/200	129	156	-	-	-	-
209	7	То же	500/220	108	131	-	-	-	-
210	5	Стены из бутового камня с бетонным сводом	500/330	119	146	153	191	225	258
211	6	То же	500/330	105	130	, 136	171	202	234
212	8	То же	500/330	92	114	118	147	180	203


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

V. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Е. УЗЛЫ И ПРИЕМНЫЕ ПЛОЩАДКИ

№№	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	в свету, в	Материал и тип крепи	крепи, в мм,	коэффициент крепости по Протодьяконову
	кв. м, до		или число рам на 1 м	уголь	4-6	7-9	10-14	15-18	19-20
213  214	7  10	Сосна, неполный дверной оклад  То же	2,5  2	- -	- -	87  79	113  103	144  137	174  165
215	10	То же	3,5	-	79	-	-	-	-
216	10	То же	4	61	-	-	-	-	-
217	12	То же	3	-	-	78	101	132	159
218	12	То же	3,5	57,6	-	-	-	-	-
219	12	То же	4	55,3	70	-	-	-	-
220	9	Стены бетонные с бетонным сводом	350/230	80	-	-	-	-	-
221	9	То же	300/200	-	94	-	-	-	-
222	9	То же	250/170	-	-	89	111	140	164
223	10	То же	400/300	79	-	-	-	-	-
224	10	То же	300/250	-	87	-	-	-	-
225	10	То же	300/200	-	-	92	116	146	170
226	12	То же	350/230	-	86	-	-	-	-
227	12	Стены бетонные с бетонным сводом	300/200	-	-	88	110	138	163
228	15	То же	400/300	80	-	-	-	-	-
229	15	То же	300/250	-	84	-	-	-	-
230	15	То же	300/200	-	-	86	107	137	158


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

V. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Ж. КАМЕРЫ

	Предель	Наименование и		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	ный объем в	характеристика выработок	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или	коэффициент крепости по Протодьяконову
	свету, в куб. м			число рам на 1 м	уголь	4-6	7-9	10-14	15-18	19-20
231	250	Насосная камера	Стены бетонные с бетонным сводом	250/200	-	-	77	97	126	145
232	250	То же	То же	300/200	-	95	-	-	-	-
233	250	То же	То же	350/250	95	-	-	-	-	-
234	350	То же	То же	300/250	-	-	-	96	125	144
235	350	То же	То же	350/250	-	-	76	-	-	-
236	350	То же	То же	400/300	95	-	-	-	-	-
237	450	То же	То же	300/250	-	-	66	80	108	123
238	450	То же	То же	350/250	-	82	-	-	-	-
239	450	То же	То же	400/300	70	-	-	-	-	-
240	300	Депо противопо- жарного поезда в обособленной выработке	Металлические арки с железобетонной затяжкой	-	120	119	107	128	15Г)	174
241	900	Депо противопо- жарного поезда на выработке	Стены бетонные с бетонным сводом	300/250;  250/170	-	79	67	83	111	127
	900	То же	То же	400/300; 250/200	68	-	-	-	-	-
243	200	Депо электровозов в обособленной выработке	То же	250/200; 200/170	-	-	91	113	138	156
244	200	То же	То же	300/200; 250/200	97	101	-	-	-	-
245	350	То же	То же	250/200; 200/170	-	-	80	99	127	145
246	350	То же	То же	300/200; 250/200	89	104	-	-	-	-
247	500	Депо электровозов на расширении выработки	То же	300/250; 250/200	-	86	79	99	117	133
248	500	То же	То же	400/300; 300/200	74	-	-	-	-	-
249	850	То же	То же	300/250; 300/200	-	85	79	99	117	133
250	850	То же	То же	400/300; 300/200	74	-	-	-	-	-
251	600	Склад В. М. камерного типа	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металли- ческими балками	200/180; 250/220	-	139	130	160'	170	192
252	600	То же	То же	300/240; 250/180	130	-	-	-	-	-
253	400	Склад В. М. ячейкового типа	То же	200/180; 250/220	-	143	133	164	172	193
254	400	То же	То же	250/180; 300/240	134	-	-	-	-	-
255	200	Центральная подстанция	Стены бетонные с бетонным сводом	250/170	-	-	73	94	119	138
256	200	То же	То же	300/200	-	85	-	-	-	-
257	200	То же	То же	350/230	87	-	-	-	-	-
258	450	То же	То же	250/170	-	-	72	93	119	138
259	450	То же	То же	300/200	—	84	-	-	-	-
260	450	То же	То же	350/230	85	-	-	-	-	-
261	100	Камера толкателя	То же	200/170	-	-	119	147	177	194
262	100	То же	То же	250/200	-	132	-	-	-	-
263	100	То же	То же	300/200	125	-	-	-	-	-
264	150	То же	То же	300/200	-	-	96	119	150	168
265	150	То же	То же	300/250	-	109	-	-	-	-
266	150	То же	То же	400/300	92	-	-	-	-	-
267	350	Камера опрокиды- вателя	Стены железобе- тонные с железобе- тонным сводом	300/200	-	-	87	107	138	153
268	350	То же	То же	350/300	-	113	-	-	-	-
269	350	То же	То же	400/300	93	-	-	-	-	-
270	450	То же	То же	300/200	-	-	105	126	158	173
271	450	То же	То же	300/250	-	117	-	-	-	-
272	450	То же	То же	400/300	111	-	-	-	-	-
273	700	Камера комплекса опрокидывателя и толкателя	То же	300/200	-	-	96	115	144	161
274	700	То же	То же	350/300	-	105	-	-	-	-
275	700	То же	То же	450/350	91	-	-	-	-	-
276	200	Камера разгрузки	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	-	-	78	97	127	145
277	200	То же	То же	250/200		93	-	-	-	-
278	200	То же	То же	300/200	94	-	-	-	-	-
279	300	То же	То же	300/200	-	-	67.	82	111	127
280	300	То же	То же	300/250	-	78	-	-	-	-
281	300	То же	То же	400/300	65	-	-	-	-	-
282	60	Яма для разгрузки	Стены железобе- тонные, днище бетонное с рельсами	250/250	-	-	208	231	248	269
283	60	То же	То же	300/300	-	234	-	-	-	-
284	60	То же	То же	300/300	206	-	-	-	-	-
285	85	То же	То же	250/250	-	-	166	188	206	227
286	85	То же	То же	300/300	164	192	-	-	-	-
287	50	Камера медпункта	Стены бетонные с бетонным сводом	200/170	-	112	103	130	141	161
288	50	То же	То же	250/170	104	-	-	-	-	-
289	20	Камера - кладовая	То же	200/170	-	122	114	142	147	167
290	20	То же	То же	250/200	107	-	-	-	-	-
291	25	Камера горноспа- сательного пункта	То же	200/170	-	120	111	139	145	164
292	25	То же	То же	250/200	108	-	-	-	-	-
293	60	Камера диспетчера	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	200/220	-	-	94	116	145	165
294	60	То же	То же	250/260	-	112	-	-	-	-
295	60	То же	То же	300/280	117	-	-	-	-	-
296	90	Камера ожидания	То же	200/180	-	-	108	133	145	165
297	90	То же	То же	200/180	-	111	-	-	-	-
298	90	То же	То же	300/200	112	-	-	-	-	-
299 300	15 15	Камера лебедки  То же	То же То же	200/260  250/260	128  160	137  171	130  162	154  193	166  208	185  231
301	15	Раздаточная камера В. М.	То же	То же	163	185	175	209	225	250
302	20	То же	То же	250/200	148	157	148	179	193	216
303	25	Раздаточная камера В. М.	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	250/180	132	140	140	155	187	209
304	700	Камера загрузоч- ного устройства с бункером и ходком	Бетон и железобетон	600	149	114	116	135	162	180
305	-	Односторонний стрелочный пере- вод для горизон- тальных вырабо- ток, колея 600-750 мм	Рельсы Р-18	Комплект	-	555	-	-	-	-
306	-	То же	Рельсы Р-24	То же	-	830	-	-	-	-
307	-	То же	Рельсы Р-33	То же	-	1130	-	-	-	-
308	-	Односторонний стрелочный пере- вод для горизон- тальных вырабо- ток, колея 900 мм	Рельсы Р-18	То же	-	690	-	-	-	-
309	-	То же	Рельсы Р-24	То же	-	1000	-	-	-	-
310	-	То же	Рельсы Р-33	То же	-	'450	-	-	-	-


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

V. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

ТАБЛИЦА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ

			Коэффи-	Удельный вес, %
№№ п. п.	Наименование горных выработок	Вид крепи	циент крепости по Протодья- конову	про- ходка	креп- ление	арми- ровка	настилка пути	водо- отливная канавка	итого
1	Вертикальные ство- лы круглого сечения	Бетон	4-6;  7-9	43	39	18	-	-	100
2	То же	То же	10-14	48	36	16	-	-	100
	То же	То же	15-18	55	31	14	-	-	100
4	То же	То же	19-20	58	29	13	-	-	100
5	То же	Железобетон	4-6;  7-9	35	50	15	-	-	100
6	То же	То же	10-14	41	46	1,3	-	-	100
7	Вертикальные ство- лы и шурфы прямо- угольного сечения	Сосна, сплошная венцовая крепь из круглого леса	4-6;  7-9	44	41	15	-	-	100
8	То же	То же	10-14	52	35	13	-	-	100
9	То же	То же	15-18	58	31	11	-	-	100
10	То же	То же	19-20	62	28	10	-	-	100
11	То же	Сосна, сплошная венцовая крепь из брусьев	4-6; 7-9	29	61	10	-	-	100
12	То же	То же	10-14	36	55	9	-	-	100
13	То же	То же	15-18	42	50	8	-	-	100
14	То же	То же	19-20	46	47	7	-	-	100
15	То же	Сосна, венцовая крепь из круглого леса на бабках	4-6; 7-9	59	21	20	-	-	100
16	То же	То же	10-14	66	17	17	-	-	ЮО
17	То же	То же	15-18	71	15	14	-	-	100
18	То же	То же	19-20	74	13	13	-	-	100
19	Наклонные стволы с углом наклона до 30 градусов	Сосна	Уголь	34	42	-	9	4	100
20	То же	То же	4-6	50	33	-	14	3	100
21	То же	То же	7-9	53	31	-	13	3	100
22	То же	То же	10-14	63	24	-	10	3	100
23	То же	То же	15-18	71	19	-	8	2	100
24	То же	То же	19-20	75	17	-	6	2	100
25	То же	Без крепления	Уголь	42	23	-	31	4	100
26	То же	Бетон	Уголь	27	. 60	-	9	4	100
27	То же	То же	4-6	37	51	-	8	4	100
28	То же	То же	7-9	39	49	-	8	4	100
29	То же	То же	10-14	48	41	-	7	4	100
30	То же	То же	15-18	56	35	-	6	3	100
31	То же	То же	19-20	62	30	-	5	3	100
32	То же	Железобетон	Уголь	25	62	-	9	4	100
33	То же	То же	4-6	35	54	-	7	4	100
34	То же	То же	7-9	36	53	-	7	4	100
35	То же	То же	10-14	46	45	-	6	3	100
36	То же	То же	15-18	53	39	-	5	3	100
37	То же	То же	19-20	59	34	-	4	3	100
38	То же	Бутовый камень	Уголь	23	65	-	9	3	100
39	То же	То же	4-6	35	54	-	8	3	100
40	То же	То же	7-9	36	54	-	8	2	100
41	То же	То же	10-14	45	46	-	6	3	100
42	То же	То же	15-18	53	40	-	5	2	100
43	То же	То же	19-20	58	35	-	5	2	100
44	Наклонные стволы с углом наклона 31-45 градусов	Сосна	Уголь	31	53	-	13	3	100
45  46	То же То же	То же  Без крепления	4-6  Уголь	48  50	41  23	-  -	9  22	2  5	100  100
47	То же	То же	4-6	-	-	-	-	-	-
48	То же	То же	7-9	70	15	-	12	3	100
49	То же	То же	10-14	77	11	-	9	3	100
50	То же	То же	15-18	82	9	-	7	2	100
51	То же	То же	19-20	85	7	-	6	2	100
52	Наклонные стволы с углом наклона свыше 45 градусов	Сосна	Уголь	17	67	16	-	-	100
53  54	То же То же	То же То же	4-6  7-9	30  36	56  51	14  13	-  -	-  -	100  100
55	То же	То же	10-14	44	44	12	-	-	100
56	То же	То же	15-18	51	39	Ю	-	-	100
57	То же	То же	19-20	55	36	9	-	-	100
58  59  60  61	То же То же То же То же	Железобетон  То же То же То же	Уголь  4-6  7-9  10-14	36  44  46  53	54  47  45  39	-  -  -  -	7  6  6  5	3  3  3  3	100  100  100  100
62	То же	То же	15-18	58	35	-	4	3	100
63	То же	То же	19-20	63	31	-	4	2	100
64	Сопряжение стволов круглого сечения с околоствольным двором	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	42	46	-	10	2	100
65  66	То же То же	То же То же	4-6  7-9	54  42	37  47	-  -	8  9	1  2	100  100
67	То же	То же	10-14	48	42	-	8	2	100
68	То же	То же	15-18	63	30	-	6	-	100
69	То же	То же	19-20	68	26	-	5	-	100
70	То же	Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом	Уголь	35	57	-	7	-	100
71	То же	То же	4-6	47	46	-	6	-	100
72	То же	То же	7-9	35	57	-	7	-	100
73	То же	То же	10-14	42	50	-	6	2	100
74	Сопряжение стволов круглого сечения с околоствольным двором	Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом	15-18	57	38	-	4	1	100
75	То же	То же	19-20	62	33	-	4	1	100
76	Горизонтальные выработки - околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок	Сосна	Уголь (без крепле- ния)	57	-	-	37	6	100
77	То же	То же	Уголь	39	31	-	26	4	100
78	То же	То же	4-6	53	25	-	19	3	100
79	То же	То же	7-9	60	20	-	17	3	100
80	То же	То же	10-14	69	15	-	13	3	100
81	То же	То же	15-18	76	12	-	9	3	100
82	То же	То же	19-20	80	9	-	8	3	100
83	То же	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	30	53	-	13	4	100
84	То же	То же	4-6	37	49	-	11	3	100
85	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	35	45	-	16	4	100
86	То же	То же	4-6	44	39	-	13	4	100
87	То же	То же	7-9	43	40	-	13	4	100
88	То же	То же	10-14	53	33	-	10	4	100
89	То же	То же	15-18	63	26	-	8	3	100
90	То же	То же	19-20	68	23	-	7	2	100
91	То же	Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом	Уголь	29	55	-	13	3	100
92	То же	То же	4-6	38	48	-	11	3	100
93	То же	То же	7-9	37	49	-	11	3	100
94	То же	То же	10-14	47	41	-	9	3	100
95	То же	То же	15-18	57	34	-	7	2	100
96	То же	То же	19-20	62	30	-	6	2	100
97	То же	Стены из бутового камня, перекрытие бетонными своди- ками между метал- лическими балками	Уголь	29	57	-	12	2	100
98  99	То же То же	То же  Стены из бутового камня с бетонным сводом	4-6  Уголь	37  33	50  52	-  -	10  12	3  3	100  100
100  101  102	То же То же То же	То же То же То же	4-6  7-9  10-14	42  41  51	45  46  39	-  -  -	10  10  8	3  3  2	100  100  100
103  104  105	То же  То же  Наклонные выработ- ки, проходимые сни- зу вверх, - наклон- ный квершлаг, брем- сверг, ходок с углом наклона до 30 градусов	То же  То же  Без крепления	15-18  19-20  Уголь	61  66  50	31  27  -	-  -  -	6  5  43	2  2  7	100  100  100
106 107	То же То же	Сосна  То же	Уголь  4-6	35  50	30  23	-  -	31  22	4  5	100  100
108	То же	То же	7-9	59	17	-	20	4	100
109	То же	То же	10-14	69	13	-	14	4	100
110	То же	То же	15-18	76	10	-	11	3	100
111	То же	То же	19-20	80	8	-	9	3	100
112	Наклонные выработ- ки, проходимые сни- зу вверх, - наклон- ный квершлаг, брем- сберг, ходок с углом наклона до 30 градусов	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между ме- таллическими балками	Уголь	30	55	-	12	3	100
113	То же	То же	4-6	38	49	-	10	3	100
114	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	31	53	-	12	4	100
115	То же	То же	4-6	42	44	-	10	4	100
116	То же	То же	7-9	43	44	-	10	3	100
117	То же	То же	10-14	54	35	-	7	4	100
118	То же	То же	15-18	62	29	-	6	3	100
119	То же	То же	19-20	67	25	-	5	3	100
120	То же	Стены из бутового камня, перекрытие бетонными сводика- ми между металличе- скими балками	Уголь	27	60	-	10	3	100
121	То же	То же	4-6	36	53	-	8	3	100
122	То же	Стены из бутового камня с бетонным сводом	Уголь	30	57	-	10	3	100
123	То же	То же	4-6	39	50	-	8	3	100
124	То же	То же	7-9.	39	50	-	8	3	100
125	То же	То же	10-14	50	42	-	6	2	100
126	То же	То же	15-18	58	34	-	5	3	100
127	То же	То же	19-20	63	30	-	4	3	100
128	Наклонные выработ- ки, проходимые све- рху вниз, - наклон- ный квершлаг, брем- сберг, ходок с углом наклона до 30 градусов	Без крепления	Уголь	63	-	-	30	7	100
129  130	То же  То же	Сосна  То же	Уголь  4-6	49  59	22  18	-  -	23  18	6  5	100  100
131	То же	То же	7-9	68	12	-	16	4	100
132	То же	То же	10-14	75	9	-	12	4	100
133	То же	То же	15-18	80	7	-	9	4	100
134	То же	То же	19-20	84	6	-	7	3	100
135	То же	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	Уголь	30	55	-	11	4	100
136	То же	То же	4-6	40	48	-	9	3	100
137	То же	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	34	50	-	12	4	100
138	То же	То же	4-6	44	42	-	10	4	100
139	То же	То же	7-9	44	43	-	9	4	100
140	То же	То же	10-14	53	36	-	8	3	100
141	То же	То же	15-18	61	29	-	6	4	100
142	То же	То же	19-20	66	26	-	5	3	100
.143	То же	Стены из бутового камня, перекрытие бетонными сводика- ми между металличе- скими балками	Уголь	28	59	-	10	3	100
144	То же	То же	4-6	38	51	-	8	3	100
145	То же	Стены из бутового камня с бетонным сводом	Уголь	31	56	-	10	3	100
146	То же	То же	4-6	41	48	-	8	3	100
147	То же	То же	7-9	42	48	-	7	3	100
148	То же	То же	10-14	50	41	-	6	3	100
149	То же	То же	15-18	.58	34	-	5	3	100
150	То же	То же	19-20	63	30	-	5	2	100
151	Скат с углом накло- на 31-45 градусов	Сосна	Уголь	49	35	-	12	4	100
152	То же	То же	4-6	59	26	-	11	4	100
153	То же	Без крепления	7-9	85	-	-	11	4	100
154	То же	То же	10-14	89	-	-	7	4	100
155	То же	То же	15-18	91	-	-	6	3	100
156	То же	То же	19-20	93	-	-	5	2	100
157	Узлы и приемные площадки	Сосна	Уголь	28	56	-	12	4	100
158	То же	То же	4-6	43	44	-	10	3	100
159	То же	То же	7-9	54	33	-	9	4	100
160	То же	То же	10-14	64	25	-	7	4	100
161	То же	То же	15-18	72	20	-	5	3	100
162	То же	То же	19-20	77	16	-	5	2	100
163	То же	Бетон	Уголь	32	55	-	10	3	100
164	То же	То же	4-6	41	47	-	9	3	100
165	То же	То же	7-9	41	47	-	9	3	100
166	То же	То же	10-14	51	39	-	7	3	100
167	То же	То же	15-18	61	31	-	6	2	100
168	То же	То же	19-20	66	27	-	5	2	100
169	Насосная камера	Стены бетонные с бетонным сводом	Уголь	46	48	-	4	2	100
170	То же	То же.	4-6	52	42	-	4	2	100
171	То же	То же	7-9	44	50	-	4	2	100
172	То же	То же	10-14	53	41	-	4	2	100
173	То же	То же	15-18	64	31	-	3	2	100
174	То же	То же	19-20	69	28	-	2	1	100
175	Депо противопожар- ного поезда	Металл	Уголь	38	48	-	12	2	100
176  177  178  179  180  181	То же То же То же То же То же То же	То же  То же  То же  То же  То же  Стены бетонные с обратным сводом	4-6  7-9  10-14  15-18  19-20  Уголь	42  35  45  54  59  41	45  50  42  34  31  46	-  -  -  -  -  -	11  13  11  10  9  11	2  2  2  2  1  2	100  100  100  100  100  100
182  183  184  185  186  187  188  189	То же  То же  То же  То же  То же  Депо электровозов  То же  То же	То же  То же То же То же То же То же То же То же	4-6  7-9  10-14  15-18  19-20  Уголь  4-6  7-9	55  46  55  65  70  45  50  44	33  41  34  25  23  45  40  46	-  -  -  -  -  -  -  -	10  11  9  8  6  9  8  8	2  2  2  2  1  1  2  2	100  100  100  100  100  100  100  100
190  191  192  193	То же  То же  То же  Склад В. М.	То же  То же  То же  Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между ме-таллическими балками	10-14  15-18  19-20  Уголь	54  62  66  44	38  32  28  53	-  -  -  -	6  5  5  -	2  1  1  3	100  100  100  100
194  195	То же  То же	То же  То же	4-6  7-9	50  43	47  54	-  -	-  -	3  3	100  100
196 197 198 199	То же  То же  То же  Центральная подстанция	То же  То же  То же  Стены бетонные с бетонным сводом	10-14  15-18  19-20  Уголь	52  54  60  55	45  43  37  43	-  -  -  -	-  -  -  -	3  3  3  2	100  100  100  100
200  201	То же  То же	То же  То же	4-6  7-9	57  49	40  48	-  -	-  -	3  3	100  100
202  203	То же То же	То же То же	10-14  15-18	59  68	38  30	-  -	-  -	3  2	100  100
204  205  206	То же  Камера толкателя  То же	То же То же То же	19-20  Уголь  4-6	72  33  40	26  62  55	-  -  -	-  4  4	2  1  1	100  100  100
207	Камера толкателя	Стены бетонные с бетонным сводом	7-9	31	63	-	5	1	100
208	То же	То же	10-14	38	56	-	4	2	100
209	То же	То же	15-18	47	49	-	3	1	100
2)0	То же	То же	19-20	52	44	-	3	1	100
211	Камера опрокидывателя	Стены, плоское пе- рекрытие и свод - железобетонные	Уголь	25	70	-	4	1	100
212	То же	То же	4-6	40	56	-	3	1	100
213	То же	То же	7-9	29	66	-	4	1	100
214	То же	То же	10-14	35	61	-	3	1	100
215	То же	То же	15-18	47	50	-	2	1	100
216	То же	То же	19-20	52	45	-	2	1	100
217	Камера разгрузки	Стены и обратный свод бетонные	Уголь	46	45	-	7	2	100
218	То же	То же	4-6	54	37	-	7	2	100
219	То же	То же	7-9	43	48	-	8	2	100
220	То же	То же	10-14	53	39	-	6	2	100
221	То же	То же	15-18	63	30	-	5	2	100
222	То же	То же	19-20	69	26	-	4	1	100
223	Яма для разгрузки	Стены железобетон- ные, днище бетонное с рельсом	Уголь	28	72	-	-	-	100
224  225	То же  То же	То же  То же	4-6  7-9	36  29	64  71	-  -	-  -	-  -	100  100
226	То же	То же	10-14	38	62	-	-	-	100
227	То же	То же	15-18	42	58	-	-	-	100
228 229	То же  Камера медпункта, диспетчера, ожида- ния, горноспасатель- ного пункта, для хранения запасных частей	То же  Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	19-20  Уголь	47  37	53  53	-  -	-  -	-  -	100  100
230  231  232  233  234  235	То же  То же  То же  То же  То же  Раздаточная камера В. М.	То же  То же То же То же То же  То же	4-6  7-9  10-14  15-18  19-20  Уголь	52  45  55  59  64  39	48  55  45  41  36  61	-  -  -  -  -  -	-  -  -  -  -  -	-  -  -  -  -  -	100  100  100  100  100  100
236 237 238 239	То же  То же То же То же	То же То же То же То же	4-6  7-9  10-14  15-18	43  36  45  51	57  64  55  49	-  -  -  -	-  -  -  -	-  -  -  -	100  100  100  100
240 241	То же  Камера скипового загрузочного устройства	То же  Бетон и железобетон	19-20  Уголь	56  60	44  39	-  -	-  1	-  -	100  100
242 243 244 245 246	То же То же То же То же То же	То же То же То же То же То же	4-6  7-9  10-14  15-18  19-20	46  46  54  61  65	53  53  45  38  34	-  -  -  -  -	1  1  1  1  1	-  -  -  -  -	100  100  100  100  100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

А. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ И ШУРФЫ

	Диаметр	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в м, до	в свету, в куб. м, до	Материал и тип крепи	крепи, мм, или число венцов на	коэффициент крепости по Протодьяконову
				1 м	уголь	2-3
Вертикальные стволы круглого сечения

а) При оставлении колец временного крепления Бетон

1	4	12,6	Бетон	300	-	134
2	5	19,6	То же	300	-	107
3	5	19,6	То же	350	-	109
4	5	19,6	То же	400	-	115
5	6	28,3	То же	400	-	95
6	6	28,3	То же	500	-	100
7	7	38,5	То же	400	-	81
8	7	38,5	То же	500	-	85
9	4	12,6	Железобетон	300	-	163
10	5	19,6	То же	300	-	131
11	5	19,6	То же	350	-	137
12	5	19,6	То же	400	-	146
13	6	28,3	То же	400	-	121
14	6	28,3	То же	500	-	130
15	7	38,5	То же	400	-	103
16	7	38,5	То же	500	-	111
б) Без оставления колец временного крепления

17	4	12,6	Бетон	300	-	110
18	5	19,6	То же	300	-	88
19	5	19,6	То же	350	-	90
20	5	19,6	То же	400	-	95
21	6	28,3	То же	400	-	79
22	6	28,3	То же	500	-	83
23	7	38,5	То же	400	-	69
24	7	38,5	То же	500	-	72
25	4	12,6	Железобетон	300	-	138
26	5	19,6	То же	300	-	112
27	5	19,6	То же	350	-	117
28	5	19,6	То же	400	-	125
29	6	28,3	То же	400	-	105
30	6	28,3	То же	500	-	113
31	7	38,5	То же	400	-	91
32	7	38,5	То же	500	-	98
Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения

					-
33  34	-  -	3,5  7	Венцы из круглого леса	Сплошная  То же	-  -	117  106
35	-		То же	То же	-	83
36	-	10	То же	То же	-	67
37	-	14	То же	То же	-	196
38	-	5	Венцы из брусьев	То же	-	189
39	-	6	То же	То же	-	167
40	-	8	То же	То же	-	136
41	-	10	То же	То же	-	111


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Б. НАКЛОННЫЕ СТВОЛЫ ШАХТ

	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	в свету, в кв. м, до	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или число рам на	коэффициент крепости по Протодьяконову
			1 м	уголь	2-3
Наклонные стволы с углом наклона 13-30 градусов

42  43  44	6  8  8	Сосна, неполный дверной оклад То же  То же	2  3  4	63  63  69	77  76  83
45	8	То же	Сплошная	68	82
46	10	То же	То же	65	79
47	5	Стены бетонные с бетонным сводом	250/170	105	122
48  49	8  5	То же  Стены железобетонные с железобетонным сводом	300/200  250/170	92  125	104  142
50  51	8  7	То же  Трапецеидальные металлические рамы	300/200  2	109  77	119  88
Наклонные стволы с углом наклона от 31 до 45 градусов

52	6	Сосна, неполный дверной оклад	2	63	81
53  54	8  8	То же  То же	3  4	66  73	83  90
55  56  57  58	10  6  8  8	То же  Сосна, полный дверной оклад  То же  То же	Сплошная  2  3  4	72  70  79  88	89  87  96  106
59	10	То же	Сплошная	88	105
Наклонные стволы с углом наклона свыше 45 градусов

60  61	8  8	Деревянные сплошные венцы из круглого леса  То же, венцы из брусьев	4,5; 5  5,6; 6,3	102  171	116  186


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

В. СОПРЯЖЕНИЕ СТВОЛОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ

№№	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	в свету, в	Материал и тип крепи	крепи, в мм,	коэффициент крепости по Протодьяконову
	кв. м, до		или число рам на 1 м	уголь	2-3
62  63  64  65  66  67  68  69  70	10  10  14  14  20  25  13  20  25	Стены бетонные с бетонным сводом  То же То же  То же  То же  То же  Стены железобетонные с железобетонным сводом  То же  То же	350/230  400/270  350/230  400/270  400/300  400/300  400/230  400/270  400/270	89  93  76  81  64  57  93  82  72	115  119  99  105  79  71  117  96  85


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Г. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ (околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок)

№№	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	в свету, в	Материал и тип крепи	крепи, в мм,	коэффициент крепости по Протодьяконову
	кв. м, до		или число рам на 1 м	уголь	2-3
71  72  73	4  4  4	Сосна, неполный дверной оклад  То же То же	1  2  3	42,9  48,7  53,8	57,4  65  71
74	4	Сосна, неполный дверной оклад	4	59,6	78
75	4	То же	Сплошная	66	87
76	5	То же	1,5	40	55
77	5	То же	2	42,5	57,4
78	5	То же	3	46,6	63
79	5	То же	4	50,8	68
80	5	То же	Сплошная	54,4	75
81	6	То же	3	44,4	59,6
82	6	То же	4	48,9	65
83	6	То же	Сплошная	50,7	67
84	10	То же	То же	49,4	58,2
85	12	То же	То же	47,4	56,2
86  87	5  5	Сосна, полный дверной оклад  То же	1,5  2	44,7  49,5	58,6  63
88	5	То же	3	58,6	73
89	5	То же	4	68	83
90	5	То же	Сплошная	72	88
91  92	6  6	То же  То же	2  3	49,1  59,5	64  75
93	6	То же	4	70	86
94  95  96  97  98	5  8  10  16  5	Стены бетонные с бетонным сводом То же  То же  То же  Стены бетонные, перекрытие из металлических балок и бетонных сводиков	250/170  300/200  350/230  450/300  250/200	74  60  62  56,1  86	89  68  70  63  103
99  100	7  10	То же То же	300/200  350/300	80  74	96  83
101	14		400/360	74	87
102	5	Стены бетонные с бетонными сводами (прямыми и обратными)	250/200  250	85	103
103	6	То же	250/200  200	80	97
104	9	То же	300/250  250	74	84
105	14	То же	300/250  250	74	89
106	10	Стены железобетонные с железобетонным сводом	250/200	90	106
107  108  109	8  10  15	То же То же То же	300/200  350/230  400/300	77  78  73	86  87  85
110  111  112	7  9  12	Трапецеидальные металлические рамы  То же  То же	2  3  2,5	55  54,4  50,4	69  61  56,7
113		Металлические арки	1,5	-	71
114	8	То же	2	-	66


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Д. НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ

№№	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	в свету, в	Материал и тип крепи	крепи, в мм,	коэффициент крепости по Протодьяконову
	кв. м, до		или число рам на 1 м	уголь	4-6
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13-30 градусов

115	4	Сосна, неполный дверной оклад	1	43,6	53,1
116	4	То же	1,5	46,5	56,7
117	4	То же	2	49,4	60
118	4	Сосна, неполный дверной оклад	3	55,2	68
119	4	То же	4	61	75
120	4	То же	Сплошная	68	86
121	5	То же	2	44,8	53,2
122	5	То же	3	49,6	58,6
123	5	То же	Сплошная	59,8	71
124	6	То же	2	41,2	49,3
125	6	То же	3	45,7	54,3
126 127 128	6  6  5	То же  То же  Сосна, полный дверной оклад	4  Сплошная  То же	50,2  52,5  75	59,2  62  84
129	6	То же	То же	74	83
130	5	Стены бетонные с бетонным сводом	250/170	77	86
131  132	8  5	То же  Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/200  250/180	63  91	71  101
133	8	То же	300/220	89	98
134  135  136	8  7  7	То же  Трапецеидальные металлические рамы  Металлические рамы — арки	350/280  2  1,5	85  59,3  60	94  66  67
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона от 31 до 45 градусов

137  138  139  140	4  4  4  4	Сосна, неполный дверной оклад  То же То же То же	1  1,5  2  3	45,1  48  51,6  57,4	50,1  53,8  57,5  65
141	4	То же	4	63	73
142	4	То же	Сплошная	71	82
143	5	То же	2	44,2	50,8
144	5	То же	3	49	56,8
145	5	То же	4	53,8	69
146  147  148  149  150 151	5  6  6  6  6  8	То же То же То же То же То же То же	Сплошная 2  3  4  Сплошная  3	60  42,2  46,6  51,6  53,8  44	71  48  53,3  58,7  61  50,2
152  153  154  155	8  4  4  4	То же  Сосна, полный дверной оклад  То же  То же	4  1  2  3	49,4  48,9  58  72	56,4 55,1  63  78
156	4	То же	4	84	92
157	4	То же	Сплошная	90	98
158	5	То же	2	52,7	58,1
159	5	То же	3	62	69
160	5	То же	4	72	80
161  162  163	5  6  6	То же То же То же	Сплошная  2  3	77  46,2  53,8	85 51,4  59,5
164	6	То же	4	62	68
165  166	6  8	То же То же	Сплошная  3	69  58,1	76  64
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх - скат с углом наклона 31-45 градусов

167	3,3	Сосна, полный дверной оклад	1,5	48,9	55,4
168	3,3	То же	2	56,3	64
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх, - скат с углом наклона свыше 45 градусов

169	3,3	Сосна, полный дверной оклад	1,5	77	83
170	3,3	То же	2	86	91
Печи и просеки

171	1,7-2,9	Сосна - две стойки под распил	1,5	15,8	-
Наклонные выработки, проходимые сверху вниз - наклонный квершлаг, уклон ходок с углом наклона 13-30 градусов

172	4	Сосна, неполный дверной оклад	1	45,1	57,4
173	4	То же	1,5	48	61
174	4	То же	2	50,9	65
175	4	То же	3	56,7	73
176	4	То же	4	63	81
177	4	То же	Сплошная	71	92
178	5	То же	2	45,4	56,8
179	5	То же	3	50,2	62
180	5	То же	4	55	68
181	5	То же	Сплошная	60	75
182  183	6  8	То же  То же	2  3	42,6  49,8	53,8  62
184	8	То же	4	56,7	70
185  186	8  5	То же  Сосна, полный дверной оклад	Сплошная  То же	58,9  74	73  94
187	6	То же	То же	67	84
188	8	То же	То же	67	00
189	5	Стены бетонные с бетонным сводом	250/170	78	00 90
190	5	То же	250/170'	69	80
191  192	8  4	То же  Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/200  250/200	64  84	75  111
193	. 5	То же	250/200	91	105
194	6	То же	350/240	91	103
195	8	То же	350/280	87	99
196	7	Металлические рамы	2	69	79
197	7	Металлические арки	1,5	69	79
Наклонные выработки, проходимые сверху вниз, - наклонный квершлаг, уклон, ходок с углом наклона 31-45 градусов

198	4	Сосна, неполный дверной оклад	1	48	61
199  200	4  4	То же  То же	1,5  2	53,3  53,8	65  68
201	4	То же	3	60	76
202	4	То же	4	66	83
203	4	То же	Сплошная	73	92
204	5	То же	2	46	61
205	5	То же	3	50,8	67
206	5	То же	4	55,6	73
207	5	То же	Сплошная	60	81
208	6	То же	2	44,8	59,2
209	6	То же	3	49 3	65
210	6	То же	4	54,3	70
211	8	То же	Сплошная	53,1	69
212  213	8  4	То же  Сосна, полный дверной оклад	3  1; 1,5	46,5  54,2	61  71
214	4	То же	2	63	79
215	4	То же	3	74	91
216	4	То же	4	87	103
217	4	То же	Сплошная	92	109
218	5	То же	2	54,9	69
219	5	То же	3	65	79
220	5	То же	4	75	89
221	5	То же	Сплошная	79	94
222	6	То же	2	55,2	69
223	6	То же	3	66	81
224	6	То же	4	77	92
225	8	То же	3	60	74
226	8	То же	Сплошная	71	86


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Е. УЗЛЫ И ПРИЕМНЫЕ ПЛОЩАДКИ

№№	Сечение		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п.	в свету, в	Материал и тип крепи	крепи, в мм,	коэффициент крепости по Протодьяконову
	кв. м, до		или число рам на 1 м	уголь	4-6
227	8	Сосна, полный дверной оклад	Сплошная	53,2	64
228	10	То же	То же	49,5	58,9
229	8	Стены бетонные с бетонным сводом	400/270	72	88
230	10	То же	400/270	63	75
231	12	То же	400/300	57,6	66
232  233	15  8	То же  Стены железобетонные с железобетонным сводом	400/300  400/270	52,4  90	65  108
234	10	Тоже	400/270	79	93
235	12	То же	400/300	72	81
236	15	То же	400/300	67	79


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Ж КАМЕРЫ

	Предель	Наименование и		Толщина	Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п.	ный объем в	характеристика выработок	Материал и тип крепи	крепи, в мм, или	коэффициент крепости по Протодьяконову
	свету, в куб. м			число рам на 1 м	уголь	4-6
237	40	Камера - кладовая	Сосна, неполный дверной оклад	3	47,4	50
238	25	Камера - кладовая	Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками	300/240	122	131
239	300	Камера (насосная, электроподстанция для чистки вагоне- ток, противопожар- ного оборудования и материалов, опрокидывателя и толкателя)	То же	300/240;  350/260	80	'87
240	50	Камера медпункта, диспетчера	То же	300/240	71	80
241	100	То же	То же	350/260	97	105
242	150	Камера ожидания	То же	300/240	93	101
243	550	Камера противопо- жарного оборудова- ния и материалов	То же	350/260;  400/300	75	83
244	25	Камера - кладовая	Стены бетонные с бетонным сводом	300/240	84	107
245	100	Камера медпункта, диспетчера	То же	300/240;  350/230	76	97
246	150	Камера ожидания	То же	300/200	70	91
247	600	Камера противопо- жарного оборудова- ния и материалов	То же	350/230	58,6	74
248	650	Камера (насосная, гараж, электростан- ция, для чистки вагонеток, противо- пожарного оборудо- вания и материалов, опрокидывателя и толкателя)	То же	350/230	55	71
249	900	То же	То же	400/270	47,6	58,3
250	250	Камера скипового загрузочного устройства	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	400/400	-	109
251	250	Камера скипового загрузочного устройства	Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками	500/500	-	125
252	400	То же	То же	400/400	-	110
253	400	То же	То же	500/500	-	121
254	250	То же	Стены железобетон- ные, перекрытие бе- тонными сводиками между металличе- скими балками	400/400	-	157
255	250	То же	То же	500/500	-	175
256	400	То же	То же	400/400	-	137
257	400	То же	То же	500/500	-	168
258	945	Типовой динамит- ный склад альвеолярного типа емкостью 180-960 - 1980 кг	То же	500/500	-	146
259	-	Односторонний стрелочный перевод для горизонтальных выработок, колея 600-750 мм	Рельсы Р-18	Комплект	-	490
260	-	То же	Рельсы Р-24	То же	-	730
261	-	То же	Рельсы Р-33	То же	-	990
262	-	Односторонний стрелочный перевод для горизонтальных выработок, колея 900 мм	Рельсы Р-18	То же	-	610
263	-	То же	Рельсы Р-24	То же	-	880
264	-	То же	Рельсы Р-33	То же	-	1280


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТОМ I ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 1 куб. м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СВЕТУ НА ШАХТАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

ТАБЛИЦА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ

			Коэффи-	Удельный вес, %
№№ п. п.	Наименование горных выработок	Вид крепи	циент крепости по Протодья- конову	про- ходка	креп- ление	арми- ровка	водо- отливная канавка	настилка пути	итого
1	Вертикальные стволы круглого сечения, при оставлении колец временного крепления	Бетон	2-3	48	36	16	-	-	100
2	То же	Железобетон	2-3	38	49	13	-	-	100
3	То же, без оставле- ния колец времен- ного крепления	Бетон	2-3	37	43	20	-	-	100
4	То же	Железобетон	2-3	28	57	15	-	-	100
5	Стволы прямоуголь- ного сечения	Сосна. Венцы из круглого леса	2-3	35	50	15	-	-	100
6	То же	Венцы из брусьев	2-3	22	68	10	-	-	100
7	Наклонные стволы с углом наклона до 30 градусов	Сосна	Уголь	27	50	-	3	20	100
8	То же	То же	2-3	35	45	-	4	16	100
9	То же	Бетон	Уголь	29	53	-	5	13	100
10	То же	То же	2-3	37	48	-	4	11	100
11	То же	Железобетон	Уголь	21	64	-	2	13	100
12	То же	То же	2-3	27	59	-	3	11	100
13	То же	Металл	Уголь	25	58	-	3	14	100
14	То же	То же	2-3	34	51	-	3	12	100
15	Наклонные стволы с углом наклона от 31 градус	Сосна	Уголь	27	53		3	17	100
16	То же	То же	2-3	38	47	-	2	13	100
17	Наклонные стволы с углом наклона более 45 градусов	Венцы из круглого леса	Уголь	63	15	22	-	-	. 100
18	То же	То же	2-3	68	13	19	-	-	100
19	То же	Венцы из брусьев	Уголь	78	10	12	-	-	100
20	То же	То же	2-3	80	8	12	-	-	100
21	Сопряжение ствола круглого сечения с околоствольным двором	Бетон	Уголь	43	45	-	2	10	100
22	То же	То же	2-3	53	37	-	2	8	100
23	То же	Железобетон	Уголь	34	57	-	1	8	100
24	То же	То же	2-3	44	49	-	1	6	100
25	Околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок	Сосна	Уголь	27	51	-	4	18	100
26	То же	То же	2-3	39	43	-	3	15	100
27	То же	Бетон	Уголь	31	55	-	2	12	100
28	То же	То же	2-3	41	48	-	1	10	100
29	То же	Железобетон	Уголь	27	60	-	2	11	100
30	То же	То же	2-3	34	54	-	2	10	100
31	То же	Металлические рамы	Уголь	22	60	-	2	16	100
32	То же	То же	2-3	32	52	-	2	14	100
33	Наклонные выработки	Сосна	Уголь	30	50	-	5	15	100
34	То же	То же	2-3	35	47	-	4	14	100
35	То же	Бетон	Уголь	30	53	-	4	13	100
36	То же	То же	2-3	37	48	-	4	11	100
37	То же	Металл	Уголь	31	52	-	3	14	100
38	То же	То же	2-3	38	47	-	3	12	100
39	Скат	Сосна	Уголь	33	67	-	-	-	100
40	То же	То же	2-3	36	64	-	-	-	100
4)	Узлы и приемные площадки	То же	Уголь	26	57	-	4	13	100
42	То же	То же	2-3	33	52	-	4	11	100
43	То же	Бетон	Уголь	37	49	-	3	11	100
44	То же	То же	2-3	46	42	-	2	10	100
45	То же	Железобетон	Уголь	29	60	-	2	9	100
46	То же	То же	2-3	37	53	-	2	8	100
47	Камера (кладовые, медпунктов, ожидания, насосные, противопожарного оборудования и пр.)	Бетон	Уголь	42	51	-	2	5	100
48	То же	То же	2-3	52	42	-	2	4	100
49	Камеры скипового загрузочного устройства	То же	2-3	23	77	-	-	-	100
50	То же	Железобетон	2-3	17	83	-	-	-	100
51	Динамитный склад	Бетон	2-3	26	74	-	-	-	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости надземных зданий и сооружений, специфических для предприятий угольной промышленности, и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий угольной промышленности: жилых и общественных зданий, торговых предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта, здравоохранения, связи, водопроводно-канализационных сооружений и других зданий и сооружений - следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из следующих трех отделов:

отдел 1 - Индивидуальные комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт;

отдел 2 - Типовые комплексы надземных зданий и сооружений угольных шахт;

отдел 3 - Центральные и групповые обогатительные фабрики и брикетные фабрики.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены в сборнике по территориальным поясам.

Для Кузнецкого, и Карагандинского угольных бассейнов применяется поправочный коэффициент К = 1,05 к восстановительной стоимости 2-го территориального пояса, а для Интинского месторождения (Коми АССР) К = 1,18 к 4-му поясу.

Для объектов, расположенных на территории севернее Полярного круга (10-й территориальный пояс), показатели восстановительной стоимости в сборнике № 3 не приводятся. Восстановительная стоимость указанных зданий устанавливается по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам приведено в Обшей части к сборникам.

4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, помещенные в отделах 1, 2 и 3 настоящего сборника, приведены для надземных зданий и сооружений шахтной поверхности, угольных разрезов, центральных и групповых обогатительных фабрик и брикетных фабрик, специфических для угольной промышленности, - копры шахтные, здания надшахтные, здания подъемных машин, здания лебедок, эстакады, галереи, тоннели, запасные выходы и коридоры, бункера, угольные ямы, склады, здания обогатительных устройств, канатные дороги, погрузочные и перегрузочные станции, здания вентиляторов и калориферов, промкомбинаты и мастерские, административно-бытовые комбинаты, конторы, химические лаборатории, проборазделочные, экспедиции, объекты типовой сблокированной шахтной поверхности и т. д. При этом:

а) восстановительная стоимость, приведенная в отделе 1, включает стоимость индивидуальных комплексов надземных зданий и сооружений шахт, а также зданий и сооружений обогатительных фабрик и карьеров со всеми внутренними устройствами в пределах здания (рельсовых путей в пределах зданий, в тоннелях, по эстакадам и т. п., смотровых колодцев, теплофикационных и кабельных каналов, внутренних санитарно-технических работ и электроосвещения) с учетом накладных расходов, плановых накоплений, лимитированных и других затрат;

б) восстановительная стоимость, приведенная в отделе 2, включает стоимость типовых комплексов надземных зданий и сооружений сблокированной поверхности шахт с учетом санитарно-технических работ и электроосвещения, внутренних устройств, фундаментов под оборудование, надшахтных копров, дымовых труб, боровов, внешних вентиляционных и калориферных каналов, диффузоров и др., а также накладных расходов, плановых накоплений, лимитированных и других затрат;

в) восстановительная стоимость, приведенная в отделе 3, включает стоимость зданий и сооружений центральных и групповых обогатительных фабрик и брикетных фабрик с учетом стоимости санитарно-технических работ, электроосвещения, фундаментов под оборудование и внутренних устройств, а также накладных расходов, плановых накоплений, лимитированных и других затрат.

5. Восстановительная стоимость зданий и сооружений, помещенная во всех отделах настоящего сборника, включает в себя, кроме перечисленных в п. 4 расходов, также разные сопутствующие затраты: на отвод и на освоение участка; на вертикальную планировку и благоустройство площадки; на очистку территории от мусора; на проектно-изыскательские работы; затраты, связанные с применением сдельно-премиальной системы оплаты труда рабочих; удорожание производства работ в зимнее время, затраты на содержание дорог в летний и зимний периоды, на время строительства; на содержание дирекции строящихся предприятий и технический надзор; на строительство временных зданий и сооружений за вычетом возврата и др.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

6. Определение объемов надземных зданий и сооружений угольных шахт следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в Общей части к сборникам.

7. Полная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением его объема на восстановительную стоимость единицы измерения. При этом должны учитываться поправки, приведенные в технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

8. Восстановительная стоимость зданий и сооружений, помещенных в отделах 1, 2 и 3 настоящего сборника, приведена для II и III климатических районов.

Стоимость зданий и сооружений, расположенных в I климатическом районе (за исключением объектов, расположенных в районах Крайнего Севера), должна быть увеличена на 7 %, а для объектов, расположенных в районах Крайнего Севера, на 12 %. Стоимость зданий и сооружений, расположенных в IV климатическом районе, должна быть уменьшена на 3 %.

Распределение отдельных частей территории СССР на климатические районы приведено в Общей части к сборникам.

9. В восстановительной стоимости зданий и сооружений, приведенной в отделе 1 настоящего сборника, не включена стоимость фундаментов под оборудование, которая определяется по табл. 98.

В восстановительную стоимость зданий и сооружений, приведенную в отделах 2 и 3 настоящего сборника, включена стоимость устройства фундаментов под оборудование, в процентах к восстановительной стоимости всего здания или сооружения.

При необходимости определения восстановительной стоимости здания или сооружения без затрат на устройство фундаментов под оборудование приведенная в таблице восстановительная стоимость должна быть соответственно снижена.

Например, восстановительная стоимость здания подъемных машин основного клетевого подъема типовой поверхности шахт производительностью 600-1200 тыс. т в год для 2-го территориального пояса должна определяться по табл. 116 настоящего сборника из расчета 14,8 руб. за 1 куб. м с учетом устройства фундаментов под оборудование.

Стоимость 1 куб. м этого здания без учета стоимости фундаментов под оборудование согласно примечанию к табл. 116 составит:

14,8 х (100 - 29) / 100 = 10,5 руб.

При этом «Прочие работы» в таблице удельных весов отдельных конструктивных элементов снижаются на 29 % согласно примечанию к табл. 116.

10. Восстановительная стоимость отдельных сооружений - надшахтных копров, маневровых устройств, бункеров, полубункерных и скреперных складов, цистерн для горючих и некоторых других сооружений - приведена в сборнике за 1 куб. м древесины, железобетона, бетона, каменной кладки или за 1 т металла в деле. При отсутствии на местах данных, дающих возможность определить объем этих сооружений по указанным выше измерителям, следует пользоваться усредненными данными, приведенными во вспомогательных таблицах № 1-9 (стр. 11 сл.).

Примеры пользования сборником

Пример 1. Требуется переоценить надшахтный стальной копер высотой 35 м на бетонном фундаменте, с обшивкой.

Шахта расположена в Кемеровской области. Согласно Общей части к сборникам Кемеровская область относится ко 2-му территориальному поясу и I климатическому району.

Сначала определяем полную восстановительную стоимость копра. Согласно табл. 1, графа «з» настоящего сборника восстановительная стоимость копра указанной выше характеристики составляет 490 руб. за 1 т металла в деле.

Проекта копра и данных о его весе на шахте не имеется. В связи с этим для определения веса копра следует воспользоваться вспомогательной таблицей № 4, п. 2, стр. 16, согласно которой вес копра составит 35 х 1,8 = 63 т, а полная восстановительная стоимость его будет равна:

63 х 490 х 1,07 х 1,05 = 34683 руб.

где 63 - вес копра в т;

490 - стоимость за 1 г в руб.;

1,07 - коэффициент увеличения стоимости для I климатического района (см. п. 8 Технической части);

1,05 - коэффициент увеличения стоимости для объектов Кузнецкого угольного бассейна (см. п. 3 Технической части).

Затем определяем стоимость сооружения с учетом его износа, для подсчета которого составляется следующая расчетная таблица:

№№ п. п.	Наименование видов работ	Удельный вес конструктивных элементов	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
		а	б	в
1  2	Фундаменты Металлические конструкции	7  84	20  20	1,4  16,8
3  4	Отделочные работы Прочие работы	2  7	50  50	1,0  3,5
	Итого	100	-	22,7
В графе «а» помещаются удельные веса отдельных конструктивных элементов, приведенные в табл. I (графа «з»), в графе «б» указываются проценты износа конструктивных элементов, определенные инвентаризационной комиссией; в графе «в» приведен удельный износ отдельных конструктивных элементов, который получается от умножения данных графы «а» на данные графы «б».

В этом примере износ копра составляет 22,7 %, а стоимость его с учетом износа будет равна 34683 х (100 - 22,7) / 100=26810 руб., или округленно 26800 руб.

Пример 2. Требуется переоценить надшахтное здание с металлическим каркасом, объемом 2750 куб. м в блоке с породоотборкой и аккумулирующими бункерами, с бутобетонными фундаментами и стенами, состоящими из металлического каркаса с заполнением кирпичом; перекрытие железобетонное.

Шахта расположена в Воркутинском месторождении на территории Коми АССР. Воркутинское месторождение расположено севернее Полярного круга и, согласно Общей части к сборникам, относится к 7-му территориальному поясу и I климатическому району.

Восстановительная стоимость надшахтного здания в соответствии с Общей частью к сборникам определяется по показателям для 7-го территориального пояса. Восстановительная стоимость надшахтного здания указанной выше характеристики должна быть определена по табл. 6 (графа «в») настоящего сборника из расчета 950 руб. за 1 т металла.

Согласно имеющимся на шахте проектным данным, вес металла в тоннах, приходящийся на 1 м3 здания, составляет 0,027 т, а на все здание в целом 2750 х 0,027 = 74,3 т.

Полная восстановительная стоимость этого здания составит

74,3 х 950 х 1,12 = 79055 руб.

где 74,3 - вес металла в т; 950 - стоимость за 1 т в руб.; 1,12 - коэффициент увеличения стоимости для I климатического района (см. п. 8 технической части).

Если принять условно, что износ здания при переоценке установлен в 25 %, то оценочная стоимость его с учетом износа составит

79055 х 0,75 =59291 руб., или округленно 59300 руб.

Пример 3. Требуется переоценить утепленную деревянную галерею на бутовых фундаментах, длиной 25 м и шириной 4,5 м.

Шахта расположена в Тульской области, которая, согласно Общей части к сборникам, относится к 1-му территориальному поясу и II климатическому району.

Восстановительная стоимость галереи указанной выше характеристики должна быть определена по табл. 15 графа «в» настоящего сборника из расчета 111 руб. за 1 куб. м древесины в деле.

Проекта галереи и данных об объеме древесины на шахте не имеется. В связи с этим для определения объема древесины следует воспользоваться вспомогательной таблицей № 3 п. 2 и примечаниями к ней, согласно которым объем древесины по галерее составит

25 (1,15 + 0,20 х 2 + 0,30) = 46,3 м3

а полная восстановительная стоимость ее равна

46,3 х 111=5139 руб.

Если принять условно, что износ галереи при переоценке установлен в 22 %, то восстановительная стоимость ее с учетом износа составит

5139 х 0,78 = 4008 руб., или округленно 4000 руб.

Примечание. Как правило, износ специализированных зданий и сооружений определяется пропорционально отработанным запасам.

Приведенный в примере 1 порядок исчисления износа по физическому состоянию применяется только в тех случаях, когда он превышает размер износа, определенного пропорционально отработанным запасам.


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 1 для ориентировочного определения веса несущих стальных конструкций пролетных строений эстакад и галерей в кг на 1 м длины

Ширина	Про-	Тип пролетного строения
эста- кады, в м	леты, в м	сплошные балки	сплошные фермы с транспортированием понизу	сквозные фермы с транспортированием поверху
		Тип ограждающих конструкций
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
	10	295	230	285	-	-	-	-	-	-
	15	310	310	390	360	410	480	320	230	300
3	20	400	400	500	395	450	570	330	270	360
	25	490	510	635	430	530	690	370	335	460
	30	-	-	-	470	550	750	410	370	600
	10	360	290	330	-	-	-	-	-	-
	15	420	360	450	435	480	570	395	285	355
4	20	530	450	550	470	550	615	405	305	455
	25	580	525	720	495	600	750	440	380	530
	30	-	-	-	515	650	840	510	440	625
	10	415	320	340	-	-	-	-	-	-
	15	450	390	470	500	555	650	410	300	410
5	20	340	470	600	540	635	755	430	340	480
	25	640	590	760	615	700	890	490	480	560
	30	-	-	-	650	750	950	585	495	680
	10	450	330	380	-	-	-	-	-	-
	15	520	425	475	565	605	740	440	325	420
	20	610	520	675	650	685	870	475	385	540
6	25	715	650	900	685	785	1010	565	470	620
	30	-	-	-	740	885	1110	605	570	750
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

для ориентировочного определения веса стальных плоских опоо эстакад и галеоей в кг на олну пппот

Ширина	Высота	Количе-	Номер прокатного двутавра ветви (пояса) опоры
опоры, в м	опоры, в м	ство панелей, в шт.	16	18	20а	22а	24а	27а	30а	33а	36а	40а	45а	50а	55а
3,5	4	2	620	660	710	790	850	900	1020	1070	1170	1250	1400	-	-
	5	2	670	720	780	860	930	1000	1120	1200	1300	1400	1580	-	-
	6	3	830	880	950	1060	1130	1210	1350	1420	1550	1660	1870	-	-
	7	3	920	970	1040	1130	1250	1400	1480	1570	1710	1840	2070	-	-
	8	3	-	-	1110	1210	1340	1430	1550	1670	1790	1980	2210	-	-
	9	3	-	-	1250	1350	1460	1600	1710	1750	1980	2130	2440	-	-
	10	4	-	-	1370	1490	1610	1760	1930	2060	2230	2400	2700	-	-
	11	4	-	-	-	-	1780	1930	2080	2240	2400	2580	2990	-	-
	12	4	-	-	-	-	1860	2020	2180	2350	2530	2720	3150	3540	3950
	13	5	-	-	-	-	-	2150	2320	2530	2690	2970	3350	3770	4230
	14	5	-	-	-	-	-	-	2490	2690	2890	3120	3600	4030	4540
	15	5	-	-	-	-	-	-	-	2860	3100	3350	3800	4400	4750
	16		-	-	-	-	-	-	-	3020	3290	3560	4120	4800	5200
	17		-	-	-	-	-	-	-	-	3410	3710	4290	4990	5400
	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3960	4570	5220	5660
	18	7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3970	4590	5370	5800
	19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4180	4870	5430	6050
	20	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5030	5720	6270
	21	7	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	5920	6500
5	3,5	2	-	-	1050	1120	1220	1320	1360	1440	1520	1600	-	-	-
	5	2	-	-	-	-	1500	1600	1700	1820	1950	2080	2190	-	-
	6,5	2	-	-	-	-	-	1650	1930	2080	2230	2380	2560	2750	-
	12,5	4	-	-	-	-	-	-	3500	3650	3900	4100	4400	4770	-
	14	4	-	-	-	-	-	-	-	4480	4660	4900	5300	5700	-
	15,5	4	-	-	-	-	-	-	-	5000	5230	5780	6270	6700	-
	17	4	-	-	-	-	-	-	-		5660	5960	6520	7000	-
6	8  9,5	4  4	-  -	-  -	-  -	2500  -	2590  -	2670  3000	2750  3100	2900  3320	3200  3490	3400  3670	3600  3950	3860  4200	-  -
	12,5  14	4  4	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	3700  -	3880  4340	4050  4580	4320  4850	4 730  5 160	5330  5500	-  5850
	15,5  17	8  8	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	5600  -	5850 6 100	6 130 6370	6650 6850	6850 7300	7250 7800
	18,5  20	8  8	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	6840  -	7740 7440	7710 8020	8150 8700
	21,5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8060	8400	9050
	23	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8830	9350
	24.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9700	10500
Приложение к вспомогательной табл. 2 Типы ограждающих конструкций эстакад

Типы	Покрытие	Стены	Нижнее перекрытие
Тип 1
Легкие ограждающие конструкции с каркасно-панельными стенами  Легкие ограждающие конструкции с каркасно-панельными стенами	1. Рулонная кровля 2. Утепление: а) асбестоцементные полые плиты ЦНИПС (плиты АПП); б) два слоя асбестоце- ментных волнистых листов УВ, утепленных минеральные войлоком, расположение между плитами; в) армопенобетонные или армопеносиликатные плиты	а) Панели из асбестоце- ментных волнистых листов ВУ-1, утепленные изнутри прибетонирован- ной плитой из пенобето- на, пеносиликата или термиза (блоки); б) Панели из двух слоев асбестоцементных волнистых листов ВУ-1, утепленные легкими плитными утеплителями или минеральным войлоком, располагаемыми между плитами ВУ-1	1. Асфальтовый пол 2. Легкий плитный утеплитель 3. Сборный несущей настил: а) железобетонные плиты; б) армоцементные плиты;  в) армопенобетонные или армопеносиликатные плиты (без утеплителя)  4. Ходовые доски - трапы (в проходах)
Тип 2
Облегченные ограждающие конструкции с бескаркасными стенами	1. Рулонная кровля 2. Легкий плитный утеплитель  3. Сборный настил: а) железобетонные, армоцементные, армопенобетонные, армопеносиликатные (без утеплителя) плиты в узких эстакадах всех типов; б) железобетонный двухпустотный или коробчатый настил в широких эстакадах	а) Стены из дырчатого кирпича толщиной 250 мм; б) Стены из пустотелых керамических блоков толщиной 250 мм; в) Стены из пеносиликатных или пенобетонных камней толщиной 240 мм, утолщенные до 380 мм в нижней части на высоте до 0,7 м от пола	1. Асфальтовый пол 2. Легкий плитный утеплитель 3. Сборный настил: а) железобетонные, армоцементные, армопенобетонные, армопеносиликатные (без утеплителя) плиты в узких эстакадах всех типов; б) железобетонный двухпустотный или облегченный коробчатый настил в широких эстакадах
Тип 3
Тяжелые ограждающие конструкции с бескаркасными стенами	1. Рулонная кровля по асфальтовой стяжке 2. Утепление шлаком толщиной 130-150 мм  3. Сборный несущий настил: а) железобетонные плиты;  б) коробчатый настил длиной 3,5-6 м	а) Кирпичные стены толщиной 250-380 мм  б) Стены из шлакобетонных камней толщиной до 400 мм с наружной штукатуркой	1. Асфальтовый пол 2. Утепление шлаком толщиной 130-150 мм 3. Сборный железобетонный настил: а) ребристые плиты; б) коробчатый настил длиной 3,5-6 м
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

для ориентировочного определения объема древесины деревянных галерей и эстакад

№ п/п	Наименование	Объем древесины в куб. м на 1 м длины галерей и эстакад
1	Галереи и эстакады шириной до 3 м; фундаменты, стены и крыши деревянные (неутепленные)	1,35
2	То же, до 3,5 м; фундаменты бутовые, стены и крыша деревянные (неутепленные)	1,15
3	То же, до 3 м; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные, опоры металлические, стены и крыша деревянные (неутепленные)	0,85
Примечания.

1 При ширине галерей и эстакад более 3 м (или 3,5 м) объем древесины на каждые 0,5 м ширины сверх указанной выше следует увеличивать на 0,2 куб. м.

2. Для утепленных галерей объем древесины увеличивается на 0,3 куб. м.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4 для ориентировочного определения веса металлических копров

№ п/п	Наименование	Вес 1 м копра в т
1	Копры металлические высотой до 30 м	2
2	То же, свыше 30 м	1,8
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5 для ориентировочного определения объема древесины деревянных копров

Наименование	Объем древесины в куб. м на 1 м копра
Копры деревянные высотой до 20 м	3,5
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

для ориентировочного определения расхода металла или древесины надшахтных зданий и зданий дробилок

№ п/п	Наименование	Объем древесины, в куб. м на 1 куб. м здания	Вес металла, в т на 1 куб. м здания
1	Надшахтные здания объемом до 300 куб. м, фундаменты бутовые и бетонные, стены, перекрытие и	0,2	-
2	То же, до 3000 куб. м, фундаменты бетонные, стены - металлический каркас, перекрытия железобетонные по металлическим балкам..	-	0,025
3	Здания дробилок объемом до 1000 куб. м, фундаменты бетонные, стены - металлический каркас, перекрытия железобетонные по металлическим балкам	-	0,035
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

для ориентировочного определения объема всех видов кладки и бетона угольных скреперных складов с бутобетонными стенами и железобетонными перекрытиями

№ п/п	Наименование	Объем кладки, в куб. м на I т емкости складов
1	Угольные скреперные склады емкостью до 1000 т с головными столбами и тоннелями от воронки бункера до погрузочной галереи	0,65
2	То же, емкостью от 1000 т и выше	0,5
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8

для ориентировочного определения объема бетона угольных скреперных складов с бетонными стенами и железобетонными перекрытиями

№ п/п	Наименование	Объем бетона в куб. м на 1 т емкости складов
1	Угольные скреперные склады емкостью до 1000 т с головными столбами и тоннелями от воронки бункера до погрузочной галереи	0,5
2	То же, емкостью от 1000 г и выше	0.4
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9 для ориентировочного определения расхода древесины деревянных градирен

Наименование	Расход древесины в куб. м на 1 кв. м площади орошения
Градирни площадью орошения до 15 куб. м - резервуар из бутового камня , днище бетонное, башня деревянные	0,9


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

КОПРЫ НАДШАХТНЫЕ

Характеристика сооружений

Тип I. Фундаменты - деревянные стулья; каркас и обшивка деревянные.

Тип II. Фундаменты бетонные и бутобетонные; каркас копра и обшивка деревянные.

Тип III. Фундаменты бетонные; каркас металлический без обшивки.

Тип IV. Фундаменты бетонные; каркас металлический с обшивкой.

Тип V. Фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены - каркас железобетонный с заполнением кирпичом и железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ (графы «а» - «в»), 1 т МЕТАЛЛА (графы «г»—«з»), 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графы «и», «к»), в руб.

Таблица 1

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
пояса	Высота в м	куб. м железобетона в деле
	до 10	до 20	до 20	до 20	до 40	более 40	до 20	до 40	200-300	500-700
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	97	85	131	436	415	395	569	481	94	75
2	99	87	134	445	423	403	580	490	95	77
3	105	92	141	471	448	427	610	519	101	81
4  5	109  125	95  109	147  168	489  559	465  531	442  506	640  730	538  620	105  120	84  96
6  7  8  9	130  144  193  201	113  126  169  176	174  194  259  270	580  650  860  900	552  610  820  850	525  585  780  810	760  840  1130  1170	640  710  950  990	124  138  185  193	100  111  149  155
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 1)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов-работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты	4	18	5	7	10
2	Каркас	61	66	-	-	2
3	Железобетонные конструкции	-	-	-	-	74
4	Металлические конструкции	-	-	92	84	-
5	Крыша и кровля	4	2	-	-	1
6	Полы	-	-	-	-	1
7	Проемы	4	1	-	-	5
8	Отделочные работы	-	-	3	2	3
9	Прочие работы	27	3	-	7	4
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БАШНИ ДЛЯ ШКИВОВ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 2

Территориальные пояса	Стоимость
1	16,5
2	16,8
3	17,8
4	18,5
5	21,1
6	21,9
7	24,4
8	32,7
9	34,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 2)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	15
2	Стены	50
3	Металлические конструкции	8
4	Перекрытия	12
5	Крыша и кровля	2
6	Полы	3
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	4
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Характеристика зданий

А. Здания без подвалов.

Тип I. Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасно-засыпные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные и шлакоблочные; перекрытие железобетонное

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные и шлакоблочные; перекрытие железобетонное; фермы металлические.

Тип. IV. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; крыша - армопенобетонные плиты по металлическим фермам.

Б. Здания с подвалами

Тип V. Фундаменты и стены подвала бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные и бутовые; перекрытия железобетонные; фермы металлические.

Тип VI. Фундаменты и стены подвала бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, перекрытие над подвалом железобетонное; крыша из сборных железобетонных плит по металлическим фермам.

Тип VII. Сблоченные здания; фундаменты и стены подвала бутовые и бутобетонные; стены кирпичные и шлакоблочные; перекрытие над подвалом железобетонное; перекрытие чердачное деревянное и железобетонное по металлическим балкам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 3

Террито- риальные	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип	VI тип	VII тип
пояса	Объем зданий в куб. м
	300- 400	400- 600	601- 1000	600- 1000	1001-  2000	2001-  2400	1800- 2000	1050-  1200	1201- 1700	1701- 2500	2501- 4700	4701- 9000	9001- 12000	12001- 15500	2700-  4000	4001-  6000	6001-  8500	2000-  3500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	10,7	15,4	13,7	14,9	12,1	8,8	11,3	15	12,8	10,7	10,4	9,5	9,2	8,5	10,3	9,4	7,9	13,2
2	10,9	15,7	13,9	15,2	12,3	9	11,6	15,3	13,1	10,9	10,6	9,7	9,3	8,7	10,5	9,6	8,1	13,4
3	11,6	16,6	14,8	16,1	13	9,5	12,2	16,2	13,8	11,6	11,2	10,3	9,9	9,2	11,1	10,1	8,6	14,2
4	12	17,2	15,3	16,7	13,5	9,8	12,7	16,8	14,3	12	11,6	10,7	10,2	9,6	11,5	10,5	8,9	14,8
5	13,7	19,7	17,5	19	15,5	11,2	14,5	19,2	16,4	13,7	13,3	12,2	11,7	10,9	13,1	12	10,2	16,9
6	14,2	20,4	18,2	19,8	16,1	11,7	15,1	20	17	14,3	13,8	12,6	12,2	11,4	13,6	12,5	10,5	17,5
7	15,9	22,7	20,2	22	17,9	13	16,8	22,2	19	15,9	15,3	14,1	13,5	12,6	15,2	13,9	11,7	19,5
8	21,2	30,4	27	29,5	23,9	17,4	22,5	29,7	25,4	21,2	20,5	18,8	18,1	16,9	20,3	18,6	15,7	26,1
9	22,1	31,7	28,1	30,7	24,9	18,1	23,4	30,9	26,4	22,1	21,4	19,6	18,8	17,6	21,1	19,3	16,3	27,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 3)

.№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Фундаменты и стены подвала	7	15	16	18	27	27	33
2	Стены и перегородки	25	38	42	28	28	27	25
3	Металлические конструкции	-	-	8	11	5	12	2
4	Перекрытия	7	-	1	13	4	6	5
5	Крыша и кровля	11	15	8	3	15	6	12
6	Полы	6	5	5	9	5	5	5
7	Проемы	12	8	6	7	5	3	4
8	Отделочные работы	16	5	5	3	4	5	5
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	10	6	6	5	6	7
10	Прочие работы	9	4	3	2	2	3	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

НАДШАХТНЫЕ ЗДАНИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые, столбовые, каркас деревянный; перекрытия деревянные, стены каркасно-засыпные в верхней части здания.

Тип II. Фундаменты бутовые, столбовые; стены каркасно-засыпные; перекрытия деревянные.

Тип III. Фундаменты - деревянные стулья; каркас деревянный; перекрытия деревянные; стены каркасно-засыпные в верхней части здания.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОТЕПЛЕННОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ (графы «а» - «в»), 1 куб. м ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ (графа «г»), В РУБ.

Таблица 4

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Объем здания в куб. м	III тип
	до 1000	1001-3000	215-325
	а	б	в	г
1  2  3  4  5  6  7  8  9	20  20,4  21,6  22,4  25,5  26,5  29,5  39,6  41,1	16,9  17,2  18,2  18,9  21,6  22,5  25  33,4  34,8	14,1  14,4  15,2  15,8  18  18,7  20,9  27,9  29	100  102  108  112  128  133  148  198  206
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 4)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1  2  3  4  5	Фундаменты и стены подвала Стены и перегородки Перекрытия Крыша и кровля Полы	12  53  6  9  4	15  33  -  18  3	3  52  9  8 6
6  7  8	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3 -  2	22  6  2	4  -  1
9	Прочие работы	11	1	17
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

НАДШАХТНЫЕ ЗДАНИЯ КАМЕННЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные и шлакоблочные; кровля по металлическим балкам.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные и шлакоблочные; колонны кирпичные; перекрытия деревянные по железобетонным прогонам.

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные и шлакоблочные; перекрытия железобетонные и деревянные.

Тип IV. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; шлакоблочные и бутовые; перекрытия железобетонные.

Тип V. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; колонны, балки и фермы металлические.

Тип VI. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные, шлакоблочные и бутовые; перекрытия железобетонные по металлическим балкам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 5

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип	VI тип
пояса	Объем зданий в куб. м
	150- 200	400- 600	3000- 4000	100- 160	300- 600	800- 4000	5000- 7000	7000- 9000	250- 600	1200- 1600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	17,1	9,6	12,2	31	16,5	14,8	10,4	12,1	18,9	10,6
2	17,5	9,8	12,5	31,6	16,8	15	10,6	12,3	19,2	10,8
3	18,5	10,3	13,2	33,4	17,8	15,9	11,2	13,1	20,4	11,5
4	19,2	10,7	13,7	34,7	18,5	16,5	11,6	13,5	21,1	11,9
5	21,9	12,2	15,7	39,6	21,1	18,9	13,3	15,5	24,2	13,6
6	22,8	12,7	16,3	41,2	21,9	19,6	13,8	16,1	25,1	14,1
7	25,4	14,2	18,1	45,8	24,4	21,8	15,3	17,9	27,9	15,7
8	33,9	18,9	24,2	61	32,6	29,2	20,5	23,9	37,4	21
9	35,3	19,7	25,2	64	33,9	30,4	21,4	24,9	38,9	21,9
Примечание. Глубина заложения фундаментов принята до 2 м. При глубине заложения фундаментов до 5,5 м стоимость здания увеличивать на 20 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 5)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI
1  2	Фундаменты и стены подвала Стены и перегородки	16  45	25  49	13  49	17  46	17  17	25  40
3  4	Металлические конструкции Перекрытия	-  -	-  8	-  17	-  12	15  18	3  -
5	Крыша и кровля	15	7	5	3	4	14
6	Полы	3	3	4	5	6	4
7	Проемы	10	2	5	9	5	3
8	Отделочные работы	3	-	1	5	5	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические	3	5	2	2	12	5
10	Прочие работы	5	1	4	1	1	3
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

НАДШАХТНЫЕ ЗДАНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; каркас металлический с заполнением кирпичом или шлакоблоками.

Тип II. Блок с породоотборкой и аккумулирующими бункерами. Фундаменты железобетонные, бутобетонные с рандбалками; стены - металлический каркас с заполнением шлакобетонными камнями; перекрытие железобетонное.

Тип III. Фундаменты - бутобетонные и бетонные столбы, железобетонные рандбалки; каркас металлический, стены в 1 кирпич с обшивкой асбофанерой; перекрытия железобетонные.

Тип IV. Фундаменты железобетонные; каркас металлический с заполнением кирпичом; перекрытие и крыша железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА (графы «а» - «г»), 1 куб. м ЗДАНИЯ (графа «д»), В РУБ.

Таблица 6

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип
пояса	Вес, в т	Независимо от веса	Объем зданий
	до 50	свыше 50	металла	4800-6500 куб. м
	а	б	в	г	д
1	820	670	640	543	9,9
2	830	680	660	554	10
3	880	720	700	585	10,6
4	910	750	720	610	11
5	1040	850	830	700	12,6
6	1080	890	860	720	13,1
7	1210	990	950	800	14,6
8	1610	1320	1280	1080	19,5
9	1680	1380	1330	1120	20,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 6)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1	Фундаменты и стены подвала	7	11	10	16
2	Стены и перегородки	25	12	9	12
3	Металлические конструкции	45	51	52	42
4	Перекрытия	5	5	5	6
5	Крыша и кровля	5	3	3	7
6	Полы	1	2	1	4
7	Проемы	5	3	3	6
8	Отделочные работы	4	5	8	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	7	8	2
10	Прочие работы	1	1	1	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

НАДШАХТНЫЕ ЗДАНИЯ СБЛОКИРОВАННЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Блок с вентиляторно-калориферным зданием и зданием опрокидывателя. Фундаменты и стены подвала бутовые и бутобетонные, стены кирпичные и шлакоблочные; перекрытия железобетонные; изоляция обыкновенная; для зданий объемом 2500-4500 куб. м

специальная гидроизоляция.

Тип II. Блок с калориферной. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутовые и кирпичные; перекрытия и крыша железобетонные по металлическим балкам и фермам.

Тип III. Блок с сортировочной и калориферной. Конструкции те же, что в типе II.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 7

	I тип	II тип	III тип
Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	1000-2000	2001-3000	3001-4500	2500-4500 со специаль- ной гироизо- ляцией	1601-2100	2700-3700	6500-6900
	а	б	в	г	д	е	ж
1	17,9	14,9	13,4	21	12,8	10	9,3
2	18,3	15,2	13,7	21,4	13	10,2	9,5
3	19,4	16,1	14,5	22,7	13,8	10,8	10
4	20,1	16,7	15	23,5	14,3	11,2	10,4
5	23	19	17,2	26,9	16,3	12,8	11,9
6	23,9	19,8	17,8	27,9	17	13,3	12,4
7	26,6	22	19,9	31,1	18,9	14,8	13,8
8	35,5	29,5	26,6	41,6	25,3	19,7	18,4
9	37	30,7	27,6	43,3	26	20,5	19,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 7)

№	Наименование конструктивных элементов	Типы зданий
п/п	и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты и стены подвала	39  62	13	8
2	Стены и перегородки	28  12	43	14
3	Металлические конструкции	-  1	-	-
4	Перекрытия	2  5	-	13
5	Крыша и кровля	13  7	21	11
6	Полы	6  5	7	5
7	Проемы	5  2	4	7
8	Отделочные работы	3  2	5	8
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2  1	2	2
10	Прочие работы	2  3	5	2
	Итого	100	100	100
Примечание. Удельные веса по типу I показаны в виде дроби; числитель - для зданий с обыкновенной гидроизоляцией (графы «а» - «в»), а знаменатель - со специальной гидроизоляцией (графа «г»),


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

НАДШАХТНЫЕ ЗДАНИЯ С БУНКЕРАМИ

Характеристика зданий

Тип I. С железобетонным бункером. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные по металлическим балкам; бункер железобетонный с футеровкой.

Тип II. С опускным железобетонным колодцем и бункером. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные отепленные; бункер железобетонный с футеровкой.

Тип III. С бетонным тоннелем и железобетонным бункером. Фундаменты бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные, металлические конструкции; железобетонный бункер с футеровкой.

Тип IV. С тоннелем, кирпичной эстакадой и железобетонным бункером. Фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные облегченные; каркас, опускной колодец и перекрытия железобетонные; кровля из сборных железобетонных плит; бункер железобетонный.

Тип V. Блок с калориферной. Фундаменты бутовые и железобетонные; стены бутовые и кирпичные; каркас, перекрытие и крыша железобетонные по металлическим фермам; бункеры железобетонные и металлические.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 8

Территори-	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
альные	Объем зданий в куб. м
пояса	1000-2000	2001-3000  фунд. глуб до 5,5 м	3001 -4000  фунд. глуб до 7 м	3000-4000	7000-9500	3300-4500	2100-4800
	а	б	в	г	д	е	ж
1	15,6	19,4	15,6	23,4	12	34	14,6
2	15,9	19,8	15,9	23,9	12,2	34,7	14,9
3	16,8	21	16,8	25,3	12,9	36,7	15,8
4	17,4	21,7	17,4	26,2	13,4	38,1	16,4
5	19,9	24,8	19,9	29,9	15,3	43,5	18,7
6	20,7	25,8	20,7	31,1	15,9	45,2	19,4
7	23	28,7	23	34,6	17,7	50,3	21,6
8	30,8	38,4	30,8	46,3	23,7	67	28,9
9	32	40	32	48,2	24,6	70	30,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, %

(к табл. 8)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты и стены подвала	19	15	25	19	19
2	Стены и перегородки	38	19	18	23	33
3	Железобетонные конструкции	6	26	3	29	10
4	Металлические конструкции	6	8	16	5	4
5	Перекрытия	4	-	8	-	2
6	Крыша и кровля	9	12	4	3	11
7	Полы	3	3	4	3	5
8	Проемы	4	4	4	5	5
9	Отделочные работы	3	3	4	5	2
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	6	12	4	4
11	Прочие работы	2	4	2	4	5
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ВХОДНЫЕ ПОРТАЛЫ УСТЬЕВ ШТОЛЕН И НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ

Характеристика сооружений

Тип I. Стены бутовые, бутобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные по металлическим балкам, сечением в свету до 5 кв. м.

Тип II. Стены бутовые, бутобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные по металлическим балкам, сечением в свету более 5 кв. м.

Тип III. Стены и днище бетонные и бутобетонные; перекрытия железобетонные.

Тип IV. Фундаменты бетонные и бутобетонные; стены и перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ, В РУБ.

Таблица 9

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип
пояса	а	б	в	г
1  2	59,9  61	56,2  67,3	33,2  33,9	52,6  53,7
3  4	65  67	61  63	35,9  37,2	56,8  58,9
5  6	77  80	72  75	42,5  44,2	67  70
7  8	89  119	83  111	49,1  66	78  104
9	123	116	68	108
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 9)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1	Фундаменты и стены подвала	6	5	8	8
2	Стены и перегородки	74	72	67	82
3	Крыша и кровля	13	14	15	3
4	Полы	4	4	5	4
5	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	3	4	3
6	Прочие работы	1	2	1	-
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ЛЕБЕДОК

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и деревянные; стены каркасно-обшивные, каркасно-засыпные, рубленые; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты и стены бутовые; перекрытия деревянные.

Тип III. Фундаменты бутовые; стены кирпичные, шлакоблочные; перекрытия деревянные.

Тип IV, Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые, перекрытия железобетонные.

Тип V. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия железобетонные по металлическим балкам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 10

	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
Территори-	Объем зданий в куб. м
альные пояса	каркас- но-об- щивные	рубленые и каркасно- засыпные	100- 160	161- 200	250- 550	600- 800	51- 200	201- 300	301 - 400	401 - 550	600- 850	240- 300	301 - 400	800- 1200	450- 850
	10-50	70-100	101- 300	301- 400
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с
1	18,1	25,1	19,6	13,9	18,6	16,5	, 14,3	10,7	19,4	18,1	17,5	15	11,7	16,9	14,5	9,9	14,2
2	18,4	25,6	20	14,2	18,9	16,8	14,5	10,9	19,8	18,4	17,8	15,3	11,9	17,2	14,8	10,1	14,4
3	19,5	27,1	21,2	15	20,1	17,8	15,4	11,6	21	19,5	18,9	16,2	12,6	18,3	15,7	10,7	15,3
4	20,2	28,1	22	15,6	20,8	18,5	16	12	21,8	20,2	19,6	16,8	13,1	18,9	16,3	11,1	15,9
5	23,1'	32,1	25,1	17,8	23,8	21,1	18,3	13,7	24,9	23,1	22,3	19,2	15	21,6	18,6	12,6	18,1
6	24	33,3	26,1	18,5	24,7	21,9	19	14,2	25,8	24	23,2	20	15,5	22,5	19,3	13,1	18,8
7	26,7	37,1	29	20,6	27,5	24,4	21,1	15,8	28,8	26,8	25,8	22,2	17,3	25	21,5	14,6	21
8	3-5,8	49,6	38,8	27,5	36,8	32,6	28,2	21,2	38,5	35,8	34,6	29,7	23,1	33,5	28,7	19,6	28
9	37,2	51,6	40,4	28,6	38,3	33,9	29,4	22	40	37,2	36	30,9	24,1	34,8	29,9	20,4	29,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 10)

№	Наименование конструктивных	Тип зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты	14	14	16	15	15
2	Стены	35	39	38	40	40
3	Металлические конструкции	-	-	-	3	3
4	Перекрытия	3	1	2	-	2
5	Крыша и кровля	14	13	11	14	12
6	Полы	6	5	5	4	4
7	Проемы	9	9	10	7	8
8	Отделочные работы	3	3	4	4	5
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	8	7	8	7
10	Прочие работы	2	8	7	5	4
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ НАТЯЖНЫХ УСТРОЙСТВ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты и стены подвала бутовые и бутобетонные; стены кирпичные в 1 и 1,5 кирпича; стропила деревянные.

Тип II. Фундаменты и стены подвала бутовые и бутобетонные; стены кирпичные в 2 кирпича, крыша железобетонная.

Тип III. Фундаменты и стены подвала бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, перекрытия железобетонные по металлическим балкам; бункер железобетонный.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 11

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса	Объем зданий в куб. м
	35-90	100-140	230-340
	а	б	в
1	21,3	29,4	22,3
2	21,7	30	22,7
3	23	31,7	24
4	23,8	32,9	24,9
5	27,2	37,6	28,5
6	28,3	39,1	29.6
7	31,5	43,5	32,9
8	42,1	58,2	44,1
9	43,8	61	45,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, %

(к табл. 11)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты и стены подвала	35	65	23
2	Стены	40	21	52
3	Железобетонные конструкции	-	-	9
4	Металлические конструкции	-	1	2
5	Перекрытия	-	3	4
6	Крыша и кровля	3	3	3
7	Полы	3	1	-
8	Проемы	4	2	3
9	Отделочные работы	1	1	1
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	1	1
11	Прочие работы	12	2	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

МАНЕВРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Характеристика сооружений

Тип. I Вышка компенсационного устройства.

Фундаменты бетонные, вышка металлическая.

Тип II. Отклоняющие ролики.

Фундаменты бетонные; колонны и ролики металлические.

Тип III. Желоб для канатов.

Фундаменты - деревянные стулья. Желоб деревянный с обшивкой листовой сталью

Тип IV. Фундамент под лебедку с кожухами.

Фундамент бетонный, кожух металлический.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 Т МЕТАЛЛА

(графы «а» и «б»), 1 м (графа «в»), 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графа «г»), В РУБ.

Таблица 12

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип
пояса	а	б	в	г
1  2	650  660	820  830	7,9  8	48,3  49 3
3  4	700  730	880  910	8,5  8,8	52,2  54,1
5  6	830  860	1050  1090	10  10,4	62  64
7  8	960  1280	1210  1620	11,6  15,5	72  96
9	1330	1680	16,2	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ГАЛЕРЕИ И ЭСТАКАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика сооружений

Тип I. Галереи металлические с опорами и без опор с заполнением каркаса армопенобетонными плитами.

Тип II. Галереи металлические с опорами и без опор с заполнением каркаса деревом.

Тип III. Галереи металлические с опорами и без опор с заполнением каркаса кирпичом и шлакоблоками.

Тип IV. Галереи металлические с опорами и без опор в заполнением каркаса асбестоцементными плитами:

1) заполнение однослойное без отепления;

2) заполнение однослойное с отеплением фибролитом;

3) заполнение двуслойными щитами с прокладкой минераловатного войлока.

Тип V. Эстакады металлические.

Таблица 13

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ (графы «а» и «б»), 1 т МЕТАЛЛА (графы «в»- «л»), В РУБ.

Территори-	I тип	II тип		IV тип
альные пояса	при объеме в свету до 140 куб. м и	без опор	на опорах	III тип	при количестве транспортеров 1-3	с заполне- нием дву-	V тип
	выше  ширина в свету в м		металличес- ких с дере-	железо- бетон-	металли- ческих		без оте- пления	с отепле-  нием	слойными щитами и
	2,6-3	5,5		воплитой и обшивкой асбофане- рой	ных				фибро- литом	отеплени- ем мине- раловат- ным войлоком
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	50,9	43	920	860	680	573	690	514	690	1080	434
2	51,9	43,8	940	870	700	584	710	524	710	1110	442
3	54,9	46,4	1000	930	740	620	750	555	750	1170	468
4	57	48,1	1030	960	760	640	780	576	780	1210	486
5	65	55	1180	1100	870	730	890	660	890	1390	555
6	68	57,2	1230	1140	910	760	920	680	920	1440	577
7	75	64	1370	1270	1010	850	1030	760	1030	1600	640
8	101	85	1830	1700	1350	1130	1370	1020	1380	2150	860
9	105	89	1900	1770	1410	1180	1430	1060	1430	2230	890
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 13)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты	1	4	-	3	41
2	Стены	16	12	15	15	30
3	Металлические конструкции	42	45	56	45	16
4	Перекрытия	1	-	-	10	-
5	Крыша и кровля	14	6	13	12	-
6	Полы	15	8	1	1	-
7	Проемы	2	3	6	6	-
8	Отделочные работы	2	4	5	3	-
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	2	3	3	-
10	Прочие работы	-	16	1	2	13
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ГАЛЕРЕИ С ОПОРАМИ И БЕЗ ОПОР

Характеристика сооружений

Тип I. Галереи без опор и с опорами.

Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

Тип II. Галереи на металлических опорах.

Фундаменты железобетонные; опоры металлические; перекрытия железобетонные; стены кирпичные.

Тип III. Галереи без опор.

Фундаменты и стены бутовые и бутобетонные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ВСЕХ ВИДОВ КЛАДКИ (графы «а» и «г»), 1 куб. м В СВЕТУ (графы «б», «в», «е», «ж»), 1 т МЕТАЛЛА (графа «д»), В РУБ.

Таблица 14

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса	кладки всех	в свету до 140 куб. м	1 куб. м	1 т	Сечение в свету в кв. м
	видов от 140 до 400 куб. м	в ширина в свету 2,8 м	ширина в свету 3,8 м	кладки всех видов	металла	6-9	10-15
	а	б	в	г	д	е	ж
1	42,3	26	31,7	135	650	41,6	21
2	43,1	26,5	32,4	137	660	42,5	21,4
3	45,7.	28,1	34,3	145	700	45	22,6
4	47,3	29,1	35,5	151	730	46,6	23,5
5	54,1	33,3	40,6	172	830	53,3	26,8
6	56,2	34,6	42,2	179	860	55,4	27,9
7	63	38,5	47	199	960	62	31
8	84	51,5	63	266	1280	82	41,5
9	87	53,6	65	277	1340	86	43,2
Примечание. По графе «в» предусмотрены железобетонные башмаки и железобетонные опоры с ригелями.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 14)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	13	4	20
2	Стены	37	11	48
3	Металлические конструкции	-	48	-
4	Перекрытия	16	11	15
5	Крыша и кровля	11	11	6
6	Полы	4	1	6
7	Проемы	2	1	2
8	Отделочные работы	2	6	1
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	5	1
10	Прочие работы	5	2	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЭСТАКАДЫ И ГАЛЕРЕИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика сооружений

Тип I. Эстакады: фундаменты - деревянные стулья; каркас, перила и пол деревянные.

Тип II. Эстакады: фундаменты бутовые и бетонные; каркас, перила и пол деревянные.

Тип III. Галереи неотепленные; фундаменты и каркас из бревен, брусьев и пластин; стены каркасно-обшивные.

Тип IV. Галереи неотепленные: фундаменты бутовые и деревянные стулья; стены каркасно-обшивные.

Тип V. Галереи отепленные: фундаменты деревянные; стены - каркасно-засыпные.

Тип VI. Галереи неотепленные: фундаменты. бутовые; стены каркасно-засыпные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ, В РУБ.

Таблица 15

Территори-	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип	VI тип
альные пояса	Ширина, в м
	до 5	до 3	до 5	более 5	3,3	3,8	до 5	2,3	3.4	5	более 5	до 3,8
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	62,7	99	111	133	33,7	54,3	96	52,7	66	71	157	82
2	64	101	114	135	34,3	55,4	98	53,7	68	72	161	83
3	68	106	120	143	36,4	58,7	104	56,9	72	77	170	88
4	70	110	125	149	37,7	61	108	59	74	80	176	91
5	80	126	143	170	43,1	70	123	67	85	91	201	104
6	83	131	148	177	44,8	72	128	70	88	94	209	108
7	93	146	165	197	49,8	80	142	78	98	105	233	121
8	124	195	221	263	67	108	190	104	131	141	312	161
9	129	203	229	274	69	112	198	109	136	146	324	168
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI
1	Фундаменты	3	28	12	16	3	10
2	Стены - каркас	59	60	80	50	61	73
3	Перекрытия	-	-	-	1	2	2
4	Крыша и кровля	-	-	-	11	10	6
5	Полы	4	6	-	5	4	4
6	Проемы	-	-	8	3	8	1
7	Отделочные работы	-	1	-	-	-	-
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	1	-	2	6	3
9	Прочие работы	28	4	-	12	6	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЗВЕНЬЯ ЭСТАКАД

Характеристика сооружений

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; каркас металлический; обшивка стен и кровли листовой сталью.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА (графа «а»), 1 куб. м в СВЕТУ (графа «б»), В РУБ.

Таблица 16

Территориальные	I тип	II тип
пояса	а	6
1	395	43,8
2	403	44,7
3	427	47,3
4	442	49
5	506	56,1
6	525	58,2
7	585	65
8	780	87
9	810	90
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 16)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	а	б
1	Фундаменты	7	15
2	Стены	-	51
3	Металлические конструкции	87	-
4	Крыша и кровля	-	16
5	Полы	-	10
6	Проемы	2	5
7	Отделочные работы	3	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1	1
9	Прочие работы	-	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ТОННЕЛИ ПОДЗЕМНЫЕ

Характеристика сооружений

Тип I. Фундаменты и стены бутовые и бутобетонные; перекрытия железобетонные.

Тип II. Фундаменты - железобетонная плита, бутовые и бутобетонные; стены бутовые, бутобетонные и железобетонные; перекрытия железобетонные.

Тип III. Стены бутовые и бутобетонные; перекрытия сборные железобетонные.

Тип IV. Стены железобетонные; перекрытия железобетонные.

Тип V. Стены кирпичные; перекрытие кирпичное сводчатое.

Тип VI. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные.

Тип VII. Фундаменты и стены бутовые и бутобетонные; перекрытия железобетонные по металлическим балкам.

Тип VIII. Тоннели со сводом:

1) фундаменты железобетонные, стены бетонные толщиной 70 см; свод бетонный толщиной 0,6 м (графа «о»);

2) фундаменты бетонные; стены бетонные толщиной 70 см; свод бетонный толщиной 0,4 м (графа «п»);

3) фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутовые и бутобетонные толщиной 70 см; свод бетонный толщиной 0,4 м (графа «р»).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ, В РУБ.

Таблица 17

Террито-	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип	VI тип	VII тип	VIII тип
риальные	Сечение в свету в кв. м
пояса	до 6	до 6	8-15	до 12	до 3	до 5	до 10	6-8	9-15	до 4	до 8	до 12	до 6	3-4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	40	57,2	29,1	53,5	56,9	48,8	32,1	22,8	17,4	41,4	38,9	33,2	48,1	124	90	78
2	40,8	58,3	29,6	54,5	58	49,8	32,8	23,3	17,8	42,2	39,7	33,9	49	127	92	80
3	43,2	62	31,4	57,7	61	52,7	34,7	24,6	18,8	44,7	42	35,9	51,9	134	98	84
4	44,8	64	32,5	59,9	64	54,7	36	25,6	19,5	46,3	43,6	37,2	53,8	139	101	87
5	51,2	73	37,2	68	73	63	41,1	29,2	22,3	53	49,8	42,5	62	159	116	100
6	53,2	76	38,6	71	76	65	42,7	30,4	23,2	55	51,7	44,2	64	165	120	104
7	59,2	85	43	79	84	72	47,5	33,8	25,8	61	57,6	49,2	71	184	134	115
8	79	113	57,5	106	113	97	64	45,2	34,5	82	77	66	95	246	179	154
9	82	118	59,8	110	117	101	66	47	35,9	85	80	68	99	256	186	161
Примечание. По графе «б» тоннель расположен частично под железнодорожными путями.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 17)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Фундаменты	34	37	24	25	12	34	24	27
2	Стены	27	25	41	30	45	34	45	14
3	Железобетонные конструкции	6	-	-	17	-	-	-	-
4	Перекрытия	15	25	10	6	27	16	21	-
5	Крыша и кровля	1	1	2	5	-	1	1	56
6	Полы	6	4	3	9	5	8	6	2
7	Проемы	2	-	-	-	-	-	-	-
8	Отделочные работы	3	2	1	1	3	1	1	-
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	4	4	7	4	2	2	1
10	Прочие работы	3	2	15	-	4	4	-	-
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ТОННЕЛИ ПОЛУПОДЗЕМНЫЕ

Характеристика сооружений

Фундаменты и стены подземной части бутовые и бутобетонные; стены надземной части кирпичные; перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ, В РУБ.

Таблица 18

Территориальные пояса	Сечение в свету, в кв. м
1	25,5
2	26,0
3	27,6
4	28,6
5	32,7
6	33,9
7	37,8
8	50,5
9	52,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 18)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	57
2	Стены	20
3	Крыша и кровля	6
4	Полы	3
5	Проемы	3
6	Отделочные работы	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4
8	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПЕРЕХОДНЫЕ КОРИДОРЫ

Характеристика сооружений

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные и бутовые; перекрытия железобетонные.

Тип II. Фундаменты бутовые; стены каркасно-засыпные; перекрытия деревянные.

Тип III. Фундаменты бутовые; стены каркасно-обшивные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ (графы «а» и «б»), 1 куб. м ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ (графы «в» и «г»), В РУБ.

Таблица 19

Территориальные	I тип	II тип	III тип
	Сечение в свету, куб. м
пояса	До 6	12,1
	а	б	в	г
1	38,9	27,9	112	73
2	39,7	28,5	114	75
3	42	30,2	121	79
4	43,6	31,3	126	82
5	49,8	36,7	144	94
6	51,7	37,1	149	97
7	57,6	41,3	166	108
8	77	55,3	222	145
9	80	57,5	231	151
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 19)

№	Наименование конструктивных элементов	Типы сооружений
п/п	и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	28	17	19
2	Стены	33	38	35
3	Железобетонные конструкции	16	4	-
4	Крыша и кровля	3	13	21
5	Полы	7	11	8
6	Проемы	3	12	12
7	Отделочные работы	3	1	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	2	3
9	Прочие работы	5	2	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БУДКИ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 20

Территориальные	Объем зданий, в куб. м
пояса	до 50	51-150
	а	б
1  2	37,4  38,1	32,4  33
3  4	40,4  41,9	35  36,3
5  6	47,8  49,7	41,4  43,1
7  8	55,3  74	47,9  64
9	77	67
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 20)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Объем зданий до 150 куб. м
1	Фундаменты	37
2	Стены	27
3	Крыша и кровля	6
4	Полы	1
5	Проемы	9
6	Отделочные работы	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3
8	Прочие работы	15
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ВЫХОДЫ ИЗ ТОННЕЛЯ

Характеристика сооружений

Тип I. Фундаменты и стены бутовые и бутобетонные; перекрытие железобетонное, сечение в свету 4-6 кв. м.

Тип II. Фундаменты и стены ниже земли бутовые и бутобетонные; перекрытие железобетонное; сечение в свету 5-8 кв. м; стены выше земли кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ, В РУБ.

Таблица 21

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Сечение в свету в кв. м
	4-6	6-8
	а	б
1	36,8	25,3
2	37,5	25,8
3	39,7	27,3
4	41,2	28,3
5	47	32,4
6	48,9	33,6
7	54,4	37,4
8	73	50,1
9	76	52,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 21)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов-работ	I	II
1	Фундаменты	24	39
2	Стены	39	34
3	Железобетонные конструкции	18	-
4	Крыша и кровля	1	13
5	Полы	10	6
6	Проемы	1	2
7	Отделочные работы	3	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	1
9	Прочие работы	1	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ВЫХОДЫ ИЗ ЛЮДСКОГО ПОДЪЕМА

Характеристика сооружений

Стены бутовые, бутобетонные или кирпичные; свод бетонный.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ, В РУБ.

Таблица 22

Территориальные	Объем сооружений в свету, в куб. м
пояса	120-170	171-250	251-380
	а	б	в
1	39,8	30,5	24,3
2	40,5	31,1	24,8
3	42,9	32,9	26,2
4	44,5	34,1	27,2
5	50,9	39	31,1
6	52,9	40,5	32,3
7	58,8	45,1	35,9
8	79	60	48,1
9	82	63	50
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 22)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Объем сооружений 120-380 куб. м
1	Фундаменты	35
2	Стены	9
3	Бетонные конструкции	39
4	Крыша и кровля	3
5	Полы	4
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1
9	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БУНКЕРЫ (СТЕНЫ ЗДАНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ)

Характеристика зданий

Тип I. Погрузочные бункеры с односторонней погрузкой.

Фундаменты бутобетонные; каркас металлический; заполнение кирпичом и шлакоблоками.

Тип II. То же, с двусторонней погрузкой.

Тип III. Погрузочные бункеры в блоке с дробилкой.

Фундаменты бутобетонные; каркас металлический; перекрытия железобетонные; заполнение каркаса кирпичом и шлакоблоками.

Тип IV. Погрузочные и дозировочные бункеры.

Фундаменты железобетонные; бункеры и каркас металлические; перекрытия железобетонные, утепленные и неутепленные.

Тип V. Погрузочные бункеры обратной подачи.

Фундаменты бутобетонные и железобетонные; каркас металлический; заполнение деревом; крыша деревянная.

Тип VI. Породный бункер.

Фундаменты бетонные; каркас металлический; заполнение кирпичом и шлакоблоками; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА В РУБ.

Таблица 23

				IV тип
Территориальные	I тип	II тип	III тип	Вес в т	V тип	VI тип
пояса				70-120	300-500
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2	499  509	551  562	533  544	423  432	491  501	640  660	840  860
3  4	539  559	596  620	576  597	457  474	530  550	690  720	910  940
5  6	640  660	710  730	680  710	542  563	630  650	820  850	1080  1120
7	740	820	790	630	730	950	1240
8	990	1090	1060	840	970	1270	1660
9	1030	1140	1100	870	1010	1320	1730
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 23)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI
1	Фундаменты	5	12	5	2	11	23
2	Стены	6	6	7	4	12	10
3	Железобетонные конструкции	-	-	-	9	-	-
4	Металлические конструкции	79	72	73	78	62	39
5	Перекрытия	-	5	4	-	-	6
6	Крыша и кровля	-	-	2	-	3	3
7	Полы	5	1	2	1	1	6
8	Проемы	-	1	2	1	1	5
9	Отделочные работы	3	3	3	3	2	2
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1	-	2	2	7	1
11	Прочие работы	1	-	-	-	1	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БУНКЕРЫ (СТЕНЫ ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ)

Характеристика зданий

Тип I. Приемные и породные бункеры.

Фундаменты бутобетонные по железобетонной плите; стены кирпичные, перекрытия и бункеры железобетонные; футеровка бункеров.

Тип II. Породные бункеры.

Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; крыши по железобетону; без футеровки бункеров.

Тип III. Железнодорожные бункеры в комплексе со скреперным складом.

Фундаменты бутовые и бутобетонные. Фундаменты и стены приемной ямы бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия и бункеры железобетонные; футеровка бункеров.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ (графы «а» - «д»), 1 т ЕМКОСТИ (графа «е»), В РУБ.

Таблица 24

	I тип	II тип	III тип
Территориальные	Объем зданий в куб. м	Емкость, в т
пояса	250-850	851-2300	350-600	601-1000	1001-1500	600-1300
	а	б	в	г	д	е
1  2	27,4  2,9	18  18,4	25,8  26,4	24,7  25,2	21,1  21,5	96  98
3  4	29,6  30,7	19,5  20,2	27,9  28,9	26,7  27,7	22,8  23,6	104  107
5  6	35  36,4	23,1  24	33,1  34,4	31,6  32,8	27  28,1	123  128
7  8	40,5  54,2	26,7  35,7	38,2  51,2	36,5  48,9	31,2  41,8	142  190
9	56,4	37,2	53,2	50,9	43,5	198
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 24)

№.	Наименование конструктивных элементов	Типы зданий
п/п	и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	23	33	28
2	Стены	34	22	30
3	Железобетонные конструкции	18	12	22
4	Металлические конструкции	4	13	2
5	Перекрытия	4	4	2
6	Крыша и кровля	1	2	4
7	Полы	1	1	2
8	Проемы	2	1	2
9	Отделочные работы	2	2	1
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	9	5
11	Прочие работы	2	1	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БУНКЕРЫ (СТЕНЫ ЗДАНИЯ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ)

Характеристика зданий

Тип I. Бункеры погрузочные, приемные, дозировочные и породные.

Фундаменты железобетонные и бутобетонные; каркас, крыша, перекрытия и бункеры железобетонные; заполнение каркаса кирпичом.

Тип II. Бункеры погрузочные.

Фундаменты железобетонные; каркас, перекрытия и бункеры железобетонные; заполнение каркаса кирпичом, футеровка бункеров.

Тип III. Бункеры породные с погрузочной станцией.

Фундаменты, каркас, крыша, перекрытия и бункеры железобетонные; заполнение каркаса кирпичом.

Тип IV. Бункеры с надбункерной галереей.

Фундаменты бетонные; стены железобетонные; галерея каркасно-засыпная, перекрытия и бункеры железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графы «а»-«е»), 1 куб. м ЗДАНИЯ (графа «ж»), В РУБ.

Таблица 25

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип
пояса	Объем железобетона в деле в куб. м	Объем зданий, в куб. м
	40-70	71-200	201-1300	250-800	801-2900	230-300	2000-4000
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2	192  196	138  141	106  108	119  121	97  99	141  144	18,9  19,3
3  4	207  215	149  155	115  119	128  133	105  109	152  158	20,4  21,2
5  6	246  255	177  184	136  141	152  158	124  129	180  187	24,2  25,2
7	284	204	157	176	144	208	28
8	380	274	210	236	193	279	37,5
9	395	285	219	245	200	290	39
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 25)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п.п.	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1	Фундаменты	5	18	5	6
2	Стены	16	11	10	8
3	Железобетонные конструкции	54	28	41	63
4	Металлические конструкции	-	7	-	-
5	Перекрытия	-	16	-	-
6	Крыша и кровля	2	2	16	6
7	Полы	3	2	4	4
8	Проемы	7	1	6	3
9	Отделочные работы	5	4	4	2
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	9	5	4
11	Прочие работы	1	2	9	4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БУНКЕРЫ И ПОЛУБУНКЕРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Погрузочные с надбункерной галереей, с двусторонней погрузкой.

Фундаменты бутовые; каркас деревянный, стены обшивные.

Тип II. То же, с односторонней погрузкой.

Тип III. Полубункеры погрузочные.

Фундаменты и каркас деревянные; стены обшивные.

Тип IV. Погрузочные бункеры типа «рюмка».

Фундаменты и каркас деревянные; стены обшивные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ В РУБ.

Таблица 26

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип
пояса	а	б	в	г
1  2	141  144	102  104	56,1  57,3	64  65
3  4	153  158	110  114	61  63	69  71
5  6	181  188	131  136	72  75	82  85
7  8	209  280	151  202	83  111	94  126
9	291	210	116	131
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 26)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Типы зданий
		I	II	III	IV
1	Фундаменты	15	22	2	91
2	Стены и перегородки	55	42	85	-
3	Перекрытия	4	3	-	-
4	Крыша и кровля	6	7	2	1
5	Полы	1	3	-	-
6	Проемы	1	3	-	-
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	5	5
8	Прочие работы	10	15	6	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БУНКЕРЫ АККУМУЛИРУЮЩИЕ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены из бревен; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые и железобетонная плита; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; футеровка бункеров.

Тип III. Фундаменты бутовые и железобетонные; каркас, перекрытия и бункеры железобетонные; заполнение каркаса кирпичом; футеровка бункеров.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 27

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	650-950	3000-4000	3000-6000	6001-15000
	а	б	в	г
1	19,2	19,6	24,7	20
2	19,6	20	25,2	20,4
3  4	20,8  21,5	21,1  21,9	26,7  27,7	21,6  22,4
5	24,6	25	31,6	25,5
6	25,6	26	32,8	26,5
7	28,5	29	36,5	29,5
8	38,1	38,7	48,9	39,5
9	39,6	40,3	50,9	41,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 27)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	21	4	15
2	Стены	36	28	20
3	Железобетонные конструкции	-	29	22
4	Металлические конструкции	3	8	7
5	Перекрытия	3	4	6
6	Крыша и кровля	-	-	1
7	Полы	1	1	2
8	Проемы	2	2	2
9	Отделочные работы	-	2	3
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	18	16
11	Прочие работы	13	4	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПОГРУЗОЧНЫЕ ПОЛУБУНКЕРЫ С ТОННЕЛЕМ И ЭСТАКАДОЙ

Характеристика зданий

Стены ямы бутовые и бутобетонные; стены воронки железобетонные; тоннель бутовый и бутобетонный; эстакада железобетонная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 28

Территориальные пояса	Объем зданий 1200-1700 куб. м
1	13
2	13,2
3	14
4	14,5
5	16,6
6	17,3
7	19,2
8	25,7
9	26,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 28)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	42
2	Стены	4
3	Железобетонные конструкции	29
4	Крыша и кровля	10
5	Полы	6
6	Проемы	2
7	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ВЫХОДЫ ИЗ ЗДАНИИ ПОРОДНЫХ БУНКЕРОВ

Характеристика зданий

Фундаменты бетонные и бутобетонные, стены кирпичные; крыша железобетонная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ, В РУБ.

Таблица 29

Территориальные пояса	Объем в свету 190-290 куб. м
1	26,8
2	27,3
3	29
4	30
5	34,3
6	35,7
7	39,7
8	53,1
9	55,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 29)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты и подпорные стенки	60
2	Стены	16
3	Металлические конструкции	2
4	Крыша и кровля	12
5	Полы	5
6	Отделочные работы	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1
8	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПРИЯМКИ ДЛЯ УГЛЯ И ПОГРУЗОЧНЫЕ ВОРОНКИ

Характеристика сооружений

Тип I. Приямок для угля деревянный.

Тип II. Погрузочные воронки металлические.

Фундаменты железобетонные; каркас металлический; перекрытия железобетонные; заполнение каркаса шлакоблоками.

Тип III. Погрузочные воронки железобетонные.

Фундаменты, каркас, перекрытия железобетонные; заполнение каркаса шлакоблоками и кирпичом; футеровка бункеров.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ (графа «а»), 1 т МЕТАЛЛА (графа «б»), 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графы «в» и «г»), В РУБ.

Таблица 30

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса		вес 50-70 т	Объем железобетона, в куб. м
			150-300	301-500
	а	б	в	г
1  2	73  74	532  543	147  150	135  138
3  4	79  82	575  596	159  165	146  151
5  6	93  97	680  710	189  196	173  180
7  8	108  144	790  1050	218  292	200  268
9	150	1100	303	279
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 30)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	19	7	7
2	Стены	68	14	7
3	Железобетонные конструкции	-	-	48
4	Металлические конструкции	-	45	11
5	Перекрытия	-	-	3
6	Крыша и кровля	-	2	5
7	Полы	-	1	-
8	Проемы	-	2	4
9	Отделочные работы	-	5	6
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	-	6	8
11	Прочие работы	13	18	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СКЛАДЫ ПОЛУБУНКЕРНЫЕ И СКРЕПЕРНЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Без тоннеля и надстроек. Фундаменты и стены бутовые или бутобетонные; воронки железобетонные.

Тип II.

вариант 1 - с перегрузочной станцией. Фундаменты и стены бутовые или бутобетонные; каркас, перекрытия, крыша и воронки железобетонные; заполнение каркаса в 1,5 кирпича;

вариант 2 - со зданием перегрузки, тоннелем и перегрузочной станцией. Фундаменты и стены бутовые или бутобетонные; каркас и перекрытия железобетонные; крыша деревянная;

вариант 3 - фундаменты бутовые или бутобетонные; стены бутобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные;

вариант 4 - с тоннелем (без здания перегрузки и перегрузочной башни). Фундаменты и стены бутобетонные; перекрытия, тоннели и воронки железобетонные.

Тип III. С перегрузочной станцией (аварийный скреперный). Фундаменты, стены, каркас, перекрытия и крыша железобетонные; заполнение каркаса в 1,5 кирпича.

Тип IV. Фундаменты - деревянные стулья; стены бутовые и рубленные из бревен; перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м КЛАДКИ В ДЕЛЕ (графы «а»-«д»), 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графа «е»), 1 т ЕМКОСТИ (графа «ж»), В РУБ.

Таблица 31

Территориальные	I тип	II тип		IV тип
пояса	Объем кладки, в куб. м	III тип	Емкость
	50-80	вариант 1 110-160	вариант 2 350-500	вариант 3 800-1100	вариант 4 1700-2300		150-250 т
	а	б	в	г	д	е	ж
1	81	98	97	66	45,9	129	33,5
2	83	100	99	67	46,8	131	34,2
3	88	106	104	71	49,6	139	36,2
4	91	110	108	74	51,4	144	37,5
5	104	125	124	84	58,8	165	42,9
6	108	130	129	88	61	171	44,6
7	120	145	143	98	68	191	49,6
8	161	194	191	130	91	255	66
9	167	202	199	136	95	266	69
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 31)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	11	III	IV
1	Фундаменты и стены подвала	21	24	12	20
2	Стены и перегородки	10	20	15	58
3	Железобетонные конструкции	38	23	38	-
4	Перекрытия	-	-	11	-
5	Крыша и кровля	-	1	1	-
6	Полы	28	18	5	-
7	Проемы	-	2	6	5
8	Отделочные работы	1	4	3	-
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	3	1	12
10	Прочие работы	-	5	8	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

УГОЛЬНЫЕ ЯМЫ

Характеристика сооружений

Тип I. Фундаменты и стены бутовые и бутобетонные, перекрытия железобетонные с пилонами и без пилонов.

Тип II. Фундаменты, стены и воронки бункеров железобетонные.

Тип III. Фундаменты железобетонные и бутовые; стены бутобетонные, железобетонные и бетонные; воронки железобетонные с футеровкой стальбетоном и листовой сталью.

Тип IV. Фундаменты бутобетонные, железобетонные и бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные и бетонные с футеровкой стальбетоном и листовой сталью.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ (графы «а» - «в», «и» - «л»), 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графы «г» - «е»), 1 куб. м КЛАДКИ В ДЕЛЕ (графа «ж»), 1 куб. м В СВЕТУ (графа «з»), В РУБ.

Таблица 32

Территориаль-	I тип	II тип	III тип	IV тип
ные пояса	Объем сооружений, в куб. м	Под 1 железно-	Под 2-3 железно-	Яма скрепер-	Объем кладки	Объем в свету до	Объем сооружений, в куб. м
	100-200	201-300	301-500	дорожный путь	дорожных путей	ного склада	до 750 куб. м	250 куб. м	1450- 2000	2400- 3500	5000- 6700
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	31,5	29	23,6	82	90	118	58,8	40,3	20,8	19	13,3
2	32,2	29,6	24,1	83	91	120	59,9	41,1	21,2	19,4	13,6
3	34	31,3	25,5	88	97	127	63	43,5	22,5	20,5	14,4
4	35,3	32,5	26,4	91	100	132	66	45,1	23,3	21,3	14,9
5	40,3	37,1	30,2	105	115	151	75	51,5	26,6	24,3	17,1
6	41,9	38,6	31,4	109	119	157	78	53,5	27,7	-25,2	17,7
7	46,6	42,9	34,9	121	133	174	87	59,6	30,8	28,1	19,7
8	62	57,4	46,7	162	178	233	116	80	41,2	37,6	26,4
9	65	59,7	48,6	168	185	243	121	83	42,9	39,1	27,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 32)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1	Фундаменты	61	19	25	50
2	Стены	-	-	26	11
3	Железобетонные конструкции	-	62	17	14
4	Металлические конструкции	5	-	3	5
5	Перекрытия	9	-	9	4
6	Крыша и кровля	-	-	-	5
7	Полы	5	5	-	3
8	Проемы	1	-	-	2
9	Отделочные работы	2	3	-	1
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	-	2	6	3
11	Прочие работы	17	9	14	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПИЛОНЫ, НАВЕСЫ НАД УГОЛЬНЫМИ ЯМАМИ И СТОЛБЫ ГОЛОВНЫЕ

Характеристика сооружений

Тип I. Пилоны.

Фундаменты бутобетонные, пилон металлический.

Тип II. Навесы над угольными ямами.

Колонны и фермы металлические, покрытие волнистой сталью.

Тип III. То же. Колонны и фермы металлические, покрытие - асбестоцементными плитками.

Тип IV. Головные столбы.

Фундаменты бетонные, железобетонные столбы, будка кирпичная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА (графы «а» - «в»), 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графа «г»), В РУБ.

Таблица 33

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип
пояса	а	б	в	г
1  2	425  433	402  410	297  303	72  73
3  4	459  476	434  450	321  333	78  81
5  6	543  565	514  534	380  395	92  96
7  8	630  840	594  800	440  588	107  143
9	870	830	610	148
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 33)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1	Фундаменты	20	-	-	19
2	Стены	-	-	-	2
3	Железобетонные конструкции	-	-	-	70
4	Металлические конструкции	79	57	75	4
5	Крыша и кровля	-	33	21	1
6	Полы	-	-	-	1
7	Проемы	-	-	-	2
8	Отделочные работы	1	9	4	-
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	-	1	-	-
10	Прочие работы	-	-	-	1
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК (ГЛАВНЫЙ КОРПУС)

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные и частично бутовые; перекрытия железобетонные.

Тип II. Фундаменты железобетонные; каркас металлический с заполнением кирпичом; перекрытия железобетонные.

Тип. III. Фундаменты, каркас, перекрытия, крыша и бункеры железобетонные; заполнение каркаса кирпичом.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 34

	I тип	II тип	III тип
Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	7500-10500	20000-30000	6000-11000	11001-20000
	а	б	в	г
1	14,4	11,9	14,8	12,2
2	14,7	12,1	15,1	12,4
3	15,5	12,9	15,9	13,1
4	16,1	13,3	16,5	13,6
5	18,4	15,2	18,9	15,6.
6	19,1	15,8	19,6	16,2
7	21,3	17,6	21,8	18
8	28,5	23,6	29,2	24,1
9	29,6	24,5	30,4	25,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 34)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п.п.	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	9	2	4
2	Стены и перегородки	31	8	22
3	Железобетонные конструкции	19	18	41
4	Металлические конструкции	8	46	-
5	Крыша и кровля	2	1	2
6	Полы	3	3	4
7	Проемы	3	11	10
8	Отделочные работы	5	4	7
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19	7	7
10	Прочие работы	1	-	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ДРОБИЛОК

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые; каркас деревянный; стены каркасно-засыпные; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты железобетонные и бутобетонные; стены подземной части и бункер железобетонные; стены надземной части - железобетонный каркас с заполнением кирпичом; перекрытия железобетонные по металлическим балкам.

Тип III. Фундаменты бутобетонные; каркас металлический с заполнением кирпичом и шлакоблоками; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ (графы «а» и «б»), 1 т МЕТАЛЛА (графа «в»), В РУБ.

Таблица 35

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	200-400	12000-16000
	а	б	в
1  2	20,4  20,8	16,8  17,1	539  550
3  4	22  22,8	18,1  18,8	583  600
5  6	26,1  27,1	21,5  22,3	690  720
7  8	30,2  40,4	24,8  33,2	800  1070
9	42	34,5	1110
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 35)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты и стены подвала	16	19	5
2	Стены и перегородки	33	6	13
3	Железобетонные конструкции	-	42	60
4	Металлические конструкции	-	6	-
5	Перекрытия	23	-	6
6	Крыша и кровля	4	2	3
7	Полы	3	1	-
8	Проемы	3	2	6
9	Отделочные работы	-	1	5
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	17	2
11	Прочие работы	15	4	-
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты железобетонные; каркас металлический с заполнением кирпичом; перекрытия железобетонные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутовые; фермы металлические; перекрытия и крыша железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 36

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	5000-10000	4200-5600
	а	б
1	16,5	10
2	16,8	10,2
3	17,8	10,8
4	18,4	11,2
5	21,1	12,8
6	21,9	13,3
7	24,3	14,8
8	32,6	19,8
9	33,9	20,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 36)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	7	9
2	Стены и перегородки	12	34
3	Железобетонные конструкции	8	18
4	Металлические конструкции	45	-
5	Крыша и кровля	2	9
6	Полы	4	5
7	Проемы	10	7
8	Отделочные работы	4	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	11
10	Прочие работы	2	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ СОРТИРОВОК

Характеристика зданий

Тип I. С подвалом и без подвала.

Фундаменты и стены подвала бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия деревянные и железобетонные.

Тип II. Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 37

	I тип	II тип
Территориальные	Объем зданий, в куб. м
пояса	850-1300	1600-2200
	а	б
1	15	21,3
2	15,3	21,7
3	16,2	23
4	16,8	23,9
5	19,2	27,3
6	20	28,4
7	22,2	31,6
8	29,7	42,2
9	30,9	43,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 37)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты и стены подвала	14	21
2	Стены и перегородки	48	33
3	Железобетонные конструкции	-	18
4	Металлические конструкции	1	3
5	Перекрытия	7	-
6	Крыша и кровля	6	1
7	Полы	3	2
8	Проемы	5	5
9	Отделочные работы	2	3
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	12
11	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ СУШИЛОК

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 38

Территориальные пояса	Объем зданий 7000-10000 куб. м
1	13,2
2	13,4
3	14,2
4	14,7
5	16,8
6	17,5
7	19,5
8	26,1
9	27,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 38)

№. п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты и стены подвала	16
2	Стены и перегородки	21
3	Железобетонные конструкции	8
4	Металлические конструкции	11
5	Крыша и кровля	5
6	Полы	3
7	Проемы	6
8	Отделочные работы	6
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23
10	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СУШИЛЬНЫЕ ПЕЧИ В ЗДАНИИ СУШИЛКИ

Характеристика сооружений

Фундаменты бутобетонные; печи из шамотного кирпича; каркас печей металлический.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, В РУБ.

Таблица 39

Территориальные пояса	Стоимость
1	186
2	189
3	200
4	208
5	238
6	247
7	275
8	368
9	382
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 39)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	13
2	Стены и перегородки	53
3	Металлические конструкции	20
4	Прочие работы	14
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ СГУСТИТЕЛЕЙ

Характеристика зданий

Тип I. С насосной. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутовые и кирпичные; каркас, сгустители и перекрытия железобетонные.

Тип II. С насосной. Фундаменты бутовые и бутобетонные; каркас железобетонный с заполнением кирпичом.

Тип III. Без насосной. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия и резервуары железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 40

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса	Объем зданий, в тыс. куб. м
	3-4	6-8	11-15
	а	б	в
1	10,9	6,9	10,4
2	11,1	7	10,6
3	11,7	7,5	11,2
4	12,2	7,7	11,6
5	13,9	8,8	13,3
6	14,5	9,2	13,8
7	16,1	10,2	15,3
8	21,5	13,7	20,5
9	22,4	14,2	21,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 40)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1  2	Фундаменты и стеры подвала Стены и перегородки	18  24	15  20	14  13
3  4  5	Железобетонные конструкции Металлические конструкции Крыша и кровля	35  -  4	42  -  4	47  1  5
6	Полы	3	4	5
7	Проемы	5	3	3
8	Отделочные работы	3	2	11
9  10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	5  3	6  4	-  1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; крыша железобетонная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 41

Территориальные пояса	Объем зданий 400-600 куб. м
1	34
2	34,7
3	36,8
4	38,1
5	43,6
6	45,3
7	50,4
8	67
9	70
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 41)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты и стены подвала	40
2	Стены и перегородки	6
3	Крыша и кровля	4
4	Проемы	2
5	Отделочные работы	2
6	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4
7	Прочие работы	42
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

Характеристика сооружений

Тип I. Мачты и опоры металлические; фундаменты бетонные.

Тип II. Станции утепленные, погрузочные и разгрузочные.

Фундаменты бетонные; каркас металлический; заполнение кирпичом; утепление фибролитом; перекрытия железобетонные.

Тип III. Станции неутепленные, промежуточные и натяжные. Фундаменты бетонные; фермы металлические,

Тип IV. Мост предохранительный.

Фундаменты бетонные; опоры и фермы металлические; настил из брусьев.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА, В РУБ.

Таблица 42

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип
пояса	Высота мачт, в м	Погрузочная	Разгрузочная	Промежуточная	Натяжная
	до 55	56-120
	а	б	в	г	д	е	ж
1	830	750	575	492	700	970	496
2	850	760	586	502	710	990	506
3	900	810	620	532	750	1050	536
4	930	840	640	551	780	1090	556
5	1070	960	740	630	890	1240	640
6	1110	990	760	650	930	1290	660
7	1230	1110	850	730	1030	1440	730
8	1650	1480	1140	970	1380	1920	980
9	1720	1540	1180	1010	1440	2000	1020
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 42)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1	Фундаменты	28	14	27	7
2	Стены	-	10	-	-
3	Железобетонные конструкции	1	8	-	-
4	Металлические конструкции	71	48	72	67
5	Перекрытия	-	-	-	-
6	Крыша и кровля	-	3	-	-
7	Полы	-	2	-	14
8	Проемы	-	3	-	-
9	Отделочные работы	1	3	1	2
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	-	8	-	-
11	Прочие работы	-	1	-	10
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПОГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бетонные; каркас металлический; заполнение кирпичом, без отепления; перекрытия железобетонные.

Тип II. Фундаменты бетонные; каркас металлический, заполнение кирпичом; отепление фибролитом; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА, В РУБ.

Таблица 43

Территориальные пояса	I тип	II тип
	а	б
1	454	529
2	463	540
3	490	572
4	508	593
5	581	680
6	600	700
7	670	780
8	900	1050
9	930	1090
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 43)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	6	10
2	Стены и перегородки	6	8
3  4	Металлические конструкции Перекрытия	71  4	48  16
5	Крыша и кровля	4
6	Полы	1	2
7	Проемы	2	8
8	Отделочные работы	3	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	2
10	Прочие работы	1	-
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бетонные и бутобетонные глубиной 3,75 м; каркас; металлический; заполнение каркаса деревом.

Тип II. Фундаменты бетонные и бутобетонные глубиной 1,6 м; каркас металлический; заполнение кирпичом; отепление фибролитом; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА В РУБ.

Таблица 44

Территориальные	I тип	II тип
пояса	а	б
1  2  3  4	740  760  800  830	432  441  466  484
5	950	553
6  7  8  9	990  1100  1470  1530	574  640  860  890
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 44)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	39	6
2	Стены и перегородки	-	12
3	Металлические конструкции	34	63
4	Перекрытия	-	8
5	Крыша и кровля	-	1
6	Полы	-	1
7	Проемы	-	4
8	Отделочные работы	-	4
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	1
10	Прочие работы	20	-
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные толщиной в 2 кирпича; перекрытия железобетонные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные толщиной в 1,5 кирпича; перекрытия и крыша железобетонные.

Тип III. Здания с участком тоннеля. Фундаменты и стены тоннеля бутовые и бутобетонные; стены кирпичные в 1,5, 2 и 2,5 кирпича, перекрытия над тоннелем и междуэтажные перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 45

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	450-550	551-650	651-1000	1001-1600	850-1300	400-600
	а	б	в	г	д	е
1	24,3	20,8	17,6	13,7	12,9	28,4
2	24,8	21,2	18	14	13,1	29
3	26,2	22,5	19	14,8	13,9	30,7
4	27,2	23,3	19,7	15,3	14,4	31,9
5	31,1	26,7	22,5	17,5	16,4	36,4
6	32,3	27,7	23,4	18,2	17,1	37,8
7	35,9	30,8	26,1	20,3	19	42,1
8	48,1	41,2	34,9	27,1	25,4	56,3
9	50	42,9	36,3	28,2	26,5	58,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 45)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	19	11	32
2	Стены и перегородки	46	35	44
3	Металлические конструкции	4	5	-
4	Перекрытия	10	11	9
5	Крыша и кровля	2	6	1
6	Полы	3	5	3
7	Проемы	3	5	2
8	Отделочные работы	3	6	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	13	6
10	Прочие работы	1	3	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПОГРУЗОЧНЫЕ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутовые и кирпичные; бункер, перекрытия и крыша железобетонные.

Тип II. Фундаменты, каркас, перекрытия и крыша железобетонные; заполнение каркаса в 1,5 кирпича.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ В РУБ.

Таблица 46

Территориальные	I тип	II тип, здание
пояса		без башни	с башней
	а	б	в
1	178	103	130
2	182	105	132
3	192	111	140
4	200	115	145
5	228	131	166
6	237	137	173
7  8  9	264  353  367	152  203  212	192  257  267
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 46)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	7	7
2	Стены	32	25
3	Железобетонные конструкции	36	41
4	Крыша и кровля	2	2
5	Полы	4	3
6	Проемы	6	7
7	Отделочные работы	3	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	5
9	Прочие работы	7	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЕ ОПРОКИДА

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые; стены рубленые; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные в 2 кирпича; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 47

Территориальные	I тип	II тип
пояса	а	б
1	19,5	16
2	19,9	16,3
3	21	17,2
4	21,8	17,9
5	24,9	20,4
6	25.9	21,2
7	28,8	23,6
8	38,6	31,6
9	40,1	32,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 47)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	47	59
2	Стены и перегородки	20	11
3	Металлические конструкции	-	2
4	Перекрытия	4	6
5	Крыши и кровля	4	2
6	Полы	4	3
7	Проемы	6	3
8	Отделочные работы	2	6
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	5
10	Прочие работы	4	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ И КАЛОРИФЕРОВ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты, стены и перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные и бутовые; перекрытия деревянные по металлическим прогонам.

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные и бутовые; перекрытия деревянные.

Тип IV. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные и бутовые; перекрытия железобетонные.

Тип V. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные и бутовые; перекрытия железобетонные по металлическим балкам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 48

	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
Территориаль-	Объем зданий в куб. м
ные пояса	55-150	170- 250	251- 450	350- 450	190- 280	110- 150	200- 400	401 - 700	701 - 1200	1201- 2000	2001- 3000	350- 500	1200- 1800	2300- 3400
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	18,3	13,8	10,9	13,4	18,2	25	18,8	14,9	13,2	12,3	9,2	23,2	16,5	14
2	18,7	14	11,1	13,7	18,6	25,5	19,2	15,2	13,5	12,5	9,3	23,7	16,9	14,3
3	19,8	14,9	11,8	14,5	19,7	27	20,3	16,1	14,3	13,2	9,9	25,1	17,9	15,2
4	20,5	15,4	12,2	15	20,4	28	21,1	16,7	14,8	13,7	10,3	26	18,5	15,7
5	23,4	17,6	14	17,2	23,3	32	24,1	19	16,9	15,7	11,7	29,7	21,2	18
6	24,4	18,3	14,5	17,8	24,2	33,2	25	19,8	17,6	16,3	12,2	30,9	22	18,7
7	27,1	20,4	16,1	19,8	26,9	37	27,8	22	19,6	18,1	13,6	34,4	24,5	20,8
8	36,3	273	21,6	26,5	36	49,5	37,2	29,5	26,2	24,3	18,1	46	32,7	27,8
9	37,7	28,4	22^	27,6	37,5	51,5	38,7	30,7	27,2	25,3	18,9	47,8	34,1	28,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 48)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты	6	17	44	22	37
2	Стены и перегородки	37	36	28	35	29
3	Железобетонные конструкции	7	-	1	-	-
4	Металлические конструкции	-	-	-	1	6
5	Перекрытия	2	-	4	-	5
6	Крыша и кровля	6	13	-	13	5
7	Полы	6	6	3	6	7
8	Проемы	8	5	5	10	4
9	Отделочные работы	14	6	8	5	3
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	9	2	2	2
11	Прочие работы	9	8	15	4	2
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БУДКИ НАД ШУРФАМИ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые, стены бутовые, кирпичные; перекрытия железобетонные.

Тип II. Фундаменты бутовые; стены бутовые, кирпичные; перекрытия деревянные по металлическим балкам.

Тип III. Фундаменты столбовые с рандбалками; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 49

	I тип			II тип	III тип
Территориальные	Объем зданий, в куб. м
пояса	до 50	51-150	151-230	65-80	40-30
	а	б	в	г	д
1	20,7	16	14,5	28	29,2
2	21,1	16,3	14,8	28,6	29,7
3	22,4	17,2	15,7	30,3	31,5
4	23,2	17,9	16,3	31,4	32,7
5	26,5	20,4	18,6	35,9	37,3
6	27,5	21,2	19,3	37,3	38,8
7	30,7	23,6	21,5	41,5	43,2
8	41	31,6	28,7	55,5	57,7
9.	42,7	32,9	29,9	57,8	60
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 49)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	18	23	27
2	Стены	33	44	22
3	Металлические конструкции	8	-	-
4	Перекрытия	6	1	9
5	Крыша и кровля	4	4	3
6	Полы	3	-	4
7	Проемы	15	7	22
8	Отделочные работы	3	11	-
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4	4
10	Прочие работы	6	6	9
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ДИФФУЗОРЫ

Характеристика сооружений

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутобетонные; диффузор железобетонный.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; диффузор металлический.

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; диффузоры железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м КЛАДКИ (графа «а»), 1 т МЕТАЛЛА (графа «б»), 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графа «в»), В РУБ.

Таблица 50

Территориальные пояса	I тип	II тип	III тип
	а	б	в
1	39,4	415	107
2	40,1	423	109
8	42,5	448	115
4	44,1	464	120
5	50,4	531	137
6	52,3	551	142
7	58,3	610	158
8	78	820	211
9	81	850	220
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 50)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	20	15	22
8	Стены	48	-	-
3	Железобетонные конструкции	25	-	64
4	Металлические конструкции	-	85	-
5	Перекрытия	2	-	-
6	Отделочные работы	2	-	14
7	Прочие работы	3	-	-
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПРОМКОМБИНАТЫ (МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ)

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые; стены и перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, бутовые и шлакоблочные; перекрытия деревянные.

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, бутовые и шлакоблочные; перекрытия деревянные и железобетонные.

Тип. IV. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, бутовые и шлакоблочные; перекрытия деревянные и железобетонные; металлические фермы.

Тип V. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, бутовые и шлакоблочные; стропила деревянные по металлическим фермам.

Тип VI. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены шлакоблочные; перекрытия из армопенобетонных плит по металлическим балкам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 51

	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип	VI тип
Территориаль-	Объем зданий, в куб. м
ные пояса	350- 850	до 1000	свыше 1000	700- 1000	1001- 2000	2001- 3000	3001 - 7000	2000- 4000	4001- 5000	5901- 6000	6001- 10000	1100- 1600	7500- 10000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	и
1	11	17	11,9	20,1	18,8	15,7	12,4	11,4	11	10,8	10,5	11,3	11,2
2	11,3	17,4	12,2	20,5	19,2	.16,1	12,7	11,6	11,3	11	10,8	11,5	11,4
3	11,9	18,4	12,9	21,7	20.3	17	13,4	12,3	11,9	11,7	11,4	12,2	12,1
4	12,4	19,1	13,4	22,5	21	17,6	13,9	12,8	12,4	12,1	11,8	12,7	12,5
5	14,1	21,8	15,3	25,7	24,1	20,1	15,9	14,6	14,1	13,8	13,5	14,5	14,3
6	14,7	22,6	15,9	26,7	25	20,9	16,5	15,2	14,7	14,4	14	15	14,9
7	16,3	25,2	17,7	29,7	27,8	23,3	18,4	16,9	16,3	16	15,6	16,7	16,5
8	21,9	33,7	23,6	39,7	37,2	31,2	24,6	22,6	21,9	21,4	20,9	22,4	22,1
9	22,7	35	24,6	41,3	38,7	32,4	25,6	23,5	22,7	22,2	21,7	23,3	23
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 61)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п.п.	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI
1	Фундаменты	7	19	15	10	10	10
2  3	Стены и перегородки Железобетонные конструкции	34  -	31	31  4	31  -	30  -	24  -
4  5	Металлические конструкции Перекрытия	- 5	- 6	-  11	-  -	-  -	9  -
6	Крыша и кровля	22	13	7	19	15	14
7	Полы	2	5	7	11	11	11
8	Проемы	9	8	7	11	11	7
9  10  11	Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	-  14  7	2  12  4	7  8  3	6  7  5	7  10  6	12  13  1
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ КРЕПЕЗАДЕЛОЧНЫХ И ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫХ МАСТЕРСКИХ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасно-обшивные и рубленные из бревен; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, бутовые и шлакоблочные; стропила деревянные.

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, бутовые и шлакоблочные; перекрытия деревянные по металлическим фермам.

Тип IV. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, бутовые и шлакоблочные; перекрытия железобетонные по металлическим балкам и стропильным фермам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 52

		I тип		II тип		III тип		IV тип
Территориальные	Объем зданий, в куб. м
пояса	100-200	1200-1400	100-150	1000-1500	1700-2300	2301-3000	870-1200	2000-2800
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	11	5,6	13,9	10,6	10,6	8,2	13,9	12,5
2	11,3	5,7	14,2	10,8	10,8	8,4	14,2	12,8
3	11,9	6	15,1	11,5	11,5	8,8	15,1	13,5
4	12,4	6,3	15,6	11,9	11,9	9,2	15,6	14
Б	14,1	7,2	17,8	13,6	13,6	10,5	17,8	16,1
6	14,7	7,4	18,5	14,1	14,1	10,9	18,5	16,7
7	16,3	8,3	20,6	15,7	15,7	12,1	20,6	18,6
8	21,9	11,1	27,6	21	21	16,2	27,6	24,8
9	22,7	11,5	28,7	21,9	21,9	16,9	28,7	. 25,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 52)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п.п.	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1	Фундаменты	8	18	10	18
2	Стены	25	28	35	28
3  4	Металлические конструкции  Перекрытия	-  3	2  10	-  -	2  15
5	Крыша и кровля	27	6	18	6
6	Полы	15	9	9	8
7	Проемы	12	9	10	8
8  9	Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	4 9	5 8	4 9
10	Прочие работы	2	5	5	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ КРЕПЕЗАДЕЛОЧНЫХ С КОНТОРАМИ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые; стены каркасно-обшивные и кирпичные; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые; стены каркасно-обшивные и шлакоблочные; перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 53

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	300-500	300-500
	а	б
1	13,6	14,3
2	13,9	14,6
3	14,7	15,4
4	15,3	16
5	17,5	18,3
6	18,1	19
7	20,2	21,1
8	27	28,3
9	28,1	29,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 53)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п.п.	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	17	17
2	Стены и перегородки	28	28
3	Перекрытия	4	4
4	Крыша и кровля	14	14
5	Полы	11	11
6	Проемы	11	11
7	Отделочные работы	3	3
8  9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	7  5	7  5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ЛЕСОПРОПИТОЧНЫХ И ЛЕСОРАЗДЕЛОЧНЫХ С РЕЗЕРВУАРАМИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные и бутовые; перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 54

Территориальные	Объем зданий, в куб. м
пояса	300-500	551-700	850-1200	1403-2000
	а	б	в	г
1	25,5	17,3	12,4	9,5
2	26	17,7	12,7	9,7
3	27,5	18,7	13,4	10,2
4	28,5	19,4	13,9	10,6
5	32,6	22,2	15,9	12,1
6	33,8	23,1	16,5	12,6
7	37,7	25,7	18,4	14
8	50,4	34,3	24,6	18,8
9	52,4	35,7	25,6	19,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 54)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	15
2	Стены и перегородки	20
3	Железобетонные конструкции	11
4	Перекрытия	4
5	Крыша и кровля	13
6	Полы	5
7	Проемы	8
8	Отделочные работы	4
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15
10	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ПОДВАЛОМ В БЛОКЕ С ЛЕСОПРОПИТОЧНОЙ

Характеристика зданий

Фундаменты и стены подвала бутовые или бутобетонные; стены кирпичные; крыша утепленная, из сборных железобетонных плит по металлическим балкам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 55

Территориальные пояса	Объем зданий 330-440 куб. м
1	16,6
2	17
3	17,9
4	18,6
5	21,3
6	22,1
7	24,6
8	32,9
9	34,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 55)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты и стены подвала	25
2	Стены	40
3	Металлические конструкции	5
4	Крыша и кровля	11
5	Полы	4
6	Проемы	5
7	Отделочные работы	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ АНТИСЕПТИКА

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 56

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	100-150	65-95
	а	б
1	18,8	25,5
2	19,2	26,1
3	20,3	27,6
4	21,1	28,6
5	24,1	32,7
6	25,1	34
7	27,9	37,8
8	37,3	50,6
9	38,8	52,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 56)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
пп.	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	41	37
2	Стены	26	40
3	Перекрытия	1	1
4	Крыша и кровля	6	3
5	Полы	4	2
6	Проемы	5	3
7	Отделочные работы	2	5
8  9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства  Прочие работы	10  5	5  4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

РЕЗЕРВУАРЫ

Характеристика сооружений

Тип I. Резервуар при лесопропиточной с колодцем и каналом.

Резервуар железобетонный; колодец кирпичный.

Тип II. Резервуар для антисептика.

Стенки и перекрытие железобетонные; чугунная вентиляционная труба.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ, В РУБ.

Таблица 57

Территориальные пояса	I тип  до 50	II тип  более 50
	а	б
1	64	34
2	65	34,6
3	69	36,7
4	71	38
5	81	43,5
6	85	45,2
7	94	50,3
8	126	67
9	131	70
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 57)

№	Наименование конструктивных	Тип I и II
п.п.	элементов и видов работ	сооружений
1	Земляные работы	20
2	Железобетонные конструкции	49
3	Отделочные работы	26
4	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЛИВНЫЕ КАНАЛЫ К РЕЗЕРВУАРАМ С ПРИЕМНИКАМИ

Характеристика сооружений

Канал - деревянный лоток; приемник кирпичный с деревянной крышкой, обитой сталью.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м, В РУБ.

Таблица 58

Территориальные пояса	Стоимость
1	3,5
2	3,6
3	3,8
4	3,9
5	4,5
6	4,7
7	6,2
8	6,9
9	7,2


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ЗДАНИЯХ ЛЕСОПРОПИТОЧНЫХ

Характеристика сооружений

Тип I. Стенки бетонные; перекрытие каналов из сборных железобетонных плит.

Тип II. Стенки кирпичные; перекрытие каналов из деревянных щитов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ (графа «а»), 1 м КАНАЛА (графа «б»), В РУБ.

Таблица 59

Территориальные	I тип	II тип
пояса	а	б
1	39,2	11,9
2	40	12,1
3	42,4	12,8
4	43,9	13,3
5	50,2	15,2
6	52,2	15,8
7	58,1	17,6
8	78	23,5
9	81	24,5


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия (покрытие) железобетонные.

Тип III. Фундаменты бутовые, стены каркасно-засыпные и каркасно-обшивные с двух сторон, перекрытия деревянные.

Тип IV. Фундаменты - стулья деревянные; стены каркасно-обшивные с одной стороны.

Тип V. Фундаменты бутовые; стены каркасно-обшивные с одной стороны.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 60

	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
Территориаль-	Объем зданий, в куб. м
ные пояса	100- 200	201- 500	501- 750	1500- 2000	2001- 3000	50- 100	350- 500	501- 700	2500- 3000	3001- 4000	140- 280	50- 150	151- 300	700- 1000	2000- 4000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
1	20,5	18,8	17,8	11,5	7,9	26,4	20,1	16,9	13,4	10,9	14,7	8,2	6,2	7,8	4,7
2	20,9	19,2	18,1	11,7	8,1	26,9	20,5	17,2	13,7	11,1	15	8,4	6,3	7,9	4,8
3	22,1	20,3	19,2	12,4	8,6	28,5	21,7	18,2	14,5	11,7	15,9	8,9	6,7	8,4	5,1
4	22,9	21,1	19,9	12,9	8,9	29,5	22,5	18,9	15	12,2	16,4	9,2	6,9	8,7	5,3
5	26,2	24,1	22,8	14,7	10,2	33,7	25,7	21,6	17,2	13,9	18,8	10,5	7,9	10	6
6	27,2	25	23,6	15,3	10,5	35	26,7	22,5	17,9	14,5	19,5	. 10,9	8,2	10,3	6,3
7	30,3	27,8	26,3	17	11,7	39	29,7	25	19,9	16,1	21,7	12,2	9,1	11,5	7
8	40,5	37,2	35,2	22,8	15,7	52,2	39,8	33,4	26,6	21,5	29,1	16,3	12,2	15,4	9,3
9	42,2	38,7	36,6	23,7	16,3	54,3	41,4	34,8	27,7	22,4	30,2	16,9	12,7	16	9,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 60)

№.	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты	22	20	19	13	20
2	Стены и перегородки	32	34	32	33	15
3	Металлические конструкции	-	3	-	-	3
4	Перекрытия	5	2	2	-	-
5	Крыша и кровля	9	14	25	29	22
6	Полы	7	8	10	1	23
7	Проемы	4	4	4	10	7
8	Отделочные работы	4	3	3	-	1
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	10	2	7	2
10	Прочие работы	4	2	3	7	7
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ С ПЛАТФОРМОЙ И НАВЕСОМ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия деревянные; платформа.

Тип II. Фундаменты бутовые, бутобетонные и деревянные стулья; стены кирпичные и каркасно-обшивные; крыша деревянная; навес.

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; стропила деревянные и металлические фермы; платформа и навес.

Тип IV. Фундаменты бутовые и деревянные стулья; стены деревянные рубленые и каркасно-обшивные; перекрытия деревянные; платформа и навес.

Тип V. Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасно-засыпные;

перегородки деревянные; крыша деревянная; навес.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 61

Территориаль-	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
ные пояса	Объем зданий, в куб. м
	до 4000	4001-9000	175-260	800-1150	600-800	801-1200	1500-2000	1100-1500	60-85
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	8,8	7,7	18,7	18,2	11,8	11,4.	7,8	15,1	28,6
2	9	7,8	19,1	18,5	12	11,6	8	15,4	29,2
3	9,5	8,3	20,2	19,6	12,7	12,3	8,4	16,3	30,9
4	9,9	8,6	20,9	20,4	13,2	12,8	8,7	16,9	32,1
5	11,3	9,8	23,9	23,3	15,1	14,6	10	19,4	36,6
6	11,7	10,2	24,8	24,2	15,7	15,1	10,4	20,1	38,1
7	13,1	11,4	27,6	26,9	17,4	16,9	11,5	22,4	42,4
8	17,5	15,2	37	36	23,3	22,6	15.4	29,9	56,7
9	18,2	15,8	38,5	37,4	24,2	23,5	16,1	31,1	59
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 61)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты	22	18	17	13	8
2	Стены и перегородки	38	39	46	29	30
3	Металлические конструкции	-	-	2	-	-
4	Перекрытия	4	-	-	-	-
5	Крыша и кровля	9	16	8	13	22
6	Полы	13	13	12	10	11
7	Проемы	4	4	5	14	9
8	Отделочные работы	6	2	5	2	9
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1	1	1	16	1
10	Прочие работы	3	7	4	3	10
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СКЛАДЫ СМАЗОЧНЫХ И ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика зданий

Тип I. Склады полуподземные.

Фундаменты - деревянные стулья; стены из пластин; кровля земляная с одерновкой.

Тип II. Склады подземные.

Фундаменты - деревянные стойки; стены каркасные из бревен с обшивкой досками; кровля по деревянным стропилам.

Тип III. Склады поверхностные и полуподземные.

Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутовые, кирпичные, шлакоблочные; перекрытия железобетонные.

Тип IV. Склады подземные

Фундаменты и стены бутовые и бутобетонные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 62

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип
пояса	Объем зданий в куб. м
	50-100	50-70	75-200	201-300	301 -500	501-700	2000-3000
	а	б	в	г	д	е	ж
1	20,4	31,4	27,3	21,9	19,2	14,3	18,6
2	20,8	32	27,8	22,4	19,6	14,5	19
3	22	33,9	29,5	23,7	20,7	15,4	20,1
4	22,8	35,2	30,5	24,6	21,5	16	20,8
5	26,1	40,2	34,9	28,1	24,6	18,3	23,8
6	27,1	41,8	36,3	29,2	25,5	19	24,7
7	30,2	46,5	40,4	32,5	28,4	21,1	27,5
8	40,4	62	54	43,4	38	28,2	36,8
9	42	65	56,2	45,2	39,6	29,4	38,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 62)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1	Фундаменты	16	28	24	19
2	Стены	14	38	47	54
3	Перекрытия			9	11
4	Крыша кровля	32	4	14	6
5	Полы	6	0	7
6	Проемы	0	4	4
7	Отделочные работы			2	2
8  9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	17  12	5  18	5  5	1  1
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

НАВЕСЫ

Характеристика зданий

Тип 1. Фундаменты - деревянные стулья; каркас деревянный; кровля по деревянным стропилам.

Тип II. Фундаменты бутовые; стойки и стропила деревянные; зашивка фронтона досками; платформа.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПОЛА, В РУБ.

Таблица 63

Территориальные	I тип	II тип
пояса	230-370	80-150	151-200
	а	б	в
1	10	26,3	21,7
2	10,2	26,8	22,1
3	10,8	28,4	23,4
4	11,2	29,5	24,3
5	12,8	33,7	27,7
6	13,3	35	28,8
7	14,8	38,9	32,1
8	19,7	52,1	42,9
9	20,5	54,2	44,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 63)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	12	43
2	Стены	5	2
3	Крыша кровля	44	32
4	Полы	2	20
5	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	0,5
6	Прочие работы	31	2,5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПЛАТФОРМЫ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ

Характеристика сооружений

Тип I. Фундаменты - деревянные стулья; поперечный и продольный настил из досок по деревянным прогонам.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные, столбовые; стойки опор металлические; верхнее строение деревянное.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПЛАТФОРМЫ, В РУБ.

Таблица 64

Территориальные	I тип	II тип
пояса	а	б
1	9,6	13
2	9,8	13,2
3	10,3	14
4	10,7	14,5
5	12,2	16,6
6	12,7	17,2
7	14,1	19,2
8	18,9	25,7
9	19,7	26,7


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ГОРЮЧИХ

Характеристика сооружений

Цистерна металлическая. Фундаменты бутовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА, В РУБ.

Таблица 65

Территориальные	Вес в т
пояса	до 1	1,1-3
	а	б
1	810	690
2	830	700
3	880	740
4	910	770
5	1040	880
6	1080	910
7	1200	1020
8	1610	1360
9	1670	1420


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ КОМБИНАТЫ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутовые и кирпичные, перекрытия деревянные и железобетонные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутовые и кирпичные; фермы металлические; перекрытия деревянные и железобетонные,

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные, стены кирпичные; колонны; прогоны металлические; перекрытия железобетонные.

Тип IV. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия деревянные.

Тип V. Фундаменты, стены и перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 66

Территориаль-	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
ные пояса	Объем зданий в куб. м
	1000- 3000	3001- 7000	7001- 22500	17000- 32600	6000- 17000	600- 700	1300- 1700	3500- 5000	600- 800	1300- 1700
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	24,1	19,5	17,9	17,1	19,3	20,8	17,5	16	23,8	20,7
2	24,5	19,8	18,2	17,5	19,7	21,2	17,8	16,3	24,3	21,1
3	26	21	19,3	18,5	20,9	22,5	18,9	17,3	25,7	22,3
4	26,9	21,8	20	19,2	21,7	23,3	19,6	17,9	26,6	23,2
5	30,8	24,9	22,8	21,9	24,8	26,7	22,4	20,5	30,4	26,5
6	32	25,9	23,7	22,8	25,7	27,7	23,2	21,3	31,6	27,5
7	35,6	28,8	26,4	25,3	28,6	30,8	25,9	23,7	35,2	30,6
8	47,6	38,5	35,3	33,9	38,3	41,2	34,6	31,7	47,1	41
9	49,5	40,1	36,8	35,2	39,8	42,9	36	32,9	49	42,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 66)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п.п.	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты	10	8	9	18	11
2	Стены и перегородки	27	26	23	27	36
3	Металлические конструкции	-	-	3	-	-
4	Перекрытия	12	14	12	6	6
5	Крыша и кровля	4	5	4	7	7
6	Полы	8	7	8	6	7
7	Проемы	10	10	9	9	11
8	Отделочные работы	13	12	14	8	5
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	13	15	16	15
10	Прочие работы	3	5	3	3	2
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ КОНТОР

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты, стены и перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия деревянные.

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия деревянные и железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 67

Территориаль	I тип	II тип	III тип
ные пояса	Объем зданий, в куб. м
	250-350	351-550	100-150	300-400	401-1200	2500-4000	3000-4000	4001-5000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	23,3	20,4	23,8	21,5	19,3	18,6	17	13,5
2	23,8	20,8	24,3	21,9	19,7	19	17,3	13,8
3	25,2	22	26,7	23,2	20,9	20,1	18,3	14,6
4	26,1	22,8	26,7	24	21,7	20,8	19	15,1
5	29,9	26,1	30,5	27,5	24,8	23,8	21,7	17,3
6	31	27,1	31,7	28,5	25,7	24,7	22,6	18
7	34,5	30,2	35,2	31,7	28,6	27,5	25,1	20
8	46,2	40,4	47,1	42,5	38,3	36,8	33,6	26,7
9	48,1	42	49	44,2	39,8	38,3	35	27,8
Примечание. При наличии в зданиях объемом 650-1000 куб. м деревянных перекрытий по металлическим балкам применять цены по графе «д».

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 67)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видев работ	I	II	III
1	Фундаменты	7	13	9
2	Стены и перегородки	36	32	33
3	Перекрытия	13	8	10
4	Крыша и кровля	9	6	3
5	Полы	6	7	8
6	Проемы	10	10	13
7	Отделочные работы	9	12	13
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	7	8
9	Прочие работы	7	5	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены шлакоблочные и кирпичные с железобетонным каркасом; перекрытия железобетонные и деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 68

Территориальные пояса	Объем зданий 2500-4000 куб. м
1	14
2	14,3
3	15,1
4	15,7
5	17,9
6	18,6
7	20,7
8	27,7
9	28,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 68)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	15
2	Стены и перегородки	37
3	Перекрытия	2
4	Крыша и кровля	14
5	Полы	6
6	Проемы	5
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ДУШЕВЫХ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые; стены и перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 69

Территориальные пояса	Объем зданий 2000-3000 куб. м
1	17,3
2	17,7
3	18,7
4	19,4
5	22,2
6	23
7	25,6
8	34,3
9	35,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 69)

№. п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	26
3	Перекрытия	11
4	Крыша и кровля	8
5	Полы	10
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20
9	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ УМЫВАЛЬНЫХ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты, стены и перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые, стены кирпичные; перекрытия деревянные

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 70

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	400-1000	400-1000
	а	б
1	26,8	25,7
2	27,3	26,2
3	28,9	27,8
4	30	28,8
5	34,3	32,9
6	35,6	34,2 '.
7	39,6	38
8	53	50,9
9	55,1	52,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 70)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	6	13
2	Стены и перегородки	29	18
3	Перекрытия	7	8
4	Крыша и кровля	6	6
5	Полы	6	7
6	Проемы	7	7
7	Отделочные работы	3	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	33	33
9	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИИ. ПРОБОРАЗДЕЛОЧНЫХ И ЭКСПЕДИЦИИ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасно-засыпные и рубленые; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия деревянные.

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 71

	I тип	II тип	III тип
Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	каркасные 50-100	рубленые 350-450	до 300	301-1000	свыше 1000	1800-2200
	а	б	в	г	д	е
1	21,3	24	25,1	21	17,5	21,8
2  3	21,7  23	24,5  26	25,6  27,1	21,5  22,7	17,8  18,9	22,3  23,6
4	23,9	26,9	28,1	23,6	19,6	24,4
5	27,3	30,8	32,1	26,9	22,3	27,9
6	28,3	32	33,4	28	23,2	29
7	31,5	35,6	37,1	31,1	25,8	32,3
8  9	42,2  43,9	47,6  49,5	49,7  51,7	41,6  43,3	34,6  36	43,2  45
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 71)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	10	13	9
2	Стены и перегородки	23	30	31
3	Перекрытия	8	7	13
4	Кровля и крыша	8	6	5
5	Полы	7	8	11
6	Проемы	13	13	6
7	Отделочные работы	13	8	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	10	17
9	Прочие работы	3	5	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ЛАМПОВЫХ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 72

Территориальные	Объем зданий, в куб. м
пояса	100-300	900-1500	1501-2100
	а	б	в
1	25,4	18	15,9
2	25,9	18,4	16,2
3	27,4	19,5	17,1
4	28,4	20,2	17,8
5	32,5	23,1	20,3
6	33,8	24	21,1
7	37,6	26,7	23,5
8	50,3	35,7	31,4
9	52,3	37,1	32,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 72)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	19
2	Стены и перегородки	29
3	Перекрытия	10
4	Крыша и кровля	7
5	Полы	6
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	3
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены шлакоблочные и кирпичные; перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 73

Территориальные	Объем зданий, в куб. м
пояса	1600-2300	2800-3800
	а	6
1	20,6	17
2	21	17,3
3	22,2	18,3
4	23	19
5	26,3	21,7
6	27,4	22,6
7	30,5	25,1
8	40,7	33,6
9	42,4	35
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 73)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	14
2	Стены и перегородки	26
3	Металлические конструкции	1
4	Перекрытия	8
5	Крыша и кровля	9
6	Полы	8
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	9
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11
10	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО И ПОЖАРНЫЕ ПОСТЫ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасно-засыпные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные и шлакоблочные; перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 74

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	100-200	300-600
	а	б
1	22,6	14,9
2	23,1	15,1
3	24,4	16
4	25,3	16,6
5	28,9	19
6	30,1	19,8
7	33,4	22
8	44,7	29,4
9	46,6	30,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 74)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	8	17
2	Стены и перегородки	24	34
3	Перекрытия	8	-
4	Крыша и кровля	16	17
5	Полы	6	6
6	Проемы	12	7
7	Отделочные работы	13	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	5
9	Прочие работы	3	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты - стулья деревянные; стены каркасно-засыпные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия (крыша) деревянные.

Тип III. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия железобетонные.

Тип IV. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия железобетонные по металлическим фермам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 75

Территориаль-	I тип	II тип	III тип	IV тип
ные пояса	Объем зданий, в куб. м
	250- 450	451- 700	300- 500	501- 1000	1001- 2800	120- 220	550- 750	4000- 5500	550- 1500	3500- 6000	6001- 8000	17000- 23000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	10	7,9	13,2	12,1	10,5	22,4	11,6	8,9	13,9	10,8	10	8,8
2	10,2	8,1	13,4	12,3	10,7	22,8	11,8	9	14,2	11	10,2	8,9
3	10,8	8,6	14,2	13	11,3	24,2	12,5	9,6	15	11,6	10,8	9,5
4	11,2	8,9	14,7	13,5	11,7	25,1	12,9	9,9	15,6	12,1	11,2	9,8
5	12,8	10,1	16,8	15,4	13,4	28,6	14,8	11,3	17.8	13,8	12,8	11,2
6	13,3	10,5	17,5	16	13,9	29,8	15,4	11,8	18,5	14,3	13,3	11,7
7	14,8	11,7	19,5	17,8	15,5	33,1	17,1	13,1	20,6	15,9	14,8	13
8	19,8	15,7	26,1	23,9	20,7	44,3	22,9	17,5	27,5	21,3	19,7	17,4
9	20,6	16,3	27,1	24,8	21,5	46,1	23,8	18,2	28,6	22,2	20,5	18,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 75)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1  2	Фундаменты и стены подвала Стены и перегородки	5  23	18  35	15  33
3	Металлические конструкции	-	-	-
4	Крыша и кровля	20	15	15
5	Полы	10	5	8
6	Проемы	15	9	6
7	Отделочные работы	11	6	8
8  9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	5  11	4  8	9  6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БАССЕЙНЫ БРЫЗГАЛЬНЫЕ

Характеристика сооружений

Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены бутовые, кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 76

Территориальные	Емкость, в куб. м
пояса	180-240	350-500	1350-1850
	а	б	в
1	36,4	22,4	15,4
2	37,1	22,9	15,7
3	39,3	24,2	16,7
4	40,7	25,1	17,3
5	46,5	28,7	19,7
6	48,3	29,8	20,5
7	53,8	33,2	22,8
8	72	44,4	30,5
9	75	46,2	31,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 76)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты и стены подвала	23
2	Стены и перегородки	13
3	Железобетонные конструкции	56
4	Отделочные работы	7
5	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ГРАДИРНИ

Характеристика сооружений

Тип I. Резервуар бутовый и бутобетонный; каркас и обшивка деревянные.

Тип II. Резервуар железобетонный; градирня деревянная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ (графа «а»), 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графа «б»), В РУБ.

Таблица 77

Территориальные пояса	I тип	II тип
	а	б
1	162	125
2	166	128
3	175	135
4	182	140
5	208	160
6	216	167
7	240	186
8	322	248
9	335	258
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 77)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты и стены подвала	56	10
2	Стены и перегородки	27	27
3	Железобетонные конструкции	-	54
4	Металлические конструкции	-	1
5	Полы	3	1
6	Отделочные работы	4	6
7	Прочие работы	10	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СКЛАДЫ ВВ

Характеристика зданий

Тип I Фундаменты бутовые; стены каркасно-засыпные; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые; стены кирпичные и шлакоблочные; перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 78

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	50-150	700-1100	700-1100	2000-4000
	а	б	в	г
1	25,2	13,4	16,2	14,1
2	25,7	13,6	16,6	14,4
3	27,2	14,5	17,5	15,3
4	28,2	15	18,2	15,8
5	32,3	17,1	20,8	18,1
6	33,5	17,8	21,6	18,8
7	37,3	19,8	24	20,9
8	49,9	26,5	32,1	28
9	51,9	27,6	33,4	29.1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 78)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п.п.	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	12	18
2	Стены и перегородки	21	25
3	Перекрытия	12	13
4	Крыша и кровля	10	9
5	Полы	12	13
6	Проемы	8	4
7	Отделочные работы	2	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	2
9	Прочие работы	20	12
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СКЛАДЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые; стены каркасно-засыпные; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные и шлакоблочные; перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 79

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	50-150	151-300	100-150	151-250
	а	б	в	г
1	33,1	27,1	31,9	26,9
2	33,8	22,1	32,5	27,5
3	35,8	23,4	34,4	29,1
4	37,1	24,3	35,7	30,2
5	42,4	27,8	40,8	34,5
6	44,1	28,8	42,4	35,8
7	49	32,1	47,1	39,9
8	66	42,9	63	53,3
9	68	44,7	66	55,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 79)

№	Наименование конструктивных	Типы	зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	16	22
2	Стены и перегородки	15	30
3	Перекрытия	8	6
4	Крыша и кровля	7	5
5	Полы	8	6
6	Проемы	10	8
7	Отделочные работы	10	5
8  9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	5  21	3  15
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЛАБОРАТОРИИ ПО ИСПЫТАНИЮ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ БАЗИСНОМ СКЛАДЕ ВВ

Характеристика зданий

Стены кирпичные, покрытие железобетонное.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 80

Территориальные пояса	Объем зданий до 250 куб. м
1	19,5
2	19,9
3	21,1
4	21,9
5	25
6	26
7	28,9
8	38,6
9	40,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 80)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	41
3	Перекрытия	8
4	Крыша и кровля	6
5	Полы	6
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	9
8	Электрические устройства	2
9	Прочие работы	9
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАДОВ ВВ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые; стены каркасно-засыпные, кирпичные, шлакоблочные; перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 81

Территориальные пояса	Объем зданий 300-500 куб. м
1	20
2	20,4
3	21,6
4	22,4
5	25,6
6	26,6
7	29,6
8	39,6
9	41,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 81)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	20
2	Стены и перегородки	27
3	Перекрытия	8
4	Крыша и кровля	6
5	Полы	8
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	9
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5
9	Прочие устройства	8
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОДОЕМЫ ПРИ СКЛАДАХ ВВ

Характеристика сооружений

Стены кирпичные; перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ, В РУБ.

Таблица 82

Территориальные пояса	Стоимость
1	53
2	54
3	57,2
4	59,3
5	68
6	70
7	78
8	105
9	109
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 82)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Земляные работы	13
2	Стены	50
3	Перекрытия	23
4	Полы	5
5	Отделочные работы	4
6	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПРОХОДНЫЕ БУДКИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые. Стены каркасно-засыпные. Перекрытия деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 83

Территориальные пояса	Объем здания 10-50 куб. м
1	23,4
2	23,8
3	25,3
4	26,2
5	29,9
6	31,1
7	34,6
8	46,3
9	48,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 83)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	1
2	Стены и перегородки	44
3	Перекрытия	5
4	Крыша и кровля	10
5	Полы	6
6	Проемы	23
7	Отделочные работы	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	9
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ОГРАЖДЕНИЕ СКЛАДОВ ВВ ВАЛОМ И КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Характеристика сооружений

Вал земляной, высотой 1,5 м.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ОГРАЖДЕНИЯ, В РУБ.

Таблица 84

Территориальные пояса	Высота 1,5 м
1	3,6
2	3,7
3	3,9
4	4,1
5	4,6
6	4,8
7	6,4
8	7,2
9	7,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов %

(к табл. 84)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Земляные работы	70
2	Прочие работы	30
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

БУДКИ И КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия деревянные.

Тип II. Фундаменты деревянные; стены каркасно-засыпные, отепленные.

Тип III. Фундаменты деревянные; стены рубленые; перекрытия деревянные.

Тип IV. Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

Тип V. Будка железнодорожных весов. Фундаменты и каркас деревянные; заполнение каркаса кирпичное.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ (графы «а» - «з»), ОДНОГО ЗДАНИЯ (графа «и»), В РУБ.

Таблица 85

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	до 250	251-450	451-650	14-50	51-150	50-100	60-100	500-600	18
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	23,4	22,3	17,1	30,5	20,3	34	28,4	17,7	587
2	23,8	22,7	17,4	31,1	20,7	34,7	29	18,1	598
3	25,2	24	18,5	33	21,9	36,8	30,7	19,1	630
4	26,2	24,9	19,1	34,2	22,7	38,1	31,9	19,9	660
5	29,9	28,5	21,9	39,1	25,9	43,6	36,4	22,7	750
6	31,1	29,6	22,7	40,6	27	45,3	37,8	23,6	780
7	34,6	32.9	25,3	45,2	30	50,4	42,1	26,2	870
8	46,3	44,1	33,8	60	40,1	67	56,3	35,1	1160
9	48,1	45,9	35,2	63	41,8	70	58,6	36,5	1210
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 85)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты	12	9	11	18	14
2	Стены и перегородки	33	32	28	32	38
3	Перекрытия	6	8	9	1
4	Крыша и кровля	10	8	9	12	6
5	Полы	6	5	10	7	5
6	Проемы	15	10	14	11	20
7	Отделочные работы	4	9	13	9	15
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	10	4	5	-
9	Прочие работы	5	9	2	6	2
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ВЫШКИ КАРАУЛЬНЫЕ

Характеристика сооружений

Фундаменты бутовые; стены каркасно-обшивные, отепленные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО СООРУЖЕНИЯ, В РУБ.

Таблица 86

Территориальные пояса	Стоимость
1	1000
2	1020.
3	1080
4	1120
5	1280
6	1330
7	1480
8	1980
9	2060
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 86)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	23
2	Стены	41
3	Перекрытия	2
4	Крыша и кровля	17
5	Проемы	7
6	Прочие работы	10
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПЛАТФОРМЫ ГРУЗОВЫЕ

Характеристика сооружений

Тип I. Крытые. Фундаменты бутовые; стены обшивные; крыша по деревянным фермам.

Тип II. Открытые. Мощение булыжным камнем. Рамы с досчатым настилом по деревянным прогонам и стойкам.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПЛАТФОРМЫ, В РУБ.

Таблица 87

Территориальные пояса	I тип	II тип
	а	6
1	39,9	19,4
2	40,7	19,8
3	43,1	21
4	44,7	21,7
5	51,1	24,8
6	53,1	25,8
7	59,1	28,7
8	79	38,4
9	82	40


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ДВОРОВЫЕ УБОРНЫЕ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасно-обшивные с деревянным выгребом

Тип II. Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасно-обшивные с каменным выгребом.

Тип III. Фундаменты бутовые; стены кирпичные с каменным выгребом.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 88

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	20-50	20-50	50-200
	а	б	в
1	46,7	57	27,4
2	47,6	58,1	28
3	50,4	62	29,6
4	52,2	64	30,7
5	59,7	73	35,1
6	62	76	36,5
7	69	84	40,6
8	92	113	54,3
9	96	117	56,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 88)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	10	58	35
2	Стены	31	10	33
3	Перекрытия	2	-	4
4	Крыша и кровля	4	3	5
5	Полы	3	3	3
6	Проемы	4	9	5
7	Отделочные работы	-	-	3
8  9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства  Прочие работы	4  42	4  13	4  8
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ОТСТОЙНИКИ ШАХТНЫХ И ШЛАМОВЫХ ВОД

Характеристика сооружений

Тип I. Стены бутовые; днище бетонное.

Тип II. Днище и откосы бетонные.

Тип III. Днище земляное; откосы мощеные; дренаж из керамиковых труб.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ, В РУБ.

Таблица 89

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса	Емкость, в куб. м
	500-800	1000-4800	900-2400	2401-6300	1300-2100	4200-6100
	а	б	в	г	д	е
1	22,2	17,1	18,4	15,5	11,8	8,6
2	22,6	17,5	18,7	15,8	12	8,7
3	24	18,5	19,8	16,7	12,7	9,2
4	24,9	19,2	20,6	17,4	13,2	9,6
5	28,4	21,9	23,5	19,8	15,1	10,9
6	29,5	22,8	24,4	20,6	15,7	11,4
7	32,8	25,3	27,2	22,9	17,4	12,7
8	43,9	33,9	36,3	30,7	23,3	16,9
9	45,7	35,2	37,8	31,9	24,3	17,6


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПЕЧИ ОГНЕВЫХ КАЛОРИФЕРОВ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

Характеристика сооружений

Тип. I. Печи огневых калориферов. Фундаменты бутовые; стены из красного и шамотного кирпича; своды из огнеупорного кирпича.

Тип II. Трубы дымовые. Фундаменты бетонные; цоколь кирпичный; ствол трубы кирпичный; футеровка огнеупорным кирпичом.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м КЛАДКИ (графа «а»), 1 м ТРУБЫ (графа «б»), В РУБ.

Таблица 90

Территориальные	I тип	II тип
пояса	а	б
1	28,9	268
2	29,5	273
3	31,2	289
4	32,4	300
5	37	343
6	38,5	356
7	42,8	396
8	57,3	530
9	59,6	552
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 90)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	15	25
2	Стены	60	65
3	Полы	2	-
4	Отделочные работы	-	1
5	Прочие работы	23	9
	Итого...	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ОБЪЕКТЫ ЗАКЛАДОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Характеристика зданий

Тип I. Склад полубункерный. Фундаменты железобетонные; стены бутобетонные; перекрытия железобетонные.

Тип II. Эстакада полубункерного склада. Фундаменты и опоры железобетонные; отепление в 0,5 кирпича; фермы металлические.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ (графа «а»), 1 м эстакады (графа «б»), В РУБ.

Таблица 91

Территориальные	I тип
пояса	объем зданий 2000-3000 куб. м	II тип
	а	б
1	25	610
2	25,4	630
3	26,9	660
4	27,9	690
5	31,9	780
6	33,2	810
7	36,9	910
8	49,4	1210
9	51,4	1260
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 91)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты	6	42
9	Стены	33	5
3	Металлические конструкции	-	45
4	Перекрытия	19	-
5	Крыша и кровля	-	2
6	Полы	17	2
7	Проемы	-	1
8	Отделочные работы	2	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	1
10	Прочие работы	9	-
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

МОНОРЕЛЬСОВЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика сооружений

Фундаменты железобетонные; опоры и монорельс металлические.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА, В РУБ.

Таблица 92

Территориальные пояса	Стоимость
1	354
2	361
3	383
4	397
5	454
6	471
7	524
8	700
9	730
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 92)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Железобетонные конструкции	20
2	Металлические конструкции	80
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ И УПОРЫ СКРЕПЕРНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика сооружений

Тип I. Рельсы типа Р-38 и III-А с балластировкой.

Тип II. Упоры деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ПУТИ (графы «а», «б»), ОДНОГО УПОРА (графы «в» и «г»), В РУБ.

Таблица 93

Территориальные	I тип	II тип
пояса	Рельсы Р-38 (III-А) Колея в мм	Колея в мм
	2000	3500-4000	2000	3500-4000
	а	б	в	г
1	73	95	233	356
2	74	97	237	363
3	79	102	251	384
4	82	106	261	398
5	93	121	298	455
6	97	126	310	473
7	108	140	344	526
8	144	188	461	700
9	150	195	479	730


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ГАРАЖИ ДЛЯ ГРЕЙФЕРНЫХ ТЕЛЕЖЕК

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные; каркас металлический с заполнением деревом.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА, В РУБ.

Таблица 94

Территориальные пояса	Стоимость
1	620
2	630
3	670
4	700
5	800
6	830
7	920
8	1230
9	1280
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 94)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	22
2	Стены	9
3	Металлические конструкции	54
4	Крыша и кровля	8
5	Проемы	5
6	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ РЕАГЕНТОВ

Характеристика сооружений

Стены кирпичные; дно бетонное; перекрытие железобетонное.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОЛОДЦА, В РУБ.

Таблица 95

Территориальные пояса	Стоимость
1	840
2	860
3	910
4	940
5	1080
6	1120
7	1250
8	1670
9	1740


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

КАНАЛЫ ДЛЯ РЕАГЕНТОВ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И КАЛОРИФЕРНЫЕ

Характеристика сооружений

Каналы для реагентов

Тип I. Стены кирпичные; дно бетонное.

Каналы вентиляционные и калориферные

Тип II. Короб железобетонный.

Тип III. Стены и дно бутовые и бутобетонные; перекрытия железобетонные.

Каналы калориферные с фужеровкой

Тип IV. Стены, дно и перекрытие кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м КАНАЛА (графа «а»), 1 куб. м В СВЕТУ (графы «б»-«з»), В РУБ.

Таблица 96

Территориальные		II тип	III тип	IV тип
пояса	I тип	Площадь в свету, кв. м
		до 6,5	6,6-13	2,5-3,3	3,4-6,5	6,6-13	до 3	до 3,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	77	33,1	24,7	47,4	36	26,1	71	57,4
2	79	33,8	25,2	48,3	36,7	26,6	72	58,6
3	84	35,8	26,7	51,1	38,9	28,2	76	62
4	87	37,1	27,7	53	40,3	29,2	79	64
5	99	42,4	31,6	61	46,1	33,4	90	74
6	103	44	32,8	63	47,9	34,7	94	76
7	114	49	36,5	70	53,3	38,6	105	85
8	153	66	48,9	94	71	51,6	140	114
9	159	68	50,9	98	74	53,7	146	118
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 96)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1	Земляные работы	12	21	23	10
2	Стены	11	-	39	90
3	Железобетонные конструкции	-	71	6	-
4	Перекрытия	17	-	9	-
5	Крыша и кровля	-	5	8	-
6	Полы	10	-	9	-
7	Отделочные работы	-	-	1	-
8	Прочие работы	50	3	5	-
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПОГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ЛЕСНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика сооружений

Тип I. Промежуточные и угловые железобетонные рамы на железобетонных фундаментах.

Тип II. Металлические связи рам.

Тип III. Гаражи тельферных тележек. Фундаменты и рама железобетонные; стены деревянные, каркасные.

Тип IV. Монорельсы металлические.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графы «а» и «в»), 1 т МЕТАЛЛА (графы «б» и «г»), В РУБ.

Таблица 97

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	57,8	313	110	261
2	59	320	113	266
3	62	338	119	282
4	65	351	124	292
5	74	401	141	334
6	77	417	147	347
7	86	464	163	386
8	114	620	219	517
9	119	650	227	538
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 97)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	22
2	Стены	9
3	Железобетонные конструкции	54
4	Крыша и кровля	8
5	Проемы	5
6	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Характеристика сооружений

Тип I. Фундаменты железобетонные.

Тип II. Фундаменты бетонные.

Тип III. фундаменты деревянные.

Тип IV. Фундаменты бутовые.

Тип V. Фундаменты кирпичные и смешанные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графы «а» - «г» и «р»), 1 куб. м БЕТОНА В ДЕЛЕ (графы «д» - «ж»), 1 куб. м ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ (графы «з» - «л»), 1 куб. м КЛАДКИ (графы «м» - «п»), В РУБ.

Таблица 98

Территори-	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
альные лояса	Объем железобетона, в куб. м	Объем бетона, в куб. м	Под лебедки	Под обо-	Под обо-	Под вагон-	Кир- пич-	Кир- пич-	Желе- зобе-
	до 3	до 300	301-600	601 -900	до 5	до 20	свыше 20	СЛ-2	ПЛ-3	ТЛ-2	рудо- вание	рудо- вание	ные и авто- весы	ные	ные и буто- бетон- ные	тон на буто- вом осно- вании
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	60	35,4	34,2	33,8	46,4	39,8	34,3	75	137	201	76	21,3	27,5	36,8	28,4	87
2	61	36,1	34,9	34,4	47,3	40,6	35	77	140	205	78	21,7	28	37,5	29	89
3	65	38,2	37	36,5	50,1	43	37,1	81	148	217	82	23	29,7	39,8	30,7	94
4	67	39,6	38,3	37,8	51,9	44,5	38,5	84	154	226	85	23,8	30,8	41,2	31,8	98
5	77	45,3	43,8	43,2	59,4	50,9	44	96	175	258	98	27,2	35,2	47,1	36,4	112
6	80	47,1	45,5	44,9	62	52,9	45,7	100	182	268	101	28,3	36,6	49	37,8	116
7	89	52,4	50,6	50	69	58,9	50,8	111	203	298	113	31,5	40,7	54,5	42	129
8	119	70	68	67	92	79	68	149	271	399	151	42,1	54,4	73	56,3	173
9	124	73	70	70	96	82	71	155	282	415	157	43,8	56,6	76	58,5	180


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

Характеристика сооружений

Тип I. Железобетонные.

Тип II. Бутовые и бутобетонные.

Тип III. Деревянные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ (графа «а»), 1 куб. мм КЛАДКИ (графа «б»), 1 куб. м ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ (графа «в»), В РУБ.

Таблица 99

Территориальные пояса	I тип	II тип	III тип
	а	б	в
1	61	24,7	52
2	63	25,2	53
3	66	26,7	56,1
4	69	27,7	58,2
5	79	31,7	67
6	82	32,9	69
7	91	36,6	77
8	122	49	103
9	126	50,9	107
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 99)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1  2	Фундаменты и стены подвала Стены	-	12  88	5  95
3	Железобетонные конструкции	100	-	-
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТЫ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300 ТЫС. Т

(включая фундаменты под оборудование, дымовую трубу и другие специальные строительные работы)

Характеристика зданий

Тип 1. Блок главного корпуса.

Фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; каркас железобетонный; перекрытия железобетонные; стропила деревянные, частично плиты АПП; отепление пенобетонными плитами; фундаменты под оборудование и под котлы, дымовая труба, обмуровочные и изоляционные работы.

Тип II. Блок вспомогательного корпуса.

Фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; покрытия железобетонные и настил типа Гипротиса; отепление пенобетоном; фундаменты под оборудование.

Тип III. Блок погрузочного пункта и угольного склада. Железобетонный каркас с заполнением кирпичом; покрытия - крупнопанельный настил; угольный склад - днище и стенки бетонные, пилон - железобетонный; фундаменты под вагонные весы и оборудование, пути под оттяжную каретку.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 100

Территориальные	I тип	II тип	III тип
пояса	Объем зданий, в куб. м
	20000-25000	до 2000	2000-2100
	а	б	в
1	21,9	18,5	41
2	22,3	18,8	41,8
3	23,6	19,9	44,3
4	24,5	20,7	45,9
5	28	23,6	52,5
6	29,1	24,6	54,5
7	32,4	27,3	61
8	43,3	36,6	81
9	45	38	84
В том числе фундаменты под оборудование:

I тип - 2 %

II тип - 16 %

III тип - 12 %

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 100)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты и стены подвала	11	13	20
2	Стены и перегородки	24	28	7
3	Железобетонные конструкции	2	-	22
4	Металлические конструкции	3	-	-
5	Перекрытия	18	2	12
6	Крыша и кровля	5	17	6
7	Полы	6	6	2
8	Проемы	5	6	3
9	Отделочные работы	7	3	1
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	6	5
11	Прочие работы	9	19	22
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЕКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(включая надшахтное здание копер, устье ствола, фундаменты под оборудование и специальные работы)

Характеристика зданий

Металлический каркас с заполнением кирпичом, перекрытия железобетонные.

ГТ1 - секции технологического комплекса (надшахтное здание, копер и устье ствола). При одной марке угля и кольцевой канатной дороге для породы.

ГТ2 - то же, при двух марках угля.

ГТ3 - то же, при трех марках угля.

ГТ4 - то же, при одной марке угля и маятниковой канатной дороге для породы.

ГТ5 - то же, при двух марках угля и маятниковой канатной дороге для породы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 101

Территориальные пояса	ГТ1, ГТ2, ГТЗ. ГТ4, ГТ5
	Объем зданий 3270 куб. м
1	26,2
2	26,7
3	28,3
4	29,3
5	33,5
6	34,9
7	38,8
8	51,9
9	54
В том числе фундаменты под оборудование 2 %.

Примечание. Для секций технологического комплекса, расположенных в 1 климатическом районе, вводится поправочный коэффициент (сверх приведенного в Технической части) 1,03.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 101)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	5
2	Стены и перегородки	10
3	Металлические конструкции	58
4	Перекрытия	4
5	Крыша и кровля	4
6	Полы	2
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	4
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5
10	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЕКЦИИ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600 - 1200 ТЫС. Т

(включая фундаменты под оборудование и реакторы)

Характеристика зданий

Стены кирпичные; покрытия железобетонные.

ГЭ1-И и ГЭ2-И секции на 33 и 28 ячеек (для применения совместно с секциями технологического комплекса ГТ4 или ГТ5).

ГЭ1-К и ГЭ2-К - для применения совместно с секциями технологического комплекса ГТ1, ГТ2 или ГТ3.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 102

Территориальные	ГЭ1-И, ГЭ2-И, ГЭ1-К, ГЭ2-К
пояса	Объемы зданий 1667, 2128 куб. м
1	16,6
2	16,9
3	17,9
4	18,5
5	21,2
6	22
7	24,5
8	32,8
9	34,1
В том числе фундаменты под оборудование 7 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 102)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	21
2	Стены и перегородки	21
3	Металлические конструкции	1
4	Перекрытия	6
5	Кровля и крыша	19
6	Полы	5
7	Проемы	5
8	Отделочные работы	3
9  10	Внутренние электротехнические устройства  Прочие работы	3  16
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЕКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(включая дымовые трубы, подземные насосные станции, каналы для конвейеров, разные баки, обмуровочные работы и фундаменты под оборудование)

Характеристика зданий

Стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

Тит I. ГК1-1, ГК1-2 - на два котла ДКВ-6,5-13.

Тип II. ГК2-1, ГК2-2, ГК4 - на три котла ДКВ-6,5-13, 10-13.

Тип III. ГК3-1, ГКЗ-2, ГК5 - на четыре котла ДКВ-6,5-13, 10-13.

Тип IV. ГК6 - на пять котлов ДКВ-10-13.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 103

	I тип	II тип	III тип	IV тип
Территориальные	ГК1-1, ГК1-2	ГК2-1, ГК2-2, ГК4	ГКЗ-1, ГКЗ-2, ГК6	ГК6
пояса	Объемы зданий в куб. м
	4813	6309	7805	9302
	а	б	в	г
1	24,9	22,4	21,3	20,9
2	25,4	22,9	21,8	21,4
3	26,9	24,2	23	22,6
4	27,9	25,1	23,9	23,5
5	31,9	28,7	27,3	26,8
6	33,2	29,8	28,4	27,9
7	36,9	33.2	31,6	31
8	49,4	44,4	42,2	41,5
9	51,4	46,2	43,9	43,1
В том числе фундаменты под оборудование 8 %.

Примечание. Для секций котельных, расположенных в 1 климатическом районе, вводится поправочный коэффициент (сверх приведенного в технической части) 1,03.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 103)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1  2	Фундаменты и стены подвала Стены и перегородки	9  17	8  19	8  18	7  17
3	Металлические конструкции	4	4	4	5
4	Перекрытия	7	8	7	7
5	Крыша и кровля	4	4	4	4
6	Полы	9	2	2	9
7	Проемы	4	4	4	4
8	Отделочные работы	2	2	2	2
9  10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	3  48	3  46	3  48	3  49
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЕКЦИИ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(включая фундаменты под подъемные машины)

Характеристика зданий

Стены кирпичные; покрытия железобетонные.

Тип I. Две подъемные машины 2 х 4 х 1,7 - ГМ1-1; ГМ1-2.

Тип. II. Две подъемные машины 2 х 4 х 1,7; 2 х 5 х 2,3 - ГМ2-1, ГМ2-2, ГМ2-3, ГМ2-4.

Тип III.

1) Две подъемные машины 2 х 5 х 2,3 - ГМЗ-1, ГМЗ-2;

2) Две подъемные машины 2 х 6 х 2,4; 2 х 5 х 2,3 - ГМ4-1, ГМ4-2;

3) Две подъемные машины 2 х 6 х 2,4 - ГМ5-1, ГМ5-2.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 104

	I тип	II тип	III тип
Территориальные	ГМи	ГМ2	ГМ3, ГМ4, ГМ5
пояса	Габариты подъемных машин в м
	2х4х1,7	2х4х1,7; 2х5х2,3	2х5х2,3; 2х6х2,4
	а	б	в
1	13,7	13,1	12,6
2	13,9	13,3	12,8
3	14,7	14,1	13,6
4	15,3	14,6	14,1
5	17,5	16,7	16,1
6	18,2	17,4	16,7
7	20,2	19,3	18,6
8	27	25,9	24,9
9	28,1	26,9	25,9
В том числе фундаменты под оборудование 31 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 104)

№	Наименование конструктивных	Группы здания
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1  2	Фундаменты в стены подвала Стены и перегородки	19  16	18  18	17  17
3  4	Металлические конструкции Перекрытия	6  2	6  2	6  2
5	Крыша и кровля	10	10	10
6	Полы	3	3	3
7	Проемы	5	4	5
8	Отделочные работы	4	4	4
9  10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	3  32	3  32	3  33
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЕКЦИИ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН БЛОКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(включая фундаменты под подъемные машины)

Характеристика зданий

Степы кирпичные; покрытия железобетонные.

Тип I. Секции подъемных машин углубочного подъема. Машины 2 х 3 х 1,5-ВМ1; 2 х 4 х 1,7-ВМ2.

Тип II. Секции подъемных машин, для вспомогательного клетевого подъема при однобарабанной подъемной машине диаметром 5 м с разрезным барабаном. Машина 1 х 5 х 3,2 - ВМ4-2.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 105

	I тип	II тип
Террито риальные	ВМ1, ВМ2	ВМ4-2
пояса	Объем зданий, в куб. м
	2057, 3527	4333
	а	б
1	15,5	12,5
2	15,8	12,8
3	16,7	13,6
4	17,3	14,1
5	19,8	16,1
6	20,6	16,7
7	22,9	18,6
8	30,6	24,8
9	31,9	25,9
В том числе фундаменты под оборудование 24 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 105)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты и стены подвала	23	15
2	Стены и перегородки	20	21
3	Металлические конструкции	5	5
4	Перекрытия	2	3
5	Крыша и кровля	9	10
6	Полы	3	3
7	Проемы	5	6
8	Отделочные работы	3	5
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	2
10	Прочие работы	26	30
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЕКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БЛОКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(включая надшахтное здание, копер, устье ствола, фундаменты под оборудование и специальные работы)

Характеристика зданий

Копры металлические. Стены кирпичные; покрытия железобетонные.

ВТ1 - ствол диаметром 6 м на две клети при применении всасывающей системы вентиляции.

ВТ2 - ствол диаметром 7 м на две клети с отделением для углубочного подъема.

ВТ3 - ствол диаметром 6 м на две клети при нагнетательной системе вентиляции.

ВТ4 - ствол диаметром 7 м на две клети при нагнетательной системе проветривания и при наличии углубочного подъема.

ВТ5 - ствол диаметром 7 м на две клети при всасывающей системе проветривания, при примыкании секции калориферов с двух сторон ствола и при наличии углубочного подъема.

ВТ15 - ствол диаметром 6 м при всасывающей системе проветривания и депрессии до 100 мм вод. ст. при отсутствии углубочного ствола.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 106

Территориальные	ВТ-1, ВТ-3	ВТ-2, ВТ-4 ВТ-5, ВТ-15
пояса	Объем зданий, в куб. м
	1955	1955
	а	б
1	25,9	34,1
2	26,4	34,8
3	27,9	36,8
4	29	38.2
5	33,1	43,7
6	34,4	45,4
7	38,3	50,5
8	51,2	68
9	53,3	70
Примечание. Для секций технологического комплекса, расположенных в 1 климатическом районе, вводится поправочный коэффициент (сверх приведенного в технической части) 1,02.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 106)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	3
2	Стены	5
3	Железобетонные конструкции	-
4	Металлические конструкции	69
5	Перекрытия	-
6	Крыша и кровля	7
7	Полы	2
8	Проемы	8
9	Отделочные работы	1
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2
11	Прочие работы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЕКЦИИ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ БЛОКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(включая фундаменты под оборудование и специальные строительные работы)

Характеристика зданий

Стены кирпичные; покрытия железобетонные. Тип ВРи, ВР2 и ВР3.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 107

Территориальные пояса	ВРи, ВР2, ВР3
1	12,9
2	13,2
3	14
4	14,5
5	16,6
6	17,2
7	19,1
8	25,6
9	26,6
В том числе фундаменты под оборудование 1 %.

Примечание. Для секций ремонтных мастерских и материальных складов, расположенных в 1 климатическом районе, вводится поправочный коэффициент (сверх приведенного в технической части) 1,03,

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 107)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	8
2	Стены	30
3	Металлические конструкции	6
4	Перекрытия	2
5	Крыша и кровля	22
6	Полы	7
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	5
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
10	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНЫХ УСТАНОВОК БЛОКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(с фундаментами под оборудование, калориферными каналами и специальными работами)

Характеристика зданий

Стены кирпичные, покрытия железобетонные.

Марка калориферов	ВК1-1	ВК1-2	ВК2 	ВК3-2 	ВК-4 	ВК-5

Поверхность нагрева,	кв. м	557	832	1252	2500	3750 	5012

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 108

Территориальные пояса	Поверхность нагрева 557-5012 кв. м
1	21,5
2	21,9
3	23,2
4	24
5	27,5
6	28,6
7	31,8
8	42,5
9	44,2
В том числе фундаменты под оборудование 3 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 108)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты и стены подвала	19
2	Стены и перегородки	29
3	Металлические конструкции	3
4	Крыша и кровля	7
5	Полы	4
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1
9	Прочие работы	22
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАДОВ ИНЕРТНОЙ ПЫЛИ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЖАРНОГО ПОСТА, ГАРАЖА ДЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА, СЛИВНОГО ПУНКТА, РАСПРЕДПУНКТА) БЛОКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

Характеристика зданий

Тип 1. При лебедке аварийного подъема с диаметром барабана 1,2 и 1,6 м - ВН1 и ВН2 (с устройством фундаментов под оборудование).

Тип II. Без лебедки аварийного подъема (для применения при наличии углубочного подъема) - ВН3 (без устройства фундаментов под оборудование).

Тип III. При лебедке аварийного подъема с диаметром барабана 1,2 и 1,6 м (для применения совместно с секцией калориферных установок типа ВК1-1 и ВК1-2) - ВН4 и ВН5 (с устройством фундаментов под оборудование).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 109

	I тип	II тип	III тип
Территориальные	ВН1, ВН2	ВН3.1	ВНЗ-2	ВН4, ВН5
пояса	Объем зданий, в куб. м
	2240	719	1484	1484
	а	б	в	г
1	13,3	9,1	12,5	14,7
2	13,6	9,3	12,7	15
3	14,4	9,8	13,4	15,9
4	14,9	10,2	13,9	16,5
5	17	11,6	15,9	18,9
6	17,7	12,1	16,6	19,6
7	19,7	13,4	18,4	21,8
8	26,3	18	24,7	29,2
9	27,4	18,7	25,6	30,4
В том числе фундаменты под оборудование 3 %.

Примечания:

1. Для секций помещений различного назначения, расположенных в 1 климатическом районе, вводится поправочный коэффициент (сверх приведенного в технической части) 1,03.

2. В стоимость I куб. м зданий II типа не вошла стоимость фундаментов под оборудование.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 109)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1  2	Фундаменты и стены подвала Стены и перегородки	12  34	9  30	11  36
3  4	Металлические конструкции Крыша и кровля	3  18	4  24	3  16
5	Полы	4	7	4
6	Проемы	6	7	5
7	Отделочные работы	3	3	3
8  9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства  Прочие работы	9  11	9  7	10  12
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ КОМБИНАТЫ ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(с учетом фундаментов под оборудование и специальных строительных работ)

Типы: АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-5, АК-6, АК-7, АК-8, АК-9, АК-10, обычные и с упрощенной отделкой

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; стропила деревянные; облицовка стен в душевых глазурованными плитками; фундаменты под оборудование; специальные строительные работы.

Тип II. Конструкции те же, отделка упрощенная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 110

	I тип	II тип
Территориальные	АК1 - АК10	АК1 - АК10
пояса	Объем зданий, в тыс. куб. м
	16-35	16-35
	а	б
1	23	22,1
2	23,5	22,5
3	24,8	23,8
4	25,8	24,7
5	29,4	28,3
6	30,6	29,4
7	34	32,7
8	45,5	43,7
9	47,4	45,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 110)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	1	II
1  2	Фундаменты и стены подвала Стены и перегородки	7  20	7  22
3  4	Металлические конструкции Перекрытия	1  23	1  24
5	Крыша и кровля	2	2
6	Полы	7	7
7	Проемы	8	9
8	Отделочные работы	14	9
9  10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства  Прочие работы	12  6	12  7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПЕРЕХОДНЫЙ ТОННЕЛЬ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОМБИНАТА В БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СТВОЛА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

Характеристика сооружений

Постоянная и переменная части переходного тоннеля из административно-бытового комбината в блок вспомогательного ствола.

Тип	РА1	РА1-2	РА2-1	РА2-2

Длина, м	7,5	8,8	7,5	8,8

Объем в свету, куб. м	184	184	271	271

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В СВЕТУ, В РУБ.

Таблица 111

Территориальные пояса	Объем 184-271 куб. м в свету
1	44,3
2	45,2
3	47,9
4	49,7
5	56,8
6	59
7	66
8	88
9	91
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 111)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	56
9	Металлические конструкции	1
3	Перекрытия	29
4	Полы	5
5	Отделочные работы	2
6  7	Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	2  5
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ПОГРУЗОЧНЫЕ БУНКЕРЫ (БЕЗ УГОЛЬНЫХ СКЛАДОВ) ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

Характеристика сооружений

Тип I. КБ1 - погрузочные бункеры с погрузочным и маневровым устройствами при погрузке на одном пути с тремя ячейками емкостью по 200 т угля каждая (при отсутствии угольного склада на шахте), из монолитного бетона, фундаменты под весы и оборудование.

Тип II. КБ 1-2 - то же, при наличии угольного склада на шахте.

Тип III. КБ2 - то же, при отсутствии угольного склада на шахте; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

Тип IV. КБ3, КБ4, КБ5 - погрузочные бункеры с погрузочным и маневровым устройствами при погрузке на одном пути с четырьмя, шестью и восемью ячейками емкостью по 200 т угля каждая (при наличии угольного склада на шахте), фундаменты под весы и оборудование.

Тип V-  КБ6, КБ7 - то же, при погрузке на двух путях с 10 и 12 ячейками емкостью по 200 т угля каждая.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ, В РУБ.

Таблица 112

Территориальные	1 тип	II тип	III тип	IV тип	V тип
пояса	КБ1	КБ1 2	КБ2	КБ3, КБ4, КБ5	КБ6, КБ7
	Объем сооружений в куб. м
	6000	6085	6790	6960-10610	14450-16150
	а	б	в	г	Д
1	14,3	15	14,9	13,9	12,1
2	14,5	15,3	15,2	14,2	12,3
3	15,4	16,2	16,1	15	13
4	16	16,8	16,6	15,6	13,5
5	18,2	19,2	19	17,8	15,4
6	19	19,9	19,8	18,5	16
7	21,1	22,2	22	20,6	17,8
8	28,2	29,7	29,4	27,5	23,9
9	29,4	30,9	30,6	28,6	24,8
В том числе фундаменты под оборудование 5 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 112)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V
1	Фундаменты	8	9	9	8	11
2	Стены и перегородки	22	25	23	22	18
3	Железобетонные конструкции	19	17	20	23	25
4	Металлические конструкции	1	1	1	1	1
5	Перекрытия	15	14	13	13	13
6	Крыша и кровля	7	7	7	7	8
7	Полы	1	1	1	1	1
8	Проемы	8	7	8	8	6
9	Отделочные работы	3	3	4	4	4
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	7	7	6	6
11	Прочие работы	9	9	7	7	7
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

УГОЛЬНЫЕ СКЛАДЫ ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(включая фундаменты под оборудование и специальные работы, связанные с монтажом оборудования)

Характеристика сооружений

Сооружения из монолитного железобетона.

Тип I. Ямы привозных углей на 2 ячейки тип КЯ-1 с мостом типа РК3.

Тип II. Угольные склады на одну марку угля типа КУ1 производительностью 600-900 тыс. т.

Тип III. Угольные склады на 2 и 3 марки угля типов КУ2, КУ3, КУ4, КУ5, производительностью 600, 900, 1200 тыс. т.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ, В РУБ.

Таблица 113

	I тип	II тип	III тип
Территориальные	КЯ-1	КУ1	КУ2, КУ3, КУ4, КУВ
пояса	Объем сооружений, в куб. м
	596	637	1140-1408
	а	б	в
1	37,9	29,8	25,9
2	38,6	30,4	26,4
3	40,9	32,2	28
4	42,4	33,4	29
5	48,5	38,2	33,2
6	50,4	39,7	34,5
7	56,1	44,2	38,3
8	75	59,1	51,3
9	78	61	53,4
В том числе фундаменты под оборудование 2 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 113)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	28	46	52
2	Стены	4	4	2
3	Железобетонные конструкции	34	30	28
4	Металлические конструкции	21	4	2
5	Перекрытия	7	-	-
6	Крыша и кровля	1	2	2
7	Полы	1	2	2
8	Проемы	1	1	1
9	Отделочные работы	-	3	3
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1	2	2
11	Прочие работы	2	6	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(включая здание лебедки, всасывающую будку, диффузоры, вентиляционные каналы, фундаменты под вентиляторы)

Характеристика зданий

Стены кирпичные; покрытия железобетонные.

Тип I. Для центральной всасывающей системы вентиляции:

1) при вентиляторах с диаметром колеса 1,8 м - КВ1

2)то же 2,4 м - КВ2

3)то же 3,0 м - КВ3

Тип II. Для центральной нагнетательной системы вентиляции:

1) при вентиляторах с диаметром колеса 1,8 м - КВ4

2) то же 2,4 м - КВ5

3)то же 3 м - КВ6

Тип III. Для фланговой всасывающей системы вентиляции:

1) при вентиляторах с диаметром колеса 1,8 м - КВ7

2) то же 2,4 м - КВ8

3) то же 3 м - КВ9

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 114

	I тип	II тип	III тип
Территориальные	КВ1	КВ2	КВ3	КВ4	КВ5	квб	КВ7	КВ8	КВ9
пояса	Диаметр колеса, в м
	1,8	2,4	3	1,8	2,4	3	1,8	2,4	3
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	63	78	51,9	40,5	45,1	35,3	46,3	58,1	49,4
2	65	79	52,9	41,3	46,1	36	47,2	59,2	50,4
3	69	84	56	43,7	48,8	38,1	50	63	53,3
4	71	87	58,1	45,3	50,6	39,5	51,8	65	55,3
5	81	99	66	51,8	57,8	45,2	59,2	74	63
6	84	103	69	53,8	60	47	62	77	66
7	94	115	77	59,9	67	-52,3	69	86	73
8	126	154	103	80	89	70	92	115	98
9	131	160	107	83	93	73	95	120	102
В том числе фундаменты под оборудование 19 %.

Примечания:

1. Для зданий вентиляторных установок, расположенных в 1 климатическом районе, вводится поправочный коэффициент (сверх приведенного в технической части) 1,03.

2. При исчислении строительной кубатуры зданий вентиляторных установок в расчет принимаются здания вентиляторных и здания лебедок.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 114)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III
1	Фундаменты	5	8	7
2	Стены	8	11	9
3	Крыша и кровля	4	7	6
4	Полы	1	1	1
5	Проемы	1	3	1
6	Отделочные работы	1	1	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1	1	1
8	Прочие работы	79	68	74
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СКЛАДЫ КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

(включая эстакаду и фундаменты под оборудование)

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 115

Территориальные пояса	Объем зданий 1800-2300 куб. м
1	18,2
2	18,5
3	19,6
4	20,3
5	23,2
6	24,1
7	26,9
8	36
9	37,4
В том числе фундаменты под оборудование 4 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 115)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	21
2	Стены	28
3	Крыша и кровля	16
4	Полы	4
5	Проемы	7
6	Отделочные работы	4
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
8	Прочие работы	12
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ЗДАНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН ОСНОВНОГО КЛЕТЕВОГО ПОДЪЕМА ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

Характеристика зданий

Стены кирпичные; покрытия железобетонные.

ИМ1 - подъемные машины 2 х 4 х 1,7

ИМ2 - то же 2 х 5 х 2,8

ИМ3 - то же 2 х 6 х 2,4

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 116

Территориальные	ИМ1, ИМ2, ИМ3
пояса	Объем зданий 3527, 5565, 4980 куб. м
1	14,5
2	14,8
3	15,7
4	16,3
5	18,6
6	19,3
7	21,5
8	28,7
9	29,9
В том числе фундаменты под оборудование 29 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 116)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты и стены подвала	19
2	Стены и перегородки	19
3	Металлические конструкции	5
4	Перекрытия	2
5	Крыша и кровля	10
6	Полы	2
7	Проемы	4
8	Отделочные работы	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3
10	Прочие работы	33
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

МОСТЫ К ПОГРУЗОЧНЫМ БУНКЕРАМ ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

Характеристика сооружений

Тип I. Мосты от блока главного ствола к погрузочным бункерам. Несущие конструкции металлические - РК1.

Тип II. Мосты от погрузочных бункеров к угольным складам. Несущие конструкции металлические - РК2.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА, В РУБ.

Таблица 117

	I тип	II тип
Территориальные	РК1	РК2
пояса	Вес мостов в т
	29,3	9,9-16,9
	а	б
1	760	660
2	770	670
3	820	710
4	850	740
5	970	840
6	1000	880
7	1120	970
8	1500	1300
9	1560	1360
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в%

(к табл. 117)

№	Наименование конструктивных	Типы мостов
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты и стены подвала	5	13
2	Стены и перегородки	13	-
3	Металлические конструкции	38	44
4	Перекрытия	14	15
5	Крыша и кровля	14	16
6	Полы	1	2
7	Проемы	3	3
8	Отделочные работы	4	5
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические- устройства	7	1
10	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ОТСТОЙНИКИ ШАХТНЫХ ВОД С ХЛОРАТОРНОЙ ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

Характеристика сооружений

Бутобетонные.

Тип I. С контактным резервуаром:

емкостью 400 куб. м

то же 700 куб. м

Тип II. Без контактного резервуара:

емкостью 400 куб. м

то же 700 куб. м

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ ОТСТОЙНИКОВ, В РУБ.

Таблица 118

	I тип	II тип
Территориальные	РБ1	РБ2	РБ1-2	РБ2-2
пояса	Емкость, в куб. м
	400	700	400	700
	а	б	в	г
1	68	51,7	55,6	40,7
2	70	52,7	56,7	41,5
3	74	55,8	60	44
4	77	57,9	62	45,6
5	88	66	71	52,1
6	91	69	74	54,2
7	101	77	82	60
8	136	102	110	81
9	141	107	115	84
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 118)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты и стены подвала	35	35
2	Стены и перегородки	25	23
3	Железобетонные конструкции	14	14
4	Отделочные работы	7	7
5	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	6
6	Прочие работы	13	15
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

СКЛАДЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (С УСТРОЙСТВОМ БЕНЗОЗАПРАВОЧНОЙ УСТАНОВКИ) ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

Характеристика зданий

Стены кирпичные; перекрытия железобетонные

РС1 - емкостью 5 т

РС2 -  то же 10 т

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ СКЛАДА, В РУБ.

Таблица 119

Территориальные	РС1	РС2
пояса	Объем, в куб. м
	136	201
	а	б
1	24,9	22,1
2	254	22,5
3	26,9	23,8
4	27,9	24,7
5	31,9	28,3
6	33,1	29,4
7	36,9	32,7
8	49,3	43,7
9	51,3	45,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 119)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты и стены подвала	12
2	Стены и перегородки	32
3	Крыша и кровля	20
4	Полы	5
5	Проемы	7
6	Отделочные работы	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
8	Прочие работы	17
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

РЕЗЕРВУАРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА ВОДЫ ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

Характеристика сооружений

Железобетонные - типа РР1 и РР2.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ, В РУБ.

Таблица 120

Территориальные	РР1	РР2
пояса	Емкость, в куб. м
	500	600
	а	б
1	22,6	20,5
2	23	20,9
3	24,4	22,2
4	25,3	23
6	28,9	26,3
6	30	27,3
7	33,4	30,4
8	44,7	40,6
9	46,5	42,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 120)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты и стены	7
2	Железобетонные конструкции	73
3	Отделочные работы	3
4  5	Внутренние санитарно-технические устройства Прочие работы	12  5
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ ТИПОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-1200 ТЫС. Т

Характеристика сооружений

Тип I. Канатные дороги маятникового типа с сетевыми опорами, погрузочной и натяжной станциями - КМ1.

Тип II. Канатные дороги кольцевого типа с погрузочной натяжной и конечной станциями и сетевыми опорами -КР1, КР2, КР3.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛА, В РУБ.

Таблица 121

Территориальные	I тип	II тип
пояса	КМ1	КР1	КР2	КР3
	а	б	в	г
1  2	720  730	546  557	599  610	729  740
3	770	590	650	780
4	800	610	670	810
5	920	700	770	920
6	950	730	800	960
7	1060	810	890	1070
8	1420	1080	1190	1430
9	1480	1120	1230	1490
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 121)

№	Наименование конструктивных	Типы сооружений
п/п	элементов и видов работ	I	II
1	Фундаменты и стены подвала	29	26
2	Стены и перегородки	2	3
3	Металлические конструкции	59	59
4	Перекрытия	1	1
5	Крыша и кровля	1	2
6	Полы	1	1
7	Проемы	1	1
8	Отделочные работы	3	3
9	Прочие работы	3	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

БЛОК ЗДАНИЙ ГЛАВНОГО КОРПУСА ТИПОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

(с учетом фундаментов под оборудование и специальных строительных работ)

Характеристика зданий

Тип I. Дробильно-сортировочное отделение.

Фундаменты железобетонные, ленточные; каркас железобетонный и металлический; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; фундаменты под оборудование.

Тип II. Отделение отсадки.

Фундаменты железобетонные, ленточные; каркас железобетонный и металлический; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; фундаменты под оборудование.

Тип III. Сушильное отделение.

Фундаменты железобетонные, ленточные; каркас железобетонный и металлический; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; фундаменты под оборудование и сушильные печи.

Тип IV. Котельная.

Фундаменты бутовые; стены кирпичные; фермы металлические; стропила деревянные; фундаменты под котлы; дымовая труба; борова; обмуровочные работы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 122

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип
пояса	Объем зданий, в тыс. куб. м
	30-35	40-54	20-25	40-60
	а	б	в	г
1	15,6	15	17,4	22,3
2	15,9	15,3	17,8	22,7
3	16,8	16,2	18,8	24,1
4	17,5	16,8	19,5	.25
5	20	19,2	22,3	28,5
6	20,7	19,9	23,2	29,7
7	23,1	22,2	25,8	33
8	30,9	29,7	34,5	44,1
В том числе фундаменты под оборудование:

тип I - 4 %          III тип  - 3 %

III тип - 3 %        IV тип - 4 %

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 122)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV
1  2	Фундаменты Стены и перегородки	7  12	8  9	8  10	11  16
3  4  5  6	Железобетонные конструкции Металлические конструкции Перекрытия Крыша и кровля	21  9  20  3	24  14  15  4	13  12  15  4	-  3  -  7
7	Полы	5	5	6	2
8  9	Проемы Отделочные работы	5  5	4  6	4  4	2  2
10  11	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	9  4	8  3	7  17	2  55
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

БЛОК ЗДАНИЙ РАДИАЛЬНЫХ СГУСТИТЕЛЕЙ ТИПОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

(с учетом фундаментов под оборудование и специальных строительных работ)

Характеристика зданий

Радиальные сгустители; насосная станция производственной и противопожарно-хозяйственной воды; экспедиторская и депо автокар.

Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; металлические конструкции стропильных ферм; фундаменты под оборудование; чановые сгустители.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 123

Территориальные пояса	Объем от 20 до 25 тыс. куб. м
1	12,5
2	12,8
3	13,6
4	14,1
5	16,1
6	16,7
7	18,6
8	24,8
В том числе фундаменты под оборудование 1 %

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 123)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес
1	Фундаменты	5
2	Стены и перегородки	12
3	Железобетонные конструкции	8
4	Металлические конструкции	8
5	Перекрытия	7
6	Крыша и кровля	10
7	Полы	5
8	Проемы	4
9	Отделочные работы	1
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
11	Прочие работы	35
	Итого	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

(включая фундаменты под оборудование и специальные строительные работы)

Характеристика зданий

Тип   I. Главные корпуса с котельной и электроподстанцией.

Фундаменты бутобетонные и железобетонные; железобетонный каркас с заполнением кирпичом; покрытия железобетонные; фундаменты под оборудование; чановые сгустители; дымовая труба; обмуровочные работы.

Тип II. Ямы привозных углей.

Фундаменты железобетонные; металлический каркас с заполнением кирпичом; перекрытия железобетонные; фундаменты под оборудование.

Тип III. Дробильно-сортировочные корпуса.

Фундаменты железобетонные; каркас железобетонный с заполнением кирпичом; перекрытия железобетонные; фундаменты под оборудование; бункера железобетонные.

Тип IV. Корпус радиальных сгустителей.

Фундаменты бутобетонные, железобетонные и бутовые; стены подвала бутовые; стены кирпичные; покрытия железобетонные по металлическим фермам; фундаменты под оборудование; чановые сгустители.

Тип  V. Корпус отсадки.

Фундаменты бутовые и железобетонные; стены подвала бутовые; каркас железобетонный с заполнением кирпичом; покрытия железобетонные по металлическим фермам; фундаменты под оборудование.

Тип VI. Корпус обезвоживания.

Фундаменты бутобетонные и железобетонные; железобетонный каркас с заполнением кирпичом; перекрытия железобетонные; покрытия железобетонные по металлическим прогонам; бункера железобетонные.

Тип VII. Сушильные корпуса.

Фундаменты железобетонные; каркас железобетонный с заполнением кирпичом; покрытия железобетонные; бункера металлические; фундаменты под оборудование; печи сушильные; труба; борова; обмуровочные работы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 124

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип	VI тип	VII тип
пояса	Объемы зданий, в тыс. куб. м
	90-120	150-200	10-15	20-25	15-20	45-60	30-40	20-25
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	14,3	10,2	12,9	12,3	12,8	9,7	10,1	14,3
2	14,6	10,4	13,1	12.5	13	9,9	10,3	14,6
3	15,4	11	13,9	13,3	13,8	10,5	10,9	15,4
4	16	11,4	14,4	13,8	14,3	10,9	11,3	16
5	18,3	13	16,5	15,7	16,3	12,4	12,9	18,3
6	19	13,5	17,1	16,4	17	12,9	13,4	19
7	21,1	15,1	19,1	18,2	18,9	14,4	14,9	21,1
8	28,3	20,2	25,5	24,3	25,3	19,3	19,9	283
В том числе фундаменты под оборудование:

I тип	2 %       II	16 %      III	1 %

V тип	1 %        VII	4 %

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 124)

№	Наименование конструктивных	Типы зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Фундаменты и стены подвала	11	9	12	17	12	17	12
2	Стены и перегородки	17	2	20	16	18	15	10
3	Железобетонные конструкции	27	36	32	-	18	31	8
4	Металлические конструкции	2	12	2	13	9	3	6
5	Перекрытия	9	5	5	1	10	5	8
6	Крыша и кровля	4	4	4	9	6	9	4
7	Полы	4	3	4	5	9	6	4
8	Проемы	4	2	5	3	5	2	5
9	Отделочные работы	4		3	2	4	3	3
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	7	10	9	8	7	8
11	Прочие работы	11	19	3	25	1	2	32
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 3

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством угольной промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

Том 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И БРИКЕТНЫЕ ФАБРИКИ

ЗДАНИЯ БРИКЕТНЫХ ФАБРИК

(с учетом фундаментов под оборудование для зданий II, IV и VI типов и специальных строительных работ)

Характеристика зданий

Тип I. Дробильно-сортировочные корпуса.

Фундаменты железобетонные; металлический каркас с заполнением кирпичом; покрытия железобетонные.

Тип II. Сушильно-прессовальные корпуса.

Фундаменты бутобетонные и железобетонные; каркас железобетонный и металлический с заполнением кирпичом; перекрытия и покрытия железобетонные.

Тип III. Охладительные корпуса с навесами.

Фундаменты бетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

Тип IV. Шлифовальные корпуса.

Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

Тип V. Аварийные склады брикета.

Фундаменты железобетонные; металлический каркас; частичная обшивка каркаса волнистой асбофанерой.

Тип VI. Здание погрузки брикета

Фундаменты железобетонные; металлический каркас; частичная обшивка каркаса волнистой асбофанерой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 125

Территориальные	I тип	II тип	III тип	IV тип	V тип	VI тип
пояса	Объем зданий, в тыс. куб. м
	15-20	40-50	50-90	4-6	2-3	35-100	15-25
	а	б	в	г	д	е	ж
1	11,4	21,2	14,5	26,1	18,6	3,8	14,4
2	11,7	21,6	14,8	26,6	18,9	3,9	14,7
3	12,4	22,8	15,7	28,2	20,1	4,1	15,5
5	14,6	27,1	18,6	33,4	23,8	4,9	18,4
В том числе фундаменты под оборудование:

II тип - 8 %, IV - 3 %, VI - 2 %

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 125)

№	Наименование конструктивных			Типы	зданий
п/п	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI
1	Фундаменты и стены подвала	3	10	11	19	7	7
2	Стены и перегородки	7	9	27	31	9	9
3	Железобетонные конструкции	10	14	1	1	-	-
4	Металлические конструкции	46	30	1	1	75	74
5	Перекрытия	6	4	6	11	-	-
6	Крыша и кровля	1	-	-	2	8	7
7	Полы	3	2	3	5	-	-
8	Проемы	11	3	3	6	-	-
9	Отделочные работы	4	4	2	3	-	-
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	10	7	17	1	1
11	Прочие работы	3	13	38	4	-	2
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Общие указания

Раздел I. Жилые здания

Раздел II. Административные здания

Раздел III. Здания и сооружения коммунально-бытового обслуживания


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. Жилые здания

Техническая часть

Таблица 8. Жилые здания кирпичные одноэтажные без мансард

Таблица 9. Жилые здания кирпичные, со светелками и мансардами, одноэтажные

Таблица 10. Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен, без мансард

Таблица 11. Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из брусьев, без мансард

Таблица 12. Жилые здания одноэтажные каркасно-засыпные без мансард

Таблица 13. Жилые здания одноэтажные из саманного кирпича

Таблица 14. Жилые здания кирпичные двухэтажные

Таблица 15. Жилые дома двухэтажные деревянные, рубленные из бревен

Таблица 16. Жилые здания деревянные брусчатые двухэтажные

Таблица 17. Жилые здания смешанной конструкции двухэтажные

Таблица 18. Жилые здания каркасно-засыпные двухэтажные

Таблица 19. Жилые здания трехэтажные кирпичные

Таблица 20. Жилые здания трехэтажные со стенами из мелких легкобетонных блоков

Таблица 21. Жилые здания трехэтажные со стенами из крупных блоков

Таблица 22. Жилые здания трехэтажные смешанной конструкции

Таблица 23. Жилые здания четырехэтажные кирпичные

Таблица 24. Жилые здания четырехэтажные из крупных легкобетонных блоков

Таблица 25. Жилые здания пятиэтажные кирпичные

Таблица 26. Жилые здания пятиэтажные со стенами из крупных блоков

Таблица 27. Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные

Таблица 28. Жилые здания пятиэтажные кирпичные гостиничного типа

Таблица 29. Жилые здания гостиничного типа, пятиэтажные, со стенами из крупных блоков

Таблица 30. Жилые здания пятиэтажные, крупнопанельные, гостиничного типа

Таблица 31. Жилые здания шестиэтажные кирпичные

Таблица 32. Жилые здания семиэтажные кирпичные

Таблица 33. Жилые здания восьмиэтажные кирпичные

Таблица 34. Жилые здания восьмиэтажные со стенами из крупных блоков

Таблица 35. Жилые здания девятиэтажные кирпичные

Таблица 36. Жилые здания девятиэтажные со стенами из крупных блоков

Таблица 37. Жилые здания девятиэтажные крупнопанельные

Таблица 38. Жилые здания десяти - двенадцатиэтажные кирпичные

Таблица 39. Жилые здания десяти - двенадцатиэтажные крупнопанельные

Таблица 40. Жилые здания десяти - двенадцатиэтажные со стенами из крупных блоков

Таблица 41. Жилые здания тринадцати - шестнадцатиэтажные крупнопанельные

Таблица 42. Жилые здания тринадцати - шестнадцатиэтажные со стенами из крупных блоков


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II. Административные здания

Техническая часть

Таблица 46. Галереи, портики, парадные входы

Таблица 47. Административные здания кирпичные одноэтажные

Таблица 48. Административные здания одноэтажные каркасно-засыпные

Таблица 49. Административные здания одноэтажные, рубленные из круглого леса или брусьев

Таблица 50. Административные здания кирпичные двухэтажные

Таблица 51. Административные здания двухэтажные, рубленные из круглого леса или брусьев

Таблица 52. Административные здания кирпичные трехэтажные

Таблица 53. Административные здания кирпичные четырех - пятиэтажные

Таблица 54. Административные здания кирпичные шести - семиэтажные


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. Здания и сооружения коммунально-бытового обслуживания

Техническая часть

Таблица 57. Общежития кирпичные одноэтажные

Таблица 58. Общежития каркасно-засыпные одноэтажные

Таблица 59. Общежития кирпичные двухэтажные

Таблица 60. Общежития деревянные рубленые двухэтажные

Таблица 61. Общежития деревянные, брусчатые двухэтажные

Таблица 62. Общежития каркасно-засыпные двухэтажные

Таблица 63. Гостиницы кирпичные двухэтажные

Таблица 64. Гостиницы смешанной конструкции двухэтажные

Таблица 65. Гостиницы крупноблочные двухэтажные

Таблица 66. Гостиницы кирпичные трехэтажные

Таблица 67. Гостиницы крупноблочные трехэтажные

Таблица 68. Гостиницы крупнопанельные трехэтажные

Таблица 69. Гостиницы кирпичные четырехэтажные

Таблица 70. Гостиницы крупноблочные четырехэтажные

Таблица 71. Гостиницы крупнопанельные четырехэтажные

Таблица 72. Гостиницы кирпичные пятиэтажные

Таблица 73. Гостиницы крупноблочные пятиэтажные

Таблица 74. Гостиницы крупнопанельные пятиэтажные

Таблица 75. Бани кирпичные одноэтажные

Таблица 76. Прачечные кирпичные одноэтажные

Таблица 77. Прачечные деревянные одноэтажные

Таблица 78. Душевые и сушилки кирпичные одноэтажные

Таблица 79. Мастерские бытового обслуживания кирпичные или блочные, одноэтажные

Таблица 80. Котельные на твердом топливе

Таблица 81. Котельные на газе и мазуте

Таблица 82. Трансформаторные подстанции

Таблица 83. Материальные склады с рампами

Таблица 84. Материальные склады с рампами деревянные, одноэтапные

Таблица 85. Материальные склады без рамп, кирпичные, панельные одноэтажные

Таблица 86. Материальные склады без рамп, деревянные, одноэтажные

Таблица 87. Платформы крытые деревянные

Таблица 88. Платформы открытые

Таблица 89. Навесы деревянные без платформ и с платформами

Таблица 90. Веранды остекленные, деревянные одноэтажные

Таблица 91. Веранды неостекленные, деревянные одноэтажные

Таблица 92. Террасы открытые, деревянные одноэтажные

Таблица 93. Пристройки деревянные, холодные одноэтажные

Таблица 94. Тамбуры деревянные

Таблица 95. Сараи со стенами кирпичными, деревянными, каркасно-засыпными

Таблица 96. Сараи из бутового и штучного камня

Таблица 97. Сараи саманные и турлучные

Таблица 98. Погреба индивидуального пользования

Таблица 99. Контрольно-пропускные (проходные) пункты

Таблица 100. Пожарные посты деревянные одноэтажные

Таблица 101. Металлические опоры для уличного освещения

Таблица 102. Колонки водоразборные, установленные на водопроводных сетях

Таблица 103. Колодцы

Таблица 104. Ограждения деревянные на деревянных столбах

Таблица 105. Ограждения кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением

Таблица 106. Ограждения железобетонные сплошные и решетчатые и железобетонные столбы с деревянным заполнением

Таблица 107. Ограждения металлические

Таблица 108. Ворота металлические и деревянные

Таблица 109. Люфт - клозеты с кирпичными и деревянными выгребами

Таблица 110. Уборные деревянные рубленные и из штучного камня

Таблица 111. Уборные общественные

Таблица 112. Помойные ямы со срубами из пластин и при кирпичных стенах


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных, коммунальных зданий и зданий бытового обслуживания и предназначается для переоценки основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете.

2. Сборник состоит из следующих разделов:

I. Жилые здания.

II. Административные здания.

III. Здания и сооружения коммунально-бытового обслуживания.

3. Каждый раздел сборника имеет техническую часть, в которой приведены примеры пользования сборником.

4. Укрупненные показатели учитывают все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательских работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок -за подвижной характер работ и др.

5. Укрупненные показатели составлены в виде по-объектных таблиц, включающих восстановительную стоимость всех общестроительных и специальных строительных работ, в том числе:

а) санитарно-технических устройств (центральное отопление, вентиляция, газоснабжение, водопровод, канализация и их вводы в здание, мусоропровод и другие виды благоустройства);

б) электрических и слаботочных устройств - освещение, лифт, радио, телефон, телевидение.

6. В состав оценочных таблиц входят следующие показатели:

а) группа капитальности здания;

б) характеристика конструкций здания и элементов его благоустройства;

в) стоимость единицы строительного объема за 1 куб. м;

г) необходимые примечания, поправочные коэффициенты, надбавки и скидки, связанные с наличием или отсутствием в оцениваемом здании того или иного вида благоустройства;

д) удельные веса отдельных конструктивных элементов в %.

Примечание. В зависимости от наличия или отсутствия в переоцениваемых зданиях отдельных конструктивных элементов и различных видов благоустройства укрупненные показатели могут корректироваться. При этом после корректировки итоги в таблицах удельных весов конструктивных элементов и устройств могут быть больше или меньше 100 %.

7. Укрупненные показатели в таблицах Сборника приведены для 9 территориальных поясов. Восстановительная стоимость для 10 территориального пояса определяется по укрупненным показателям, установленным для смежных местностей, расположенных южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

8. Укрупненные показатели восстановительной стоимости рассчитаны с учетом конструктивных, инженерно-геологических и климатологических требований, соответствующих II климатическому району. Определение восстановительной стоимости зданий, расположенных в местностях, отнесенных к I, III и IV климатическим районам, производится с поправочными коэффициентами, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Характеристика зданий	Поправочный коэффициент по климатическим районам
		I	III	IV
1	Кирпичные	1,08	0,95	0,91
2	Деревянные	1,06	0,94	0,93
3	Смешанной конструкции	1,07	0,94	0,92
4	Крупноблочные	1,07	0,94	0,91
5	Крупнопанельные	1,07	0,94	0,91
6	Каркасно-панельные	1,09	0,96	0,93
9. Распределение отдельных частей территории СССР на территориальные пояса и климатические районы приведено в приложении 3 к Общей части к Сборникам.

10. Показатели восстановительной стоимости не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости применяются справочные коэффициенты, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Этажность зданий	Сейсмичность в баллах
	7	8	9
До 3	1,03	1,04	1,06
4-5	1,03	1,05	1,08
6-9	1,05	1,10	1,20
10-12	1,06	1,15
11. Восстановительную стоимость зданий и сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах, следует определять по показателям соответствующих таблиц с надбавкой, равной утроенной стоимости фундаментов, исчисляемой по таблице удельных весов конструктивных элементов и устройств.

Например, восстановительная стоимость двухэтажного рубленого из брусьев жилого дома, построенного севернее 50-й параллели в Хабаровском крае на вечномерзлом грунте, определяется по табл. 16. Стоимость 1 куб. м здания объемом до 2000 куб. м в 6 территориальном поясе (см. приложение 3 к Общей части) - 53,2 руб. при простой отделке. Удельный вес фундаментов по табл. 16А - 6 %. Надбавка к стоимости 1 куб. м здания, вызванная геологическими условиями строительства составит 53,2 х 0,05 х 3=9,58 руб., стоимость 1 куб. м здания с учетом надбавки 53,2 + 9,58 = 62,78, а с учетом того, что данная местность относится к I климатическому району - 62,78 х 1,06 = 66,5 руб. (см. табл. 1 настоящих Общих указаний).

12. При определении восстановительной стоимости зданий с деревянными стенами, расположенных в указанных ниже местностях, к показателям стоимости должны применяться следующие поправочные коэффициенты:

Иркутская область  Карельская АССР  Красноярский край  Томская область	0,97  0,94  0,92  0,95
13. Определение группы капитальности жилых и общественных зданий производится по табл. 3.

14. Если в сборниках отсутствуют укрупненные показатели стоимости 1 куб. м строительного объема переоцениваемого здания и невозможно подобрать соответствующий аналогичный тип здания, а имеются сметы, составленные в ценах 1955 г., то это здание может быть переоценено путем применения поправочных коэффициентов, разработанных министерствами и ведомствами для пересчета сметной стоимости по ценам на 1 января 1969 г. в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 7 июля 1970 г. № 77.

В случае, когда на здания или сооружения не имеется смет в ценах 1955 г., а первоначальная (балансовая) стоимость указана в ценах, действовавших ранее 1955 г., для определения восстановительной стоимости следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 6 к Общей части к Сборникам.

15. Определение строительных объемов зданий производится в соответствии с правилами, изложенными в Общей части к сборникам.

16. В тех случаях, когда в оцениваемых зданиях имеются встроенные помещения другого назначения (магазины, детские учреждения, мастерские бытового обслуживания и т. п.), восстановительная стоимость строительного объема помещений определяется, с учетом соответствующего вида отделки и благоустройства их, по цене основного здания с аналогичным видом отделки. Строительный объем встроенного помещения определяется по правилам, изложенным в Общей части к сборникам; при этом, стены, разграничивающие жилую и встроенную часть здания, относятся к его жилой части.

Таблица 3

№.	Конструкции	Группы капитальности
п/п		I	II	III	IV	V	VI
1	Фундаменты	Бетонные, железобетонные, бутовые, бутобетонные, кирпичные, железобетонные сваи	Деревянные стулья, дере- вянные сваи, каменные столбы	Глинобитные, грунтовые
2	Стены	Кирпичные, из естествен- ного камня, крупноблочные, крупнопанельные, каркас железобетонный или металли- ческий с заполнением бетонными или асбесто- цементными панелями	Каменные, облегченные из всех видов кирпича и мелких камней	Деревянные рубленые из круглого леса и брусьев или смешанные каменно- деревянные	Щитовые, каркасно-за- сыпные, саманные глинобитные, сырцовые	Каркасно-камышитовые, глиноплетне-  вые и др.
3	Перекрытия	Железо- бетонные	Смешанные (металличе- ские или желе- зобетонные балки с деревянным заполнением)	Деревянные	Деревянные	Деревянные	Деревянные
4	Кровля	Железная, асбестоцементная, черепичная
Пример. В трехэтажном кирпичном жилом доме без подвала на первом этаже в торцовой части встроена сберегательная касса размером в плане (в осях) 12 х 9 м.

При определении строительного объема длина встроенного помещения должна быть измерена от внешней грани торцовой наружной стены до той граня внутренней стены, разделяющей помещения, которая обращена в сторону встроенной части. В данном примере:

длина 12 + 0,31 - 0,19 = 12,12 м,

где 12 - расстояние в м между осью наружной торцовой стены и осью внутренней стены, разделяющей помещения;

0,31 - расстояние в м между осью наружной стены и ее внешней гранью;

0,19 - расстояние в м между осью внутренней стены, разделяющей помещения, и ее гранью, обращенной в сторону встроенной части;

ширина 9 + 0,31 х 2 = 9,62 м,

где 9 - расстояние в м между осями наружных стен;

0,31 - расстояние в м от оси каждой стены до ее внешней грани;

высота 3,7 м,

измеренная от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа.

Строительный объем встроенной сберкассы составит 12,12 х 9,62 х 3,7 = 431 куб. м (округленно).

17. Здания со шлаконабивными стенами, из мелких бетонных и силикальцитных блоков оцениваются при отсутствии данных  в Сборнике по табличной стоимости аналогичных зданий со стенами из кирпича, из фибролитовых плит - по табличной стоимости зданий каркасно-засыпной конструкции.

18. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, строительный объем которого на 5 % и более превышает наибольший, указанный в характеристиках, определяется по табличной стоимости, соответствующей наибольшему объему, с коэффициентами для:

а) кирпичных и деревянных зданий - 0,95

б) крупнопанельных и крупноблочных зданий - 0,98

Примечание. В тех случаях, когда строительный объем переоцениваемого здания превышает наибольший, указанный в характеристиках, до 5 %, табличные показатели не корректируются.

19. Переоценка зданий со стенами из ракушечника, туфа, инкерманского камня и других местных материалов производится путем применения следующих коэффициентов к стоимости аналогичных зданий со стенами из легких бетонных блоков:

а) со стенами из туфа - 0,98

б) то же, из ракушечника или «кубика» - 0,96

в) то же, из инкерманского камня - 0,95

В Армянской ССР здания со стенами из туфа переоцениваются по таблицам аналогичных зданий со стенами из кирпича, с применением коэффициента 0,94.

Восстановительная стоимость зданий со стенами из крупных силикатных блоков определяется по показателям крупноблочных зданий.

20. Полная восстановительная стоимость здания или сооружения определяется умножением откорректированной табличной стоимости единицы измерения оцениваемого объекта на его строительный объем или иные присущие ему показатели. Корректировка табличной стоимости единицы измерения предусматривает применение поправок: надбавок и скидок, приведенных в Общей части к сборникам, Общих указаниях к настоящему Сборнику, Технических частях к его разделам, а также в примечаниях к таблицам восстановительной стоимости.

21. Укрупненные показатели восстановительной стоимости сборника учитывают среднюю полезную высоту помещений (от пола до потолка 3 м). В тех случаях, когда полезная высота помещений оцениваемых объектов отличается от принятой в Сборнике, к показателям стоимости применяются поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 4.

Таблица 4

Наименование зданий	Полезная высота	Коэффициент
Жилые, административные здания,	2,5	1,08
гостиницы, общежития	2,6	1,06
	2,7	1,04
	2,8	1,02
	2,9	1,01
	3	1
	3,1	0,99
	3,2	0,98
	3,3	0,97
	3,5	0,96
	3,7	0,95
	4	0,94
	4,5	0,9
	5	0,88
22. Восстановительная стоимость здания определяется в следующей последовательности:

а) по приложению 3 к Общей части устанавливается территориальный пояс и климатический район, к которым относится населенный пункт;

б) выявляется техническая характеристика оцениваемого объекта (строительный объем здания, этажность, назначение, характеристика основных конструкций, степень благоустройства и т. п.);

в) в соответствующем разделе Сборника подбирается таблица укрупненных показателей восстановительной стоимости, подходящая по характеристике;

г) по данным Общих указаний, Технической части соответствующего раздела Сборника, примечаниям к таблицам укрупненных показателей устанавливают все надбавки и скидки, связанные с отклонениями в характеристике и степени благоустройства оцениваемого объекта относительно описания, приведенного в Сборнике. При этом надбавки, выраженные в процентах, должны быть преобразованы в коэффициенты; путем перемножения коэффициентов исчисляется общий поправочный коэффициент к табличному показателю;

д) полная восстановительная стоимость оцениваемого здания определяется умножением его строительного объема (или другого показателя) на стоимость единицы, приведенную в таблице Сборника, с указанным выше поправочным коэффициентом.

23. Укрупненными показателями восстановительной стоимости в составе санитарно-технических устройств не учтено технологическое оборудование котельных, размещенных в подвалах или встроенных в здания. В тех случаях, когда в переоцениваемых зданиях имеются встроенные котельные, их восстановительная стоимость определяется отдельно в соответствии с п. 16 настоящих Общих указаний.

24. Восстановительная стоимость зданий, состоящих из отдельных объемов различной этажности, определяется как сумма восстановительной стоимости всех этих объемов. Восстановительная стоимость каждого объема определяется отдельно по соответствующим таблицам Сборника.

25. Восстановительная стоимость зданий, имеющих свайные фундаменты, определяется по соответствующим таблицам Сборника, предусматривающим железобетонные фундаменты, без корректировки. Если необходимость в свайных основаниях вызвана местными инженерно-геологическими условиями (насыпные грунты, торфяники, горные выработки и др.), восстановительная стоимость определяется в соответствии с п. 14 настоящих Общих указаний.

26. В тех случаях, когда этажность переоцениваемых зданий (за исключением административных) превышает наибольшую, указанную в соответствующих таблицах, восстановительная стоимость определяется по показателям зданий наибольшей этажности с коэффициентом 0,97. При этажности меньшей, чем в табличных характеристиках, восстановительная стоимость определяется по показателям зданий наименьшей этажности с коэффициентом 1,07.


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. При различных размерах средней жилой площади квартир показатели восстановительной стоимости определяются с применением поправочных коэффициентов по табл. 5.

Таблица 5

Размер средней жилой площади в квартирах дома в кв. м	Поправочный коэффициент
До 20 включительно	1,15
Свыше 20 до 30 включительно	1,05
Свыше 30 до 35 включительно	1
Свыше 35 до 45 включительно	0,97
Свыше 45 до 55 включительно	0.94
Свыше 55 до 65 включительно	0,91
Свыше 65 до 85 включительно	0,86
Свыше 85 до 120 включительно	0,82
Свыше 120	0,8
Примечание. Средняя жилая площадь определяется путем деления общей жилой площади в доме на число квартир.

2. Укрупненными показателями восстановительной стоимости зданий со стенами из кирпича и мелких блоков предусмотрена частичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы) с расшивкой швов кладки, а зданий со стенами, рубленными из бревен, - штукатурка цоколя.

При других видах отделки фасадов к табличной стоимости применяются надбавки в %, приведенные в табл. 6.

Таблица 6

Виды отделки фасада	Надбавки в%
Штукатурка фасада цементно-известковым раствором улучшенная	0,5
То же, высококачественная	2
То же, с применением декоративных растворов	2,8
Облицовка лицевым кирпичом	1,2
То же, керамическими плитками То же, железобетонными офактуренными плитами	8  14
Облицовка гранитом	87
То же, мрамором	73
То же, известняковыми плитами	60
Обшивка деревянных стен досками с окраской	1,6
Облицовка деревянных стен кирпичом с расшивкой швов	1,6
Примечание. Данными табл. 6 предусмотрена облицовка всей плоскости фасада (за вычетом проемов).

При частичной отделке или при сочетании различных видов отделки величину надбавки определять по формуле

С = ((l1 x H1) / (l х H)) х (С1 - С2) + С2

где С - средневзвешенная величина надбавки в %;

С1 - величина надбавки по табл. 6, соответствующая характеру. отделки, принятой для части фасада;

С2 - величина надбавки, соответствующая характеру отделки остальной площади фасада;

l1 - длина по внешнему обводу той части фасада, которая имеет отличающийся вид отделки, в м;

Н1 - высота от уровня отмостки той же части фасада в м;

l - общий периметр наружных стен здания по внешнему обмеру в м;

Н - высота здания от уровня отмостки до карниза в м.

Пример I. Стены здания отделаны цветной штукатуркой. Фрагмент фасада (главный вход) облицован гранитом.

Периметр наружных стен здания по внешнему обводу l = 122 м;

высота здания от отмостки до карниза Н = 16 м;

длина облицованной гранитом части фасада l1 = 24 м;

высота той же части фасада H1 = 5 м;

надбавка по табл. 6, соответствующая облицовке гранитом, С1 = 87 %;

надбавка по табл. 6, соответствующая цветной штукатурке, С2 = 2,8 %;

средневзвешенная вэличина надбавки к таблице укрупненных показателей восстановительной стоимости

С = ((24 х 5) / (122 х 16)) х (87 - 2,8) + 2,8=8 % (округленно).

Пример 2. Цоколь здания облицован керамическими плитками, остальная часть фасада - кирпич с расшивкой швов кладки.

Периметр наружных стен здания по внешнему обводу l = 122 м;

высота здания от отмостки до карниза H =16 м;

высота цоколя здания H1=0,8 м;

длина цокольной части стен, облицованной керамическими плитками, равна периметру стен l1 = l =122 м;

надбавка по табл. 6, соответствующая облицовке керамическими плитками, C1=8 %;

надбавка на отделку остальной части фасада принимается равной нулю, так как такая отделка учтена показателями таблиц восстановительной стоимости С2 = 0;

средневзвешенная величина надбавки к таблице укрупненных показателей восстановительной стоимости

С = ((0,8 х 122) / (16 х 122)) х (8 - 0) + 0 = 0,4 %.

3. Показатели восстановительной стоимости приведены с учетом того, что 1-4-этажные здания не имеют подвала, а в зданиях пяти и более этажей предусмотрено техническое подполье. Если в переоцениваемом здании имеется подвал, то стоимость такого здания определяется как сумма стоимостей надземной и подземной частей, причем:

а) стоимость надземной части определяется путем умножения ее строительного объема на табличную стоимость 1 куб. м здания;

б) стоимость подвала определяется дополнительно путем умножения строительного объема -подземной части на табличную стоимость 1 куб. м объема надземной части с коэффициентом 0,8.

4. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют другие, не отмеченные в табличных характеристиках конструктивные особенности, к табличным показателям стоимости 1 куб. м объема здания применяются надбавки, приведенные в табл. 7.

Таблица 7

Конструкции или виды отделки	Надбавки в %
Полы из дубового паркета	5,1
То же, из букового паркета	3,3
То же, из линолеума паркета	2,5
Крыша из сборных железобетонных плит с рулонным покрытием в домах до 5 этажей включительно	2,4
То же, в домах до 9 этажей включительно Плиты электрические вместо газовых или на твердом топливе	1,6  3,2
Примечание. Если в переоцениваемом здании кровля по деревянным стропилам черепичная, тесовая, железная, или из оцинкованной стали, а в характеристиках к таблицам - из асбестоцементных листов, или наоборот, то табличные показатели не корректируются.

5. При оценке зданий, имеющих отапливаемые мансарды или светелки, к показателям восстановительной стоимости в тех случаях, когда это не предусмотрено характеристикой, применять следующие коэффициенты:

одноэтажные здания	0,95
двухэтажные здания	0,97
трех - пятиэтажные здания	0,98
Показатели восстановительной стоимости зданий выше 5 этажей при наличии отапливаемых мансард не корректируются.

6. При оценке зданий, имеющих неотапливаемые закрытые веранды, строительный объем этих веранд определяется отдельно по правилам, указанным в Общей части к сборникам, и оценивается отдельно по показателям основного здания с коэффициентами для:

I климатического района	0,7
II климатического района	0,8
III климатического района	0,95
7. Показатели восстановительной стоимости жилых зданий подразделены по характеру внутренней отделки - простой и повышенной.

Простая отделка предусматривает штукатурку стен и потолков, клеевую окраску или оклейку простыми обоями, окраску панелей в кухнях и санитарных узлах, уборных, душевых, ваннах масляными красками, полы вестибюлей и лестничных площадок - цементные или асфальтовые, ступени лестничных маршей бетонные.

Повышенная отделка предусматривает штукатурку, высококачественную клеевую окраску или оклейку обоями повышенного качества, облицовку панелей стен в санитарных узлах и кухнях керамической плиткой, полы вестибюлей и лестничных площадок из керамических плиток или террацевые, ступени лестниц мозаичные.

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

Требуется произвести переоценку пятиэтажного жилого дома с подвалом, построенного в Иркутской области (южнее 60-й параллели) в зоне сейсмичности 7 баллов. Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, канализацией, ваннами с дровяными колонками, электроосвещением. Имеется радиотрансляционная сеть. Средняя жилая площадь квартир 36,5 кв. м. Наружные стены здания из кирпича, оштукатуренные обыкновенным (недекоративным) раствором; цоколь облицован естественным (известняковым) камнем. Внутренняя отделка повышенного качества, полы дощатые. Полезная высота помещений 3,3 м. Строительный объем надземной части 14 600 куб. м, подвала - 2400 куб. м.

В соответствии с последовательностью, изложенной в п. 22 Общих указаний, после выявления технической характеристики переоцениваемого объекта устанавливаем, что следует пользоваться укрупненными показателями табл. 25 Сборника. На основании приложения 3 к Общей части определяем, что место расположения объекта переоценки относится к 4-му территориальному поясу и I климатическому району. Далее в соответствии с условиями, изложенными в Общих указаниях. Технической части и примечаниях к табл. 25, определяем все поправки, которые необходимо учесть в расчете восстановительной стоимости. Это представлено ниже в таблице.

РАСЧЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПЯТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ПОДВАЛОМ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

Место строительства: Иркутская обл., гор (южнее 60-й параллели)

Климатический район I, территориальный пояс - 4. Строительный объем здания: надземная часть - 14600 куб. м; подземная часть - 2400 куб. м.

Обоснование	Характеристики	Поправочные
восстановительной стоимости и поправок к ней	предусмотренные показателями Сборника	объекта переоценки	коэффициенты: надбавки (+). скидки (-)
Сборник № 4,  табл. 25	Стоимость 1 куб. м здания 26,9 руб.	-	-
Общие указания п. 10	Сейсмичность не учтена	Сейсмичность 7 баллов	1,03
Там же, табл. 1	II климатический район	I климатический район	1,08
Техническая часть, табл. 4	Полезная высота 3 м	Полезная высота 3,3 м	0,97
Техническая часть, табл. 5	Средняя жилая площадь 30-35 кв. м	Средняя жилая площадь 36,6 кв. м	0,97
Техническая часть, п. 2, табл. 6	Отделка фасада - расшивка швов кладки, оштукатуренный цоколь	Штукатурка фасада обыкновенным раствором, цоколь облицован известняком	+2,8 % (см. прилагаемый расчет)
Табл. 25	Горячее водоснабжение с ваннами	Отсутствует	-1,3 %
	Телефон Телевидение	Отсутствует Отсутствует	-0,2 % -0,1 %
	Не предусмотрено	Ванны с водонагревателями на твердом топливе	+3 %
Поправка на отделку фасада

Периметр наружных стен по внешнему обводу - 160 м.

Высота цоколя - 0,8 м

Высота здания - 18,8 м

С= ((160 х 0,8) / (160 х 18,8)) х (60 - 0,5) + 0,5 = 2,8 % (округленно).

Восстановительная  стоимость  здания:

(14600 х 26.9 + 2400 х 26,9 х 0,8) х 1,03 х 1,08 х 0,97 х 0,97 х 1,028 х 0,987 х 0,998 х 0,999 х 1,03 = 498 тыс. руб.

В этой формуле (в последовательности записи);

14600-объем надземной части здания;

26,9 - укрупненный показатель восстановительной стоимости 1 куб. м здания по табл. 25;

2400 - объем подвала;

0,8 - коэффициент, согласно п. 3 Технической части, применяемый для оценки подвала;

1,03, 1,08, 0,97, 0,97 - коэффициенты (см. таблицу);

1,28 = (100 + 2,8) / 100;   0,987 = (100 - 1,3) / 100;   0,999 = (100 - 0,1) /100;    1,03 = (100 + 3) / 100

- надбавки в %, преобразованные в коэффициенты.


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ БЕЗ МАНСАРД

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, ленточные; стены кирпичные; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется печное отопление, электроосвещение.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
	500	1000	2000	3000
Территориаль	Внутренняя отделка
ные пояса	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	21,9	22,5	20,2	20,8	18,4	19	18	18,6
2	23,2	23,9	21,4	22,1	19,5	20,1	19,1	19,7
3	24,5	25,2	22,6	23,3	20,6	21,3	20,2	20,8
4	25,8	26,6	23,8	24,5	21,7	22,4	21,2	22
5	38,2	28,1	25,2	26	23	23,8	22,5	23,2
6  7  8	43,8  53,7  56,9	45  55,2  58	40,4  49,5  52,5	41,6  50,8  54,1	36,8  45,1  47,8	38  46,5  49,4	36  44,1  46,8	37,2  45,5  48,3
9	61,3	63	56,6	58,2	51,5	53^2	50,4	52,1
Примечания; 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

электроосвещение	2,1
печное отопление	4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

водопровод	1
канализация	5,5
горячее водоснабжение, с ваннами	4,5
горячее водоснабжение, без ванн	2
ванны с местными водонагревателями на твердом топливе	3
ванны с газовыми или электрическими водонагревателями	2,7
центральное отопление от внешних источников теплоснабжения	2,5
водяное отопление с котлом типа АГВ	6,5
газ	2
радио	0,5
телефон	0,5
телевидение	1
Таблица 8А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты Стены	12  22
Перегородки	6
Перекрытия Крыша	12  8
Полы	10
Окна и двери	12
Отделка внутренняя  Прочие	5  7
Печное отопление	4
Электроосвещение	2
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ, СО СВЕТЕЛКАМИ И МАНСАРДАМИ, ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, ленточные, стены кирпичные, перегородки дощатые, оштукатуренные, перекрытия деревянные отепленные, кровля из оцинкованного железа по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется печное отопление, электроосвещение.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	500	1000	2000	3000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
	а
1	21	21,6	20	20,6	19,5	20,1	18,3	18,9
2	22,3	22,9	21,2	21,8	20,7	21,3	19.4	20
3	23,5	24,2	22,4	23,1	21,8	22,5	20,5	21,2
4	24,8	25,5	23,6	24,3	23	23,7	21,6	22,3
5	25,6	27	25	25,7	24,4	25,1	22,9	23,6
6	42	43,2	40	41,2	39	40,2	36,6	37,8
7	51,4	52,8	49	50,5	47,7	49,2	44,8	46,2
8	54,6	56.2	52	53,6	50,7	52,2	47,6	49,2
9	58,8	60,5	56	57,7	54,6	56,4	51,3	53
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

электроосвещение	2,1
печное отопление	4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

водопровод	1
канализация	5,5
горячее водоснабжение, с ваннами	4,5
горячее водоснабжение, без ванн	2
ванны с местными водонагревателями на твердом топливе	3
ванны с газовыми или электрическими водонагревателями	2,7
центральное отопление от внешних источников теплоснабжения	2,5
водяное отопление с котлом типа «АГВ»	6,5
газ	2
радио	0,5
телефон	0,5
телевидение	1
Таблица 9А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	10
Стены	23
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	9
Полы	10
Окна и двери	12
Отделка внутренняя	5
Прочие	7
Печное отопление	4
Электроосвещение	2
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, РУБЛЕННЫЕ ИЗ БРЕВЕН, БЕЗ МАНСАРД

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые с оштукатуренным цоколем, стены, рубленные из бревен, перегородки деревянные оштукатуренные, перекрытия деревянные отепленные, кровля железная по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется печное отопление, электроосвещение.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания в куб. м до
ные пояса	200	500	1000	2000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	25	25,6	23,6	24,2	21,2	21,8	19,1	19,7
2	26,5	27,1	25	25,5	22,5	22,9	20,2	21,1
3	28	28,7	26,4	27,1	23,7	24,2	21,4	22,3
4	29,5	30,2	27,8	28,6	25	25,5	22,5	23,4
5	31,2	32	29,5	30,3	26,5	27,3	23,9	24,8
6	50	51,2	47,2	48,4	42,4	43,6	38,2	39,4
7	61,2	62,7	57,8	56,2	51,9	53,4	46,8	48,2
8	65	66,6	61,4	62,9	55,1	56,8	49,7	51,2
9	70	71,7	66,1	67,7	59,4	61	53,5	55,2
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

электроосвещение	1,8
печное отопление	3,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

водопровод	0,9
канализация	4,8
горячее водоснабжение, с ваннами	4
горячее водоснабжение, без ванн	1,8
ванны с местными водоподогревателями на твердом	2,6
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,4
центральное отопление от внешних источников теплоснабжения	2,2
отопление с местным водогрейным котлом	5,7
газ	1,8
радио	0,4
телефон	0,4
телевидение	1
Таблица 10А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	11
Стены	25
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	7
Полы	10
Окна и двери	11
Отделка внутренняя	5
Прочие	7,7
Печное отопление	3,5
Электроосвещение	1,8
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, РУБЛЕННЫЕ ИЗ БРУСЬЕВ, БЕЗ МАНСАРД

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья, стены, рубленные из брусьев, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные отепленные, кровля железная по деревянным стропилам, ролы дощатые.

Имеется печное отопление, электроосвещение.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	200	500	1000	2000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2  3	19,6  20,8  22	20,2  21,4  22,6	19,3  20,5  21,6	19,9  21,7  22,3	18,6  19,7  20,8	19,2  20,9  21,5	18,2  19,3  20,4	18,8  20  21,1
4	23,1	23,8	22,8	23,5	22	22,7	21,5	22,2
5	24,5	25,2	24,1	24,9	23,3	24	22,8	23,5
6	39,2	40,4	38,6	39,8	37,2	38,4	36,4	37,6
7	48	49,5	47,3	48,8	45,6	47,1	44,6	46,1
8	50,9	52,5	50,2	51,7	48,4	49,9	47,3	48,8
9	54,9	56,6	54	55,7	52,1	53,8	51	52,6
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

электроосвещение	2,5
печное отопление	4,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

водопровод	1,1
канализация	6,2
горячее водоснабжение, без ванн	2,3
то же, с ваннами	5,1
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3,4
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	3,1
центральное отопление от внешних источников теплоснабжения	4,8
водяное отопление с местным водогрейным котлом	7,5
газ	2,3
радио	0,6
телефон	0,6
телевидение	1
Таблица 11А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	12
Стены	22
Перегородки	7
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	11
Окна и двери	12
Отделка внутренняя	7
Прочие	2
Печное отопление	4,5
Электроосвещение	2,5
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ БЕЗ МАНСАРД

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья, стены каркасно-засыпные, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные, оштукатуренные, кровля металлическая или этернитовая по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется печное отопление, электроосвещение.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	200	500	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	20,9	21,5	19,9	20,6	18,5	19,1	17,3	17,9
2  3	22,1  23,4	22,8  24,9	21,1  22,3	21,9  23,1	19,6  20,7	20,3  21,4	18,3  19,4	18,9  19,9
4	24,7	25,4	23,5	24,3	21,8	22,5	20,4	21,1
5	26,1	26,9	24,9	25,7	23,1	23,9	21,6	22,4
6	41,8	43	39,8	41,2	37	38,2	34,6	35,8
7  8  9	51,2  54,3  58,5	52,7  55,9  60,2	48,8  51,7  55,7	50,5  53,5  57,6	45,3  48,1  51,8	46,8  49,6  53,5	42,4  45  48,4	43,9  46,5  50
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах:

электроосвещение	2,3
печное отопление	4,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах (в %):

водопровод	1,1
канализации	6
горячее водоснабжение, с ваннами	5
то же, без ванн	2,2
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3,3
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	3
центральное отопление от внешних источников теплоснабжения	2,8
водяное отопление с местным водогрейным котлом	7
газ	2,2
радио	0,6
телефон	0,6
телевидение	1
Таблица 12А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	12
Стены	22
Перегородки	7
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	11
Окна и двери	12
Отделка внутренняя	7
Прочие	2,3
Печное отопление	4,4
Электроосвещение	2,3
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ ИЗ САМАННОГО КИРПИЧА

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные, стены из саманного кирпича, перегородки дощатые оштукатуренные, перекрытия деревянные, отепленные, кровля этернитовая по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется печное отопление, электроосвещение.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	200	300	500	800	1200
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1  2  3	23,4  24,8  26,2	24  25,4  26,9	23  24,4  25,7	23,7  25,1  26,5	21  22,3  23,5	21,6  22,9  24,2	18,8  19,9  21,1	19,4  20,5  21,7	16,9  17,9  18,9	17,5  18,5  19,6
4  5	27,6  29,2	32,5  30	27,1  28,7	28  29,6	24,8  25,7	25,5  27	22,2  23,5	22,9  24,2	19,9  21,1	20,5  21,9
6  7  8	46,8  57,3  60,8	48  58,8  62,4	46  56,3  59,7	47,4  58  61,6	42  51,5  54,6	43,2  53  56,1	37,6  46  48,9	38,8  47,5 50,4	33,8  41,4 43,9	35  42,9  45,5
9	65,5	67,2	64,4	66,3	58,7	60,5	52,7	54,3	47,3	49
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

электроосвещение	2,2
печное отопление	4,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

водопровод	1
канализация	5,7
горячее водоснабжение, с ваннами	4,7
то же, без ванн	2,1
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3,1
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,8
центральное отопление от внешних источников теплоснабжения	2,6
водяное отопление с местным водогрейным котлом	6,8
газ	2,1
радио	0,5
телефон	0,5
телевидение	1
Таблица 13А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	12
Стены	22
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	10
Окна и двери	12
Отделка внутренняя	5
Прочие	6,6
Печное отопление	4,2
Электроосвещение	2,2
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, ленточные, стены кирпичные, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные, отепленные, кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	1000	2000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	31	31,6	25,8	26,4	24,5	25,1	23,7	24,3
2	32,9	33,5	27,3	28	26	26,6	25,1	25,8
3	34,7	35,4	28,9	29,6	27,4	28,1	26,5	27,2
4	36,6	37,3	30,4	31,2	28,9	29,6	28	28,7
5	38,7	39,5	32,3	33	30,6	31,4	29,6	30,4
6	62	63,2	51,6	52,8	49	50,2	47,4	48,6
7	76	72,3	63,2	64,6	60	61,4	58	59,5
8	80,5	82,1	67	68,6	63,6	65,2	61,6	63,2
9	86,7	88,4	72,2	73,9	68,5	70,2	66,2	68
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	2
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,5
канализация	3,5
электроосвещение	1,5
телефон	0,3
радио	0,3
телевидение	0,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

печное отопление	3,5
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,7
газ	1,5
Таблица 14А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	6
Стены	22
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	7
Полы	10
Лестницы	3
Окна, двери	10
Отделка внутренняя	7
Прочие	8,9
Санитарно-технические устройства	7,5
В том числе:
центральное отопление. 27 %
водопровод. 7 %
горячее водоснабжение 20 %
канализация. 46 %
Электротехнические устройства	2,6
В том числе:
электроосвещение 58 %
радио 12 %
телефон 12 %
телевидение 18 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА ДВУХЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, РУБЛЕННЫЕ ИЗ БРЕВЕН

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные, цоколь кирпичный оштукатуренный, стены, рубленные из бревен, перекрытия деревянные, отепленные, кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам, полы дощатые, перегородки дощатые, оштукатуренные.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	31,6	32,2	28,4	29	27	27,6
2	33,5	34,1	30,1	30,7	28,6	29,3
3	35,4	36,1	31,8	31,5	30,2	30,9
4	37,3	38,9	33,5	34,2	31,8	32,5
5	39,5	40,2	35,5	36,3	33,8	34,5
6	63,2	64,4	56,8	58	54	55,2
7	77,5	78,8	69,5	71	66,2	67,6
8  9	82  88,5	83,6  90	73,8  79,5	75,3  81,1	70,2  75,6	71,7  77,2
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,8
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,4
канализация	3,2
электроосвещение	1,4
телефон	0,3
радио	0,3
телевидение	0,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих разменах (в %):

печное отопление	13,2
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,7
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,5
газ	1,4
Таблица 15А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	25
Перегородки	6
Перекрытия	9
Крыша	7
Полы	10
Лестницы	3
Окна и двери	10
Отделка внутренняя	8
Прочие	7,5
Санитарно-технические устройства	7
В том числе:
центральное отопление 26 %
водопровод 7 %
горячее водоснабжение 20 %
канализация 47 %
Электротехнические устройства	2,5
В том числе:
электроосвещение 56 %
радио 12 %
телефон 12 %
телевидение 20 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСЧАТЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые или бутобетонные ленточные, стены, рубленные из брусьев, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные, отепленные, кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение,

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1  2	29,6  31,4	30,2  32	26,6  28,2	27,2  28,8	25,8  27,4	26,4  28
3  4  5	33,2  34,9  37	33,8  35,6  37,7	29,8  31,4  33,2	30,5  32,1  34	28,9  30,4  32,2	29,6  31,2  33
6  7  8	59,2  72,5  77	60,4  74  78,5	53,2  65,1  89	54,8  66,6  70,7	51,6  63,2  67	52,8  64,7  68,6
9	82,7	84,5	74,5	76,2	72,1	73,9
Примечания: I. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,9
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,4
канализация	3,3
электроосвещение	1,4
телефон	0,3
радио	0,3
телевидение	0,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

печное отопление	3,3
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,9
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,5
газ	1,4
Таблица 16А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	6
Стены	24
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	7
Полы	10
Лестницы	3
Окна и двери	10
Отделка внутренняя	7
Прочие	7,4
Внутренние санитарно-технические устройства	7,1
В том числе:
отопление 20 %  вентиляция -  водопровод 20 %  горячее водоснабжение 20 %  канализация. 40 %
Электротехнические устройства	2,5
В том числе:
электроосвещение 70 %  телефонизация 10 %  радио 12 %  телевидение. 8 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые или бутобетонные, ленточные, стены первого этажа кирпичные, второго - рубленные из бревен или брусьев, перегородки деревянные, перекрытия деревянные отепленные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	1000	2000	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	29,6	30,2	26,5	27,1	25,7	26,3	25,2	25,8
2	31,3	32	28,1	28,7	27,2	27,9	26,7	27,4
3	33,1	33,8	29,7	30,4	28,8	29,5	28,2	28,9
4	34,9	35,6	31,3	32	30,4	31	29,7	30,4
5	37	27,7	33,1	33,8	32,1	32,9	31,5	32,2
6	59,2	60,4	53	54,2	51,4	52,6	50,4	51,6
7	72,5	74	65	66,4	63	64	61,7	63,2
8	76,9	78,5	68,9	70,5	66,7	63,3	65,5	67
9	82,8	84,5	74,1	75,7	71,8	73,5	70,5	72,2
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	2
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,4
канализация	3,3
электроосвещение	1,5
телефон	0,3
радио	0,3
телевидение	0,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

печное отопление	3,5
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,7
газ	1,5
Таблица 17А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	6
Стены	22
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	7
Полы	10
Лестницы	3
Окна и двери	10
Отделка внутренняя	7
Прочие	8,9
Санитарно-технические устройства	7,5
В том числе:
центральное отопление 27 %  водопровод 7 %  горячее водоснабжение 20 %  канализация 46 %
Электротехнические устройства	2,6
В том числе:
электроосвещение 58 %  радио 12 %  телефон 12 %  телевидение 18 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные, стены каркасно-засыпные, перегородки дощатые, оштукатуренные, перекрытия Деревянные, отепленные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	1000	2000	3000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е
1	23,5	24,1	21,4	22	19,9	20,5
2	24,9	25,5	22,7	23,3	21,1	21,7
3	26,3	27	24	24,6	22,3	22,9
4	27,7	28,4	25,3	25,9	23,5	24,2
5	29,4	30,1	26,8	27,5	24,9	25,6
6	47	48,2	42,8	44	39,8	41
7	57,6	59	52,4	53,8	48,8	50
8	61,1	62,6	55,6	57.2	51,7	53,3
9	65,8	67,5	59,9	61,5	55,7	57,2
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	2,5
водопровод	0,6
горячее водоснабжение, с ваннами	1,9
канализация	3,8
электроосвещение	1,9
телефон	0,4
радио	0,4
телевидение	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

печное отопление	4,5
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3,8
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	3,4
газ	1,9
Таблица 18А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты Стены Перегородки	8  19  6
Перекрытия Крыша	11  8
Полы	11
Окна, двери	9
Лестницы	3
Отделка внутренняя Прочие	11  2,9
Санитарно-технические устройства	8,8
В том числе:
центральное отопление 28 %  вентиляция -
водопровод 7 %  горячее водоснабжение. 22 %  канализация. 43 %
Электротехнические устройства	3,3
В том числе:
электроосвещение 70 %
телефон 10 %  радио 12 %  телевидение. 8 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ТРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Группа  капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные, ленточные, стены кирпичные, перегородки деревянные и из гипсовых плит, перекрытия из сборных железобетонных плит, кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение с ваннами, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение

Таблица 19

Восстановительная стоимость I куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	2000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е
1	25	25,6	23,8	24,4	23	23,6
2	26,5	27,1	25,2	25,9	24,4	25
3	28	28,7	26,7	27,3	25,8	26,4
4	29.5	30,2	28,1	28,8	27,2	27,8
5	31,3	32	29,8	30,5	28,8	29,5
6	50	51,2	47,6	48,8	46	47,2
7	61,2	62,7	58,2	59,7	56,4	57,8
8	64	66,5	61,8	63,5	59,8	61,3
9	70	71,6	66,6	68,2	64,4	66
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,8
водопровод	0,4
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	3
электроосвещение	1,6
радио	0,3
телефон	0,3
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	1,4
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3
ванны с водоподогревателями газовыми или электрическими	2,7
лифты	9
печное отопление	5
Таблица 19А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	23
Перегородки	5
Перекрытия	11
Крыша	5
Полы	11
Лестницы	4
Окна и двери	11
Отделка внутренняя	8
Прочие	7,2
Санитарно-технические устройства	6,5
В том числе:
центральное отопление 28 %
водопровод 6 %
горячее водоснабжение 20 %
канализация 46 %
Электротехнические устройства	2,3
В том числе:
электроосвещение 70 %
радио 13 %
телефон 13 %
телевидение 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ТРЕХЭТАЖНЫЕ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные, ленточные, стены из мелких легкобетонных блоков, перегородки из гипсовых плит, перекрытия из сборных железобетонных плит, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	2000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24	24,6	22,8	23,4	22,3	22,9
2	25,4	26,1	24,2	24,8	23,6	24,3
3	26,9	27,6	25,6	26,2	25	25,6
4	28,3	29	26,9	27,6	26,3	27
5	30	30,8	28,5	29,3	27,9	28,6
6	48	49,2	45,6	46,8	44,6	45,8
7	58,7	60,2	55,8	57,3	54,6	56,1
8	62,4	61,3	59,2	60,8	58	59,5
9	67,2	68,8	63,8	65,5	62,3	64
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,9
водопровод	0,4
горячее водоснабжение, с ваннами	1,4
канализация	0,1
электроосвещение	1,7
радио	0,3
телефон	0,3
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %)

газ	1,5
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3,1
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,8
лифты	9,3
печное отопление	5,2
Таблица 20А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	11
Лестницы	4
Окна и двери	12
Отделка внутренняя	8
Прочие	6,8
Санитарно-технические устройства	6,8
В том числе:
центральное отопление 28 %
водопровод 6 %
горячее водоснабжение 20 %  канализация 46 %
Электротехнические устройства	2,4
В том числе:
электроосвещение 71 %  радио 12 %  телефон 12 %  телевидение. 5 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ТРЕХЭТАЖНЫЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные, ленточные, стены из крупных блоков, перегородки из гипсовых плит, перекрытия из железобетонных плит, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	2000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	26	26,6	24,7	25,3	24	24,6
2	27,6	28,2	26,2	26,8	25,4	26,1
3	29,1	29,6	27,7	28,3	26,9	27,5
4	30,7	31,4	29,1	29,8	28,3	28,3
5	32,5	26,6	30,9	31,6	30	30,8
6	52	53,2	49,4	50,6	48	49,2
7	63,7	65,2	60,5	62	58,8	60,2
8	67,5	68,1	64,2	65,7	62,4	64
9	72,8	74,5	69,2	70,8	67,2	68,9
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,7
водопровод	0,4
горячее водоснабжение, с ваннами	1,2
канализация	2,8
электроосвещение	1,5
радио	0,3
телефон	0,3
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять в следующих размерах (в %):

газ	1,3
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,8
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,5
лифты	8,5
печное отопление	4,7
Таблица 21А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	25
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	6
Полы	10
Лестницы	4
Окна и двери	10
Отделка внутренняя	8
Прочие	7,7
Санитарно-технические устройства	6,1
В том числе:
центральное отопление 28 %  водопровод 7 %  горячее водоснабжение 20 %  канализация 45 %
Электротехнические устройства	2,2
В том числе:
электроосвещение 68 %  радио 14 %  телефон 14 %  телевидение 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ТРЕХЭТАЖНЫЕ СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные, ленточные, стены первого этажа из кирпича или из легкобетонных камней, стены второго и третьего этажей из круглого леса или брусьев, перегородки деревянные оштукатуренные или из гипсовых плит, перекрытия деревянные оштукатуренные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	2000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	26	26,6	24,7	25,3	24	24,6
2	27,6	28,2	26,2	26,8	25,4	26,1
3	29,1	29,8	27,7	28,3	26,9	27,6
4	30,7	31,4	29,2	29,8	28,3	29
5	32,5	33,2	30,9	31,6	30	30,8
6	52	53,2	49,4	50,6	48	49,2
7	63,7	65,1	60,5	62	58,8	60,3
8	67,5	69,1	64,2	65,7	62,4	64
9	72,7	74,5	69	70,8	67,2	68,8
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,7
водопровод	0,4
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	2 9
электроосвещение	1,5
радио	0,3
телефон	0.3
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %)

газ	1,4
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,9
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	9,6
лифты	8,7
печное отопление	4,8
Таблица 22А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	11
Лестницы	4
Окна и двери	12
Отделка внутренняя	8
Прочие	7,5
Санитарно-технические устройства	6,3
В то м числе:
центральное отопление 27 %
водопровод 6 %
горячее водоснабжение 21 %
канализация 46 %
Электротехнические устройства	2,2
В том числе:
электроосвещение 68 %
радио 14 %
телефон 14 %
телевидение 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или из сборных железобетонных блоков, стены кирпичные, перегородки деревянные оштукатуренные или из гипсовых плит, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24	24,6	23,3	23,9	22,8	23,4
2	25,4	26,1	24,7	25,3	24,2	24,8
3	26,9	27,6	26,1	26,8	25,5	26,2
4	28.3	29,1	27,5	28,2	26,9	27,6
5	30	30,8	29,1	29,9	28,5	29,3
6	48	49,2	46,6	47,8	45,6	46,8
7	58,9	60,3	57	58,6	55,9	57,3
8	59,8	63,8	60,6	62	59,3	60,8
9	67,1	68,8	65,1	66,8	63,8	65,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,7
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	3
электроосвещение	1,7
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	1,3
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,8
лифты	9
печное отопление	5.2
Таблица 23А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	22
Перегородки	5
Перекрытия	11
Крыши	5
Полы	10
Лестницы	4
Окна и двери	12
Отделка внутренняя	9
Прочие	9,3
Санитарно-технические	6,5
В том числе:
центральное отопление 26 %  водопровод 8 %  горячее водоснабжение 20 %  канализация 46 %
Электротехнические устройства	2,2
В том числе:
электроосвещение 77 %  радио 10 %  телефон 10 %  телевидение 3 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или из сборных железобетонных блоков, ленточные, стены из крупных легкобетонных блоков, перегородки деревянные оштукатуренные или из гипсовых плит, перекрытия из сборных железобетонных плит, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,5	25,1	23,8	24,4	23,3	23,9
2	26	26,6	25,2	25,9	24,7	25,3
3	27,5	28,1	26,7	27,3	26,1	26,8
4	28,9	29,6	28,1	28,8	27,5	28,2
5	31,9	31,4	29,7	30,5	29,1	29,9
6	49	50,2	47,6	48,8	46,6	47,8
7	60	61,3	58,3	59,6	57	58,5
8	63,7	65,2	61,8	63,3	60,6	62
9	68,6	70,2	66,6	68,3	65,2	66,8
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,7
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	2,9
электроосвещение	1,7
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	1,3
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,9
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,7
лифты	8,8
печное отопление	5,1
Таблица 24А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки Перекрытия Крыша	5  11  6
Полы	11
Лестницы	4
Окна и двери Отделка внутренняя	12  10
Прочие	8,4
Санитарно-технические устройства	6,4
В том числе:
центральное отопление 27 %  водопровод 8 %  горячее водоснабжение 20 %  канализация 45 %
Электротехнические устройства	2,2
В том числе:
электроосвещение 77 %
радио 10 %  телефон 10 %  телевидение 3 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПЯТИЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, стены - из кирпича, перегородки гипсобетонные панельные или из гипсовых плит, перекрытия железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	10000	15000	20000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	23,1	24	22,4	23,3	21,9	22,8	21,5	22,4
2	24,5	25,4	23,8	24,7	23,2	24,2	22,8	23,8
3	25,9	26,9	25,1	26,1	24,5	25,5	24,1	25,1
4	27,3	28,3	26,4	27,5	25,8	26,9	25,4	26,5
5	34,2	30	28	29,1	27,4	28,5	26,9	28
6	46,2	48	44,8	46,6	43,8	45,6	43	44,8
7	56,6	58,8	54,8	57	53,8	55,8	52,7	54,9
8	60	62,4	58,2	60,5	56,9	59,2	55,8	58,2
9	64,6	67,2	62,7	65,2	61,3	63,8	60,1	62.7
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,6
водопровод	0,5
горячее водоснабжения, с ваннами	1,3
канализация	2,9
электроосвещение	1,7
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0.1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	1,2
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,8
лифты	7,5
мусоропровод	2
Таблица 25А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	19
Перегородки Перерытая Крыша	6  10  5
Полы	11
Лестницы	5
Окна и двери Отделка внутренняя	12  10
Прочие	9,5
Санитарно-технические устройства	6,3
В том числе:
центральное отопление 25 %  вентиляция -  водопровод 8 %  горячее водоснабжение 21 %  канализация 46 %
Электротехнические устройства	2,2
В том числе:
электроосвещение 77 %  телефон 10 %  радио 10 %  телевидение 3 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПЯТИЭТАЖНЫЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные, ленточные, стены из крупных легкобетонных блоков, перегородки панельные гипсобетонные или из гипсовых плит, перекрытия сборные железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	10000	15000	20000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	23,4	24,3	22,5	23,4	22,2	23,1	21,7	22,6
2	24,8	25,8	23,9	24,8	23,5	24,5	23	24
3	26,2	27,2	25,2	26,2	24,9	25,9	24,3	25,3
4	27,6	28,7	26,5	27,6	26,2	27,2	25,6	26,7
5	29,3	30,4	28,1	29,2	27,7	28,9	27,1	28,2
6	46,8	48,6	45	46,8	44,4	46,2	43,4	45,2
7	57,3	59,5	55,2	57,3	54,3	56,6	53,2	55,1
8	60,8	63,2	58,5	60,8	57,6	60	56,3	58,7
9	65,5	68	63	65,5	62,1	64,7	60,8	63,3
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,6
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	2,9
электроосвещение	1,7
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	1,2
ванны с местными водоподогревателями на твердо топливе	3
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,8
лифты	7,4
мусоропровод	2
Таблица 26А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	19
Перегородки Перекрытия Крыша	6  10  5
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери Отделка внутренняя	12  10
Прочие	9,5
Санитарно-технические устройства	6,3
В том числе:
центральное отопление 25 %  водопровод 8 %  горячее водоснабжение 21 %  канализация 46 %
Электротехнические устройства	2,2
В том числе:
электроосвещение 77 %
телефон 10 %  радио 10 %  телевидение 3 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПЯТИЭТАЖНЫЕ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ

Группа  капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, стены - из крупных панелей, перегородки панельные гипсобетонные, перекрытия железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	10000	15000	20000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	22,5	23,4	21,8	22,7	21,3	22,2	20,9	21,8
2	23,9	24,8	23,1	24,1	22,6	23,5	22,1	23,1
3	25,2	26,2	24,4	25,6	23,9	24,9	23,4	24,4
4	26,5	27,6	25,7	26,8	25,1	26,2	24,6	25,7
5	28,1	29,3	27,3	28,4	26,6	27,8	26,1	27,3
6	45	46,8	43,6	45,4	42,6	44,4	41,8	43,6
7	55,1	57,3	53,4	55,6	52,2	54,4	51,2	53,4
8	58,5	60,8	56,7	59	55,4	57,7	54,4	56,7
9	63	65,5	61	63,5	59,7	62,2	58,5	61,1
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,6
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	3
электроосвещение	1,7
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	1,2
ванны с местными водоподогревателями на твердом;	3,1
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,9
лифты	7,7
мусоропровод	2
Таблица 27А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	6
Полы	12
Лестницы	6
Окна и двери	12
Отделка внутренняя	8
Прочие	9,4
Санитарно-технические устройства	6,4
В том числе:
центральное отопление 25 %
водопровод 8 %
горячее водоснабжение 22 %
канализация 45 %
Электротехнические устройства	2,2
В том числе:
электроосвещение 75 %
телефон 10 %
радио 10 %
телевидение 5 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПЯТИЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных бетонных и железобетонных блоков, стены из кирпича, перегородки панельные гипсобетонные и из гипсовых плит, перекрытия железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	1000	15000	20000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	26,5	27,4	25,7	26,6	25,2	26,1	24,7	25,6
2	28,1	29	27,2	28,2	26,7	27,7	26,9	27,1
3	29,7	30,7	28,8	29,8	28,2	29,3	27,7	28,7
4	31,3	32,3	31 5	31,4	29,7	32,8	29,9	30,2
5	33,1	34,3	32,1	33,3	31,5	32,8	30,9	32
6	53	54,8	51,4	53,2	50,4	52,2	49,4	51,2
7	64,9	67	63	65,1	61,7	63,8	60,5	62,7
8	68,8	71,2	66,7	69,1	65,5	67,8	64,2	66,5
9	74,1	76,7	72	74,5	70,5	73	69	71,7
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,6
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,4
канализация	3,1
электроосвещение	1,8
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	1,4
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3,1
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,9
лифты	6,5
мусоропровод	1.5
Таблица 28А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	7
Перекрытия	10
Крыша	5
Полы	12
Лестницы	4
Окна и двери	11
Отделка внутренняя	10
Прочие	8,1
Санитарно-технические устройства	6,6
В том числе:
центральное отопление 24 %
водопровод 8 %
горячее водоснабжение 21 %
канализация 47 %
Электротехнические устройства	2,3
В том числе:
электроосвещение 78 %
телефон 9 %
радио 9 %
телевидение 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, ПЯТИЭТАЖНЫЕ, СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные, стены из крупных легкобетонных блоков, перегородки панельные гипсобетонные или из гипсовых плит, перекрытия железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	10000	15000	20000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	26,9	97,8	95,9	96,8	95,5	96,4	95	25,9
2	28,5	29,5	27,4	98,4	97	98	96,5	97,5
3	30,1	33,1	29	30	98,6	99,6	28	29
4	31,8	39,8	30,6	31,6	30,1	31,2	29,5	30,6
6	33,6	34,7	39,4	33,5	31,9	33	31,3	31,4
6	53,8	55,6	51,8	53,6	51	5?,8	50	51,8
7	65,8	68	63,5	65,6	62,5	64,6	61,2	63,4
8	70	72,2	67,2	69,6	66,2	68,5	65	67,2
9	75,2	77,7	72,5	74	71,3	73,8	70	72,4
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,6
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,4
канализация	3,2
электроосвещение	1,8
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	01
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах в %):

газ	1,4
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3,2
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,9
лифты	6,6
мусоропровод	1,5
Таблица 29А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	7
Перекрытия	11
Крыша	5
Полы	12
Лестницы	4
Окна и двери Отделка внутренняя	12  8
Прочие	8
Санитарно-технические устройства	6,7
В том числе:
центральное отопление 24 %
водопровод 7 %  горячее водоснабжение 21 %
канализация 48 %
Электротехнические устройства	2,3
В том числе:
электроосвещение 78 %
телефон 9 %  радио 9 %  телевидение 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПЯТИЭТАЖНЫЕ, КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ, ГОСТИНИЧНОГО ТИПА

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, стены - из крупных панелей, перегородки панельные гипсобетонные, перекрытия железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	10000	15000	20000	25000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	25,9	26,8	25,1	26	24,5	25,4	24	24,9
2	27,5	28,4	26,6	27,6	26	26,9	25,4	26,4
3	29	30	28,1	29,1	27,4	28,4	26,9	27,9
4	30,6	31,6	29,6	30,7	28,9	30	28,3	29,4
5	32,4	33,5	31,3	32,5	30,6	31,8	30	31,2
6	51,8	53,6	50,2	52	49	50,8	48	49,8
7	63,5	65,6	61,5	63,7	60	62,2	58,7	61
8	67,2	69,6	65,2	67,6	63,7	66	62,4	64,8
9	72,4	74	70,2	72,8	68,5	71,1	67,1	69,7
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,6
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,4
канализация	3,2
электроосвещение	1,8
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	1,4
ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3,2
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	3
лифты	6,7
мусоропровод	1,5
Таблица 30А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	7
Перекрытия	11
Крыша	5
Полы	12
Лестницы	4
Окна и двери	12
Отделка внутренняя	8
Прочие	8
Санитарно-технические устройства	6,7
В том числе:
центральное отопление 24 %
водопровод 7 %  горячее водоснабжение 21 %  канализация 48 %
Электротехнические устройства	2,3
В том числе:
электроосвещение 78 %  телефон 9 %  радио 9 %  телевидение 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ШЕСТИЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные, стены кирпичные, перегородки панельные гипсобетонные или из гипсовых плит, перекрытия железобетонные сборные, кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, газ, радио, телефон, телевидение, лифты, мусоропровод.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	10000	20000	30000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е
1	26	26,9	25,2	26,1	24,7	25,6
2	27,6	28,5	26,7	27,5	26,2	27,1
3	29,1	30,1	28,2	29,2	27,7	28,7
4	30,7	31,8	29,5	30,8	29,1	30,2
5	32,5	33,6	31,5	32,6	30,9	32
6	52	53,8	50,4	52,2	49,4	51,2
7	63,7	65,8	61,7	64	60,5	62,8
8	67.5	70	65,5	67,8	64,2	66,5
9	72,8	75,2	70.6	73	69,2	71,6
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	1,4
газ	1,1
центральное отопление	1,7
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	2,9
электроосвещение	1,8
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
лифты	5,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3
ванные с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,8
Таблица 31А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	22
Перегородки Перекрытия	5  10
Крыша  Полы	5  9
Лестницы	6
Окна и двери Отделка внутренняя Прочие	11  9  2,3
Санитарно-технические устройства	8,9
В том числе:
мусоропровод 16 %
центральное отопление 19 %
водопровод 6 %
горячее водоснабжение 15 %  канализация 32 %
газ 12 %
Электротехнические устройства и лифты	7,8
В том числе:
лифты 70 %  электроосвещение 23 %  телефон 3 %
радио 3 %  телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СЕМИЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные, стены кирпичные, перегородки панельные гипсобетонные или из гипсовых плит, перекрытия железобетонные, кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, газ, радио, телевидение, телефон, лифты, мусоропровод.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	10000	20000	30000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	25,7	26,6	24,9	25,8	24,4	25,3
2	27,1	28,2	26,4	27,3	25,9	26,8
3	28,8	29,8	27,9	28,9	27,3	28,3
4	30,3	31,4	29,4	30,5	28,8	29,9
5	32,2	33,2	31,2	32,2	30,5	31,6
6	51,4	53,2	49,8	51,6	48,8	50.6
7	63	65,1	61,1	63,2	59,8	61,8
8	66,8	68,2	64,8	67,1	63,4	65,7
9	72	74,5	69,7	72,2	68,2	70,7
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	1,3
газ	1,1
центральное отопление	1,7
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	2,8
электроосвещение	1,7
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
лифты	5,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	12,7
Таблица 32А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	22
Перегородки	5
Перекрытия	10
Крыша	5
Полы	9
Лестницы	6
Окна и двери	11
Отделка внутренняя	9
Прочие	2,9
Санитарно-технические устройства	8,7
В том числе:
мусоропровод 15 %
центральное отопление 20 %
водопровод 6 %
горячее водоснабжение 15 %
канализация 31 %
газ 13 %
Электротехнические устройства и лифты	7,4
В том числе:
лифты 70 %
электроосвещение 23 %
радио 3 %
телефон 3 %
телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ВОСЬМИЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или железобетонные, стены кирпичные, перегородки крупнопанельные, гипсобетонные и из гипсовых плит, перекрытия из сборных железобетонных элементов, кровля из волнистых асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, газ, радио, телевидение, телефон, лифты, мусоропровод.

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	10000	20000	40000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	25,3	26,2	24,5	25,4	24	24,9
2	26,8	27,8	26	26,9	25,5	26,4
3	28,3	29,3	27,4	28,5	26,9	27,9
4	29,9	30,9	28,9	30	28,3	29,4
5	31,6	32,8	30,6	31,8	30	31,1
6	50,6	52,4	49	50,8	48	49,8
7	61,8	64,2	60	62,2	58,7	61
8	65,7	68	63,7	66	62,4	64,7
9	70,7	73,4	68,6	71,2	67,2	69,8
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	1,2
газ	1,1
центральное отопление	1,7
водопровод	0,4
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	2,7
электроосвещение	1,6
радио	0,2
телефон	0,2
лифты	4,7
телевидение	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,9
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,6
Таблица 33А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	23
Перегородки	5
Перекрытия	10
Крыша	4
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери	10
Отделка внутренняя	10
Прочие	2,9
Санитарно-технические устройства	8,3
В том числе:
мусоропровод 14 %
центральное отопление 20 %  водопровод 5 %  горячее водоснабжение 15 %  канализация 34 %  газ 12 %
Электротехнические устройства и лифты	6,8
В том числе:
лифты 69 %  электроосвещение 24 %  радио 3 %  телефон 3 %  телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ВОСЬМИЭТАЖНЫЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или железобетонные, стены из крупных блоков, перегородки крупнопанельные, гипсобетонные и из гипсовых плит, перекрытия железобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, газ, радио, телефон, телевидение, мусоропровод, лифты.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	10000	15000	20000	25000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	25,1	26	24,4	25,3	23,9	24,8	23,4	24,3
2	26,6	27,5	25,9	26,8	25,3	26,3	24,8	25,7
3	28,1	29,1	27,3	28,3	26,8	27,8	26,2	27,2
4	29,6	30,7	28,8	29,9	28,2	29,3	27,6	28,7
5	31,4	32,5	30,5	31,6	29 8	31	29,3	30,4
6	50,2	52	48,8	50,6	47,8	49,6	46,8	48,6
7 8	61,5 65,2	63,7 67,5	59,8 63,5	62 65,7	58,5  62,1	60,7  65,5	57,3  60,8	59,5  63,2
9	70,2	72,7	68,7	70,7	66,8	69,4	65,5	68
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	1.2
газ	1
центральное отопление	1,7
водопровод	0,4
горячее водоснабжение, с ваннами	1,3
канализация	2,7
электроосвещение	1,6
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
лифты	4,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоить последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,9
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,6
Таблица 34А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	21
Перегородки Перекрытия Крыша	5  11  5
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери Отделка внутренняя  Прочие	9  8  5,9
Санитарно-технические устройства	8,3
В том числе:
мусоропровод 14 %  центральное отопление 20 %
водопровод 4 %
горячее водоснабжение 16 %
канализация 35 %  газ 11 %
Электротехнические устройства и лифты	6,8
В том числе:
лифты 69 %  электроосвещение 24 %
радио 3 %
телефон 3 %  телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДЕВЯТИЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные, стены кирпичные, перегородки панельные гипсобетонные или из гипсовых плит, перекрытия сборные железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, лифты, мусоропровод.

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем знания в куб. м, до
ные пояса	10000	20000	40000	60000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	25	25,9	24,3	25,2	23,7	24,6	23,2	24,1
2	26,5	27,5	25,7	26,7	25,1	26,1	24,6	25,5
3	28	29	27,2	28,2	26,5	27,5	26	27
4	29,5	30,6	28,7	29,7	28	29	27,4	28,4
5	31,2	32,4	30,4	31,5	29,6	30,7	29	30,1
6	50	51,8	48,6	50,4	47,4	49,2	46,4	48,2
7	61,2	63,4	59,5	61,7	58	60,2	56,8	59
8	65	67,3	63,2	65,5	61,6	64	60,3	62,7
9	70	72,5	68	70,5	66,3	68,8	64,9	67,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	1
газ	1
центральное отопление	1,2
водопровод	0,3
горячее водоснабжение, с ваннами	1,4
канализация	2,9
электроосвещение	1,8
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
лифты	4,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,9
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,6
Таблица 35А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	22
Перегородки	5
Перекрытия	11
Крыша	5
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери	9
Отделка внутренняя	11
Прочие	2,3
Санитарно-технические устройства	7,8
В том числе:
мусоропровод 13 %
центральное отопление 15 %  водопровод 4 %  горячее водоснабжение 18 %  канализация 37 %  газ 13 %
Электротехнические устройства и лифты	6,9
В том числе:
лифты 67 % электроосвещение 26 % радио 3 % телефон 3 % телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДЕВЯТИЭТАЖНЫЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бетонные или сборные железобетонные, стены - крупных легкобетонных блоков, перегородки панельные, гипсобетонные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, лифты, мусоропроводы.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	10000	20000	40000	60000
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	24,5	25,4	23,8	24,7	23,3	24,2	22,8	23,7
2	26	26,9	25,2	26,2	24,7	25,7	24,2	25,1
3	27,5	28,5	26,7	27,7	26,1	27,1	25,5	26,6
4	28,9	30	28,1	29,2	27,5	28,5	26,9	28
5	30,6	31,8	29,7	30,9	29,1	30,3	28,5	29,7
6	49	50,8	47,6	49,4	46,6	48,4	45,6	47,4
7	60	62,2	58,3	60,5	57,2	53,2	55,7	58
8	63,6	66	61,7	64,2	60,5	62,8	59,3	61,7
9	68,5	71,1	66,5	69,2	65,2	48,4	63,8	66,2
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	1
газ	1
центральное отопление	1,2
водопровод	0,3
горячее водоснабжение с ваннами	1,4
канализация	3
электроосвещение	1,8
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
лифты	4,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,9
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,6
Таблица 36А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	21
Перегородки	5
Перекрытия	11
Крыша	5
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери	10
Отделка внутренняя	9
Прочие	4,1
Санитарно-технические устройства	7,9
В том числе:
мусоропровод 13 %
центральное отопление 15 %
водопровод 4 %
горячее водоснабжение 18 %
канализация 37 %
газ 13 %
Электротехнические устройства и лифты	7,0
В том числе:
лифты 67 %  электроосвещении 26 %
радио 3 %
телефон 3 %
телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДЕВЯТИЭТАЖНЫЕ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, стены из крупных панелей, перегородки панельные гипсобетонные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, газ, радио, телевидение, телефон, лифты, мусоропроводы.

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	10000	20000	40000	60000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	25,1	26	23,7	24,6	23	23,9	22,5	23,4
2	26,6	27,6	25,1	26,1	24,4	25,3	23,9	24,8
3	28,1	29,1	26,6	27,6	25,8	26,8	25,2	26,2
4	29,7	30,7	28	29	27,1	28,2	26,5	27,6
б	31,4	32,5	29,6	30,7	28,8	29,8	28,1	29,2
6	50,2	52	47,4	49,2	46	47,8	45	46,8
7	61,5	63,7	58,1	60,2	56,4	58,5	55,2	57,2
8	65,2	67,6	61,6	63,8	59,8	62,1	58.5	60,8
9	70,2	72,7	66,2	68,8	64,3	67	63	65,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %);

мусоропровод	1
газ	1
центральное отопление	1,2
водопровод	0,3
горячее водоснабжение	1,4
канализация	2,9
электроосвещение	1,8
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
лифты	4,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,9
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,6
Таблица 37А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	21
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери	10
Отделка внутренняя	8
Прочие	4,3
Санитарно-технические устройства	7,8
В том числе:
мусоропровод 13 %  центральное отопление 15 %
водопровод
горячее 4 %
водоснабжение 18 %
канализация 37 %
газ 13 %
Электротехнические устройства и лифты	6,9
В том числе:
лифты 68 %
электроосвещение 27 %
радио 2 %
телефон 2 %
телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДЕСЯТИ - ДВЕНАДЦАТИЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные, перегородки панельные, гипсобетонные или из гипсовых плит, перекрытия сборные железобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон телевидение, лифты, мусоропровод.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Количество этажей
пояса	10	11	12
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	33,1	34,3	31	32,2	28,6	29,8
2	35,1	36,3	32,9	34,2	30,3	31,6
3	37,1	38,4	34,7	36	32,1	33,4
4	39	40,5	36,6	38	33,7	35,2
5	41,4	42,9	39,7	40,2	35,7	37,3
6	66,2	68,6	62	64,4	57,2	59,6
7	81	84	75,8	78,7	70	73
8	86	89,2	80,5	83,6	74,2	77,5
9	92,6	96	86,7	90	80	83,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	0,6
газ	0,7
центральное отопление	1,3
водопровод	0,4
горячее водоснабжение, с ваннами	1,4
канализация	2,8
электроосвещение	1,9
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
лифты	4,9
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	2,7
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,4
Таблица 38А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельный вес в %
Фундаменты Стены	3  25
Перегородки Перекрытия Крыша	5  11  5
Полы	9
Лестницы	5
Окна и двери Отделка внутренняя  Прочие	9  12,5  1
Санитарно-технические устройства	7,2
В том числе:
мусоропровод 8 %
центральное отопление 18 %
водопровод 6 %
горячее водоснабжение 19 %  канализация 39 %  газ 10 %
Электротехнические устройства и лифты	7,3
В том числе:
лифты 67 %
электроосвещение 26 %  радио 3 %  телефон 3 %  телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДЕСЯТИ- ДВЕНАДЦАТИЭТАЖНЫЕ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, стены из крупных панелей, перегородки панельные гипсобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, лифты, мусоропроводы.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Количество этажей
пояса	10	11	12
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	28,9	30,1	27.2	28,4	25,4	26,6
2	30,6	31,9	28,8	30,1	26,9	28,2
3	32,4	33,7	30,5	31,8	28,4	29,8
4	34,1	35,5	32,1	33,5	30	31,4
5	36,1	37,6	34	35,5	31,7	33,3
6	57,8	60,2	54,4	56,8	50,8	53,2
7	70,8	73,7	66.7	69,5	62,2	65,1
8	75,1	78,2	70,7	73,8	66	69,1
9	80,9	84,2	76,1	79,5	71,2	74,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	0,7
газ	0,8
центральное отопление	1,5
водопровод	0,5
горячее водоснабжение, с ваннами	1,5
канализация	3,2
электроосвещение	2,2
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
лифты	5,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3,1
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,7
Таблица 39А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	3
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери	10
Отделка внутренняя	10
Прочие	1,5
Санитарно-технические устройства	8,2
В том числе:
мусоропровод 9 %  центральное отопление 18 %
водопровод 6 %  горячее водоснабжение 18 %  канализация 39 %  газ 10 %
Электротехнические устройства и лифты	8,3
В том числе:
лифты 67 %  электроосвещение 27 %  радио 3 %  телефон 2 %  телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДЕСЯТИ - ДВЕНАДЦАТИЭТАЖНЫЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, стены из крупных блоков, перегородки панельные гипсобетонные, перекрытия сборные, железобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, лифты, мусоропровод, телевидение.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Количество этажей
Территориальные	10	11	12
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	29,6	30,8	28	29,2	26,5	27,7
2	31,5	39..6	29,5	30,9	28,1	29,4
3	33,1	34,5	31,3	32,7	29,7	31
4	34,9	36,3	33,1	34,4	31,3	32,7
5	37	38,5	35	36,5	33,1	34,6
6	59,2	61,6	56	58,4	53	55,4
7	72,4	75,5	68,5	71,5	64,8	67,8
8	76,9	80	72,7	75,8	68,8	72
9	82,8	86,2	78,4	81,7	74,2	77,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	0,7
газ	0,8
центральное отопление	1,5
водопровод	0,5
горячее водоснабжение с ваннами	1,6
канализация	3,1
электроосвещение	2,1
радио	0,2
телефон	0,2
телевидение	0,1
лифты	5,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с местными водоподогревателями на твердом топливе	3
ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями	2,7
Таблица 40А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	3
Стены	21
Перегородки Перекрытия Крыша	6  12  6
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери Отделка внутренняя  Прочие	10  9  0,7
Санитарно - технические устройства	8,2
В том числе:
мусоропровод 9 %  центральное отопление 10 %
водопровод 5 %
горячее водоснабжение 20 %  канализация 46 %  газ 10 %
Электротехнические устройства и лифты	8,1
В том числе:
лифты 68 %  электроосвещение 26 %
радио 3 %
телефон 2 %  телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ТРИНАДЦАТИ - ШЕСТНАДЦАТИЭТАЖНЫЕ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, стены из крупных панелей, перегородки панельные гипсобетонные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, лифты, мусоропроводы.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Количество этажей
Территориаль	13	14	15	16
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	28,1	29,3	28,3	27,2	29,2	30,4	27	28,2
2	29,8	31	27,9	28,8	31	32,2	28,6	29,9
3	31,5	32,8	29,5	30,5	32,7	34	30,2	31,6.
4	33,2	34,5	31	32,1	34,4	35,8	31,9	33,3
5	35,1	36,6	32.9	34	36,5	37,9	33.7	35,3
6	56,2	58,6	52,6	54,4	58,4	60.8	54	56,4
7	68,8	71,7	64,4	66,5	71,5	34,4	66,1	69
8	73	76	68,3	70,7	75,8	79	70,2	73,2
9	78,6	82	73,7	76,1	81,7	85	75,6	79
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

мусоропровод	0,7
газ	0,7
центральное отопление	1,5
водопровод	0,6
горячее водоснабжение, с ваннами	1,6
канализация	3,3
электроосвещение	2
радио	0,2
телефон	0,1
телевидение	0,1
лифты	6,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями 2,7

Таблица 41А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	3
Стены	21
Перегородки	6
Перекрытия  Крыша	12  5
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери Отделка внутренняя  Прочие	10  9  0,9
Санитарно-технические устройства	8,4
В том числе:
мусоропровод 8 %  центральное отопление 18 %
водопровод 7 %
горячее водоснабжение 19 %
канализация 39 %  газ 9 %
Электротехнические устройства и лифты	8,7
В том числе:
лифты 72 %  электроосвещение 23 %
радио 2 %
телефон 2 %  телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ТРИНАДЦАТИ - ШЕСТНАДЦАТИЭТАЖНЫЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, стены из крупных блоков, перегородки панельные, гипсобетонные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная, по железобетонным плитам, с внутренним водостоком, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, лифт, мусоропровод.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Количество этажей
ные пояса	13	14	15	16
	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	3
1	29	30,2	27,9	29,1	30,7	31,9	29,7	30,9
2	30,7	32	29,6	30,9	32,5	33.8	31,5	32,8
3	32,5	33,8	31,2	32.6	34,4	35,7	33,2	34,6
4	34.2	35,6	32,9	34,3	36,2	37,6	35	36,5
5	36,2	37,7	34,9	36,3	38,4	39,8	37,1	38,6
6	58	60,4	55,8	58,2	61,4	63,8	59,4	61,8
7	71	73,9	68,3	71,2	75,2	78	72,7	73,2
8	75,4	78,5	72,5	75,6	79,7	82,8	77,2	80,2
9	81,1	84,5	78	81,5	85,7	89,2	83	86,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %);

мусоропровод	0,7
газ	0,7
центральное отопление	1,5
водопровод	0,6
горячее водоснабжение с ваннами	1,6
канализация	3,3
электроосвещение	2
радио	0,2
телефон	0,1
телевидение	0,1
лифты	6,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

ванны с газовыми или электрическими водоподогревателями 2,7

Таблица 42А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	3
Стены	21
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	10
Лестницы	6
Окна и двери Отделка внутренняя  Прочие	10  9  0,9
Санитарно-технические устройства	8,4
В том числе:
мусоропровод 8 %  центральное отопление 18 %
водопровод 7 %
горячее водоснабжение 19 %
канализация 39 %
газ 9 %
Электротехнические устройства и лифты	8,7
В том числе:
лифты 72 %  электроосвещение 23 %
радио 2 %  телефон 2 %  телевидение 1 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Восстановительная стоимость административных двухэтажных деревянных зданий каркасно-засыпной конструкции определяется по укрупненным показателям табл. 52 с переводом в V группу капитальности и с применением коэффициентов, указанных в п. 4 Общей части к сборникам.

Переоценка зданий крупнопанельной, каркасно-панельной конструкции и со стенами из местного камня или крупных блоков производится по показателям таблиц зданий со стенами из кирпича без корректировки.

2. Укрупненные показатели восстановительной стоимости данного раздела исчислены для зданий, имеющих техническое подполье или с полами 1-го этажа на грунте. Переоценка зданий, имеющих подвалы, производится с применением коэффициентов, указанных в табл. 43.

Таблица 43

Этажность	Коэффициент
1	0,9
2	0,93
3	0,95
4	0,96
5	0,97
6	0,97
7	0,98
3. Укрупненными показателями восстановительной стоимости зданий со стенами из кирпича и мелких блоков предусмотрена частичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы) с расшивкой швов кладки, а зданий со стенами, рубленными из бревен, - штукатурка цоколя.

При других видах отделки фасадов к табличным показателям применяются надбавки в %, приведенные в табл. 44.

Таблица 44

Виды отделки фасада	Надбавки в %
Штукатурка цементно-известковым раствором, улучшенная	0,4
То же, высококачественная	1,7
То же, декоративными (цветными) растворами  То же, растворами с каменной крошкой (гранит, мрамор, слюда)	2,4  2,7
Облицовка лицевым кирпичом в процессе кладки	1
То же, керамическими плитками	8
То же, железобетонными офактуренными плитами	12
То же, с гранитом	80
То же, мрамором	65
То же, с известняком или туфом	55
Обшивка деревянных стен досками с окраской	2
Облицовка деревянных стен кирпичом с расшивкой швов	2
Примечание. Данными табл. 44 предусмотрена облицовка всей плоскости фасада (за вычетом площади проемов). При частичной отделке части фасада или при сочетании различных видов отделки определяется средневзвешенная величина надбавки по методике, изложенной в примечании к табл. 6 (п. 2 Технической части Раздела I).

4. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют другие, не отмеченные в табличных характеристиках конструктивные особенности, к табличным показателям стоимости 1 куб. м объема здания применяются надбавки, приведенные в табл. 45.

Таблица 45

Конструкции или виды отделки	Надбавки в %
Полы из дубового паркета	5,3
То же, букового паркета	3,3
То же, безосновного линолеума	1,5
То же, линолеума на тканевой основе Крыша из сборных железобетонных настилов с рулонным покрытием в внутренним водостоком вместо асбестоцементной или железной кровли по деревянным стропилам с наружным водостоком:  в зданиях до 3 этажей	2,6  6,2
то же, до 5 этажей	5,5
в 6 - 7-этажных зданиях	4,3
Окна и двери из твердолиственных пород древесины с полировкой	8,2
5. Показатели восстановительной стоимости административных зданий подразделены по характеру внутренней отделки - простой и повышенной.

Простая отделка предусматривает штукатурку и улучшенную клеевую окраску стен и потолков, масляную окраску панелей стен во всех основных помещениях, в санитарных узлах и помещениях с влажным режимом эксплуатации панели стен облицованы керамическими плитками, выше панелей - масляная окраска. При повышенной отделке предусмотрена высококачественная клеевая окраска потолков, разно колерная высококачественная масляная окраска стен до потолка во всех основных помещениях и облицовка стен плитками до потолка в санитарных узлах и помещениях с влажным режимом эксплуатации. Полы лестничных клеток и вестибюлей при простой отделке предусмотрены из керамических плиток, при повышенной отделке - террацевые.

6. Таблицами сборника предусмотрены административные здания, имеющие входы, решенные в виде простых крылец, имеющих в необходимых случаях козырьки и ограждения. В тех случаях, когда в зданиях имеются парадные входы, решенные в виде портиков или колоннад, стоимость последних определяется дополнительно в кв м площади по табл. 46.


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

ГАЛЕРЕИ, ПОРТИКИ, ПАРАДНЫЕ ВХОДЫ

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади входа (включая ступени)

	При высоте
Территориаль	до 12 м	до 18 м	более 18 м
ные пояса	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр
1	880	650	410	1140	845	530	1370	1010	640
2	932	688	435	1210	895	562	1450	1070	678
3	985	727	459	1275	945	592	1520	1130	716
4	1040	767	484	1345	995	625	1615	1190	755
5	1100	812	512	1425	1055	662	1710	1260	800
6	1760	1300	820	2280	1690	1060	2740	2020	1280
7	2150	1590	1000	2790	2070	1300	3350	2470	1570
8	2280	1690	1065	2960	2190	1375	3560	2630	1660
9	2460	1820	1150	3190	2470	1480	3840	2830	1790
Примечание. Показателями таблицы предусмотрена высококачественная штукатурка поверхностей с применением Декоративных и цветных растворов, полы из бетонных плит, ступени - бетонные.

При облицовке поверхностей применять к показателям табл. 46 следующие коэффициенты:

естественным камнем	1,3
гранитом	1,75
мрамором	1,6
При устройстве асфальтовых полов применять коэффициент 0,9; террацевых - 1,1; гранитных - 1,3; при устройстве ступеней входа из гранитных плит - 1,08.

7. Пример определения восстановительной стоимости приведен в Технической части к Разделу I Сборника.

8. Восстановительную стоимость 8 - 9-этажных административных зданий следует определять по показателям табл. 54 с коэффициентом 1,2; 10 - 14-этажных зданий - с коэффициентом 1,35.


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные, стены кирпичные, перегородки гипсобетонные и из железобетонных плит, перекрытия железобетонные, полы дощатые, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 10000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	23,1	25,6
2	24,5	27,1
3	25,9	28,7
4	27,3	30
5	28,9	32
6	46,2	51,2
7	56,6	62,8
8	60,1	66,5
9	64,7	71,6
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	4,1
водопровод	0,2
канализация	0,8
электроосвещение	3,3
радио	0,2
телефон	2,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

печное отопление	4,7
телевидение	0,4
Таблица 47А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	22
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	7
Лестницы, входы	4
Окна и двери	10
Полы	12
Внутренняя отделка	8
Прочие	5
Санитарно-технические устройства	5
В том числе:
центральное отопление 82 %  водопровод 5 %  канализация 13 %
Электротехнические устройства	6
В том числе
электроосвещение 55 %  радио 5 %  телефон 40 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые или деревянные стулья, стены деревянные каркасно-засыпные, перегородки щитовые деревянные оштукатуренные, перекрытия деревянные, полы дощатые, кровля - рулонная по деревянному настилу или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 10000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
	а	б
1  2  3	21,5  22,8  24,1	24  25,4  26,9
4	25,4	28,3
5	26,9	30
6	43	48
7	52,6	58,7
8	55,8	62,3
9	60,2	67,1
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

печное отопление	5,2
электроосвещение	3,6
радио	0,2
телефон	2,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

центральное отопление	4,3
водопровод	0,2
канализация	0,9
телевидение	0,4
Таблица 48А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	19
Перегородки	7
Перекрытия Крыша	11  10
Лестницы и входы  Окна и двери	5  10
Полы	11
Внутренняя отделка  Прочие	9  3
Печное отопление	5
Электротехнические устройства	6
В том числе:
электроосвещение 57 % радио 3 %  телефон 40 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ, РУБЛЕННЫЕ ИЗ КРУГЛОГО ЛЕСА ИЛИ БРУСЬЕВ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые или бутобетонные. стены, рубленные из круглого леса или брусьев, перегородки деревянные щитовые оштукатуренные, перекрытия деревянные утепленные, полы дощатые, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 10000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	23,6	26,1
2	25	27,7
3	26,4	29,3
4	27,9	30,8
5	29,5	32,6
6	47,2	52,2
7	57,8	64
8	61,3	67,8
9	66	73,1
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

печное отопление	4,8
электроосвещение	3,4
канализация	0,2
телефон	2,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

центральное отопление	4
водопровод	0,2
канализация	0,8
телевидение	0,4
Таблица 49А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	23
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	9
Лестницы и входы	4
Окна и двери Полы	10  11
Внутренняя отделка  Прочие	9  2
Печное отопление Электротехнические устройства	5  6
В том числе:
электроосвещение 57 %
радио 3 %  телефон 40 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки деревянные оштукатуренные, из гипсовых, гипсобетонных или железобетонных плит, перекрытия железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые, в помещениях с влажным режимом эксплуатации и санузлах - из керамических плиток, в складских помещениях - асфальтовые или цементные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 10000
Террито-	Виды зданий
риальные пояса	почта-телеграф	отделение милиции	хозяйственный корпус	отделение Госбанка и сберкасса	прочие
	простая	повышен ная	простая	повышен ная	простая	повышен ная	простая	повышен ная	простая	повышен ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	21	22,3	20,8	22,1	22,6	23,9	21,7	23	19,1	20,4
2	22,3	23,6	22	23,4	23,9	25,3	23	24,4	20,2	21,6
3	23,5	25	23,3	24,7	25,3	26,8	24,3	25,7	21,4	22,8
4	24,8	26,3	24,5	26,1	26,7	28,2	25,6	27,1	22,5	24,1
5	26,3	27,9	26	27,6	28,3	29,9	27,1	28,7	23,9	25,5
6	42	44,6	41,6	44,2	45,2	47,8	43,4	46	38,2	40,8
7	51,5	54,7	51	54,1	55,3	58,5	53,2	56,3	46,7	49,9
8	54,6	57,9	54,1	57,4	58,8	62,1	56,4	59,8	49,6	53
9	58,8	62,4	58,2	61,8	63,2	66,8	60,8	64,3	53,5	57,1
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

водопровод	0,7
канализация	0,8
электроосвещение	2,5
радио	0,6
телефон	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %);

газ	-
горячее водоснабжение	0,2
телевидение	0,1
приточно-вытяжная вентиляция	0,6
сигнализация	0,7
электрочасификация	0,3
печное отопление	4,5
Таблица 50 А

Удельные веса конструктивных элементов устройств

Конструктивные элементы	Виды зданий
	почта - телеграф	отделения милиции	хозяйствен- ный корпус	отделение госбанка и сберкасса	прочие
	а	б	в	г	д
Фундаменты	7	10	4	7	9
Стены	20	20	18	21	18
Перегородки	5	8	5	5	3
Перекрытия	10	10	11	8	10
Крыша	4	9	8	7	4
Лестницы, входы	6	4	6	10	9
Окна и двери	14	11	10	10	10
Полы	10	10	10	"9	8
Внутренняя отделка	6	9	12	10	8
Прочие	9,8	1.2	7.2	3,2	11,7
Санитарно-технические устройства	4,6	4,8	4	6,2	5,6
В том числе:
центральное отопление	(78 %)	(75 %)	(60 %)	(76 %)	(73 %)
водопровод	(11 %)	(12 %)	(20 %)	(12 %)	(20 %)
канализация	(11 %)	(13 %)	(20 %)	(12 %)	(17 %)
Электротехнические устройства	3,6	3	4,8	4,6	3,7
В том числе:
электроосвещение	(64 %)	(67 %)	(71 %)	(78 %)	(65 %)
радио	(14 %)	(20 %)	(17 %)	(13 %)	(14 %)
телефон	(22 %)	(13 %)	(12 %)	(9 %)	(21 %)
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ДВУХЭТАЖНЫЕ, РУБЛЕННЫЕ ИЗ КРУГЛОГО ЛЕСА ИЛИ БРУСЬЕВ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые или бутобетонные, стены, рубленные из круглого леса или брусьев, перегородки деревянные щитовые оштукатуренные, перекрытия деревянные утепленные, полы дощатые, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 10000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	20	22,5
2	21,2	23,8
3	22,4	25,2
4	23,6	26,5
5	25	28,1
6	40	45
7	49	55,2
8	52	58,5
9	56	63
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

печное отопление	5,6
электроосвещение	4
радио	0,2
телефон	2,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

центральное отопление	4,7
водопровод	0,2
горячее водоснабжение	0,2
канализация	0,8
телевидение	0,1
приточно-вытяжная вентиляция	0,6
сигнализация	0,7
электрочасификация	0,3
Таблица 51А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	3
Стены	22
Перегородки	6
Перекрытия Крыша	10  7
Лестницы и входы Окна и двери	6  10
Полы	12
Внутренняя отделка  Прочие	10  1
Печное отопление	6
Электротехнические устройства	7
В том числе:
электроосвещение 57 %  радио 3 %  телефон 40 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ ТРЕХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные, стены кирпичные, перегородки кирпичные, оштукатуренные, из бетонных или гипсовых плит, перекрытия железобетонные, полы дощатые, в складских помещениях - цементные и асфальтовые, в вестибюлях - мозаичные, в санитарных узлах - из метлахских плиток, кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, приточно-вытяжная вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 10000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	24,9	26,7
2	26,4	28,3
3	27,9	29,9
4	29,4	31,5
5	31,1	33,4
6	49,8	53,4
7  8  9	61  64,7  69,6	65,4  69,4  74,7
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

радио	0,4
телефон	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,6
телевидение	0,4
лифт	6
сигнализация	0,7
электрочасификация	0,6
горячее водоснабжение, без ванн	0,5
Таблица 52А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	5
Перекрытия	9
Крыша	6
Лестницы и входы	5
Полы	10
Окна и двери	11
Внутренняя отделка	8
Прочие	9,3
Санитарно-технические	8,2
В том числе:
центральное отопление 38 %  вентиляция 49 %  водопровод 5 %  канализация 8 %
Электротехнические устройства	4,5
В том числе:
электроосвещение 83 %  радио 10 %  телефон 7 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ ЧЕТЫРЕХ - ПЯТИЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные, стены кирпичные, перегородки кирпичные оштукатуренные, из бетонных или гипсовых плит, перекрытия  железобетонные, полы: в складских помещениях - асфальтовые или цементные, в санитарных узлах - из метлахских плиток, в вестибюлях - мозаичные; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 10000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	27	28,8
2	28,6	30,5
3	30,3	32,3
4	31,9	33,8
5	33,7	36
6	54	57,6
7	66,1	70,6
8	70,2	74,9
9	75,5	80,6
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

приточно-вытяжная вентиляция	3,8
телефон	0,1
радио	0,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,7
телевидение	0,6
лифты	6,8
сигнализация	0,7
электрочасификация	0,6
горячее водоснабжение	0,3
Таблица 53А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	9
Крыша	6
Лестницы и входы	5
Полы	10
Окна и двери	12
Внутренняя отделка	7
Прочие	6,5
Санитарно-технические устройства	8,9
В том числе:
центральное отопление 46 %  вентиляция 44 %  водопровод 2 %  канализация 8 %
Электротехнические устройства	5,6
В том числе
электроосвещение 85 %  радио 7 %  телефон 8 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ ШЕСТИ - СЕМИЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные, стены кирпичные, перегородки кирпичные, оштукатуренные. из бетонных или гипсовых плит, перекрытия железобетонные, полы дощатые, в складских помещениях - цементные или асфальтовые, в санитарных узлах - из керамических плиток, в вестибюлях - мозаичные или из керамических плиток, кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, лифт.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
	а	б
1  2  3  4	30  31,8  33,6  35,4	32,3  34,3  36,2  38,1
5	37,5	40,4
6	60	64,6
7	73,5	79,2
8	77,9	84
9	84	90,4
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

приточно-вытяжная вентиляция	3,9
радио	0,4
телефон	0,7
лифты	8,9
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,5
телевидение	0,3
сигнализация	0,7
электрочасофикация	0,7
горячее водоснабжение	0,4
Таблица 54А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	3
Стены	21
Перегородки	5
Перекрытия	9
Крыша	6
Лестницы и входы	6
Полы	9
Окна и двери	11
Внутренняя отделка	7
Прочие	1,3
Санитарно-технические устройства	9,1
В том числе:
центральное отопление 46 %  вентиляция 43 %  водопровод 2 %  канализация 9 %
Электротехнические устройства	12,6
В том числе:
электроосвещение 20 %  радио 3 %  телефон 6 %  лифты 71 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем Разделе помещены укрупненные показатели восстановительной стоимости:

Общежития и гостиницы.

Бани, прачечные, душевые-сушилки.

Мастерские бытового обслуживания.

Котельные, трансформаторные подстанции.

Склады, платформы, навесы.

Веранды, террасы, пристройки, тамбуры.

Сараи, погреба.

Проходные, пожарные посты.

Металлические опоры для освещения.

Водоразборные колонки, колодцы.

Ограждения.

Уборные, помойные ямы.

2. В тех случаях, когда в зданиях общежитии и гостиниц встроены помещения предприятий общественного питания и торговли или другого назначения, объем такой встроенной части здания определяется по правилам, изложенным в п. 16 Общих указаний.

3. Показатели восстановительной стоимости общежитии и гостиниц предусматривают оборудование этих зданий групповыми санитарными узлами при отсутствии в жилых комнатах (номерах) санитарных приборов. При иной степени оборудования жилых комнат (номеров) к показателям восстановительной стоимости следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 55.

Таблицу 55

Оборудование жилых комнат (номеров)	Коэффициенты
Умывальники с подводкой холодной воды Умывальники с подводкой холодной и горячей воды	1,02  1,03
Умывальники и унитазы с подводкой холодной воды	1,04
То же, с подводкой холодной и горячей воды Умывальники, унитазы, ванны	1,05  1,08
Умывальники, унитазы, ванны, бидэ	1,09
Умывальники, унитазы, ванны, душевые, сетки и поддоны	1,07
Примечание. При частичном оборудовании номеров определяются средневзвешенные коэффициенты пропорционально количеству мест в гостинице (общежитии), размещенных в соответствующим образом оборудованных номерах.

Пример. В гостинице 70% мест - в номерах, оборудованных ваннами, унитазами и умывальниками; 20% - в номерах, имеющих умывальники с горячей и холодной водой; 10% - в номерах, не имеющих санитарных приборов. Средневзвешенный коэффициент будет равен

(1,08 х 70 + 1,03 х 20 + 1 х 10) / 100 = 1,052.

4. Укрупненные показатели восстановительной стоимости гостиниц и общежитии приведены для зданий без подвала. Переоценка зданий, имеющих подвалы, производится с применением коэффициентов, приведенных в табл. 43 Технической части II раздела.

5. Показателями стоимости гостиниц и общежитии предусмотрены объемно-планировочные решения зданий при однокомнатных четырехместных номерах. При других объемно-планировочных решениях следует применять коэффициенты по табл. 56.

Таблица 56

Планировочная схема	Коэффициенты
Однокомнатные:	1,10
одноместные	1,06
двухместные	1,02
трехместные	0,98
6 и более мест	0,95
Двухкомнатные типа «Люкс» (без учета сантехоборудования)	0,98
Примечание. При различных соотношениях типов номеров определяются средневзвешенные коэффициенты пропорционально их количествам.

Пример 1. В гостинице на 310 мест из общего числа номеров 5 % - двухкомнатные люксы, 40 % - двухместные номера, 55% - четырехместные номера. Средневзвешенный коэффициент будет равен

(5 х 0,98 + 40 х 1,06 + 55 х 1) / 100 = 1,023

Соотношение мест: 25,8 % - в двухместных номерах, оборудованных ванными, унитазами и умывальниками, 71% - в номерах, имеющих только умывальники с холодной и горячей водой, и 3,2 % - в номерах (люкс), оборудованных умывальниками, ваннами, унитазами и бидэ. Средневзвешенный коэффициент будет равен

(25,8 х 1,08 + 71 х 1,03 + 3,2 х 1,09) / 100 = 1,044

Общий коэффициент, учитывающий состав номеров и степень их благоустройства, будет равен

1,023 х 1,044 = 1,07.

6. Укрупненными показателями восстановительной стоимости зданий со стенами из кирпича предусмотрена частичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы) с расшивкой швов кладки. При других видах отделки фасадов показатели соответствующих таблиц корректируются путем применения коэффициентов табл. 6 и примечания к ней Раздела I Сборника.

7. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют другие, не отмеченные в табличных характеристиках конструктивные особенности, к табличным показателям стоимости 1 куб. м объема зданий применяются надбавки, приведенные в табл. 7 Раздела I Сборника.

8. Переоценка двухэтажных деревянных сараев, двухэтажных холодных деревянных пристроек, двухэтажных деревянных веранд, остекленных и неостекленных, производится путем применения коэффициента 0,8 к показателям соответствующих одноэтажных зданий - сараев (табл. 95), холодных пристроек (табл. 93), веранд остекленных (табл. 90), веранд неостекленных (табл. 91).

В этих случаях площади сараев, пристроек, веранд принимаются общие (как сумма площадей 1-го и 2-го этажей).

9. Бани и прачечные одноэтажные с бутовыми стенами, а также со стенами, облицованными кирпичом и оштукатуренными снаружи, оцениваются как кирпичные, по соответствующим таблицам.

10. Коэффициенты табл. 1 Общих указаний на климатические районы распространяются также и на холодные пристройки.

Коэффициенты табл. 2 Общих указаний на сейсмичность не распространяются на холодные пристройки и надворные деревянные здания и сооружения.

11. Переоценка зданий общежитии одноэтажных деревянных (рубленые, брусчатые) производится по показателям общежитии двухэтажных рубленых и брусчатых (табл. 60 и 61) с коэффициентом 1,02.

12. Переоценка зданий гостиниц кирпичных одноэтажных производится по показателям гостиницы двухэтажной кирпичной (табл. 63) с коэффициентом 1,02.

13. Сараи со стенами из местных материалов - туфа, бута, ракушечника и др. - оцениваются по показателям сараев из штучного камня (табл. 96); сараи с глинобитными стенами оцениваются как сараи саманные (табл. 97).

14. Холодные пристройки, тамбуры, веранды и террасы из местных материалов - кирпича, туфа, шлакоблоков и других - оцениваются по таблицам соответственно со следующими коэффициентами (табл. 93, 94, 91, 92);

со стенами из туфа	1,08
то же, из кирпича	1,1
то же, шлакоблоков	1,05
то же, других местных материалов	0,75
15. Ограждения из местных материалов - туфа, шлакоблоков и других - оцениваются по табл. 104 со следующими коэффициентами:

ограждения из туфа	0,8
ограждения из шлакоблоков	1,05
ограждения из других местных материалов	075
16. Укрупненными показателями восстановительной стоимости веранд, террас и тамбуров предусмотрена высота помещений 2,5 м (от пола до потолка). При другой высоте помещений показатели стоимости применять со следующими коэффициентами:

при высоте до 2,4 м	0,95
при высоте до 2,7 м	1,1
при высоте 3 м более	1,15


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности II

Характеристика здания

Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
	1000	2000	3000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	23,5	25,8	21,8	24,1	21,2	23,6
2	24,9	27,3	23,1	25,5	22,5	25
3	26,3	28,9	24,4	27	23,7	26,4
4	27,7	30,4	25,7	28,4	25	27,9
5	29,4	32,2	27,2	30,1	26,5	29,5
6	47	51,6	43,6	48,2	42,4	47,2
7	57,5	63,2	53,5	59	52	57,8
8	61,1	67	56,7	62,6	55,1	61,3
9	65,7	72,2	61	67,5	59,3	66
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	5
водопровод	1,1
канализация	2,2
горячее водоснабжение	0,8
электроосвещение	3,4
радио	0,4
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,7
телевидение	0,2
печное отопление	4,1
Таблица 57А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	13
Стены	18
Перегородки	4
Перекрытия	7
Крыши	7
Полы	9
Окна и двери	8
Внутренняя отделка	12
Прочие	9
Санитарно-технические устройства	9
В том числе:
центральное отопление 55 %  водопровод 12 %  канализация 24 %  горячее водоснабжение 9 %
Электротехнические устройства	4
В том числе:
электроосвещение 85 %  радио 10 %  телефон 5 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые, или деревянные стулья, стены каркасно-засыпные, перекрытия и перегородки деревянные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	1000	2000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1  2  3  4	21,1  22,4  23,6  24,9	23,8  25,2  26,7  28,1	20,9  22,2  23,4  24,7	23,6  25  26,4  27,9
5	26,4	29,7	26,1	29,5
6	42,2	47,6	41,8	47,2
7	51,7	58,2	51,2	57,7
8	54,9	61,8	54,3	61,3
9	59,1	66,5	58,5	66
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	1,1
водопровод	1,3
канализация	2.6
электроосвещение	4,5
радио	0,7
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах

газ	0,7
телевидение	0,3
горячее	0,9
печное отопление	4,8
Таблица 58А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	3
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	6
Полы	10
Окна и двери	10
Внутренняя отделка	11
Прочие	6
Санитарно-технические устройства	12
В том числе:
центральное отопление 66 %  водопровод 11 %  канализация 23 %
Электротехнические устройства	6
В том числе:
электроосвещение 82 %  радио 16 %  телефон 2 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные, столбовые или ленточные, стены кирпичные, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 59

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
	2000	3000	5000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,5	21,6	18,8	21,1	17,8	20,2
2	20,5	22,9	19,9	22,4	18,9	21,4
3	21,8	24,4	21,1	23,6	19,9	22,6
4	23	25,5	22,2	24,9	21	23,8
5	24,4	27	23,5	26,4	22,2	25,2
6	39	43,2	37,6	42,2	35,6	40,4
7	47,8	53	46,1	51,7	43,6	49,5
8	50,7	56,2	58,9	54,9	46,3	52,5
9	54,6	60,5	52,7	59,1	49,8	56,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	3,2
водопровод	1,5
канализация	3
электроосвещение	4,1
радио	0,6
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	2,3
горячее водоснабжение	0,9
печное отопление	4,8
телевидение	0,2
Таблица 59А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	7
Крыша	4
Полы	10
Окна и двери	12
Внутренняя отделка	9
Прочие	16
Санитарно-технические устройства	8
В том числе:
центральное отопление 42 %  водопровод 20 %  канализация 38 %
Электротехнические устройства	5
В том числе:
электроосвещение 84 %  радио 12 %  телефон 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные, столбовые или ленточные, стены, рубленные из бревен, перегородки деревянные оштукатуренные, перекрытия деревянные отепленные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
	1000	2000	3000
Территориальные	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	20,5	23,3	21,3	24,1	21	23,8
2	21,7	24,7	22,6	25,5	22,3	25,2
3	22,9	26,1	23,8	27	23,5	26,6
4	24,2	27,5	25,1	28,5	24,8	28,1
5	25,6	29,1	26,6	30,1	26,3	29,7
6	41	46,6	42,6	48,2	42	47,6
7	50,2	57	52,1	59	51,4	58,2
8	53,3	60,6	55,4	62,7	54,6	61,8
9	57,3	65,2	59,7	67,5	58,7	66,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	3,5
водопровод	1,6
канализация	3,2
электроосвещение	4,3
радио	0,5
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	2,2
горячее водоснабжение	0,9
печное отопление	4,8
телевидение	0,2
Таблица 60А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты Стены	5  18
Перегородки	6
Перекрытия Крыша	7  5
Полы	10
Окна и двери Внутренняя отделка Прочие	12  12  12
Санитарно-технические устройства	8
В том числе:
центральное отопление 42 %  водопровод 19 %  канализация 39 %
Электротехнические устройства	5
В том числе:
электроосвещение 86 %  радио 10 %  телефон 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ, БРУСЧАТЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные, столбовые или ленточные, стены брусчатые, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные, отепленные, полы дощатые, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
	1000	2000	3000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	20	22,8	20,9	23,7	19,7	22,5
2	21,2	24,2	22,9	25,1	20,9	23,9
3	22,4	25,5	23,4	26,5	22,1	25,2
4	23,6	26,9	24,7	28	23,3	26,6
Б	25	28,5	26,1	29,6	24,6	28.1
6	40	45,6	41,8	47,4	39,4	45
7	49	55,8	51,2	58	48,3	55,1
8	52	59,3	54,4	61,6	51,2	58.5
9	56	63,8	58,5	66,2	55,1	63
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	3,6
водопровод	1,3
канализация	3,3
электроосвещение	4,4
радио	0,5
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	2,2
горячее водоснабжение	0,9
печное отопление	4,9
телевидение	0,2
Таблица 61А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	7
Крыша	5
Полы	10
Окна и двери	12
Внутренняя отделка	12
Прочие	10
Санитарно-технические устройства	8
В том числе:
центральное отопление 42 %  водопровод 19 %  канализация 39 %
Электротехнические устройства	5
В том числе:
электроосвещение 86 %  радио 10 %  телефон 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, бутобетонные или бутовые, стены каркасно-засыпные, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные, утепленные, полы дощатые, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
	1000	2000	3000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	18,9	21,7	18,1	20,9	17,3	20,1
2	20	23	19,1	22,2	18,4	21,3
3	21,2	24,3	20,3	23,4	19,3	22,5
4	22,3	25,6	21,4	24,6	20,4	23,7
5	23,6	27,1	22,6	26,1	21,6	25,1
6	37,8	43,4	36,2	41,8	34,6	40,2
7	46,3	53,2	44,4	51,2	42,4	49,3
8	49,1	56,4	47	54,3	45	52,1
9	52,9	60,8	50,6	58,5	48,5	56,2
Примечания: 1. В случае отсутствия одною или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	3,8
водопровод	1,7
канализация	3,5
электроосвещение	4,7
радио	0,5
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %);

газ	2,3
горячее водоснабжение	0,9
печное отопление	5,2
телевидение	0,2
Таблица 62А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	7
Крыша	5
Полы	10
Окна и двери	13
Внутренняя отделка	13
Прочие	10
Санитарно-технические устройства	9
В том числе:
центральное отопление 42 %  водопровод 19 %  канализация 39 %
Электротехнические устройства	5
В том числе:
электроосвещение 87 %  радио 9 %  телефон 4 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности II

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные, ленточные, стены кирпичные, перегородки деревянные из гипсовых или шлакобетонных плит, перекрытия деревянные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1  2	23,1  24,5	25,6  27,1	22,9  24,3	25,4  26,9
3	25,9	28,7	25,7	28,4
4	27,3	30,2	27	30
5	28,9	32	28,7	31,7
6	46,2	51,2	45,8	50,8
7	56,6	62,7	56,2	62,2
8	60	66,5	59,5	66
9	62	71,7	64,1	71
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшить в следующих размерах (в %):

центральное отопление	3,8
водопровод	0,6
канализация	2
горячее водоснабжение	4
электроосвещение	2,5
радио	0,8
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,5
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	2,3
печное отопление	4,5
телевидение	0,2
Таблица 63А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	7
Перекрытия Крыша	10  6
Полы	12
Окна и двери Лестницы и входы Отделочные работы	14  5  9
Санитарно-технические устройства	10
В том числе
центральное отопление 37 %  водопровод 6 %
канализация 19 %  горячее водоснабжение 38 %
Электротехнические устройства
В том числе:	3
электроосвещение 70 %  радио 18 %  телефон 12 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные, ленточные, стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленые, перегородки деревянные, оштукатуренные, перекрытия деревянные, отепленные, кровля железная по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	1000	2000	3000	6000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная	простая	повышен- ная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	26,6	29,6	25	28	23,3	26,2	22,2	24,9
2	28,2	31,4	26,5	29,7	24,7	27,7	23,5	26,4
3	29,8	33,1	28	31,3	26,1	29,3	24,9	27,9
4	31,4	34,9	29,5	33,1	27,5	30,9	26,2	29,4
5	32,2	37	31,3	35	29,1	32,7	27,7	31,1
6	53,2	59,2	50	56	46,6	52,2	44,4	49,8
7	65,2	72,5	61,2	68,5	57	64,2	54,4	61
8	69,1	76,8	65	72,8	60,6	68	57,7	64,7
9	74,5	82,7	70	78,3	65,2	73,3	62,2	69,7
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	3,5
водопровод	0,8
канализация	2,2
электроосвещение	2,8
радио	0,4
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,7
горячее водоснабжение, с ваннами	2,7
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	3,8
печное отопление	4,1
телевидение	0,3
Таблица 64А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	7
Стены	20
Перегородки	9
Перекрытия	7
Крыши	6
Полы	8
Окна и двери	12
Лестницы и входы	4
Отделочные работы	11
Прочие	6
Санитарно-технические устройства	6
В тои числе:
центральное отопление 54 %  водопровод 12 %  канализация 34 %
Электротехнические устройства	4
В том числе:
электроосвещение 78 %  радио 11 %  телефон 11 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КРУПНОБЛОЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные, стены из крупных бетонных блоков, перегородки из гипсобетонных и шлакобетонных плит, перекрытия железобетонные, полы дощатые, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 65

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
	а	б
1	28,9	32,4
2	30,6	34,7
3	32,4	36,3
4	34,1	38,2
5	36,1	40,5
6	57,8	64,8
7	70,8	79,4
8	75,1	84,3
9	80,9	90,6
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	2,7
водопровод	0,6
канализация	1,7
горячее водоснабжение	2,1
электроосвещение	2,2
радио	0,3
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,5
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	2,1
печное отопление	3,2
телевидение	0,2
Таблица 65А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	7
Стены	22
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыши	6
Полы	10
Окна и двери	12
Лестницы и входы	5
Отделочные работы	7
Прочие	3
Санитарно-технические устройства	7
В том числе:
центральное отопление 38 %  водопровод 8 %  канализация 24 %  горячее водоснабжение 30 %
Электротехнические устройства	3
В том числе:
электроосвещение 79 %  радио 10 %  телефон 11 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КИРПИЧНЫЕ ТРЕХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные, ленточные, стены кирпичные, перегородки деревянные, оштукатуренные или из гипсовых и шлакобетонных плит, перекрытия железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 5000
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	23	25,1
2	24,4	26,6
3	25,8	28,1
4  5	27,1  28,7	29,7  31,4
6  7  8  9	46  56,3  59,8  64,4	50,2  61,6  65,3  70,3
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	2,7
электроосвещение	2,1
водопровод	0,7
радио	0,7
горячее водоснабжение	2,2
телефон	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,8
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	2,6
печное отопление	4,5
телевидение	0,3
лифты	7,6
Таблица 66А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	8
Стены	19
Перегородки Перекрытия	5  8
Крыша	6
Полы Окна и двери	9  12
Лестницы и входы Внутренняя отделка  Прочие	4  12  7
Санитарно-технические устройства	6
В том числе:
центральное отопление 46 %  водопровод 12 %
горячее водоснабжение 28 %  канализация 14 %
Электротехнические устройства	4
В том числе:
электроосвещение 60 %  радио 20 %  телефон 20 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КРУПНОБЛОЧНЫЕ ТРЕХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бетонные, бутобетонные или из сборных бетонных блоков, стены из крупных бетонных блоков, перегородки дощатые, оштукатуренные и из гипсовых или шлакобетонных плит, перекрытия железобетонные, полы дощатые, кровля из оцинкованного железа по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 67

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 10000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
	а	б
1	26,7	30
2	28,3	31,8
3	29,9	33,6
4	31,5	35,4
5	33,3	38,5
6	53,4	60
7	65,3	73,4
8	69,3	77,9
9	74,6	83,9
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

горячее водоснабжение	1,9
радио	0,5
телефон	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,7
ванны с горячим водоснабжением от местных во до-подогревателей	2,2
телевидение	0,3
лифты	6,6
Таблица 67А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	7
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	6
Полы	12
Окна и двери	12
Лестницы и входы	7
Внутренняя отделка	8
Прочие	6
Санитарно-технические устройства	5
В том числе:
центральное отопление 48 %  водопровод 8 %  горячее водоснабжение 30 %  канализация 14 %
Электротехнические устройства	3
В том числе:
электроосвещение 60 %  радио 20 %  телефон 20 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ТРЕХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных железобетонных блоков, стены из крупных железобетонных панелей, перегородки крупнопанельные гипсобетонные и железобетонные, перекрытия железобетонные, полы дощатые, кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 10000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
	а	б
1  2	23,5  24,9	27,5  29,2
3	26,3	30,8
4	27,7	32,5
5	29,4	34,3
6	47	55
7	57,6	67,4
8	61,1	71,5
9	65,8	77
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

радио	0,6
телефон	0,6
горячее водоснабжение	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,7
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	2,5
телевидение	0,3
лифты	7,5
Таблица 68А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	6
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	8
Полы	12
Окна и двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	6
Прочие	5
Санитарно-технические устройства	7
В том числе:
центральное отопление 48 %  водопровод 8 %  горячее водоснабжение 28 %  канализация 16 %
Электротехнические устройства	4
В том числе:
электроосвещение 60 %  радио 20 %  телефон 20 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КИРПИЧНЫЕ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные или железобетонные, ленточные, стены кирпичные, перегородки дощатые, оштукатуренные или из гипсовых и шлакобетонных плит, перекрытия железобетонные, полы дощатые, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 69

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 20000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	25,9	28,4
2	27,4	30,1
3	29	31,8
4	30,5	33,5
5	32,3	35,5
6	51,8	56,8
7	63,3	69,5
8	67,2	73,8
9	72,4	79,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	3,1
горячее водоснабжение	2,6
радио	0,7
телефон	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,7
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	2,9
печное отопление	4,6
приточно-вытяжная вентиляция	1,2
мусоропровод и пылеудаление	0,4
телевидение	0,2
лифты	6,5
Таблица 69А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты Стены	6  20
Перегородки	6
Перекрытия	9
Крыша	5
Полы	10
Окна и двери Лестницы и входы Внутренняя отделка Прочие	11  5  13  3
Санитарно-технические устройства	7
В том числе:
центральное отопление 49 %
водопровод 15 %
горячее водоснабжение 15 %
канализация 21 %
Электротехнические устройства	5
В том числе:
электроосвещение 62 %  радио 19 %
телефон 19 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КРУПНОБЛОЧНЫЕ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных железобетонных и бетонных блоков, стены из крупных бетонных блоков, перегородки из гипсовых и шлакобетонных плит, перекрытия железобетонные, кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 20000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
	а	б
1  2  3  4	26,9  28,5  30,1  31,7	29,5  31,3  33  34,8
5	33,6	36,9
6	53,8	59
7	65,8	72,3
8	69,9	76,7
9	75,3	82,6
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

горячее водоснабжение	2,2
радио	0,5
телефон	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,8
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	2,4
приточно-вытяжная вентиляция	1,2
мусоропровод и пылеудаление	0,5
телевидение	0,3
лифты	6
Таблица 70А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	6
Стены	19
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	5
Полы	12
Окна и двери Лестницы и входы Внутренняя отделка Прочие	13  6  8  6
Санитарно-технические устройства	6
В том числе:
центральное отопление 30 % водопровод 8 %
горячее водоснабжение 32 %
канализация 30 %
Электротехнические устройства	3
В том числе:
электроосвещение 65 %
радио 17 %  телефон 18 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных железобетонных и бетонных блоков, стены из крупных панелей, перегородки крупнопанельные гипсобетонные и железобетонные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м, до 20000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
	а	б
1	22,7	26,6
2	24,1	28,2
3	25,4	29,8
4	26,8	31,4
5	28,4	33,3
6	45,4	53,2
7	55,6	65,2
8  9	59  63,6	69,1  74,5
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

радио	0,6
телефон	0,4
горячее водоснабжение	3,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,8
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	3,2
приточно-вытяжная вентиляция	1,5
мусоропровод и пылеудаление	0,5
телевидение	0,2
лифты	6,5
Таблица 71А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты Стены	5  18
Перегородки	6
Перекрытия	11
Крыша	7
Полы	12
Окна и двери Лестницы и входы Внутренняя отделка Прочие	12  6  7  3
Санитарно-технические устройства	8
В том числе:
центральное отопление 40 %
водопровод 8 %
снабжение 20 %
канализация 32 %
Электротехнические устройства
В том числе:	5
электроосвещение 65 %  радио 18 %
телефон 17 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КИРПИЧНЫЕ ПЯТИЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты ленточные из сборных бетонных и железобетонных блоков, стены из кирпича, перегородки панельные гипсобетонные и шлакобетонные, перекрытия железобетонные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 72

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 30000 куб. м
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
	а	б
1  2  3  4	21,8  23,1  24,4  25,7	24,7  26,2  27,7  29,2
5	27,3	30,9
6	43,6	49,4
7	53,4	60,6
8	56,7	64,3
9	61	69,2
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

радио	0,5
телефон	1,2
горячее водоснабжение	2,9
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,8
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	3,2
приточно-вытяжная вентиляция	1,5
мусоропровод и пылеудаление	0,6
телевидение	0,3
лифты	5,2
Таблица 72А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	22
Перегородки	6
Перекрытия	9
Крыша	5
Полы	10
Окна и двери Лестницы и входы Внутренняя отделка Прочие	10  5  12  3
Санитарно-технические устройства	7
В том числе
центральное отопление 49 %
водопровод 10 %
горячее водоснабжение 15 %
канализация 26 %
Электротехнические устройства
В том числе:	6
электроосвещение 62 %  радио 18 %  телефон 20 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КРУПНОБЛОЧНЫЕ ПЯТИЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных бетонных и -железобетонных блоков, стены из крупных бетонных блоков, перегородки панельные гипсобетонные и шлакобетонные, перекрытия железобетонные, кровля из оцинкованного железа по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 20000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	25,4	27,9
2	26,9	29,5
3	28,5	31,2
4	30	32,9
5	31,7	34,8
6	50,8	65,8
7	62,2	68,2
8	66	72,5
9	71,1	78
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

горячее водоснабжение	2,4
радио	0,6
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах (в %):

газ	0,9
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	3,2
приточно-вытяжная вентиляция	1,2
мусоропровод и пылеудаление	0,6
телевидение	0,3
лифты	5,5
Таблица 73А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки Перекрытия Крыша	6  11  5
Полы	12
Окна и двери Лестницы и входы Внутренняя отделка	13  7  9
Санитарно-технические устройства	7
В том числе:
центральное отопление 35 %
водопровод 8 %
горячее водоснабжение 15 %
канализация 42 %
Электротехнические устройства	4
В том числе:
электроосвещение 66 %  радио 16 %  водопровод 18 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ПЯТИЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные, стены из крупных железобетонных панелей, перегородки крупнопанельные гипсобетонные и железобетонные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 20000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	21,4	25,1
2	22,7	26,6
3	24	28,1
4	25,3	29,6
5	26,7	31,3
6  7  8  9	42,8  52,4  55,6  59,9	50,2  61,4  65,2  70,2
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

радио	0,8
телефон	0,4
горячее водоснабжение	1,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газ	0,9
ванны с горячим водоснабжением от местных водоподогревателей	3,4
приточно-вытяжная вентиляция	1,6
мусоропровод и пылеудаление	0,7
телевидение	0,3
лифты	6
Таблица 74А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса %
Фундаменты	4
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	6
Полы	12
Окна и двери	13
Лестницы и входы	7
Внутренняя отделка	8
Прочие	3
Санитарно-технические устройства	8
В том числе:
центральное отопление 40 %
водопровод 8 %  горячее водоснабжение 20 %  канализация 32 %
Электротехнические устройства	5
В том числе:
электроосвещение 66 %  радио 18 %  телефон 16 %
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

БАНИ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые и бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, перегородки деревянные, частично железобетонные и фибролитовый, кровля и; асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые, частично плиточные и цементные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 75

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	27	29,2	22,9	25
2	28,6	31	24,3	26,5
3	30,2	32,7	25,6	28
4	31,8	34,4	27	29,5
5	33,7	36,5	28,6	31,2
6	54	68,4	45,8	50
7	66,1	71,5	56,1	61,2
8	70,2	75,9	59,5	65
9	75,5	81,7	64,1	70
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здание восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	2,3
водопровод	1,5
канализация	1,8
горячее водоснабжение	5,2
вентиляция	0,5
электроосвещение	0,6
радио	0,3
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газоснабжение	1,4
ванны с душами	1,1
печное отопление	3,7
пароснабжение	1,3
Таблица 75А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	10
Стены и перегородки Перекрытия	25  9
Кровля	9
Полы	6
Прочие	14
Внутренняя отделка Санитарно-технические устройства	9 11
В том числе:
центральное отопление 20 %  водопровод 13 %  канализация 16 %
горячее водоснабжение 46 %  вентиляция 5 %
Электротехнические устройства	1
В том числе:
электроосвещение 50 %
радио 25 %  телефон 25 %
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРАЧЕЧНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, перегородки деревянные оштукатуренные и кирпичные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы цементные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио.

Таблица 76

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	1000	2000	3000	5000
	Внутренняя отделка простая
	а	б	в	г
1	20,5	19,1	17,1	15,5
2  3	21,7  22,9	20,2  21,4	18,1  19,2	16,4  17,4
4	24,2	82,5	20,2	18,3
5	25,6	23,9	21,4	19,4
6	41	38,2	34,2	31
7  8  9	50,3  53,3  57,4	46,8  49,7  53,5	41,8  44,5  47,9	38  40,3  43,4
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	3,7
водопровод	1
канализация	1,5
горячее водоснабжение	4,6
вентиляция	3
электроосвещение	3,6
радио	0,5
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газоснабжение	1,4
пароснабжение	1,4
Таблица 76А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	9
Стены и перегородки	27
Перекрытия	7
Кровля	7
Полы	8
Проемы	8
Внутренняя отделка	9
Санитарно-технические устройства	14
В том числе:
центральное отопление 27 %  водопровод 7 %
канализация 11 %  горячее водоснабжение 35 %  вентиляция 20 %
Электротехнические устройства	5
В том числе:
электроосвещение 78 %  радио 11 %  телефон 11 %
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРАЧЕЧНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые столбовые, цоколь кирпичный, стены деревянные, рубленые, перекрытия деревянные, перегородки деревянные, кровля по деревянным стропилам, полы дощатые и цементные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 77

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	22,9	19,9	19,3
3	24,3	21,1	20,5
3	25,6	22,3	21,6
4	27	23,5	22,8
5	28,6	24,9	24,1
6	45,8	39,8	38,6
7	56	48,8	47,3
8	59,5	51,8	50.2
9	64	55,7	54
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	4,2
водопровод	1,4
канализация	2,1
горячее водоснабжение	5,3
вентиляция	3,6
электроосвещение	4
радио	0,6
телефон	0,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

газоснабжение	2,2
пароснабжение	2,2
печное отопление	4,4
местный подогрев воды	1,2
Таблица 77А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены и перегородки Перекрытия	27  8
Кровля	8
Полы	14
Проемы	10
Внутренняя отделка Санитарно-технические устройства	2  17
В том числе:
центральное отопление 25 %  водопровод 8 %  канализация 13 %
горячее водоснабжение 32 %
вентиляция 22 %
Электротехнические устройства	5
В том числе:
электроосвещение 78 %
радио 12 %  телефон 10 %
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДУШЕВЫЕ И СУШИЛКИ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из бетонных блоков ленточные, стены кирпичные и частично из бетонных блоков, перекрытия железобетонные, перегородки из шлакобетонных плит, частично кирпичные, кровля железная по деревянным стропилам, полы цементные и плиточные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	1000	2000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1  2  3  4	33,3  35,3  37,3  39,3	36  38,2  40,3  42,5	33  34,9  37  38,9	36,1  38,3  40,4  42,6
5	41,6	45	41,2	45,1
6	66,6	72	66	72,2
7  8	81,5  86,5	88,2  93,5	80,8  85,8	88,5  93,8
9	93,2	101	92,4	101
Примечания: 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

центральное отопление	10,1
водопровод	2,8
канализация	1,7
горячее водоснабжение	1,2
вентиляция	2,1
пароснабжение	0,7
электроосвещение	2,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (в %):

печное отопление	4,2
газоснабжение	1,8
Таблица 78А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	9
Стены и перегородки  Перекрытия	23  7
Кровля	9
Полы	5
Проемы Внутренняя отделка Санитарно-технические устройства	6  14  19
В том числе:
центральное отопление 54 %
водопровод 15 %
канализация 9 %
горячее водоснабжение 6 %
вентиляция 11 %  пароснабжение 5 %
Электроосвещение	2
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАСТЕРСКИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КИРПИЧНЫЕ ИЛИ БЛОЧНЫЕ, ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые или бетонные, стены кирпичные или из блоков, перекрытия и покрытия Железобетонные с утеплителем, кровля рулонная.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 79

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	500	1000	1500
	а	б	в
1  2	22,9  24,3	18,9  20	18,4  19,5
3	25,7	21,2	20,6
4	27	22,3	21,7
5	28,7	23,6	23
6	45.8	37,8	36,8
7 ^	56	46,3	45,1
8	59,6	49,1	47,8
9	64,1	52,9	51,5
Таблица 79А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	5
Стены и перегородки Перекрытия	31  18
Кровля	5
Полы	8
Проемы	9
Внутренняя отделка..	6
Санитарно-технические и электротехнические	16
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Перекрытия (включая бункера и площадки) и покрытия железобетонные и металлические. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные, бетонные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Таблица 80

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	1000	3000	6000	10000	30000
	а	б	в	г	д
1	25	18,8	18,5	12,9	12,2
2	26,5	19,9	19,6	13,7	12,9
а,	28	21,1	20,7	14,4	13,7
4	29,5	22 2	21,8	15,2	14,4
5	31,3	23,5	23,1	16,1	15,3
6	50	37,6	37	25,8	24,4
7	61,2	46,1	45,4	31,6	29,9
8	65	48,9	48,1	33,6	31,7
9	70	52,7	51,8	36,1	34,2
Таблица 80А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	16
Стены	24
Перекрытия и покрытия	23
Кровля	4
Полы	3
Проемы	7
Внутренняя отделка Санитарно-технические и электротехнические  Прочие работы	6  14  3
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ НА ГАЗЕ И МАЗУТЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные и железобетонные, стены кирпичные и панельные. Колонны железобетонные и металлические. Перекрытия и покрытия железобетонные и металлические. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные, бетонные, дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Таблица 81

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	1000	3000	6000	10000	30000
	а	б	в	г	д
1	25	17	13,8	10,9	9,3
2	26,5	18	14,6	11,6	9,9
3	28	19	15,5	12,2	10,4
4	29,5	20	16,3	12,9	11
5	31,3	21,2	17,2	13,6	11,6
6	50	34	27,6	21,8	18,6
7	61,2	41,6	33,8	26,7	22,8
8	65	44,2	35,9	28,3	24,2
9	70	47,6	38,7	30,5	26
Таблица 81А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	9
Стены	24
Перекрытия и покрытия Кровля	17  9
Полы	4
Проемы	17
Внутренняя отделка	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия железобетонные, кровля рулонная, полы бетонные и цементные.

Имеется электроосвещение, а при объемах более 200 куб. м и вентиляция.

Таблица 82

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м
пояса	до 100	до 200	до 300	до 500	до 1000	свыше 1000
	а	б	в	г	д	е
1	38,4	34,2	31,4	28	19,2	18
2	40,7	36,2	33,3	29,7	20,4	19,1
3	43	38,3	35,2	31,4	21,5	20,4
4	45,3	40,3	37,1	33	22,7	21,2
5	48	42,7	39,3	35	24	22,5
6	76,8	68,4	62,8	56	38,4	36
7	94	83,7	76,9	68,5	47	44,1
8	99,8	88,8	81,6	72,7	49,9	46,8
9	107,5	95,6	87,9	78,3	53,8	50,4
Таблица 82А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	18
Стены и перегородки Перекрытия Кровля	26  11  8
Полы	7
Проемы	11
Внутренняя отделка	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5
Прочие работы	12
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ С РАМПАМИ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Здания одноэтажные.

Фундаменты бутовые, бетонные и железобетонные, стены кирпичные и панельные, полы асфальтобетонные и дощатые, перекрытия и покрытия железобетонные, кровля рулонная и из асбестоцементных листов.

Имеется электроосвещение.

Таблица 83

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м
пояса	до 1000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г
1	21	15,4	12,6	7.4
2	22,3	16,3	13,4	7,9
3	23,5	17,2	14,1	8,3
4	24,8	18,2	14,8	8,7
5	26,3	19,2	15,7	9,2
6	42	30,8	25,2	14,8.
7	51,5	37,7	30,9	18,1
8	54,6	40	32,8	19,2
9	58,8	43,1	35,3	20,7
Таблица 83А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	28
Стены и перегородки	15
Перекрытия	16
Кровля	4
Полы	23
Проемы	4
Внутренняя отделка Внутреннее электроосвещение	2  7
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ С РАМПАМИ ДЕРЕВЯННЫЕ, ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные, стены деревянные каркасные или рубленые, покрытия и перекрытия деревянные, полы дощатые и асфальтовые, кровля рулонная.

Имеется электроосвещение.

Таблица 84

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито-	Объем здания в куб. м, до
пояса	100	1000	2000	3000	50
	а	б	в	г	д
1	27,9	14,6	12,9	10,7	10
2	29,6	15,5	13,7	11,3	10,6
3	31,2	16,3	14,4	12	11,2
4	33	17,2	15,2	12,6	11,8
5	34,9	18,2	16,1	13,4	12,5
6	55,8	29,2	25,8	21.4	20
7	68,3	35,8	31,6	26,2	24,5
8	72,5	37,9	33,7	27,8	26
9	78	40,9	36,1	30	28
Таблица 84А

Удельные веса конструктивных элементов к устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	11
Стены, перегородки, колонны	29
Перекрытия и покрытия  Кровля	14  7
Полы	15
Проемы	10
Внутренняя отделка	2
Электроосвещение Прочие работы	1  11
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ БЕЗ РАМП, КИРПИЧНЫЕ, ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные, стены кирпичные и панельные, покрытия и перекрытия железобетонные, кровля рулонная, полы асфальтовые.

Имеется электроосвещение.

Таблица 85

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	до 600	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г	д	е
1	21,3	18	17,6	14,2	12,5	11
2	22,6	19,1	18,6	15,1	13.3	11,7
3	23,9	20,2	19,7	15,9	14	12,3
4	25,1	21,2	20,8	16,8	14,7	13
5	26,6	22,5	22	17,8	15,6	13,7
6	42,6	36	35,2	28,4	25	22
7	52,2	44,1	43,1	34,8	30,6	26,9
8	55,4	46,8	45,8	36,9	32,5	28,6
9	59,6	50,4	49,3	39,7	35	30,8
Таблица 85А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	10
Стены, перегородки, колонны	34
Перекрытия и покрытия	16
Кровля	7
Полы	8
Проемы	8
Внутренняя отделка	4
Электроосвещение	3
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ БЕЗ РАМП, ДЕРЕВЯННЫЕ, ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные, стены деревянные, каркасные или рубленые, перекрытия и покрытия деревянные, кровля рулонная, полы асфальтовые и дощатые.

Имеется электроосвещение.

Таблица 86

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	600	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г	д
1	16,4	12	8,9	7,9	6,1
2	16,3	12,7	9,4	8,4	6,5
3	17,3	13,4	10	8,8	6,8
4	18,2	14,1	10,5	9.3	7,2
5	19,2	15	11,1	9,9	7.6
6	30,8	24	17,8	15,8	12,2
7	37,7	29,4	21,8	19,3	14,9
8	40	31,2	23,1	20,5	15,9
9	43,1	33.6	24,9	22,1	17,1
Таблица 86А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	10
Стены, перегородки, колонны	19
Перекрытия и покрытия	26
Кровля	5
Полы	23
Проемы	9
Внутренняя отделка	1
Электроосвещение	2
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЛАТФОРМЫ КРЫТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья, колонны деревянные, покрытия деревянные, кровля рулонная, полы асфальтовые, дощатые и глинобитные.

Имеется электроосвещение.

Таблица 87

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	500	1000
	Внутренняя отделка
	простая
	а	б
1	30,2	28,9
2	32	30,6
3	33,8	32,4
4	35,6	34,1
5	37,7	36,1
6	60,4	57,8
7	74	70,8
8	78,5	75,1
9	84,5	80,9
Таблица 87 А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	2
Колонны	4
Покрытия	20
Кровля	13
Полы	35
Платформы Электроосвещение Прочие работы	19  1  6
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ОТКРЫТЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья, верхнее строение - деревянные прогоны по стульям, поперечный и продольный настил из досок.

Таблица 88

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Восстановительная стоимость	13,5	14,3	15,1	15,9	16,9	27	33,1	35,1	37,8
Таблица 88А

Удельный вес конструктивных элементов

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	40
Верхнее строение	60
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАВЕСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ БЕЗ ПЛАТФОРМ И С ПЛАТФОРМАМИ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Стены - каркасные на деревянных стульях с обшивкой досками с одной стороны, перегородки деревянные, полы глинобитные, платформа деревянная, кровля рулонная по деревянному настилу, холодная.

Имеется электроосвещение.

Таблица 89

Восстановительная стоимость I кв. м полезной площади в руб.

	Полезная площадь в кв. м, до
Территориальные	500	1000	500	1000
пояса	с платформой	без платформы
	а	б	в	г
1	18,6	17,8	17,4	17
2	19,7	18,9	18,5	18
3	20,8	19,9	19,5	19
4	22	21	20,6	20,1
5	23,3	22,2	21,8	21,2
6	37,2	35,6	34,8	34
7	45,6	43,6	42,7	41,7
8	48,4	46,3	45,2	44,2
9	52,1	49,9	48,7	47,6
Таблица 89А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	4
Стены, перегородки	8
Крыша	57
Полы	23
Электроосвещение	2
Прочие работы	6
Итого	100
Примечания: 1. Площадь навесов определять без учета площади платформ.

2. Восстановительная стоимость навесов без обшивки принимается с коэффициентом 0,8.


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЕРАНДЫ ОСТЕКЛЕННЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья, стены деревянные каркасные, перекрытия деревянные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется электроосвещение.

Таблица 90

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола веранды

	На бутовых столбах	На деревянных стульях
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	60	70	57,1	66
2	63,6	74,2	60,6	70,1
3	67,2	78,4	64	74
4	70,8	82,6	67,4	77,9
5	75	87,5	71,4	82,5
6	120	140	114,2	132
7	147	171	140	162
8	156	182	148,5	172
9	168	196	160	185
Таблица 90А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

	Удельные веса в %
Конструктивные элементы	а, б	в, г
Фундаменты	10	5
Стены	8	9
Перекрытия	7	8
Кровля	23	24
Полы	20	20
Проемы	7	6
Внутренняя отделка	19	22
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЕРАНДЫ НЕОСТЕКЛЕННЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья, стены деревянные, каркасные, перекрытия деревянные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется электроосвещение.

Таблица 91

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола веранды в руб.

	На бутовых столбах	На деревянных стульях
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	36,1	41,9	34	39,8
2	38,3	44,5	36	42,2
3	40,4	46,9	38,1	44,6
4	42,6	49,5	40,1	47
5	45,1	52,4	42,5	49,8
6	72,2	82,8	68	79,6
7	88,4	103	83,2	97,5
8	93,8	109	88,3	103,4
9	101	117	95	111
Таблица 91А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
	а, б	в, г
Фундаменты	10	5
Стены и перегородки	5	5
Перекрытия	10	8
Кровля	25	27
Полы	21	23
Проемы	6	6
Внутренняя отделка	17	20
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕРРАСЫ ОТКРЫТЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья, деревянный барьер по периметру террас, полы дощатые. Имеется электроосвещение.

Таблица 92

Восстановительная стоимость 1 кв. м полезной площади в руб.

	На бутовых столбах	На деревянных стульях
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	17	18,6	13,6	14,9
2	18	19,7	14,4	15,8
3	19	20,8	15,2	16,7
4	20,2	21.9	16	17,6
5	21,2	23,2	17	18,6
6	34	37,2	27,2	29,8
7	41,7	45,5	33,3	36,5
8	44,2	48,4	35,4	38,7
9	47,6	52,1	38,1	41,7
Таблица 92А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
	а, б	в, г
Фундаменты	17	13
Стены	22	23
Перекрытия	13	14
Кровля	16	17
Полы	18	10
Внутренняя отделка	11	10
Электроосвещение	2	3
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИСТРОЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, ХОЛОДНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья, стены деревянные, обшитые с наружной стороны, перегородки дощатые, перекрытия деревянные, холодные, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется электроосвещение.

Таблица 93

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	На бутовых столбах	На деревянных стульях
пояса	Внутренняя отделка
	а	б
1	10,5	9,7
2	11,1	10,3
3	11,8	10,9
4	12,4	11,5
5	13.1	12,1
6	21	19,4
7	25,7	23,8
8	27,3	25,2
9	29,4	27,2
Таблица 93А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	11
Стены, перегородки Перекрытия Кровля	26  4  13
Полы	7
Проемы	14
Внутренняя отделка Электроосвещение Прочие работы	18  4  3
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТАМБУРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья, стены деревянные, каркасные или рубленые, перегородки дощатые, перекрытия деревянные, кровля железная по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется электроосвещение.

Таблица 94

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола в руб.

	Характеристика
Территориальные пояса	холодный	теплый	без потолка с совмещенной кровлей
	а	б	в
1	87	118	77
2	92,3	125	81,7
3	97,5	132,3	86,3
4	103	139	91
5	109	147,5	96,3
6	174	236	154
7	213	289	189
8	226	307	200
9	243	331	215
Таблица 94А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
	а	б	в
Фундаменты	4	4	4
Стены и перегородки	32	25	20
Кровля	49	56	60
Полы	7	8	10
Внутренняя отделка	3	2	1
Электроосвещение	2	2	2
Прочие работы	3	3	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

САРАИ СО СТЕНАМИ КИРПИЧНЫМИ, ДЕРЕВЯННЫМИ, КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫМИ

Группы капитальности: «а» и «б» III. «в» — «е» V

Характеристика здания

По графам «а» и «б» - фундаменты бутовые, стены подвалов из бутового камня, стены сараев кирпичные.

По графам «в» - «е» - фундаменты - деревянные стулья, стены подвалов из пластин, стены сараев - из пластин или обшивные по каркасу из круглого леса, стены подвала из пластин.

Общие для всех типов сараев - конструкции: перекрытия над подвалами деревянные, с дощатыми люками и лестницами, полы щебеночные, а по перекрытиям - дощатые, перегородки деревянные, кровля рулонная по деревянному настилу и деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 95

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади сарая

	Стены
Территориальные	кирпичные	деревянные	каркасно-засыпные
пояса	с подвалом	без подвала	с подвалом	без подвала	с подвалом	без подвала
	а	б	в	г	д	е
1	59,1	30,4	5Э,2	25,1	45,2	17,1
2	62,7	32,2	56,4	26,6	48	18,2
3	65,1	34,1	59,7	28,1	50,7	19,2
4	69,7	35,8	62,8	29,6	53,4	20,5
5	73,8	38	66,5	31,4	56,5	21,4
6	118,2	60,8	106,4	50,2	90,4	34,2
7	144,5	74,4	130	61,5	110,5	41,9
8	153,5	79	138	65,2	117,2	44,5
9	165	85	149	70,2	126,5	47,9
Таблица 95А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные	Удельные веса в %
элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты Стены и перегородки	20  32	16  42	19  30	18  38	15  34	14  33
Перекрытия Кровля	8  16	-  18	7  19	-  18	8  13	-  16
Проемы	2	2	3	3	3	5
Полы	13	15	12	8	14	13
Внутренняя отделка	2	2	2	4	3	5
Электроосвещение	3	2	3	3	5	5
Прочие работы	4	3	5	8	5	9
Итого	100	100	100	100	100	100
Примечание. Восстановительную стоимость деревянных сараев с кирпичными подвалами определять с коэффициентом 1.05 к показателям граф «в», «е».


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

САРАИ ИЗ БУТОВОГО И ШТУЧНОГО КАМНЯ

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты из бутового камня, стены из штучного или бутового камня, кровля рулонная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, перегородки деревянные.

Имеется электроосвещение.

Таблица 96

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади сарая в руб.

Территориальные	Характеристика
пояса	с полом и потолком	с полом без потолка	с потолком без пола	без пола и потолка
	а	б	в	г
1	32,6	30,9	30	28,3
2	34,6	32,8	31,8	30
3	36,5	34,6	33,6	31,7
4	38,5	36,5	35,4	33,4
5	40,?	38,6	37,5	35,3
6	65,2	61,8	60	56,6
7	80	75,7	73,5	69,3
8	84,8	80,3	77,9	73,6
9	91,2	86,5	83,9	79,2
Таблица 96А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные	Удельные веса в %
элементов	а	б	в	г
Фундаменты	12	13	13	14
Стены и перегородки  Перекрытия	39  13	45  -	47  15	56  -
Кровля	18	20	18	20
Проемы	3	4	2	3
Полы	12	13	2	2
Внутренняя отделка Электроосвещение Прочие работы	1  2  -	2  3  -	1  2  -	2  3  -
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

САРАИ САМАННЫЕ И ТУРЛУЧНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты из кирпичного щебня, стены из саманного кирпича или турлучные, перегородки дощатые, кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, полы дощатые и грунтовые.

Таблица 97

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола сарая в руб.

Территориальные	Саманные	Турлучные
пояса	с полом и потолком	с полом без потолка	с потолком без пола	без пола и потолка	с полом и потолком	с полом без потолка	с потолком без пола	без пола и потолка
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	26,9	25	24,4	22,7	22,6	20,4	19,4	17,2
2	28,5	26,5	25,9	24,1	23,9	21,6	20,6	18,2
3	30,1	28	27,3	25,4	25,3	22,8	21,7	19,3
4	31,7	29,5	28,8	26,8	26,7	24	22,9	20,3
5	33,6	31,3	30,5	28,4	28,3	25,5	24,2	21,5
6	53,8	50-	48,8	45,4	45,2	40,8	38,8	34,4
7	65,8	61.2	59,8	55,6	55,4	49,9	47,5	42,1
8	70	65	63,5	59	58,8	53	50,5	44,7
9	75,2	70	68,2	63,5	63,2	57,1	54,3	48,1
Таблица 97А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные	Удельные веса в %
элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты	13	13	14	15	10	11	12	13
Стены и перегородки	43	52	49	58	24	35	29	42
Перекрытия	10	-	11	-	15	-	18	-
Кровля	17	18	18	19	24	25	28	31
Проемы	5	5	6	6	7	8	8	9
Полы	10	10	-	-	16	17	-	-
Внутренняя отделка	2	2	2	2	4	4	5	5
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОГРЕБА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Группа капитальности: «а» - «в» II, «г» - «е» III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, стены из кирпича, бутового или штучного камня, перекрытия сводчатые или деревянные, при сводчатом перекрытии - земляная засыпка, при деревянном - земляная засыпка по накату, полы глинобитные.

Таблица 98

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

	Перекрытия
	сводчатые	деревянные
Территориальные	Материалы стен
пояса	кирпич	бутовый камень	штучный камень	кирпич	бутовый камень	штучный камень
	а	б	в	г	д	е
1	104	93	120	98	79	106
2	110	99	127	104	83	112
3	116	104	134	110	88	119
4	123	110	142	116	93	125
5	130	116	150	122	99	132
6	208	186	240	196	158	212
7	255	228	294	240	193	259
8	270	242	312	255	205	276
9	291	260	336	284	243	307
Примечание. Показатели стоимости предусматривают погреба объемом до 10 куб. м. Стоимость погреба объемом более 10 куб. м определяется с надбавкой 10 % за каждый куб. м сверх 10 куб. м.

Таблица 98А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные	Удельные веса в %
элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	10	12	11	11	14	12
Стены	43	35	41	46	41	46
Перекрытия	28	30	31	14	17	14
Кровля	5	6	4	5	7	5
Полы	4	5	4	4	5	5
Прочие работы	10	12	9	20	16	18
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ (ПРОХОДНЫЕ) ПУНКТЫ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные сборные ленточные, стены кирпичные, покрытия железобетонные, полы бетонные и дощатые, кровля рулонная, отделка простая.

Имеется центральное отопление, приточно-вытяжная вентиляция, водопровод и канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы.

Таблица 99

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания в м, до
пояса	100	500
	а	б
1	34,5	30
2	36,6	31,8
3	38,6	33,6
4	40,7	35,4
5	43,1	37,5
6	69	60
7	84,5	73,5
8	89,7	78
9	96,5	84
Таблица 99А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты	9
Каркас, стены и перегородки	17
Перекрытия и покрытие	12
Кровля	8
Проемы	27
Полы	6
Внутренняя отделка	2
Санитарно-технические и электротехнические устройства	11
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ПОСТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты деревянные, стены деревянные, брусчатые, рубленые, каркасные, кровли рулонные, покрытия деревянные, полы цементные, асфальтовые, дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 100

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м, до 200
1	21
2	22,2
3	23,5
4	24,8
5	26,2
6	40
7	51,5
8	64,6
9	58,8
Таблица 100А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	19  29  9
Кровля	15
Полы	4
Проемы	13
Внутренняя отделка	2
Санитарно-технические и электротехнические устройства	8
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Характеристика здания

Опоры для уличного освещения металлические или железобетонные из двухколенных мачт из труб диаметрами 150 и 200 мм, длиной 10,5 м с одно- или двухрожковыми кронштейнами, венчающей частью и цоколей чугунного литья (без стоимости светильника).

Таблица 101

Восстановительная стоимость 1 опоры в руб.

Территориальные пояса	Стоимость в руб.
1	226
2	239
3	253
4	267
5	283
6	452
7	654
8	588
9	632


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОЛОНКИ ВОДОРАЗБОРНЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ

Характеристика здания

Колонки водоразборные, установленные на водопроводных сетях, имеют гравийный фильтр и отмостку.

Таблица 102

Восстановительная стоимость 1 водоразборной колонки в руб.

Территориальные пояса	Стоимость в руб.
1	128
2	136
3	144
4	151
5	160
6	256
7	314
8	333
9	358


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Колодцы

Характеристика сооружения

Колодцы, рубленные из пластин или из готовых железобетонных колец, сечением до 1 кв. м, выступающие над поверхностью земли на 80 см. Дно из крупнозернистого песка и гравия (фильтр). Над колодцами устроены деревянный навес или будка с дощатой кровлей, вокруг колодца - булыжная отмостка.

Таблица 103

Восстановительная стоимость 1 колодца глубиной 10 м и 1 м изменения глубины колодца в руб.

			Добавлять или исключать на 1 м изменения глубины колодца
Территориальные пояса	Из пластин	Из железобетонных колец	из пластин	из железобетонных колец
	а	б	в	г
1	413	371	33,8	29,2
2	438	394	35,8	31
3	463	416	37,9	32,7
4	487	438	39,9	34,4
5	516	464	42,2	36,4
6	826	742	67,6	58,4
7	1012	909	82,8	71,5
8	1073	963	87,8	75,9
6	1155	1040	94,6	81,7


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ

Характеристика сооружения

а) Ограды сплошные на деревянных столбах высотой свыше 2 м.

б) То же, высотой 2 м.

в) Ограды решетчатые со сплошным цоколем высотой свыше 2 м,

г) То же, высотой до 2 м.

д) Ограды решетчатые без цоколя высотой свыше 1,5 м.

е) То же, высотой до 1,5 м,

Таблица 104

Восстановительная стоимость 1 м ограды в- руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б	в	г	д	е
1	19	14,2	17	12,9	11,6	5,8
2	20,1	15,1	18	13,7	12,3	6,2
3	21,3	15,9	19	14,5	13	6,5
4	22,4	16,8	20,1	15,2	13,7	6,8
5	23,8	17,8	21,3	16,1	14,5	7,2
6	38	28,4	34	25,8	23,2	11,6
7	46,6	34,8	41,7	31,6	28,4	14,3
8	49,4	36,9	44,2	33,5	30,1	15,1
9	53,2	39,7	47,6	36,1	32,5	16,2


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ КИРПИЧНЫЕ СПЛОШНЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С ЦОКОЛЕМ И ДЕРЕВЯННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Характеристика сооружения

а) Кирпичные сплошные ограды на ленточных или столбовых, бутовых, бутобетонных фундаментах высотой до 3 м.

б) Кирпичные столбы, кирпичный цоколь, заполнение деревянное высотой до 3 м.

Таблица 105

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б
1	37,3	31,2
2	39,5	33,1
3	41.8	35
4	44	36,8
5	46.6	39
6	74,6	62.4
7	91,2	76,3
8	97	81
9	104'	87,3


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЛБЫ С ДЕРЕВЯННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Характеристика сооружения

а) Глухие и решетчатые железобетонные панели на железобетонных столбах высотой до 1,3 м.

б) Низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах высотой до 2,2 м.

в) Глухие железобетонные панели на железобетонных столбах высотой до 2,5 м.

г) Низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах высотой до 2,8 м.

д) То же, высотой свыше 2,8 м.

е) Цоколь из глухих железобетонных панелей, верх деревянный решетчатый на железобетонных столбах высотой до 2,8 м.

ж) Деревянное решетчатое заполнение на железобетонных столбах высотой до 1,3 м.

Таблица 106

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	11,2	22,5	24,5	28,5	35,2	24,1	7,2
2	11,9	23,9	26	30,2	37,3	25,5	7,6
3	12,6	25,2	27,5	31,9	39,4	27	8,1
4	13,2	26,6	28,9	33,6	41,5	28,5	8.5
5	14	28,1	30,6	35,6	44	30,1	9
6	22,4	45	49	57	70,4	48.2	14,4
7	27,4	55,1	60	69,8	86,2	59	17,6
8	29,1	58,5	63,7	74,1	91,5	62,7	18,7
9	31,4	63	68,6	79,8	98,6	67,5	20,2


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика сооружений

а) Ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем высотой свыше 2,5 м.

б) То же, высотой до 2,5 м.

в) Ограды металлические с металлическими стойками высотой свыше 2 м.

г) То же, высотой до 2 м.

д) Ограды из металлического штакетника с металлическими стойками высотой до 2 м.

Таблица 107

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Территориальные	Тип оград
пояса	а	б	в	г	д
1	77	57	69	47,4	10,1
2	81,6	60,4	73,1	50,2	10,7
3	86,2	63,8	77.3	53,1	11,3
4	90,9	67,3	81.4	55,9	11,9
5	96,2	71,2	86.2	59,2	12,6
6	154	114	138	,8	20,2
7	188,6	139,6	169	116,1	24,7
8	200,2	148,2	179,4	123,2	26,3
9	215,6	159,6	193.2	132,7	28,3


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика сооружения

а) Металлические ворота с калитками в оградах, на кирпичных столбах, высотой до 1,5 м.

б) То же, высотой до 2,5 м.

в) Деревянные ворота с калитками на кирпичных столбах, высотой до 3,5 м.

Таблица 108

Восстановительная стоимость 1 кв. м ворот в руб.

Территориальные пояса	а	б	в
1	53,2	34	39,7
2	56,4	36	42,1
3	59,6	38,1	44,5
4	62,8	40,1	46,8
5	66,5	42,5	49,6
6	106,4	68	79,4
7	130,3	83,3	97,3
8	138,3	88,4	103,2
9	149	95,2	111,2


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЛЮФТ - КЛОЗЕТЫ С КИРПИЧНЫМИ И ДЕРЕВЯННЫМИ ВЫГРЕБАМИ

Группы капитальности: «г», «д» II, «а» - «в» IV

Характеристика сооружения

При деревянном выгребе - стены выгреба, рубленные из бревен с наружной гидроизоляцией мятой глиной, стены здания рубленые.

При кирпичном выгребе - стены из кирпича, изолированные с наружной стороны мятой глиной.

В обоих вариантах кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 109

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

	В одноэтажных зданиях	В двухэтажных зданиях
Территориальные	деревянный выгреб	кирпичный выгреб
пояса	на одно очко	спаренный на два очка	спаренный на четыре очка	спаренный на четыре очка	два раздельных по два очка
	а	б	в	г	д
1	355	554	1010	930	610
2	376,3	587,2	1070,6	985,8	646,6
3	397,6	620,5	1131,2	1041,6	683,2
4	418,9	653,7	1191,8	1097,4	719,8
5	443,7	692,5	1262,5	1162,5	762,3
6	710	1108	2020	1860	1220
7	869,7	1357,3	2474,5	2278,5	1494,5
8	923	1440,4	2626	2418	1586
9	994	1551,2	2828	2604	1708
Таблица 109А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные	Удельные веса в %
элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	13	12	18	18
Стены и перегородки	38	38	37	32	31
	11	10	9	10	11
Кровли	15	16	16	15	16
Полы	10	9	11	10	9
Проемы	2	2	3	3	3
Внутренняя отделка	4	4	3	4	4
Электроосвещение	3	3	3	3	3
Прочие работы	5	5	6	5	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УБОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕННЫЕ И ИЗ ШТУЧНОГО КАМНЯ

Группы капитальности: «в» - «е» III, «а» - «б» IV

Характеристика сооружения

По уборным деревянным - фундаменты бутовые столбовые или деревянные стулья, цоколь кирпичный или деревянный, стены рубленые.

По уборным из штучного камня - фундаменты бутовые, ленточные, стены из штучного камня оштукатуренные, перекрытия железобетонные, полы плиточные.

Кровля в обоих вариантах этернитовая по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 110

Восстановительная стоимость по графам «а» и «б» - 1 куб. м объема здания, «в» - «е» - одного сооружения

	Деревянные рубленые на	Из штучного камня на
Территориальные пояса	бутовых столбах с кирпичным цоколем	деревянных столбах с деревянным цоколем	два очка	четыре очка	шесть очков	восемь очков
	а	б	в	г	д	е
1	34	27	728	1110	1600	1910
2	36	28,6	771,7	1176,6	1696	2024,6
3	38,1	30,3	815,4	1243,2	1792	2139,2
4	40,1	31,9	859	1309,8	1888	2253,8
Б	42,5	33,7	910	1387,5	2000	2387,5
6	68	54	1456	222	3200	3820
7	83,3	66,1	1783,6	2719,5	3920	4679,5
8	88,4	70,2	1892,8	2886	4160	4966
9	95,2	76,6	2038	3108	4480	5348
Таблица 110А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	10	8	18	17	17	16
Стены и перегородки	33	34	35	37	39	39
Перекрытия	12	13	14	11	12	13
Кровли	18	19	11	12	11	12
Полы	13	14	10	11	10	9
Проемы	3	3	2	2	2	2
Внутренняя отделка	3	2	3	3	3	3
Электроосвещение	3	3	3	3	3	3
Прочие работы	5	4	4	4	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УБОРНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из железобетонных блоков, стены из кирпича, перегородки железокирпичные, шлакобетонные и филенчатые, перекрытия железобетонные, полы плиточные, отделка повышенного качества, кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 111

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Количество санитарно-технических приборов
пояса	8	10	16
1	44,7	46	46,2
2	47,4	48,8	49
3	50,1	51,5	51,7
4	52,7	54,3	54,5
5	55,9	57,5	57,7
6	89,4	92	92,4
7	109,5	112,7	113,2
8	116,2	119,6	120,1
9	125,2	128,8	129,4
Примечания: 1. При отсутствии центрального отопления стоимость 1 куб. м объема здания уменьшается в % на:

	8,7	8,5	9,6
2. При наличии печного отопления стоимость 1 куб. м объема здания увеличивается в % на:

	6	6	6
Таблица 111А

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса в %
Фундаменты Стены и перегородки  Перекрытия	12  22  12
Полы	3
Проемы	6
Внутренняя отделка	17
Санитарно-технические и электротехнические устройства	23
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 4

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОМОЙНЫЕ ЯМЫ СО СРУБАМИ ИЗ ПЛАСТИН И ПРИ КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

Характеристика сооружения

Помойные ямы объемом в 2 куб. м деревянные, со срубом из пластин или при кирпичных стенах.

Таблица 112

Восстановительная стоимость 1 помойной ямы в руб.

Территориальные пояса	1 помойная яма	Добавляется или исключается на 1 куб. м изменения объема ямы
	со срубом из пластин	при кирпичных стенах	со срубом из пластин	при кирпичных стенах
	а	б	в	г
1	89	92	44	47
2	94,3	97,5	46,6	49,8
3	99,7	103	49,3	52,6
4	105	108,6	51,9	55,5
5	111,2	115	55	58,7
6	178	184	88	94
7	218	225,4	107,8	115,1
8	231,4	239,2	114,4	122,2
9	249,2	257,6	123,2	131,6


4
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Версия составлена Самойловым А.Г.

Общие указания

Отдел I. Здания и сооружения нефтепромыслового хозяйства

Отдел II. Транспорт нефтепродуктов (нефтепродуктоводы)

Отдел III. Здания и сооружения нефтеперерабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающие заводы)

Отдел IV. Хранение нефтепродуктов (нефтебазы)

Отдел V. Объекты шинной промышленности, резинотехнических изделий, асбесто-технических изделий, сажевой промышленности, производств резиновой обуви, регенераторной шиноремонтной промышленности

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучука

Отдел VII. Здания и сооружения сланцеперерабатывающей промышленности


Отдел I
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел I. Здания и сооружения нефтепромыслового хозяйства

Вводные указания

Раздел 1. Скважины эксплуатационные на нефть и газ, нагнетательные, поглощающие, контрольные, термальные и скважины для подземных газохранилищ на суше, морских основаниях и эстакадах

Раздел 2. Здания и сооружения нефтепромыслового хозяйства на суше

Раздел 3. Здания и сооружения нефтепромыслового хозяйства на море


Отдел II
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел II. Транспорт нефтепродуктов (нефтепродуктоводы)

Вводные указания

Раздел 1. Линейная часть магистральных трубопроводов

Раздел 2. Здания и сооружения при магистральных нефтепродуктопроводах


Отдел III
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел III. Здания и сооружения нефтеперерабатывающей промышленности

(нефтеперерабатывающие заводы)

Вводные указания

Часть I. Комплексные восстановительные стоимости технологических установок и объектов общезаводского хозяйства

Раздел 1. Установки технологические и сооружения при них

Раздел 2. Резервуарные парки

Раздел 3

Таблица 79. Трубопроводы, паропроводы и конденсатопроводы общезаводские технологические

Раздел 4

Таблица 80. Эстакады железнодорожные (наливные, железобетонные и металлические галерейного типа и др.) для нефтепродуктов

Часть 2. Индивидуальные восстановительные стоимости отдельных зданий и сооружений технологических установок и объектов общезаводского хозяйства

Раздел 5. Здания и сооружения технологических установок и объектов общезаводского хозяйства

Раздел 6. Резервуарные парки (для индивидуальных восстановительных стоимостей)

Раздел 7. Металлоконструкции технологические

Таблица 131. Металлоконструкции технологические для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов (площадки и лестницы, крепления и стойки)

Раздел 8. Прочие объекты общезаводского хозяйства


Отдел IV
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел IV. Хранение нефтепродуктов (нефтебазы)

Вводные указания

Таблица 145. Железнодорожные сливо-наливные эстакады для светлых и темных нефтепродуктов

Таблица 146. Маслорегенерационная установка РМ-250-61 без насосной

Таблица 147. Насосная для слива темных нефтепродуктов из железнодорожных цистерн (для маслорегенерационной установки РМ-250-61)


Отдел V
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел V. Объекты шинной промышленности, резинотехнических изделий, асбесто-технических изделий, сажевой промышленности, производств резиновой обуви, регенераторной шиноремонтной промышленности

Вводные указания

Таблица 149. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий предприятий резиновой промышленности

Таблица 150. Восстановительная стоимость 1 куб. м фундаментов под оборудование


Отдел VI
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучука

Раздел 1. Промышленные здания

Раздел 2. Наружные установки

Раздел 3. Открытые склады

Таблица 169. Восстановительная стоимость 1 кв. м открытого склада и 1 пог. м наливной эстакады, в руб.

Раздел 4. Эстакада для технологических трубопроводов

Таблица 170. Восстановительная стоимость 1 пог. м трубопроводов, в руб.

Раздел 5. Промышленные печи


Отдел VII
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VII. Здания и сооружения сланцеперерабатывающей промышленности

Вводные указания

Раздел 1.

Таблица 174. Здания цехов и технологических установок

Раздел 2

Таблица 175. Сооружения цехов, технологических установок и общезаводского хозяйства


Раздел 1
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел I. Здания и сооружения нефтепромыслового хозяйства

Раздел 1. Скважины эксплуатационные на нефть и газ, нагнетательные, поглощающие, контрольные, термальные и скважины для подземных газохранилищ на суше, морских основаниях и эстакадах

Таблица 1. Переводные коэффициенты для определения восстановительной стоимости скважин Министерства нефтедобывающей промышленности СССР

Таблица 2. Переводные коэффициенты для определения восстановительной стоимости скважин Министерства газовой промышленности


Раздел 2
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Раздел 2. Здания и сооружения нефтепромыслового хозяйства на суше

Таблица 3. Насосные нефтяные

Таблица 4. Операторные

Таблица 5. Перфораторные

Таблица 6. Газораспределительные и газорегуляторные станции

Таблица 7. Здания отстрелочного стенда, каротажного депо и депо мотовозов

Таблица 8. Здания катодной станции, кип, диспетчерского пункта и баллонного цеха

Таблица 9. Установки трапные сбора нефти и газа

Таблица 10. Концевые сепарационные установки

Таблица 11. Замерные установки

Таблица 12. Прискважинные сооружения

Таблица 13. Площадки электродегидраторов, отстойников и теплообменников на установках подготовки нефти

Таблица 14. Производственные корпуса установок подготовки нефти

Таблица 15. Технологические трубопроводы производственных корпусов установок подготовки нефти

Таблица 16. Межплощадочные технологические трубопроводы установок подготовки нефти

Таблица 17. Газопроводы внутрипромысловые

Таблица 18. Нефтепроводы внутрипромысловые

Таблица 19. Высоконапорные водоводы

Таблица 20. Колодцы типа КН


Раздел 3
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Раздел 3. Здания и сооружения нефтепромыслового хозяйства на море

Таблица 21. Эстакады морские магистральные металлические транспортные с пролетными строениями до 20 м

Таблица 22. Площадки приэстакадные для бурения и промышленных сооружений

Таблица 23. Эстакады морские магистральные металлические транспортные с пролетным строением по 50 м

Таблица 24. Эстакада морская железобетонная

Таблица 25. Площадка приэстакадная железобетонная

Таблица 26. Трубопроводы на морской эстакаде

Таблица 27. Электрокабель силовой, прокладываемый по морской эстакаде

Таблица 28. Электроосвещение морской эстакады

Таблица 29. Защита катодная металлоконструкции морских эстакад

Таблица 30. Телефонная линия на морской эстакаде

Таблица 31. Морские основания островного типа для бурения скважин на нефть и газ

Таблица 32. Парк товарных резервуаров (ПТР)

Таблица 33. Нефтесборный пункт

Таблица 34. Водоочистная установка

Таблица 35. Водораспределительный пункт

Нефтепроводы и газопроводы диаметром до 168 мм, проложенные по дну моря при помощи киржима

Таблица 36. Трубопровод, проложенный в акватории морского промысла на расстоянии от базы или причала до 5 км

Таблица 37. Трубопровод, проложенный в открытом море

Таблица 38. Нефтепроводы и газопроводы диаметром от 168 мм, проложенные по дну моря при помощи краново-монтажного судна

Таблица 39. Воздушная линия электропередачи в море -6 киловольт (ЛЭП—6 кв)

Таблица 40. Воздушная линия электропередачи в море - 33 кв

Таблица 41. Дом жилой типа общежития на морском нефтепромысле


Раздел 1
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отдел II. Транспорт нефтепродуктов (нефтепродуктоводы)

Раздел 1. Линейная часть магистральных трубопроводов

Таблица 42. Продуктопроводы и нефтепроводы магистральные в равнинных, холмистых и пустынных местностях

Таблица 43. Продуктопроводы и нефтепроводы магистральные в гористой местности

Таблица 44. Переходы через болота, заболоченные и обводненные участки

Таблица 45. Переходы через русла водных преград (реки, озера, каналы)

Таблица 46. Воздушные переходы через препятствия

Таблица 47. Защита электрическая магистральных трубопроводов

Таблица 48. Укрепления берега водной преграды при переходе трубопроводом


Раздел 2
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отдел II. Транспорт нефтепродуктов (нефтепродуктоводы)

Раздел 2. Здания и сооружения при магистральных нефтепродуктопроводах

Таблица 49. Насосные станции перекачечные

Таблица 50. Трубопроводы внешние технологические перекачечных и наливных станций

Таблица 51. Площадка пуска и приема скребка

Таблица 52. Грозозащита и защита от статического электричества площадок насосных станций

Таблица 53. Блок подсобно-производственного и обслуживающего назначения

Таблица 54. Ремонтно-эксплуатационный блок

Таблица 55. Служебный корпус (служебно-эксплуатационный блок)

Таблица 56. Материальные склады с навесом, неотапливаемые

Таблица 57. Склад пенопорошка

Таблица 58. Склад масла тарного хранения

Таблица 59. Эстакада для ремонта и мойки автомашин

Таблица 60. Благоустройство территории насосных станций

Таблица 61. Колодцы линейные

Таблица 62. Колодцы береговые

Таблица 63. Колодцы отводные круглые

Таблица 64. Усадьбы обходчика


Раздел 1
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отдел III. Здания и сооружения нефтеперерабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающие заводы)

Часть I. Комплексные восстановительные стоимости технологических установок и объектов общезаводского хозяйства

Раздел 1. Установки технологические и сооружения при них

Таблица 65. Установки технологические

Таблица 66. Трубопроводы установок технологические

Таблица 67. Подогреватели трубчатые

Таблица 68. Подогреватели трубчатые


Раздел 2
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отдел III. Здания и сооружения нефтеперерабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающие заводы)

Часть I. Комплексные восстановительные стоимости технологических установок и объектов общезаводского хозяйства

Раздел 2. Резервуарные парки

Таблица 69. Резервуарные вертикальные стальные РВС (без подогревателей)

Таблица 70. Резервуары вертикальные стальные РВС (с внутренними подогревателями)

Таблица 71. Резервуары вертикальные стальные РВС (с наружными подогревателями)

Таблица 72. Газгольдеры (мокрые), газометры и резервуары сферические

Таблица 73. Емкости горизонтальные (лежаки)

Таблица 74. Трубопроводы резервуарных парков

Таблица 75. Трубопроводы резервуарных парков

Таблица 76. Изоляция резервуаров вертикальных стальных (РВС)

Таблица 77. Антикоррозийное покрытие внутренних поверхностей резервуаров вертикальных стальных

Таблица 78. Изоляция крыш резервуаров вертикальных стальных и изоляция емкостей горизонтальных (лежаков)


Раздел 5
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отдел III. Здания и сооружения нефтеперерабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающие заводы)

Часть 2. Индивидуальные восстановительные стоимости отдельных зданий и сооружений технологических установок и объектов общезаводского хозяйства

Раздел 5. Здания и сооружения технологических установок и объектов общезаводского хозяйства

Таблица 81. Здания технологических установок

Таблица 82. Цехи катализаторной фабрики

Таблица 83. Насосные технологические (без каркаса с фонарем)

Таблица 84. Насосные технологические (без каркаса и без фонаря)

Таблица 85. Насосные технологические (с каркасом и фонарем, с каркасом без фонаря)

Таблица 86. Насосная компрессорная и генераторная без фонаря

Таблица 87. Компрессорные воздушные центральные с фонарем, объем здания 5650 куб. м

Таблица 88. Конденсатные перекачечные станции

Таблица 89. Будки для оборудования контроля и автоматики

Таблица 90. Колодец с будкой для диафрагмовых насосов

Таблица 91. Помещения инвентарные

Таблица 92. Фундаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции

Таблица 93. Стенки оградительные

Таблица 94. Лотки внутри зданий

Таблица 95. Каналы одноячейковые непроходные бетонные для наружных тепловых сетей

Таблица 96. Лотки бетонные и железобетонные односекционные и двухсекционные

Таблица 97. Лотки железобетонные сборные односекционные и двухсекционные

Таблица 98. Лотки односекционные и двухсекционные кирпичные

Таблица 99. Лотки односекционные и двухсекционные кирпичные с двойными плитами перекрытия

Таблица 100. Ниши компенсаторные

Таблица 101. Колодцы км пароконденсатопроводов

Таблица 102. Фундаменты под стойки и стойки железобетонные для общезаводских трубопроводов


Раздел 6
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отдел III. Здания и сооружения нефтеперерабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающие заводы)

Часть 2. Индивидуальные восстановительные стоимости отдельных зданий и сооружений технологических установок и объектов общезаводского хозяйства

Раздел 6. Резервуарные парки (для индивидуальных восстановительных стоимостей)

Таблица 103. Земляные работы с обвалованием и благоустройством резервуарных парком

Таблица 104. Фундаменты песчаные под резервуары вертикальные стальные и сооружения при них (для резервуаров без подогревателей)

Таблица 105. Фундаменты песчаные под резервуары вертикальные стальные и сооружения при них (для резервуаров с внутренними подогревателями)

Таблица 106. Отмостка каменная и сооружения для резервуаров вертикальных стальных с наружными подогревателями

Таблица 107. Кирпичные стенки утепляющие и фундаменты для вертикальных стальных резервуаров с наружными подогревателями

Таблица 108. Фундаменты под мокрые газгольдеры, газометры и резервуары сферические

Таблица 109. Фундаменты под вертикальные стальные резервуары

Таблица 110. Фундаменты под вертикальные стальные резервуары

Таблица 111. Фундаменты под вертикальные стальные резервуары

Таблица 112. Опоры под горизонтальные емкости

Таблица 113. Приямки и утепленные колодцы для резервуарных парков

Таблица 114. Фундаменты под металлические лестницы к вертикальным резервуарам

Таблица 115. Лестницы металлические для перехода через обвалования

Таблица 116. Лестницы железобетонные на откосах фундаментов под резервуары

Таблица 117. Резервуары железобетонные прямоугольные, заглубленные для темных нефтепродуктов (по проекту ГИПРОАЗНЕФТИ)

Таблица 118. Резервуары железобетонные прямоугольные, заглубленные для светлых нефтепродуктов (по проекту ГИПРОАЗНЕФТИ)

Таблица 119. Резервуары железобетонные прямоугольные для темных и светлых нефтепродуктов с подпором грунтовых вод (по проекту ГИПРОАЗНЕФТИ)

Таблица 120. Резервуары железобетонные, заглубленные для нефтепродуктов

Таблица 121. Резервуары вертикальные стальные (РВС)

Таблица 122. Окраска резервуаров вертикальных стальных

Таблица 123. Оборудование резервуаров вертикальных стальных

Таблица 124. Подогреватели внутренние для резервуаров вертикальных стальных

Таблица 125. Подогреватели наружные для резервуаров вертикальных стальных

Таблица 126. Газгольдеры (мокрые), газометры и резервуары сферические

Таблица 127. Оборудование газометров, резервуаров сферических и емкостей горизонтальных (лежаков)

Таблица 128. Окраска газгольдеров, газометров и резервуаров сферических

Таблица 129. Емкости горизонтальные (лежаки)

Таблица 130. Металлоконструкции опор, площадок и лестниц, навесов и коллекторов, емкостей горизонтальных (лежаков)


Раздел 8
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отдел III. Здания и сооружения нефтеперерабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающие заводы)

Часть 2. Индивидуальные восстановительные стоимости отдельных зданий и сооружений технологических установок и объектов общезаводского хозяйства

Раздел 8. Прочие объекты общезаводского хозяйства

Таблица 132. Покрытие площадок, установок т автоподъездов

Таблица 133. Лотки и мостики через кюветы автодороги

Таблица 134. Эстакады железнодорожные наливные для нефтепродуктов железобетонные и металлические галерейного типа и др.

Таблица 135. Железнодорожные пути железнодорожных эстакад для нефтепродуктов

Таблица 136. Трубопроводы технологические эстакад галерейного типа и др.

Таблица 137. Металлоконструкции (крепления) мелкие трубопроводов эстакад

Таблица 138. Градирня вентиляторная

Таблица 139. Здание электропусковых приборов при градирне (объем здания 120 куб. м)

Таблица 140. Камера охлажденной и горячей воды при насосной для откачки воды

Таблица 141. Нефтеотделители и песколовки

Таблица 142. Нефтеловушки

Таблица 143. Площадки иловые

Таблица 144. Емкости земляные ямные


Раздел 1
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучука

Раздел 1. Промышленные здания

Таблица 151. Здания цехов по производству дивинила

Таблица 152. Здания цехов газофракционирующей установки

Таблица 153. Здания цехов по производству изопренового каучука

Таблица 154. Здание цехов по производству дивинилметилстирольного каучука

Таблица 155. Здания цехов по производству бутилового каучука

Таблица 156. Здание цехов по производству дивинильного каучука

Таблица 157. Здания цехов по производству латекса

Таблица 158. Здания цехов по производству стирола

Таблица 159. Здания цехов по производству катализатора

Таблица 160. Здания цехов по производству гидроперекиси


Раздел 2
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучука

Раздел 2. Наружные установки

Таблица 161. Наружные установки цехов по производству дивинила

Таблица 162. Наружные установки цехов газофракционирующей установки

Таблица 163. Наружные установки цехов по производству изопренового каучука

Таблица 164. Наружные установки цехов по производству дивинилметилстирольного каучука

Таблица 165. Наружные установки цехов по производству бутилкаучука

Таблица 166. Наружные установки цехов по производству дивинильного каучука

Таблица 167. Наружные установки цехов по производству стирола

Таблица 168. Наружные установки цехов по производству гидроперекиси


Раздел 5
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучука

Раздел 5 Промышленные печи

Таблица 171. Восстановительная стоимость одной печи в руб.

Таблица 172. Трубы дымовые к промышленным печам

Таблица 173. Борова кирпичные к промышленным печам


Общие указания
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для предприятий нефтяной промышленности, и предназначен для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности: заводоуправления, лаборатории, проходные, котельные, электроподстанции, склады, водопроводно-канализационные сооружения, жилые и общественные здания и другие - следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из следующих семи отделов:

Отдел I. Здания и сооружения нефтепромыслового хозяйства;

Отдел II. Транспорт нефтепродуктов (нефтепродуктопроводы);

Отдел 111. Здания и сооружения нефтеперерабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающие заводы);

Отдел IV. Хранение нефтепродуктов (нефтебазы);

Отдел V. Объекты шинной промышленности, РТИ, АТИ, сажевой промышленности, производств резиновой обуви, регенератной промышленности;

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучука;

Отдел VII. Здания и сооружения сланцеперерабатывающей промышленности.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений разработаны для 10 территориальных поясов, за исключением морского нефтепромыслового хозяйства и нефтеперерабатывающей промышленности, как имеющих ограниченное распространение.

Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам приведено в Общей части к сборникам.

4. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и различного рода затраты: на отвод и освоение участка;

проектно-изыскательские работы; затраты, связанные с производством работ в зимнее время; прогрессивно-премиальная оплата труда рабочих; содержание дорог и тротуаров; удорожание работ при одновременном выполнении строительных и монтажных работ; вознаграждения за выслугу лет; вертикальная планировка площадки: очистка территории от мусора; содержание дирекции строящегося предприятия и технадзор; затраты на временные здания и сооружения за вычетом возврата и др.

5. Восстановительная стоимость здании включает затраты на все общестроительные, санитарно-технические и электроосветительные работы.

В индивидуальные восстановительные стоимости зданий не включена стоимость устройства фундаментов под оборудование и лотков внутри зданий.

Восстановительную стоимость этих работ следует учитывать дополнительно по соответствующим таблицам сборника.

6. Сборник содержит индивидуальные восстановительные стоимости на 1 м3 зданий, 1 м трубопровода, 1 т металлоконструкций и др.

7. Сборник содержит также комплексные восстановительные стоимости на одну технологическую установку, один трубчатый подогреватель, одну вертикальную и горизонтальную емкость; трубопроводы резервуарных парков - на один резервуар; общезаводские технологические трубопроводы, паропроводы и конденсатопроводы - на 1 га общей площади промышленной площадки нефтеперерабатывающего завода; магистральные продуктопроводы, нефтепроводы и газопроводы - на 1 км трубопровода; внешние технологические трубопроводы перекаченных и наливных станций магистральных нефтепродуктопроводов - на 1 м трубопровода, для нефтебаз емкостью от 1000 до 30000 м3 и более - на 1 м наружных технологических трубопроводов; железнодорожные эстакады галерейного типа для нефтепродуктов - на 1 м эстакады и др.

8. Восстановительная стоимость определена для II климатического района, для других климатических районов поправочные коэффициенты к единичной стоимости приведены в таблицах Вводных указаний Отделов данного сборника.

Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

9. Полная восстановительная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением его объема на восстановительную стоимость единицы измерения. При этом должны учитываться поправки, приведенные в Вводных указаниях или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

При наличии зданий, объемы которых отличны от объемов, указанных в таблицах восстановительных стоимостей, их восстановительную стоимость определяют интерполяцией.

10. Для упрощения определения физического износа зданий и сооружений к таблицам сборника приложены удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах.

11. Примеры пользования сборником приведены в Вводных указаниях Отделов и Разделов данного сборника.


Вводные указания
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

К РАЗДЕЛУ 1

Скважины эксплуатационные на нефть, газ, нагнетательные, поглощающие, контрольные, термальные и скважины для подземных газохранилищ па суше, морских основаниях и эстакадах.

Настоящий раздел включает таблицы переводных коэффициентов для определения восстановительной стоимости скважин.

Переоценка осуществляется путем умножения балансовой стоимости переоцениваемой скважины на переводной коэффициент, установленный раздельно для предприятий нефтедобывающей (табл. 1) и газовой (табл. 2) промышленности по объединениям.

Переоценке подлежат все нефтяные, газовые, нагнетательные контрольные, поглощающие, термальные скважины, скважины для подземных газохранилищ, которые будут числиться на балансе на 1 января 1972 г. за исключением скважин, зачисленных на баланс после 1 июля 1967 г.

Пример пользования разделом 1 отдела I сборника

Определение восстановительной стоимости скважины

Балансовая стоимость скважины № 384 ЦПУ Первомайнефть объединения «Куйбышевнефть», принятой на баланс 1 марта 1966 г., составляет 123,8 тыс. руб. Переводной коэффициент для «Куйбышевнефти» равен 1,149 (см. табл. 1). Следовательно восстановительная стоимость скважины №384 будет равна

123,8 х 1,149= 142,2 тыс. руб.

Определение фактического износа скважин

Величина физического износа скважины в процентном выражении определяется как отношение количества месяцев, в течение которых на нее фактически проводилось начисление амортизации к нормативному сроку службы— 180 месяцев (15 лет).

Так, физический износ эксплуатируемой скважины, на которую в течение 72 месяцев начислялась амортизация, составит

72 х 100  180  40%

Стоимостное выражение физического износа скважины определяется. умножением восстановительной стоимости скважины на процент физического износа и деления полученного результата на сто.

Например, восстановительная стоимость скважины установлена в 50000 руб. Физический износ составляет 40%.

Тогда стоимость износа составит:

50000 х 40  100  20000 руб.

К РАЗДЕЛУ 2

Данный раздел предусматривает укрупненные показатели для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений нефтепромыслового хозяйства на суше с характеристиками и показателями, указанными в соответствующих таблицах по 9 территориальным поясам. Все показатели даны для второго климатического района. При определении восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в других климатических районах, следует применять поправочные коэффициенты, приведенные ниже:

	Справочные коэффициенты на климатические районы
	I	II	III	IV
Для нефтегазопроводов внутри-промысловых	1,02	1,00	0,99	0,96
Для зданий и остальных сооружений	1,05	1,00	0,95	0,86
Определение восстановительной стоимости и физического износа объектов показано на следующих примерах.

Примеры пользования разделом  2 отдела I сборника

Пример 1

Требуется определить восстановительную стоимость и износ в денежном выражении внутрипромыслового газопровода из труб диаметром 150 мм, протяженностью 9 км, находящегося в 3-м территориальном поясе в III климатическом районе при наличии скальных грунтов в размере 12,5%.

Определение восстановительной стоимости

Восстановительная стоимость газопровода в этом случае составит

11,26 х 1,02 х 9,0 х 0,99  101,78 тыс. руб.

где 11,26—восстановительная стоимость 1 км газопровода по табл. 17 для 3 территориального пояса, в тыс. руб.;

1,02—поправочный коэффициент на скальный грунт в соответствии с примечанием к табл. 17;

9,0 — протяженность газопровода, в км;

0,99—поправочный коэффициент для III климатического района.

Определение износа в денежном выражении

По данным переоценки на месте, физический износ газопровода установлен в размере 30% (0,3). Таким образом, износ в денежном выражении составит

101,78 х 0,3  30,53 тыс. руб.

Пример 2

Требуется определить восстановительную стоимость и износ в денежном выражении здания нефтяной насосной объемом 250 л3, находящегося во 2 территориальном поясе и I климатическом районе.

Определение восстановительной стоимости

Восстановительная стоимость здания нефтяной насосной в этом случае составит

27,35 х 250 х 1,05  7178 руб.

где 27,35—восстановительная стоимость 1 м3 здания насосной для 2 территориального пояса (по табл. 3), в руб.;

250 — объем зданий, в м3;

1,05—поправочный коэффициент для I климатического района.

Определение износа в денежном выражении

Износ здания по отдельным конструктивным элементам составляет:

№	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов, в % (см. стр. 12)	Износ конструктивных элементов, в %	Общий процент износа
1	Фундаменты	14	0	-
2	Стены и перегородки .	36	5	(36 х 5)  100  1,80
3	Перекрытие (покрытие)	9	5	(9 х 5)  100  0,45
4	Кровля	3	20	(3 х 20)  100  0,6
5	Полы	7	15	(7 х 15)  100  1,05
6	Проемы	8	10	(8 х 10)  100  0,80
7	Отделочные работы	4	10	(4 х 10)  100  0,40
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13	5	(13 х 6)  100 = 0,65
9	Прочие	3	5	(3 х 5) : 100 = 0,15
	Итого	100		5,90
Износ здания насосной в денежном выражении составит

7178 х 5,9  100  424 руб.

Пример 3

Требуется определить восстановительную стоимость межплощадочных технологических трубопроводов установки подготовки нефти производительностью 3 млн. т в год, занимающей площадь 2,8 га. Установка находится во 2 территориальном поясе и 1 климатическом районе.

Восстановительная стоимость межплощадочных трубопроводов установки подготовки нефти в этом случае составит

30591 х 2,8 х 1,05 = 89937 руб.

где 30591 - восстановительная стоимость межплощадочных технологических трубопроводов установки подготовки нефти на 1 га площади установки для 2 территориального пояса в рублях (по табл. 16);

2,8 - площадь, в га, которую занимает установка подготовки нефти;

1,05 - поправочный коэффициент для I климатического района.

К РАЗДЕЛУ 3

Восстановительные стоимости данного раздела охватывают здания и сооружения нефтепромыслового хозяйства на море.

Укрупненные показатели стоимости разработаны только для 2 территориального пояса и IV климатического района (для Каспийского моря), так как в остальных территориальных поясах морские нефтепромыслы отсутствуют.

Для морских оснований и прочих сооружений в море внутри 2 территориального пояса произведено распределение морского строительства по следующим районам:

1) I морской район - при строительстве объектов в море на расстоянии до 50 морских миль от береговой базы (причалов);

2) II морской район - до 100 морских миль.

В связи со специфичностью морских сооружений нефтепромыслового хозяйства ниже приводится описание основных сооружений - эстакад, приэстакадных площадок и оснований островного типа. По остальным сооружениям в соответствующих таблицах приведены технические характеристики и специальных пояснений по ним не требуется.

Морские магистральные металлические транспортные эстакады

Морские магистральные металлические транспортные эстакады служат для связи бурящихся и эксплуатируемых на акватории морского нефтепромысла площадок с базовыми площадками, расположенными в море или на берегу.

По эстакадам осуществляется:

пешеходное движение;

движение автомашин и специальных агрегатов на колесном и гусеничном ходу;

движение железнодорожных составов по узкой колее (750 мм} на мотовозной тяге;

прокладка водопровода и технологических трубопроводов;

прокладка силовых электрических кабелей;

прокладка воздушных осветительных электролиний и проводов телефонной связи.

Ширина эстакады слагается из ширины проезжей части - 3,2 м, тротуара для пешеходов -1 м, зон для трубопровода - 1,2 м.

По эстакадам через каждые 200 - 250 м устраиваются авторазъезды для пропуска транспорта, идущего во встречном направлении.

Техническая характеристика эстакад

Пролетное строение

В зависимости от глубин моря и технологии строительства длина пролетных строений меняется от 7 до 14 м, имеются также пролеты 20 и 50 м. Расстояние (между ветвями) 2,2 м.

Пролетные строения от 7 до 14 м и 20-метровые представляют собой спаренные фермы решетчатой конструкции. Пролетные строения длиной 50 м - спаренные, сварные двутавровые балки.

Опоры

Сваи - из труб диаметром до 24 (623Х12 мм).

Ригели - из двутавровых балок № 45.

Связи - из труб.

Опоры тумбовые (для пролетных строений длиной 50 м).

Проезжая часть

В деревянной конструкции: поперечины сечением 180 X 160 мм, рабочий настил толщиной 60 мм, защитный настил толщиной 40 мм.

В сборной железобетонной конструкции: размеры плит 5720 X 1745 X 150 мм, монтажный вес плиты 3,6 г.

Приэстакадные площадки

Приэстакадные площадки предназначены для бурения и эксплуатации морских нефтяных скважин, а также устройства на них промышленных сооружений.

Конструкция приэстакадных площадок аналогична конструкции магистральных эстакад.

Основания морских буровых островного типа

Основания морских буровых островного типа представляют собой возведенные в море искусственные металлические островки, размеры которых позволяют построить на них вышки со всеми привышечными сооружениями.

Основание - площадка прямоугольной формы, состоящая из нескольких опорных блоков, установленных на расстоянии 8 м друг от друга. Пролеты между блоками перекрыты пространственными фермами. На расстоянии 35 м от основания устанавливается отдельный блок, соединенный переходным мостом с буровой установкой, на котором размещается помещение для отдыха вахтенных рабочих.

Для высадки людей с плавсредств на основание устанавливаются посадочные площадки.

Восстановительные стоимости составлены на единицу укрупненного показателя: 1 м2 поверхности основания, 1 м трубопровода, 1 м приведенной длины эстакады и т. п. Под приведенной длиной эстакады понимаются длина эстакады с учетом длины площадок для авторазъездов.

Примеры пользования разделом 3 отдела I сборника.

Пример 1

Определение восстановительной стоимости морской магистральной

металлической транспортной эстакады

Требуется определить восстановительную стоимость эстакады при следующих данных:

Приведенная длина эстакады           2430м

Глубина моря                                        13 м

По табл. 21 восстановительная стоимость эстакады приведенной длины равной 2430 м составит

940,4Х2430=2285,2 тыс. руб.

Определение физического износа эстакады, в процентах и денежном выражении

Определение процентов износа отдельных конструктивных элементов и сооружения в целом определяем с помощью следующей таблицы:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес, в % (см. табл. 21)	Износ конструктивных элементов, в %	Общий процент износа эстакады
1	Опоры	48	10	(48 х 10)  100 = 4,80
2	Пролетное строение	36	2	(36 х 2)  100 = 0,72
3	Антикоррозийные покрытия	5	40	(5 х 40)  100 = 2,00
4	Настил	9	20	(9 х 20)  100 = 1,80
5	Узкоколейная железная дорога	2	-	-
	Итого	100		9,32
При этом физический износ морской магистральной металлической эстакады в денежном выражении составит

2285,2 х 0,0932 = 212,98 тыс. руб.

Пример 2

Требуется определить восстановительную стоимость эстакады при глубине моря 16 м. По табл. 21 восстановительная стоимость 1 м приведенной длины такой эстакады составит

1015,3 + (1069,1 - 1015,3) х 2 = 1069,1 руб.

При наличии сооружений, отдельные параметры которых отличны от параметров, указанных в технических характеристиках таблиц, восстановительные стоимости их следует принимать по ближайшим наименьшим табличным значениям с соответствующей корректировкой.

В восстановительную стоимость морских магистральных металлических транспортных эстакад (табл. 21, 23, 24) не включены затраты по устройству трубопроводов морской и питьевой воды, силовые электрокабели, электроосвещение, защита катодная металлоконструкций и телефонные линии, стоимость которых принимается по таблицам 26 - 30.


Таблица 1
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 1. СКВАЖИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НА НЕФТЬ И ГАЗ, НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ, ПОГЛОЩАЮЩИЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ТЕРМАЛЬНЫЕ И СКВАЖИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОХРАНИЛИЩ НА СУШЕ, МОРСКИХ ОСНОВАНИЯХ И ЭСТАКАДАХ

ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СКВАЖИН МИНИСТЕРСТВА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Таблица 1

Объединения	Коэффициенты	Объединения	Коэффициенты
Башнефть	1,080	Краснодарнефтегаз	1,123
Татнефть	1,139	Ставропольнефтегаз	1,153
Куйбышевнефть	1,149	Нижневолжскнефть	1,140
Пермнефть	1,176	Саратовнефтегаз	1,195
Оренбургнефть	1,059	Белоруснефть	1,099
Сахалиннефть	1,117	Укрнефть	1,132
Коминефть	1,145	Узбекнефть	1,092
Главтюменнефтегаз	1,122	Туркменнефть	1,228
Удмуртнефть	1,193	Казахстаннефть	1,085
Грознефть	1,194	Киргизнефть	1,202
Дагнефть	1,157	Азербайджаннефть	1,214


Таблица 2
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 1. СКВАЖИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НА НЕФТЬ И ГАЗ, НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ, ПОГЛОЩАЮЩИЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ТЕРМАЛЬНЫЕ И СКВАЖИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОХРАНИЛИЩ НА СУШЕ, МОРСКИХ ОСНОВАНИЯХ И ЭСТАКАДАХ

ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СКВАЖИН МИНИСТЕРСТВА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 2

Объединения	Коэффициент	Объединения	Коэффициенты
Укргазпром	1,162	Комигазпром	0,171
Кубаньгазпром	1,208	Тюменгазпром	1,115
Ставропольгазпром	1,184	Заполярьегаз	1,170
Бухаранефтегаз	1,140	Трест Союзбургаз	1,181
Туркменгазпром	1,133	Кавказгазпром	1,180


Таблица 3
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

НАСОСНЫЕ НЕФТЯНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные и железобетонные, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные ,бетонные и метлахские, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 3

Территориальные пояса	Объемы зданий, в м3
	250	350	1250	1500	2000	5500
1	26,05	20,05	15,45	14,25	13,35	13,20
2	27,35	21,05	16,82.	14,96.	14,02	13,86
3	28,66	22,05	17,10	15,69	14,69	14,52
4	29,96	23,06	17,77	16,39	15,35	15,18
5	32,56	25,06	19,31	17,81	16,69	16,50
6	33,87	26,07	20,09	18,53	17,36	17,16
7	36,47	28,07	21,63	19,95	18,69	18,48
8	39,08	30,08	23,18	21,38	20,03	19,80
9	41,68	32,08	24,72	22,80	21,36	21,12
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 3)

№ п./п	Наименование конструктивных элементов	Объемы зданий, в м3
		250	350	1250	1500	2000	5500
1	Фундаменты	14	13	9	14	13	12
2	Стены, и перегородки	36	34	37	30	30	29
3	Перекрытие (покрытие)	9	11	8	9	9	8
4	Кровли	3	5	6	6	5	6
5	Полы	7	7	3	3	4	7
6	Проемы	8	6	5	10	8	5
7	Отделочные работы	4	3	10	5	6	2
8	Внутренние санитарно-тех-нические устройства и электроосвещение	13	12	19	19	18	25
9	Прочие работы	6	9	3	4	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 4
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ОПЕРАТОРНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная, полы дощатые и из цементных плит, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 Л13 ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 4

Территориальные пояса	Объемы зданий, в м3
	30	150	350	700
1	32,11	31,23	30,03	25,71
2	33,72	32,79	31,53	26,99
3	35,32	34,35	33,03	28,28
4	36,93	35,91	34,53	29,57
5	40,14	39,04	37,54	32,14
6	41,74	40,50	39,04	33,42
7	44,95	43,72	42,04	35,99
8	48,17	40,85	45,05	38,57
9	51,38	49,97	48,05	41,14
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

{к табл. 4)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Объемы зданий, в м3
		30	150	350	700
1	Фундаменты	17	18	19	15
2	Стены и перегородки	43	29	30	18
3	Перекрытие (покрытие)	5	10	6	13
4	Кровля	4	7	7	3
5	Полы	6	12	7'	4
6	Проемы	8	8	9	6
7	Отделочные работы	7	8	4	4
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4	3	11	21
9	Прочие работы	6	5	7	16
	Итого	100	100	100	100


Таблица 5
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ПЕРФОРАТОРНЫЕ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы асфальтовые и дощатые, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 5

Территориаль- ные пояса	Объемы зданий, в м3	Территориаль- ные пояса	Объемы зданий, в м3
	350	500		350	500
1	31,07	27,69	6	40,43	36,01
2	32,63	29,12	7	43,65	38,74
3	34,19	30,42	8	46,54	41,60
4	35,75	31,85	9	49,66	44,33
5	38,87	34,58
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 5)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Объем зданий, в м3
		350	500
1	Фундаменты	13	9
2	Стены и перегородки	33	39
3	Перекрытие (покрытие)	9	11
4	Кровля	9	6
5	Полы	6	4
6	Проемы	8	5
7	Отделочные работы	1	6
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	15	12
9	Прочие работы	6	9
	Итого	100	100


Таблица 6
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ СТАНЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, покрытия железобетонные, полы асфальтовые и цементные, заполнения оконных и дверных проемов .деревянные, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 6

Территориальные пояса	Объем зданий, м3	Территориальные пояса	Объем зданий, м3
	60	100	550		60	100	550
1	33,28	25,74	19,76	6	43,29	33,54	25,74
2	34,97	27,04	20,80	7	46,54	36,01	27,69
3	30,66	28,34	21,71	8	49 92	38,61	29,64
4	38,22	29,64	22,75	9	53,30	41,21	31,59
5	41,60	32,24	24,70
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 6)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Объем зданий, в м3
		60	100	650
1	Фундаменты	17	15	13
2	Стены и перегородки	41	39	33
3	Перекрытие (покрытие)	7	7	12
4	Кровля	3	6	4
5	Полы	4	4	5
6	Проемы	5	8	7
7	Отделочные работы	3	7	4
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	15	8	11
9	Прочие работы	5	6	11
	Итого	100	100	100


Таблица 7
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ЗДАНИЯ ОТСТРЕЛОЧНОГО СТЕНДА, КАРОТАЖНОГО ДЕПО И ДЕПО МОТОВОЗОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытие - покрытие по деревянным фермам, кровля рулонная, полы дощатые и цементные, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, отмостка каменная; внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 7

Территориальные пояса	Объемы зданий, в м3	Территориальные пояса	Объемы зданий, в м3
	150	1000	2400		150	1000	2400
1	31,72	17,59	13,51	6	41,21	22,87	17.56
2	33,31	18,47	14,19	7	44,46	24,63	18,91
3	34,84	19,35	14,86	8	47,58	26,30	20,27
4	36,53	20,23	15,54	9	50,70	28,14	21,62
5	39,65	21,99	16,89
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 7)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Объемы зданий, в м3
		150	1000	2400
1	Фундаменты	23	14	7
2	Стены и перегородки	45	38	33
3	Перекрытие (покрытие)	5	5	17
4	Кровля	3	5	5
5	Полы	5	11	7
6	Проемы	5	10	12
7	Отделочные работы	3	5	5
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2	6	10
9	Прочие работы	9	6	4
	Итого	100	100	100


Таблица 8
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ЗДАНИЯ КАТОДНОЙ СТАНЦИИ, КИП, ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА И БАЛЛОННОГО ЦЕХА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная, полы цементные и плиточные, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 8

Территориальные пояса	Объемы зданий, в м3
	30	100	500	1000
1	32,76	26,39	23,53	21,45
2	34,45	27,69	24,70	22,49
3	36,01	28,99	25,87	23,66
.4	37,70	30,29	27,04	24,70
5	40,95	33,02	29,38	26,78
6	42,64	34,32	30,55	27,95
7	45,89	36,92	32,89	30,03
8	49,14	39,39	35,26	32,24
9	52,39	42,25	37,70	34,32
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 8)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Объемы зданий, в м3
		30	100	500	1000
1	Фундаменты	20	13	16	18
2	Стены и перегородки	31	27	31	23
3	Перекрытие (покрытие)	8	10	10	20
4	Кровля	6	7	10	9
5	Полы	6	16	6	9
6	Проемы	9	10	10	6
7	Отделочные работы	10	7	7	3
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4	6	5	8
9	Прочие работы	6	4	5	4
	Итого	100	100	100	100


Таблица 9
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

УСТАНОВКИ ТРАПНЫЕ СБОРА НЕФТИ И ГАЗА

Характеристика

Бетонная площадка под трапную установку, фундаменты под насосы, электроосвещение и заземление, колодец для канализации, свеча для аварийного выпуска газа и колодец для парафина.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ УСТАНОВКИ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 9

Территориальные пояса	Количество насосов в установке
	1	2	3	4
1	4,59	5,97	11,95	12,90
2	4,82	6,27	12,55	13,55
3	5,04	6,57	13,14	14,18
4	5,28	6,86	13,74	14,83
5	5,73	7,46	14,94	16,12
6	5,97	7,72	15,54	16,77
7	6,42	8,35	16,73	18,06
8	6,89	8,94	17,93	19,34
9	7,35	9,54	19,12	20,63
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 9)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Количество насосов в установке
		1	2	3	4
1	Бетонная площадка	9	11	12	12
2	Емкость для канализации	13	11	7	6
3	Емкость для парафина	6	5	3	3
4 5	Свеча для аварийного выпуска газа Электроосвещение и заземление	2 17	1 19	1 10	1 9
6	Трапная установка с обвязкой трубопроводами (без стоимости насосов)	53	53	67	69
	Итого	100	100	100	100


Таблица 10
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

КОНЦЕВЫЕ СЕПАРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика

Бетонная площадка, канализационная емкость, электроосвещение и заземление, КИП и А, горизонтальная емкость.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СЕПАРАЦИОННОЙ

УСТАНОВКИ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 10

Террито- риальные пояса	Производительность, т/сутки	Террито- риальные пояса	Производительность, т/сутки
	1000	2000	5000	10000		1000	2000	6000	10000
1	8,99	9,52	11,61	27,37	6	11,69	12,37	15,10	35,58
2	9,44	9,99	12,19	28,73	7	12,59	13,32	16,26	38,32
3	9,89	10,47	12,77	30,11	8	13,49	14,28	17,42	41,06
4	10,34	10,94	13,35	31,47	9	14,39	15,23	18,58	43,80
5	11,24	11,90	14,51	34,21
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 10)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Производительность, т/сутки
		1000	2000	5000	10000
1	Площадка бетонная с постаментом	43	40	21	14
2	Канализационная	7	7	5	6
3	Строительные работы по электроосвещению и заземлению	3	2	2	1
4	Итого по строительным работам ....	53	49	28	21
5	Сепарационная установка с обвязкой трубопроводами	47	51	72	79
	Всего	100	100	100	100


Таблица 11
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ЗАМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика

Бетонная площадка, фундаменты сборные железобетонные, канализация, КИП и А, электроосвещение и заземление, металлическая емкость.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ЗАМЕРНОЙ УСТАНОВКИ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 11

Территориаль- ные пояса	Типы установок	Территориаль- ные пояса	Типы установок
	ЗУЗ-250-6	ЗУ1-400-12		ЗУЗ-250-6	ЗУ1-400-12
1	16,65	16,68	6	21,64	21,69
2	17,48	17,52	7	23,36	23,36
3	18,31	18,36	8	24,97	25,03
4	19,14	19,19	9	26,63	26,699
5	20,81	20,86
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 11)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Типы установок
		ЗУЗ-250-61	ЗУ1-400-12
1	Строительные работы по площадке	3	4
2	Канализация площадки	5	5
3	Замерная установка с обвязкой трубопро-	86	85
4	водами КИП и А ...........	5	5
5	Электроосвещение и заземление	1	1
	Итого	100	100


Таблица 12
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ПРИСКВАЖИННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Характеристика

Железобетонные фундаменты под ремонтный агрегат, емкость для парафина, трубопроводы для сброса парафина.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРИСКВАЖИННЫХ

СООРУЖЕНИИ НА ОДНУ СКВАЖИНУ В ТЫС. РУБ.

Таблица 12

Территориальные	Восстановительная	Территориальные	Восстановительная
пояса	стоимость	пояса	стоимость
1	2,17	6	2,82
2	2,28	7	3,04
3	2,39	8	3,26
4	2,50	9	3,47
5	2,71
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 12)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Удельные веса
1	Фундаменты	47
2	Устройство приемных мостков	21
3	Емкость для парафина	16
4	Скребковая будка	9
5	Укладка трубопровода для сброса парафина	7
6	Итого	100


Таблица 13
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ПЛОЩАДКИ ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРОВ, ОТСТОЙНИКОВ

И ТЕПЛООБМЕННИКОВ НА УСТАНОВКАХ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

Характеристика

Площадка бетонная, фундаменты бетонные, емкости металлические, теплоизоляция - минераловатные плиты, теплообменники металлические трубчатые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА,

1 м3 ОТСТОЙНИКА, 1 м2 ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА

ТЕПЛООБМЕННИКА, В РУБ.

Таблица 13

Террито- риальные пояса	Электро- дегидра- торы	Отстойники	Теплообмен- ники	Террито- риальные пояса	Электро- дегидра- торы	Отстойники	Теплообмен- ники
1	210	184	5	6	273	239	67
2	221	193	5	7	294	258	72
3	231	202	5	8	315	276	77
4	242	212	5	9	336	294	82
5	263	230	6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 13)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Электро- дегидраторы	Отстойники	Тепло-обменник
1	Покрытие площадки с земляными работами	5	5	2
2	Теплоизоляция, торкретирование и окраска	13	15	4
3 4 5	Итого по строительным работам  Монтаж технологического оборудования Электродегидраторы Отстойники	18 17 64 -	20 58 - 21	6 2 - -
6	Теплообменники	-	-	91
7	Технологические металлоконструкции Итого по монтажным работам	1 82	1 80	1 94
	Всего	100	100	100


Таблица 14
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА УСТАНОВОК ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутобетонные и бетонные, стены кирпичные заполнение проемов деревянное, полы бетонные и покрытые керамической плиткой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 14

Террито	Объем зданий, в м3
риальные пояса	2500	5300	8800	11200
1	21,21	16,05	14,22	13,78
2	22,27	16,85	14,93	14,47
3	23,33	17,66	15,64.	15,16
4	24,39	18,46	16,35	15,85
5	26,51	20,06	17,78	17,23
6	27,57	20,87	18,47	17,91
7	29,69	22,47	19,91	19,29
8	31,82	24,08	21,33	20,67
9	33,94	25,68	22,75	22,05
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 14)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Объем зданий, в м3
		2500	5300	8800	11200
1	Фундаменты	8	11	10	9
2	Стены и перегородки	21	29	31	25
3	Перекрытия (покрытия)	14	7	8	10
4	Кровля	3	7	7	10
5	Полы	. 6	5	8	6
6	Проемы	6	7	5	6
7	Отделочные работы	4	7	5	5
8	Внутренняя сантехника и электроосвещение	33	25	25	25
9	Прочие работы	5	2	1	4
	Итого	100	100	100	100


Таблица 15
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

КОРПУСОВ УСТАНОВОК ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

Характеристика

Трубопроводы, арматура и фасонные части крепления, изоляция и окраска.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 15

Террито-	Объем здания производственного корпуса, в м3
риальные пояса	2500	5300	8800	11200
1	5,86	4,52	4,01	4,17
2	6,15	4,75	4,21	4,38
3	6,45	4,97	4,41	4,59
4	6,74	5,20	4,61	4,80
б	7,33	5,65	5,01	5,21
6	7,62	5,88	5,21	5,42
7	8,20	6,33	5,61	5,84
8	8,79	6,78	6,01	6,26
9	9,38	7,23	6,42	6,67
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 15)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Объем здания производственного корпуса, в м3
		2500	5300	8800	11 200
1	Окраска трубопроводов	2	2	3	3
2	Изоляция трубопроводов	4	6	5	5
3	Прочие работы	6	—
	Итого по строительным работам	12	8	8	8
4	Монтаж технологических трубопроводов и арматуры	88	92	92	92
	Итого по монтажным работам	88	92	92	92
	Всего	100	100	100	100


Таблица 16
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

МЕЖПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

УСТАНОВОК ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

Характеристика

Фундаменты и стойки железобетонные, трубопроводы, арматура и фасонные части стальные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

МЕЖПЛОЩАДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА 1 га ПЛОЩАДИ УСТАНОВКИ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 16

Территориальные пояса	Производительность, в млн. т/год .
	0,5	1,0	3,0	6,0	7,0
1	22,33	22,44	29,13	29,79	44,07
2	23,45	23,56	30,59	31,28	46,28
3	24,57	24,69	32,05	32,77	48,48
4	25,68	25,81	33,50	34,26	50,69
5	27,92	28,05	36,42	37,24	55,09
6	29,03	29,18	37,87	38,73	57,29
7	31,27	31,42	40,79	41,71	61,70
8	33,50	33,66	43,70	44,68	66,11
9	35,74	35,91	46,61	47,66	70,52


Таблица 17
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ГАЗОПРОВОДЫ ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫЕ

Характеристика

Земляные работы, трубопроводы стальные с изоляцией, водосборники, колодцы и приямки.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 км ТРУБОПРОВОДА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 17

Территориаль- ные пояса	Диаметры труб, в мм
	50	75	100	125	150	200	250	300
1	4,01	4,71	6,89	8,15	10,24	12,38	15,34	19,24
2	4,21	4,95	7,23	8,55	10,75	12,99	16,12	20,20
3	4,41	5,18	7,58	8,96	11,26	13,62	16,83	21,16
4	4,61	5,42	7,92	9,37	11,77	14,24	17,64	22,13
5	5,01	5,89	8,61	10,18	12,88	15,48	19.17	24,05
6	5,21	6,12	8,96	10,59	13,31	16,09	19,94	25,01
7	5,61	6,59	9,65	11,41	14,33	17,33	21,47	26,93
8	6,01	7,06	10,94	12,22	15,36	18,57	23,01	28,86
9	6,41	7,54	11,02	13,04	16,38	19,81	24,54	30,78
Примечание. При наличии скальных грунтов в размере 25 % от общего объема земляных работ к приведенным восстановительным стоимостям следует вводить коэффициент К=1,04.


Таблица 18
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

НЕФТЕПРОВОДЫ ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫЕ

Характеристика

Земляные работы, трубопроводы стальные с изоляцией, приямки и колодцы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 км ТРУБОПРОВОДА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 18

Территориальные пояса	Диаметры труб, в мм
	50	75	100	125	150	200	250	300
1	3,64	4,24	6,32	7,53	9,59	11,64	14,47	18,25
2	3,82	4,45	6,64	7,91	10,06	12,22	15,19	19,16
3	4,00	4,66	6,95	8,28	10,55	12,80	15,91	20,07
4	4,18	4,87	7,27	8,66	11,03	13,38	16,64	20,98
5	4,55	5,30	7,90	9,41	11,99	14,55	18,09	22,81
6	4,73	5,51	8,22	9,79	12,48	15,13	18,81	23,72
7	5,09	5,94	8,85	10,54	13,43	16,29	20,25	25,55
8	5,46	6,36	9,48	11,29	14,39	17,46	21,71	27,37
9	5,82	6,78	10,11	12,04	15,34	18,62	23,15	29,20
Примечание. При наличии спальных грунтов в размере 25% от общего объема земляных работ к приведенным восстановительным стоимостям следует вводить коэффициент К = 1,04.


Таблица 19
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ВОДОВОДЫ

Характеристика

Земляные работы; трубопроводы стальные на давление 100—200 ат, с изоляцией.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 км. В ТЫС. РУБ.

Таблица 19

Территориальный пояс	Диаметр трубы 150 мм	Территориальный пояс	Диаметр трубы 150 мм
1	12,32	6	16,02
2	12,94	7	17,25
3	13,55	8	18,48
4	14,17	9	19,71
5	15,40


Таблица 20
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУШЕ

КОЛОДЦЫ ТИПА КН

Характеристика

Колодцы из сборных железобетонных элементов в сухих грунтах.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДИН КОЛОДЕЦ, В РУБ.

Таблица 20

Территориаль- ные пояса	Типы колодцев
	КН-1, 2, 3	КН-5	КН-9	КН-7, 8	КН-10	КН-15	КН-17
	Размеры колодцев
	1,5 х 1,5 х 2	2 х 1,5 х 2	2.5 х 1,5 х 2.5	2 х 2 х 2,5	2,5 х 2 х 2,5	2,5 х 2,5 х 2,5	3,5 х 3 х 2,5
1	297	346	421	425	434	548	982
2	312	363	442	446	456	575	1031
3	327	381	463	468	477	603	1080
4	342	388	484	489	499	630	1129
5	371	433	526	531	543	685	1228
6	386	450	547	553	564	712	1277
7	416	484	589	595	608	767	1375
8	446	519	632	638	651	822	1473
9	475	534	674	680	694	877	1571
Примечание. Для колодцев в мокрых грунтах к приведенным восстановительным стоимостям следует вводить поправочный коэффициент К=20.


Таблица 21
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ЭСТАКАДЫ МОРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ С ПРОЛЕТНЫМИ СТРОЕНИЯМИ ДО 20 м

Характеристика

Металлические трубчатые сваи (опоры), металлические опорные ригели и трубчатые Телескопические связи, спаренные стальные фермы балочной и решетчатой конструкции пролетных строений, настил деревянный или из. сборных железобетонных элементов. Узкоколейная железная дорога, колея 750 мм. Антикоррозийное покрытие металлоконструкций.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ПРИВЕДЕННОЙ

ДЛИНЫ ЭСТАКАДЫ, В РУБ., И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 21

Глубина моря, в м	Стоимость, в руб.	Удельные веса элементов, в процентах
		опоры	пролетные строения	антикор- розийные покрытия	настил	узко- колейная ж. дор.	всего
5	584,0	38	40	7	13	2	100
7	683,0	42	39	6	11	2	100
9	724,5	44	35	6	11	1	100
11	810,5	46	38	3	12	1	100
13	940,4	48	36	5	9	2	100
15	1015,3	51	31	6	10	2	100
17	1069,1	54	30	4	11	1	100
19	1243,5	56	25	8	10	1	100
21	1339,2	58	26	5	10	1	100
23	1373,8	60	24	4	11	1	100
25	1403,2	61	23	5	9	2	100
27	1527,1	63	25	3	8	1	100
29	1650,3	64	21	3	9	1	100
31	1761,1	67	20	5	8	2	100


Таблица 22
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ПЛОЩАДКИ ПРИЭСТАКАДНЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ

И ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Характеристика

Металлические трубчатые сваи (опоры), металлические опорные ригели и трубчатые связи, спаренные стальные фермы балочной конструкции пролетных строений, настил деревянный или из железобетонных плит. Антикоррозийное покрытие металлоконструкций.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м2 ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ, В РУБ., И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА

ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 22

Глубина моря, в м	Стоимость, в руб.	Удельные веса элементов, в процентах
		опоры	пролетные строения	антикоррозий ные покрытия	настил	прочие работы	всего
5	117,3	22	40	9	17	12	100
7	139,3	25	37	7	18	13	100
9	160,5	28	31	6	18	17	100
11	172,7	31	27	8	16	18	100
13	192,0	35	30	6	15	14	100
15	207,3	38	28	5	13	16	100
17	223,8	40	26	7	15	12	100
20	239,7	44	22	5	17	12	100


Таблица 23
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ЭСТАКАДЫ МОРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ С ПРОЛЕТНЫМ СТРОЕНИЕМ ПО 50 м

Характеристика

Металлические пирамидальные решетчатые опоры, сплошные балочные пролетные строения длиной по 50 м, настил из сборных железобетонных элементов, узкоколейная железная дорога, колея 750 мм. Антикоррозийные покрытия металлоконструкций.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ПРИВЕДЕННОЙ

ДЛИНЫ ЭСТАКАДЫ, В РУБ., И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 23

Глубина моря, в м	Стоимость, в руб.	Удельные веса элементов в процентах
		опоры	пролетные строения	антикор- розийные покрытия	настил	узко- колейная	всего
20	1025,1	36	43	4	15	2	100
25	1252,7	48	32	4	15	1	100
27	1384,8	49	22	5	23	1	100
28	1478,7	51	24	3	20	2	100
32	1982,4	48	29	3	18	1	100


Таблица 24
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ЭСТАКАДА МОРСКАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ

Характеристика

Трубчатые железобетонные опоры, спаренные сборные железобетонные пролетные строения на железобетонных ригелях. Настил из сборных железобетонных элементов. Узкоколейная железная дорога, колея 750 мм. Асфальтовое покрытие.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ПРИВЕДЕННОЙ ДЛИНЫ ЭСТАКАДЫ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 24

Глубина	Стоимость,	Удельные веса элементов, в процентах
моря, в м	в руб.	наименование элементов	удельный вес
4	441,0	Опоры	29
		Пролетные строения	27
		Настил	19
		Узкоколейная железная дорога	3
		Прочие	22
		Итого	100
6	816,1	Опоры	30
		Пролетные строения	26
		Настил	19
		Узкоколейная железная дорога	3
		Прочие	22
		Итого	100


Таблица 25
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ПЛОЩАДКА ПРИЭСТАКАДНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ

Характеристика

Трубчатые железобетонные опоры и прогоны. Настил из сборных железобетонных элементов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м2  ПЛОЩАДИ

ПРИЭСТАКАДНОЙ ПЛОЩАДКИ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 25

Глубина	Стоимость,	Удельные веса элементов, в процентах
моря, в м	в руб.	наименование элементов	удельный вес
4	107,4	Опоры	30
		Пролетные строения	28
		Настил	19
		Антикоррозийное покрытие	5
		Узкоколейная железная дорога	1
		Прочие	17
		Итого	100
6	161,8	Опоры	37
		Проектные строения	28
		Настил	20
		Антикоррозийное покрытие	4
		Узкоколейная железная дорога	1
		Прочие	10
		Итого	100


Таблица 26
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ТРУБОПРОВОДЫ НА МОРСКОЙ ЭСТАКАДЕ

Характеристика

Трубопроводы морской и питьевой воды, нефтепроводы и газопроводы с запорной арматурой. Антикоррозийная и тепловая изоляция.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ТРУБОПРОВОДА, В РУБ.

Таблица 26

Назначение	Диаметр,	Стоимость,	Назначение	Диаметр,	Стоимость,
трубопровода	в мм	в руб.	трубопровода	в мм	в руб.
Для морской воды	114	4,4	Нефтепроводы	168	11,2
	168	8,1		219	12,8
	219	10,0		273	.14,9
	273	12,2		325	18,0
	325	16,4	Газопроводы	273	23,2
	377	20,1		325	29,0
Для питьевой воды	50	4,0		426	35,0


Таблица 27
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО МОРСКОЙ ЭСТАКАДЕ

Характеристика

Кабели силовые разного сечения, прокладываемые под пешеходным настилом.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, В РУБ.

Таблица 27

Сечение, в мм	Стоимость, в руб.	Сечение, в мм	Стоимость, в руб.
3 х 10	4,4	3 х 70	7,2
3 х 16	5,0	3 х 95	9,3
3 х 25	5,5	3 х 120	11,2
3 х 50	5,9


Таблица 28
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ МОРСКОЙ ЭСТАКАДЫ

Характеристика

Опоры из стальных труб. Провод медный 16—50 мм2, светильники пылеводонепроницаемые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЛИНИИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 28

Стоимость, в руб. .	Удельные веса элементов, в процентах
	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
7,1	Опоры	51
	Проводы	46
	Прочие	3
	Итого	100
Примечание. Сечение проводов усреднены.


Таблица 29
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ЗАЩИТА КАТОДНАЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ЭСТАКАД

Характеристика

Катодная станция с выпрямителем, щит постоянного тока, анодные линии из круглой стали, покрытые битумом, отсосные линии из медной шины, аноды из труб, подвешенные к эстакаде.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 1 м ПРИВЕДЕННОЙ ДЛИНЫ

ЭСТАКАДЫ, В РУБ., И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 29

Глубина моря, в м	Стоимость, в руб.	Удельные веса элементов, в процентах
		станции	аноды	отсосные и анодные линии	всего
6	3,2	51	38	11	100
7	4,0	52	36	12	100
8	4,4	44	35	21	100
9	4,9	41	34	25	100
10	6,0	44	21	35	100
11	7,3	39	32	29	100
12	8,0	26	40	34	100
18	8,9	36	.41	23	100
21	9,2	29	38	33	100
25	10,4	31	45	24	100
27	10,6	30	44	26	100
31	11,9	35	34	31	100


Таблица 30
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ НА МОРСКОЙ ЭСТАКАДЕ

Характеристика

Опоры из стальных труб, два провода сталемедные марки «МС».

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 30

Стоимость, в руб. .	Удельные веса элементов, в процентах
	наименование элементов	Удельный вес
3,75	Опоры	80
	Провод	10
	Прочие	8
	Итого	100


Таблица 31
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

МОРСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОСТРОВНОГО ТИПА ДЛЯ БУРЕНИЯ

СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ

Характеристика

Стальные трубчатые опорные блоки решетчатой конструкции с анкерным креплением к грунту. Стальные трубчатые секции (формы) решетчатой конструкции, деревянные брусья, под оборудование, деревянный настил. Антикоррозийное покрытие металлоконструкций.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ,

В РУБ., И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 31

Тип морского основания	Глубина моря, в м	Стоимость в руб.	Удельные веса элементов, в процентах
		I морской район	II морской район	металло- конструк- ции	настил	антикор- розийные покрытия	прочие работы	всего
МОС 1М-150 МОС 2М-120 МОС 2М-150 МОС 2М	11-12 8-10 7-8 7-9	158,4 146,3 141,7 152,6	184,5 175,6 164,9 172,7	79 81 81 80	9 10 10 10	5 4 3 4	7 5 6 6	100 100 100 100
» »	10-12 16	160,1 171,0	186,8 194,3	80 80	9 9	4 4	7 7	100 100
МОС ЗМ » »	10-13 14-17 18	169,6 186,1 201,2	193,8 237,6 267,7	79 81 80	9 10 8	4 3 4	8 6 8	100 100 100
»	21	212,6	286,9	84	8	3	5	100
МОС 4М » » ГИПРОМОС	10 20 22 18-22	177,5 228,6 232,7 257,6	240,6 281,0 282,8 281,2	87 84 87 83	4 4 4 5	3 3 3 3	6 6 6 9	100 100 100 100
»	25	280,8	287,1	85	5	3	7	100
»	27	317,5	338,1	80	6	3	11	100
»	30	-	342,8	79	8	3	10	100
»	34	-	351,7	79	8	3	10	100


Таблица 32
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ПАРК ТОВАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (ПТР)

Характеристика

Металлические трубчатые сваи, специальное двухъярусное металлическое основание, резервуары емкостью 2000 м3 каждый, ловушка, причал для приема танкеров.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 РЕЗЕРВУАРОВ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 32

Стоимость, в руб.	Удельные элементы, в процентах
	наименование элементов	удельный вес
80,0	Основание	70
	Резервуары Внутриплощадочные трубопроводы Прочие работы	19 3 8
	Итого	100


Таблица 33
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

НЕФТЕСБОРНЫЙ ПУНКТ

Характеристика

Резервуары по 400 м3, сепараторы (газоотделители), нефтеловушки, песколовки, обвязочный трубопровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НЕФТЕСБОРНОГО ПУНКТА, В ТЫС. РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 33

Производи- тельность установки,	Стоимость, в руб.	Удельные веса элементов, в процентах
в м3/сутки		наименование элементов	удельный вес
4000	111,9	Резервуары	50
5000	153,7	Водоотделители	27
		Насосная без оборудования	8,5
		Трубопроводы и арматура	6
		Нефтеловушка и песколовка	6
		Газоотделители	2,5
		Итого	100
Примечание. Стоимость приэстакадной площадка для нефтесборного пункта принимают по табл. 22.


Таблица 34
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ВОДООЧИСТНАЯ УСТАНОВКА

Характеристика

Постаменты металлические, фильтры, обвязочный трубопровод, емкость для воды.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВОДООЧИСТНОЙ УСТАНОВКИ, В ТЫС. РУБ., И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 34

		Удельные веса элементов, в процентах
Производительность установки, в м3/сутки	Стоимость, в руб.	наименование элементов	удельный вес
10000 16000	304,2 428,2	Очистные сооружения (фильтры) Насосная Резервуары Обвязка Итого	34 16 37 13 100


Таблица 35
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

Характеристика

Распределительная гребенка с арматурой на 12 и 24 скважины, обвязка, контрольно-измерительные приборы. Здание каркасное облегченной конструкции.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 35

	Стоимость,	Удельные веса элементов, в процентах
Наименование	в руб.	наименование элементов	удельный вес
Пункт на 12 скважин	21000	Гребенка с обвязочным трубопроводом	71
Пункт на 24 скважины	36220	КИП	12
		Здание	17
		Итого	100


Таблица 36
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

НЕФТЕПРОВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 168 мм,

ПРОЛОЖЕННЫЕ ПО ДНУ МОРЯ ПРИ ПОМОЩИ КИРЖИМА

Характеристика

Трубопровод на резьбовом соединении, уложенный на дно моря без траншей или намыва основания.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ТРУБОПРОВОДА, В РУБ.

Таблица 36

Трубопровод, проложенный в акватории морского промысла на расстоянии от базы или причала до 5 км

	Трубопроводы
	из насосно-компрессорных труб	из обсадных труб
Диаметр, в мм	50	76	89	1,4	168
Стоимость, руб.	3,8	4,4	5,7	6,9	11,3


Таблица 37
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

НЕФТЕПРОВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 168 мм,

ПРОЛОЖЕННЫЕ ПО ДНУ МОРЯ ПРИ ПОМОЩИ КИРЖИМА

Характеристика

Трубопровод на резьбовом соединении, уложенный на дно моря без траншей или намыва основания.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ТРУБОПРОВОДА, В РУБ.

Таблица 37

Трубопровод, проложенный в открытом море

	Трубопроводы
	из насосно-компрессорных труб	из обсадных труб
Диаметр, в мм	50	76	89	114	168
Стоимость, руб.	11,4	12,0	13,4	16,2	21,3


Таблица 38
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

НЕФТЕПРОВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ОТ 168 мм, ПРОЛОЖЕННЫЕ

ПО ДНУ МОРЯ ПРИ ПОМОЩИ КРАНОВО-МОНТАЖНОГО СУДНА

Характеристика

Стальной трубопровод с антикоррозийной изоляцией с чугунными или железобетонными утапливающими пригрузами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ТРУБОПРОВОДА, В РУБ.

Таблица 38

Диаметр, в мм	Стоимость, в руб.	Диаметр, в мм	Стоимость в руб.
168	18,4	377	70,8
219	39,8	426	79,4
325	58,1
Примечание. Толщины стенок труб усреднены.


Таблица 39
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В МОРЕ -6 КИЛОВОЛЬТ (ЛЭП—6 кв)

Характеристика

Свайное основание и опоры из стальных труб. Провод медный М-95.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1м ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ,

В РУБ., И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 39

	Удельные веса элементов, в процентах
Стоимость, в руб.	наименование элементов	удельный вес
26,4	Сваи Опоры Провода Прочие работы Итого	47 35 15 3 100


Таблица 40
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В МОРЕ — 33 кв

Характеристика

Свайное основание и опоры из стальных труб. Провод медный М-70.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ,

В РУБ., И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 40

	Удельные веса элементов, в процентах
Стоимость, в руб.	наименование элементов	удельный вес
23,6	Сваи Опоры Провода Прочие Итого	45 32 20 3 100


Таблица 41
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОРЕ

ДОМ ЖИЛОЙ ТИПА ОБЩЕЖИТИЯ НА МОРСКОМ НЕФТЕПРОМЫСЛЕ

Характеристика

Фундамент отсутствует, стены деревянные из щитов, покрытия щитовые, кровля железная, водопровод морской и питьевой воды, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 41

	Удельные веса элементов, в процентах
Стоимость, в руб.	наименование элементов	удельный вес
28,31	Стены и перегородки Перекрытия Полы Кровля Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие Итого	45 13 10 7 7 3 14 1 100


Вводные указания
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел содержит восстановительные стоимости магистральных нефтепродуктопроводов, зданий и сооружений при них.

К РАЗДЕЛУ I. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Восстановительная стоимость трубопроводов определена при прокладке их:

а) в обычных равнинных, холмистых и пустынных местностях (табл. 42);

б) в гористых местностях (табл. 43).

В стоимости по этим таблицам не включены участки трубопроводов при переходе через препятствие, стоимость которых следует определять по следующим таблицам:

а) переходы через болота, заболоченные и обводненные участки трассы (табл. 44);

б) переходы через водные преграды (реки, озера, каналы) (табл. 45);

в) воздушные переходы (табл. 46).

При переходе через болота без балластировки утяжеляющими грузами стоимость по табл. 44 необходимо умножить на коэффициенты: для трубопроводов диаметром до 500 мм — 0,9; для трубопроводов свыше 500 мм — 0,8.

В восстановительную стоимость по табл. 42—46 не включены затраты, которые следует определять по другим таблицам:

а) электрическая защита трубопроводов (стоимость которой принимать по табл. 47);

б) крепление берега водных преград (принимать по табл. 48);

в) колодцы линейные, береговые и отводные (принимать по табл. 61, 62, 63).

Установка задвижек высокого давления принята без стоимости задвижек, отнесенных к оборудованию, стоимость которого определяется по соответствующим ценникам.

К РАЗДЕЛУ 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

В разделе приведены (табл. 49—64) характеристики и восстановительные стоимости зданий и сооружений при магистральных трубопроводах.

Восстановительные стоимости как по I так и по 2 разделу второго отдела определены для II климатического района. При определении стоимости в других климатических районах следует применять поправочные коэффициенты:

	Поправочные коэффициенты по климатическим районам
	I	11	III	IV
Для магистральных трубопроводов	1,02	1,0	0,99	0,96
Для зданий и сооружений	1,05	1,0	0,95	0,86
ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛОМ II СБОРНИКА

Пример 1

Требуется определить восстановительную стоимость нефтепровода диаметром 500 мм общей протяженностью 125 км, находящегося в равнинной местности во II климатическом районе и 2 территориальном поясе, трубопровод пересекает реку шириной 0,28 км и болото протяженностью 12 км. Нефтепровод имеет 4 береговых и 68 линейных колодцев. Восстановительная стоимость нефтепровода определится в сумме:

40,96X(126-0,28-12)+180,42Х0,28+66,60Х2,19Х4+0,58Х68=

=4617,00+50,52+799,20+8,76+39,44=5514,44 тыс. руб.

где 40,96 — восстановительная стоимость 1 км нефтепровода по таблице 42 для 2-го территориального пояса, в тыс. руб.;

125— полная длина нефтепровода, в м;

180,42 — восстановительная стоимость 1 км перехода через реку по табл. 45 для 2-го территориального пояса, в тыс. руб.;

0,28— длина перехода через реку, в км;

66,60— восстановительная стоимость 2 км перехода через болото по табл. 44 для 2-го территориального пояса, в тыс. руб.;

12— длина перехода через болото, в км,

2,19 — восстановительная стоимость одного берегового колодца по табл. 62, в тыс. руб.;

4— количество береговых колодцев;

0,58 — восстановительная стоимость одного линейного колодца по табл. 61, в тыс. руб.;

68 — количество линейных колодцев;

4617,0 — восстановительная стоимость трубопровода без переходов через водные преграды, в тыс. руб.;

50,52 — восстановительная стоимость трубопровода через реку, в тыс. руб.;

799,20—восстановительная стоимость перехода трубопровода через болото, в тыс. руб.;

8,76 — восстановительная стоимость береговых колодцев, в тыс. руб.;

39,44 — восстановительная стоимость линейных колодцев, в тыс. руб.

Определение физического износа нефтепровода в денежном выражении.

По данным оценки на месте физический износ установлен: по нефтепроводу в равнинной местности 25%, переход через реку—30%, переход через болото—30%, береговые колодцы—35% и линейные колодцы—40 %

При этом физический износ в денежном выражении составит

(4617,00 Х 25)/ 100 + (50,52 Х 30)/ 100 + (799,20 Х 30)/ 100 + (8,76 Х 0,35)/ 100 + (39,44 х 40)/ 100=

=1154,25 + 15,16 + 239,76 + 3,07 + 15,78 = 1428,02 тыс. руб.

Пример 2

Определить восстановительную стоимость усадьбы путевого обходчика с одинарным брусчатым домом, расположенной в I климатическом районе и 2 территориальном поясе.

Восстановительная стоимость усадьбы обходчика определится в сумме 13,50 Х 1,05 = 14,18 тыс. руб.

где 13,50—восстановительная стоимость усадьбы для 2-го территориального пояса (по табл. 64), в тыс. руб.;

1,05 — поправочный коэффициент для II климатического района.

Определение физического износа усадьбы .в процентах и денежном выражении:

Наименование элементов	Удельный вес. в %	Износ, в %.	Общий процент износа усадьбы
Жилой дом	59	25	(5925)/ 100=14,75
Коровник	21	45	(2145)/ 100=9,45
Хозяйственный сарай	5	50	(550)/ 100=2,50
Колодец	8	50	(850)/ 100=4,00
Уборная	2	50	(250)/ 100=1,00
Ограждение и благоустройство	5	40	(540)/ 100=2,00
Итого	100	—	33,70
В целом физический износ усадьбы обходчика в денежном выражении составит

(14,18 х 33,7)/ 100=4,78 тыс. руб.


Таблица 42
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 1. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ПРОДУКТОПРОВОДЫ И НЕФТЕПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ В РАВНИННЫХ,

ХОЛМИСТЫХ И ПУСТЫННЫХ МЕСТНОСТЯХ

Характеристика

Планировка трассы, земляные работы, стальные трубопроводы с изоляцией, отводы, колена, установка задвижек, переходы через водные преграды до 10 м, переходы под железными и автомобильными дорогами с укладкой. Кожухов открытым способом или способом продавливания, гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и плотность.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 км ТРУБОПРОВОДА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 42

Территори- альные пояса	Диаметр, в мм
	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	:4,94	6,54	10,70	13,87	17,76	22,50	27,39	40,65	49,54	60,94	75,64	87,51	103,32
2	5,02	6,67	10,91	14,15	18,11	22,95	27,67	40,96	50,03	61,55	76,39	88,39	104,36
3	5,19	6,86	10,94	14,15	18,11	22,95	27,67	40,96	50,03	61,55	76,39	88,39	104,36
4	5,19	.6,86	10,94	14,15	18,11	22,95	27,67	40,96	50,03	61,55	76,39	8'8,39	104,36
5	5,48	7,26	11,88	14,70	18,82	23,85	28,77	42,59	52,2	63,37	78,66	91,01	107,46
6	5,54	7,32	11,98	14,98	19,18	24,30	29,03	42,98	52,51	63,99	79,43	91,89	108,49
7	5,73	7,58	12,41	15,25	19,53	24,75	29,30	43,39	53,01	64,60	80,18	92,76	109,53
8	6,02	7,97	13,05	16,10	20,60	26,10	30,40	45,01	54,39	66,42	82,44	95,39	112,62
9	6,32	8,37	13,69	16,36	20,95	26,55	30,94	45,82	55,98	67,04	83,20	96,26	113,66


Таблица 43
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 1. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ПРОДУКТОПРОВОДЫ И НЕФТЕПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ

В ГОРИСТОЙ МЕСТНОСТИ

Характеристика

Планировка трассы, земляные работы, стальные трубопроводы с изоляцией, отводы, колена, установка задвижек, переходы через водные преграды до 10 м, переходы через балки, овраги и селевые потоки, автомобильные и железные дороги с укладкой кожухов открытым способом или способом продавливания, гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и плотность.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 км ТРУБОПРОВОДА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 43

Территориальные пояса	Диаметр, в мм
	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	909	1000
1	5,75	7,42	11,88	15,16	19,22	23,87	29,21	42,66	51,83	64,84	80,05	94,07	110,29''
2	5,92	7,63	12,23	15,76	19,97	24,81	29,51	43,09	52,34	65,49	80,85	95,02	111,40
3	6,09	.8,06	12,59	16,20	20,53	25,51	29,79	43,51	52,85	66,12	81,64	95,94	112,48
4	6,09	8,06	12,59	16,20	20,53	25,51	29,79	43,51	52,85	66,12	81,64	95,94	112,48
5	6,55	8,45	13,58	18,12	22,99	28.56	30,96	44,38	54,93	68,70	84,83	99,69	116,88
6	6,61	8,52	13,70	18,43	23,37	29,04	31,25	44,80	55,45	69,36	85,63	100,63	117,98
7	6,83	8,81	14,13	18,73	23,76	29,51	31,53	45,23	55,96	70,02	86,43	101,56	119,08
8	7,18	9,26	14,84	19,65	24,91	30,95	32,70	47,77	58,00	71,94	88,82	104,39	122,39
9	7,53	9,71	15,55	19,94"	25,29	31,43	33,28	48,62	59,07	72,60	89,63	105,32	123,50


Таблица 44
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 1. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ БОЛОТА, ЗАБОЛОЧЕННЫЕ И ОБВОДНЕННЫЕ УЧАСТКИ

Характеристика

Земляные работы, стальные трубопроводы с изоляцией, балластировка утяжеляющими грузами, футеровка трубопровода рейками, испытание трубопровода на прочность и плотность.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 км ПЕРЕХОДА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 44

Территориальные пояса	Диаметр, в мм
	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	15,88	17,78	22,34	27,13	32,41	39,82	47,04	65,79	81,01	98,84	121,07	141,74	170,63
2	16,61	18,84	23,64	28,43	34,06	41,61	48,61	66,60	83,07	100,33	123,30	144,34	173,71
3	17,39	19,45	24,62	29,10	34,80	42,58	49,20	68,43	84,08	101,91	124,72	145,92	175,60
4	17,83	19,92	25,0	29,52	35,22	42,99	49,63	68,86	84,51	102,34	125,15	146,35	176,03
.5	19,07	21,16	26,92	31,33	37,47	45,81	52,26	73,38	90,23	108,82	133,06	155,82	187,45
6	20,05	22,17	27,96	32,63	38,85	47,29	54,07	74,83	91,60	110,41	134,64	157,75	189,59
7	21,20	23,59	29,33	33,95	40,39	49,11	55,82	76,13	93,18	111,98	136,62	159,57	191,61
8	22,49	25,01	31,04	35,86	42,51	51,59	58,0	79,94	98,02	114,92	139,91	163,39	196,08
9	23,80	26,43	32,72.	37,05	43,80	52.98.	59,51	81,78	100,02	116,47	141,74	165,24	198,19


Таблица 45
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 1. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ РУСЛА ВОДНЫХ ПРЕГРАД (РЕКИ, ОЗЕРА, КАНАЛЫ)

Характеристика

Земляные работы, стальные трубопроводы с изоляцией, футеровка по изоляции рейками, укладка трубопровода в подводную траншею с балластировкой утяжеляющими грузами, водолазное обследование, испытание на прочность и плотность, установка створных знаков.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 км ПЕРЕХОДА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 45

Террито- риальные пояса	Диаметр, в мм.
	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
А. При ширине зеркала воды от 10 до 30 м

1	30,66	33,21	39,87	47,86	74,39	85,50	101,31	150,78	186,02	215,13	250,20	306,08	362,46
2	32,46	35.11	42,17	51,05	79,33	91,24	107,32	160,22	197,84	225,26	261,92	320,40	379,18
3	34,26	37,11	44,57	53,99	83,82	96,30	112,48	167,11	206,25	235,24	273<59	334,73	395,81
4	34,26	37,Н	44,57	53,99	83,82	96,30	112,48	167,11	206,25	235,24	273.59	334,73	395,81
5	38,21	41,36	49,52	59,06	91,89	105,54	121,34	179,84	221,97	252,44	293,68	359,43	424,81
6	39,11	42,26	50,72	60,06	93,46	107,40	125,15	185,73	229,13	253,84	295,88	361,33	426,91
7	41,81	45,26	54,22	63,65	99,04	113,82	132,81	197,37	243,60	258,22	300,50	367,91	434,98
8	44,81	48,46	58,07	67,88	106,65	121,41	140,07	207,90	256,77	262,57	305,30	373,71	441,43
9	47,61	51,41	61,57	71,66	111,60	128,24	146,68	218,39	266,84	269,79	310,57	380,23	449,41
Б. При ширине зеркала воды от 31 до 100 м

1	67,36	69,71	75,27	82,36	113,09	128,40	142,31	189,08	226,52	253,83	289,80	334,38	386,86
2	71,36	73,81	79,67	87,95	120,73	137,13	150,72	200,82	240,84	265,86	303,52	350,20	404,78
3	75,36	78,01	84,17	92,89	127,52	144,70	157,98	209,51	251,25	247,74	317,06	365,83	422,61
4	75,36	78,01	84,17	92,89	127,52	144,70	157,98	209,51	251,25	247,74	317,06	365,83	422,61
5	84,11	86,96	93,82	101,86	139,89	158,72	170,54	225,79	270,57	298.14	340,38	392,83	453,61
6	86,11	88,96	96,02	103,46	142,16	161,50	175,95	233,23	279,43	299,94	342,38	395,03	456,01
7	92,11	95,26	102,72	109,85	150,94	171,32	187,41	247,97	292,70	309,02	348,00	401,81	46428
8	98,81	102,06	110,07	117,28	160,95	182,81	197,07	261,20	302,37	320,77	354,00	408,51	471,53
9	104,81	108,31	116,87	123,76	170,10	193,04	206,58	273,49	308,27	335,44	359,67	.415,23	479,71
В При ширине зеркала воды от 101 до 1500 м

1			64,27	71,36	98,89	113,20	127,11	169,88	204,32	232,53	267,97	308,18	361,06
2			68,07	76,15	105,53	120,93	134,62	180,42	217,34	243,56	280,49	322,60	377,68
3			71,87	80,49	111,52	127,60	141,08	188,31	226,75	254,34	293,06	337,03	394,31
4			71,87	80,49	111,52	127,60	141,08	188,31	226,75	254,34	293,06	337,03	394,31
5			80,02	88,26	122,29	139,94	152,34	202,74	243,97	272,94	314,55	361,83	423,11
6			81,92	89,66	124,36	142,30	157,15	209,43	251,93	274,54	316,25	363,83	425,31
7			87,62	95,15	131,94	150,92	167,31	222,57	267,10	279,92	321,66	370,41	433,28
8			93,97	101,48	140,65	161,01	175,87	234,50	276,17	290,07	326,97	376,31	439,83
9			99,67	107,16	148,60	170,14	184,38	246,29	281,99	302,14	332,44	382,83	447,71


Таблица 46
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 1. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ

Характеристика

Опоры сборные железобетонные, земляные работы, песчаная подушка под трубу, железобетонные подушки, стальные трубопроводы с укладкой по готовым опорам, противокоррозийная изоляция лаком за 2 раза, испытание на прочность и плотность.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 км ПЕРЕХОДА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 46

Террито- риальные пояса	Диаметр, в мм
	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	10,6	12,3	16,9	20,6	24,2	23,3	35,1	47,9	60,6	81,8	107,8	128,6	158,1
2	11,2	13,0	17,9	21,2	24,9	30,2	35,8	48,9	61,8	82,6	108,9	129,9	159,7
3	11,9	13,8	18,9	22,0	25,9	31,4	36,5	49,8	63,0	84,3	111,0	132,5	162,8
4	12,5	14,5	19,9	22,0	25,9	31,4	36,5	49,8	63,0	84,3	111,0	132,5	162,8
5	13,1	15,3	21,0	23,5	27,6	33,4	38,3	52,2	66,1	87,5	115,3	137,6	169,2
6	13,3	15,4	21,1	23,9	28,1	34,0	38,6	52,7	66,7	88,3	116,4	138,9	170,7
7	13,7	15,9	21,8	24,3	28,6	34,6	39,0	53,2	67,3	89,2	117,5	140,2	172,3
8	14,3	16,6	22,8	25,5	30,0	36,3	40,4	55,1	69,7	91,6	120,7	144,0	177,1
9	14,9	17,3	23,8	26,0	30,5	36,9	41,4	56,0	70,9	92,4	121,8	145,3	178,7


Таблица 47
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 1. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НА 1 км

ТРУБОПРОВОДОВ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 47

Территори- альные пояса	Типы защит	Территори- альные пояса	Типы защит
	протек- торная	поляри- зованная	катодная		протек- торная	поляри- зованная	катодная
1	0,87	0,72	0,52	6	0,98	0,81	0,65
2	0,88	0,75	0,55	7	0,99	0,83	0,67
3	0,90	0,75	0,56	8	1,12	0,91	0,76
4	0,90	0,76	0,58	9	1,20	0,92	0,80
5	0,96	0,79	0,62


Таблица 48
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 1. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГА ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ТРУБОПРОВОДОМ

Характеристика

Каменная наброска или мощение откосов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м2 УКРЕПЛЕНИЯ, В РУБ.

Таблица 48

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.	Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.
1	7,5	6	10,0
2	8,0	7	10,5
3	8,1	8	11,3
4	8,5	9	12,0
5	8,9


Таблица 49
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧЕЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты железобетонные, стены из асбоцементных плит по металлическим колоннам и кирпичные, перекрытие из асбоцементных панелей и сборных железобетонных панелей, кровля рулонная, заполнение дверных и оконных проемов деревянное и металлическое, полы керамические и цементные, внутренние сантехнические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 49

Террито- риальные пояса	Станции	Удельные веса отдельных конструктивных
	головная	промежу- точная	наливная	наименование конструктивных элементов	Станции головная  промежуточная  наливная
1	19,1	16,4	17,2	Фундаменты	20	24	27
2	20,2	17,4	18,2	Стены, перегородки	25	24	23
3	20,6	17,7	18,6	Перекрытие (покрытие)	13	12	12
4	21,6	18,5	19,4	Кровля	7	7	7
5	22,7	19,5	20,5	Полы	4	2	1
6	24,8	21,3	22,4	Проемы	4	3	3
7	26,7	23,0	24,1	Отделочные работы	5	3	2
8	28,7	24,6	25,8	Санитарно-технические устройства и электроосвещение	17	17	18
9	30,5	26,2	27,5	Прочие	5	6	7
				Итого	100	100	100


Таблица 50
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

ТРУБОПРОВОДЫ ВНЕШНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕКАЧЕЧНЫХ И

НАЛИВНЫХ СТАНЦИЙ

Характеристика

Земляные работы, трубопроводы, задвижки, арматура, противокоррозийная изоляция и колодцы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ТРУБОПРОВОДА, В РУБ.

Таблица 50

Террито- риальные пояса	Внешние технологические трубопроводы станций
	головной перекачечной	промежуточной перекачечной	наливной	совмещенной перекачечной и наливной
	Диаметры магистральных нефтепродуктопроводов, в мм
	до 400	свыше 400	до 400	свыше 400	до 400	свыше 400	до 400	свыше 400
1	28,4	25,8	27,1	52,9	16,0	30,8	22,1	41,8
2	23,9	26,1	27,6	53,4	16,3	31,1	22,5	42,2
3	.23,9	26,1	27,6	53,4	16,3	31,1	22,5	42,2
4	23,6	26,1	27,4	53,4	16,2	31,1	22,3	42,2
5	24,6	26,8	28,5	55,0	16,8	32,0	23,2	43,5
6	24,8	27,1	28,7	55,5	17,0	32,3	23,4	43,9
7	25,0	27,3	29,0	56,1	17,1	32,6	23,6	44,3
8	26,0	28,1	30,0	57,7	17,8	33,6	24,5	45,6
9	26,4	28,4	31,0	58,2	18,1	33,9	25,0	46,0


Таблица 51
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

ПЛОЩАДКА ПУСКА И ПРИЕМА СКРЕБКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ПЛОЩАДКУ, В РУБ.

Таблица 51

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость площадки, в руб.
	общая	площадка пуска и приема скребка (300 м2)	резервуар емкостью 1,0 м3	ограждение (120 м2)
1	2940	1390	300	1250
2	3120	1470	320	1330
3	3180	1500	320	1350
4	3320	1570	340	1410
5	3500	1650	360	1499
6	3820	1810	390	1630
7	4120	1950	420	1750
8	4410	2090	450	1880
9	4700	2220	480	2000


Таблица 52
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

ГРОЗОЗАЩИТА И ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ПЛОЩАДОК НАСОСНЫХ СТАНЦИИ

Характеристика

Земляные работы, электроды, щиты и перемычка заземления, молниеприемники из металлических труб.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ПЛОЩАДКУ

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 52

Территориальные	Восстановительная	Территориальные	Восстановительная
пояса	стоимость, в руб.	пояса	стоимость, в руб.
1	9,95	6	12,94
2	10,55	7	13,93
3	10,75	8	14,93
4	11,24	9	15,92
5	11,84


Таблица 53
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

БЛОК ПОДСОБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровля рубероидная, утеплитель из пенобетона, отопление, вентиляция, канализация, водопровод и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Таблица 53

Террито- риальные	Стоимость 1 м3 здания,	Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
пояса	в руб.	наименование конструктивных	удельный
		элементов	вес, в %
1	30,0	Фундаменты	8
2	31,8	Стены и перегородки	28
3	32,4	Перекрытия (покрытия)	13
4	33,9	Полы	8
5	35,7	Кровля	4
6	39,0	Проемы	12
7	42,0	Отделочные и прочие работы	9
8	45,0	Сантехнические работы и электроосвещение	18
9.	48,0
		Итого	100


Таблица 54
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ БЛОК

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия; сборные, бетонные, кровля рубероидная, утепление из пенобетона, отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 М3 ЗДАНИЯ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Таблица 54

Террито- риальные	Стоимость 1 м3 здания,	Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
пояса	в руб.	наименование конструктивных	удельный
		элементов	вес, в %
1	19,70	Фундаменты	7
2	20,9	Стены и перегородки	29
3	21,3	Перекрытия (покрытия)	14
4	22,3	Полы	7
5	23,4	Кровля	4
6	25,6	Проемы	12
7	27,6	Отделочные и прочие работы	8
8	29,6	Сантехнические работы и электроосвещение	19
9	31,5
		Итого	100


Таблица 55
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС (СЛУЖЕБНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ БЛОК)

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровля рубероидная, утепление из пенобетона, отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 55

Террито- риальные	Стоимость 1 м3 здания,	Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
пояса	в руб.	наименование конструктивных	удельный
		элементов	вес, в %
1	24,0	Фундаменты	7
2	25,4	Стены и перегородки	29
3	25,9	Перекрытия (покрытия)	14
4	27,1	Полы	7
5	28,6	Кровля	4
6	31,2	Проемы	12
7	33,6	Отделочные и прочие работы	8
8	36,0	Сантехнические работы и электроосвещение	19
9	38,4
		Итого	100


Таблица 56
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ С НАВЕСОМ, НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, столбы, перекрытия (покрытия) сборные железобетонные, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м3 ЗДАНИЯ СКЛАДА

И НА 1 м2 ПЛОЩАДИ НАВЕСА, В РУБ., И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА

ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 56

Террито- риальные	Здание, стоимость	Навес, стоимость 1 м2,	Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
пояса	1 м3, в руб.	в руб.	наименование конструктивных
			элементов
1	16,5	16,7	Фундаменты	10	20
2	17,5	17,7	Стены	28	5
3	17,8	18,0	Покрытие и кровля	30	50
4	18,6	18,9	Полы	20	20
5	19,6	19,9	Отделочные и прочие работы	10	8
6	21,5	21,7	Электроосвещение	2	2
7	23,1	23,4
8	24,8	25,1
9	26,4	26,7
			Итого	100	100


Таблица 57
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

СКЛАД ПЕНОПОРОШКА

Характеристика

Фундаменты, железобетонные ростверки по сваям, стены из кирпича, покрытие из сборных железобетонных плит, кровля рубероидная с утеплением пенобетоном, вентиляция и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 57

Террито- риальные	Стоимость 1 м3 здания,	Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
пояса	в руб.	наименование конструктивных	удельный
		элементов	вес, в %
1	24,1	Фундаменты	27
2	25,6	Стены	33
3	26,0	Перекрытия (покрытия)	16
4	27,2	Кровля	6
5	28,7	Отделочные работы	6
6	31,3	Прочие работы	8
7	33,7	Вентиляция и электроосвещение	4
8	36,2
9	38,6
		Итого	100


Таблица 58
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

СКЛАД МАСЛА ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ

Характеристика

Фундаменты железобетонные, ростверки по сваям, стены кирпичные, покрытия по металлическим фермам и прогонам из волнистых асбоцементных листов, ворота металлические, полы из бетонных сборных плит, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ЗДАНИЯ. В РУБ.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 58

Террито- риальные	Стоимость 1 м3 здания,	Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
пояса	в руб.	наименование конструктивных	удельный
		элементов	вес, в %
1	24,3	Фундаменты	8
2	25,8	Стены	9
3	26,2	Покрытия и кровля	25
4	27,5	Полы	32
5	28,9	Отделочные работы и прочие работы	24
6	31,6	Электроосвещение	2
7	34,0		2
8	36,5
9	38,9
		Итого	100


Таблица 59
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

ЭСТАКАДА ДЛЯ РЕМОНТА И МОЙКИ АВТОМАШИН

Характеристика

Столбы опор и приямок из кирпича.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ЭСТАКАДЫ В ТЫС. РУБ.

Таблица 59

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.	Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.
1	1,98	6	2,57
2	2,10	7	2,77
3	2,14	8	2,97
4	2,24	9	3,17
б	2,36


Таблица 60
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Характеристика

Устройство дорог, проездов, дорожек и площадок, ограждений территории из сборных железобетонных элементов, озеленение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 га ТЕРРИТОРИИ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 60

Территориальные	Восстановительная	Территориальные	Восстановительная
пояса	стоимость, в руб.	пояса	стоимость, в руб.
1	10,33	6	13,43
2	10,95	7	14,46
3	11,16	8	16,50
4	11,67	9	16,53
6	12,29


Таблица 61
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

КОЛОДЦЫ ЛИНЕЙНЫЕ

Характеристика

Земляные работы, стенки и днище из сборного железобетона, кирпича или бурового камня.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОЛОДЦА, В РУБ.

Таблица 61

Террито-	Круглые колодцы	Прямоугольные колодцы
риальные	материалы стен колодцев
пояса	сборные ж/б	кирпич	бут	сб. ж/б
	диаметр колодцев, в м	размер колодцев, в м
	1,0	1,25	1,50	1,50	2,5	2,5 х 3	2,5 х 2,5	3 х 3,5
	глубина колодцев, в м
	4	4	4	3	3,5	3	4	3
1	420	550	790	170	970	870	1110	820
2	460	580	840	180	1030	920	1180	870
3	450	590	850	180	1050	940	1200	890
4	470	620	890	190	1100	980	1250	930
5	500	650	940	200	1150	1040	1320	980
6	550	720	1030	220	1260	1180	1440	1070
7	590	770	1110	240	1360	1220	1550	1150
8	630	830	1190	260	1460	1310	1670	1230 .
9	670	880	1260	270	1550	1390	1780	1310


Таблица 62
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

КОЛОДЦЫ БЕРЕГОВЫЕ

Характеристика

Земляные работы, днище и стенки из сборного железобетона, кирпича или бутового камня.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КОЛОДЦА, В РУБ.

Таблица 62

Террито- риальные	Круглые колодцы	Прямоуголь- ные колодцы	Террито- риальные	Круглые колодцы	Прямоуголь- ные колодцы
пояса	материалы стен колодцев	пояса	материалы стен колодцев
	железобетон	кирпич	бут		железобетон	кирпич	бут
	диаметр колодцев 4 м, глубина 4 м	размер колодцев 4 х 4 х 4 м		диаметр колодцев 4 м, глубина 4 м	размер колодцев 4 х 4 х 4 м
1	2070/ 1600	2160/ 1700	2290/ 1820	6	2690/ 2080	2810/ 2210	2980/ 2370
2	2190/ 1700	2290/ 1800	2430/ 1930	7	2900/ 2240	3010/ 2380	3210/ 2550
3	2240/ 1730	2330/ 1840	2470/ 1970	8	3110/ 2400	3240/ 2550	3440/ 2730
4	2340/ 1810	2440/ 1920	2590/ 2060	9	3310/ 2560	3460/ 2720	3660/ 2910
5	2460/ 1900	2570/ 2020	2730/ 2170
Примечание. В числителе указана стоимость колодцев с отмосткой, в знаменателе - без отмостки.


Таблица 63
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

КОЛОДЦЫ ОТВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ

Характеристика

Земляные работы, днище и стенки из кирпича или сборного железобетона.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КОЛОДЦА ДИАМЕТРОМ 1,1 м, В РУБ.

Таблица 63

Террито-	Материал стен колодцев	Террито-	Материал стен колодцев
риальные	кирпич	железобетон	риальные	кирпич	железобетон
пояса	глубина колодцев, в м	пояса	глубина колодцев, в м
	2	2,5	2,5		2	2,5	2,5
1	123	185	185	6	160	241	241
2	130	196	196	7	172	259	259
3	133	200	200	8	185	278	278
4	139	209	209	9	197	296	296
5	146	220	220


Таблица 64
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ II. ТРАНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕПРОДУКТОВОДЫ)

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

УСАДЬБЫ ОБХОДЧИКА

Характеристика

Дом обходчика, коровник, хозяйственный саран, колодец, уборная, помойная яма, ограждения.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ УСАДЬБУ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 64

	Восстановительная стоимость усадьбы, в тыс. руб.
Территориаль- ные пояса	с рубленым домом	с брусчатым домом	с кирпичным домом	с брусчатым домом на две квартиры	с кирпичным домом на две квартиры
1	11,61	12,74	15,52	25,02	34,98
2	12,31	13,50	16,45	26,52	37,08
3	12,54	13,76	16,76	27,02	37,78
4	13,12	14,40	17,54	28,27	39,53
5	13,82	15,16	18,47	29,77	41,63
6	15,09	16,56	20,18	32,58	45,47
7	16,25	17,84	21,73	35,03	48,97
8	17,42	19,11	23,28	37,53	52,47
9	18,58	20,38	24,83	40,03	55,97
Удельные веса отдельных элементов, в процента

(к табл. 64}

Наименование конструктивных элементов	Удельные веса усадьбы, в процентах
	с рубленным домом	с брусчатым домом	с кирпичным домом	с брусчатым домом на две квартиры	с кирпичным домом на две квартиры
Жилой дом	55	59	66	59	70
Коровник	23	21	17	21	15
Хозяйственный сарай	5	5	4	5	4
Колодец	9	8	6	8	6
Уборная	2	2	2	2	1
Ограждение и благоустройство	6	5	5	5	4
Итого	100	100	100	100	100


Вводные указания
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Укрупненные показатели восстановительной стоимости нефтеперерабатывающей промышленности разработаны в 2-х частях.

Часть I. Комплексные восстановительные стоимости технологических установок и объектов общезаводского хозяйства состоит из 4-х разделов.

Восстановительные стоимости составлены на единицу укрупненного показателя:

Раздел 1. Установки технологические:

1. Установки технологические—на 1 установку;

2. Подогреватели трубчатые — на 1 подогреватель; на 1 млн. кал/час;

3. Трубопроводы установок технологические — на 1 установку.

Раздел 2. Резервуарные парки:

1. Резервуары вертикальные стальные (РВС), без подогревателей, с внутренними подогревателями и наруж-ными подогревателями (емкостью от 12 до 10000 м3)—на 1 резервуар;

2. Газгольдеры (мокрые), газометры и сферические резервуары—на 1 резервуар;

3. Горизонтальные емкости (лежаки) — на 1 емкость;

4. Изоляция резервуаров вертикальных стальных (РВС) — на 1 резервуар;

5. Антикоррозийное покрытие внутренних поверхностей, резервуаров вертикальных стальных (РВС) — на 1 резервуар;

6. Изоляция горизонтальных емкостей (лежаков) — на 1 емкость;

7. Трубопроводы резервуарных парков—на 1 резервуар;

8. Трубопроводы резервуарных парков — на 1 м трубопровода.

Раздел 3:

Общезаводские технологические трубопроводы, паропроводы и конденсатопроводы (на 1 га общей площади промышленной площадки завода в пределах ограждения).

Если нефтеперерабатывающий завод строится по очередям или предполагается частичная реконструкция с увеличением территории завода, данные показатели распространять только на ту часть территории (очереди) нефтеперерабатывающего завода, переоценка которой производится.

Раздел 4.

Железнодорожные эстакады для нефтепродуктов:

1. Железнодорожные эстакады для нефтепродуктов—на 1 м эстакады.

Состав работ, включенных в комплексные восстановительные стоимости

Установки технологические

В комплексную восстановительную стоимость технологических установок (табл. 65) включены:

все строительные и санитарно-технические работы;

внутреннее и наружное электроосвещение;

технологические металлоконструкции для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов трубчатые подогреватели.

В стоимость трубчатых подогревателей включены все строительные, обмуровочные и изоляционные работы, приобретение и монтаж каркаса, гарнитуры, змеевика, специнструмента и металлоконструкций.

В комплексную восстановительную стоимость технологических трубопроводов установок (табл. 66) включены:

трубопроводы наружные и внутри .зданий установок;

арматура;

фасонные части;

окраска.

В комплексную восстановительную стоимость не включены:

земляные работы;

фундаменты под стойки;

стойки;

лотки;

металлоконструкции трубопроводов.

Затраты на упомянутые работы учтены в восстановительных стоимостях технологических установок.

Резервуарные парки

В комплексные восстановительные стоимости резервуаров, вертикальных стальных (табл. 69—71) не включены:

трубопроводы;

изоляция резервуаров;

антикоррозийное покрытие внутренних поверхностей резервуаров.

Стоимость упомянутых работ принимать соответственно по табл. 74, 76 и 77.

В комплексную восстановительную стоимость горизонтальных емкостей (табл. 73) не включены:

трубопроводы;

изоляция емкостей.

Стоимость упомянутых работ принимать соответственно по табл. 74 и 78.

В комплексную восстановительную стоимость газгольдеров, газометров и сферических резервуаров (табл. 72) не включены трубопроводы, восстановительную стоимость которых следует принимать по табл. 74.

Общезаводские технологические трубопроводы, паропроводы и конденсатопроводы

В комплексную восстановительную стоимость (табл. 79) не включены технологические трубопроводы в пределах установок и резервуарных парков. Стоимости упомянутых работ учитываются отдельно, а территории, занимаемые установками и резервуарными парками, при исчислении стоимости общезаводских технологических трубопроводов из общей площади промышленной площадки нефтеперерабатывающего завода не вычитаются.

Железнодорожные эстакады для нефтепродуктов и все другие укрупненные показатели по комплексной оценке отдельных объектов общезаводского хозяйства включают стоимости работ, указанные в характеристиках таблиц.

Часть 2 Индивидуальные восстановительные стой-

Кроме комплексных укрупненных показателей восстановительной стоимости индивидуальные восстановительные стоимости, предназначенные для распределения стоимости:

технологических установок и объектов общезаводского хозяйства, отсутствующих в комплексных укрупненных показателях, путем набора соответствующих зданий и сооружений, входящих в состав технологических установок, а также объектов общезаводского хозяйства;

резервуарных парков при отклонении работ, указанных в характеристиках комплексных укрупненных показателей или с иным весом резервуаров, чем предусмотрено в комплексной оценке (см. таблицу весов резервуаров, принятых при составлении показателей — стр. 62).

Восстановительные стоимости объектов данного отдела определены для II климатического района.

При определении восстановительных стоимостей в других климатических районах следует принимать следующие поправочные коэффициенты:

Климатические районы	1	II	III	IV
Поправочные коэффициенты	1,05	1,00	0,95	0,86

Примечание. На стоимость технологических металлоконструкций установок и металлоконструкций резервуаров, а также на стоимость каркаса, гарнитуры, змеевика, специнструмента и металлоконструкций трубчатых подогревателей,. указанные поправочные коэффициенты начислять не следует.

Примеры пользования сборником

Пример 1. Здания

Определение восстановительной стоимости здания

Требуется определить восстановительную стоимость здания технологической насосной (без каркаса и фонаря) объемом 1000 м3, находящегося во 2 территориальном поясе и I климатическом районе.

При этом восстановительная стоимость здания технологической насосной составит

19,8 X I000 X I,05 == 20,8 тыс. руб.

где 19,8 — восстановительная стоимость 1 л3 здания насосной для 2-го территориального пояса (по табл. 84), в руб.;

1000—объем здания насосной, в л<3;

1,05 — поправочный коэффициент для I климатического района.

Определение процента износа отдельных конструктивных элементов издания в целом производят при помощи следующей таблицы:

Определение физического износа технологической насосной в процентах и денежном выражении

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктив-ных элементов, в % (см. стр. 100)	Износ кон-структивных элементов, в%	Общий процент износа здания
1	Фундаменты	16	0
2	Стены и перегородки	26	5	(26Х5):100=1,30
3	Перекрытия (покрытия) и кровля	16	5	(16Х5):100=0,8
4	Полы	4	20	(4Х20):100=0,8
5	Проемы	6	15	(6Х15):100=0,90
6	Отделочные работы	3	10	(3Х10):100=0,30
7	Внутренние санитарно-технические устройства	20	5	(20Х5):100=1,00
8	Внутреннее электроосвещение	5	20	(5Х20):100=1,00
9	Прочие	4	5	(4Х5):100=0,20
	Итого	100	—	6,30
При этом физический износ насосной в денежном выражении составит 20,8-0,063= 1,3 тыс. руб.

Пример 2. Технологические установки

Определение восстановительной стоимости технологической установки

Требуется определить восстановительную стоимость технологической установки № 12/2, находящейся во 2 территориальном поясе и I климатическом районе.

При этом восстановительная стоимость установки № 12/2 составит

(524,0  0,45) + (524,0  0,42  0,405) = 323,8 тыс. руб.

323,8  1,05 + (524,0—323,8) =540,2 тыс. руб.

где 524,0 — восстановительная стоимость технологической установки для 2 территориального пояса (по табл. 65) в тыс. руб.;

0,45 — удельный вес строительных и санитарно-технических работ по установке без трубчатого подогревателя и технологических металлоконструкций, в процентах [100—(42 + 13) = 45%, см. стр. 65];

0,42 — удельный вес трубчатого подогревателя, в процентах к общей стоимости установки (42%, см. стр. 65);

0,405 — удельный вес строительных работ по трубчатому подогревателю, в процентах (40,5%, см. стр. 82);

323,8— восстановительная стоимость строительных и санитарно-технических работ по установке, в тыс. руб.;

1,05—поправочный коэффициент для строительных и санитарно-технических работ по I климатическому району;

(524,0 --

323,8) — стоимость каркаса, гарнитуры, специнструмента и пр. по трубчатому подогревателю, а также металлоконструкций по установке (разница между оценочной стоимостью установки и стоимостью строительных и санитарно-технических работ по установке).

Методология определения физического износа в процентах и денежном выражении аналогична примеру 1 данного отдела,

Пример 3. Резервуары

Определение восстановительной стоимости резервуара

Требуется определить восстановительную стоимость резервуара вертикального стального (РВС) емкостью 5000 м3 без подогревателя, находящегося во 2 территориальном поясе и I климатическом районе.

При этом восстановительная стоимость резервуара составит

(34,7 Х 0,18 Х 1,05) + 34,7 Х 0,82 =35,1 тыс. руб.

где 34,7 - восстановительная стоимость резервуара для 2 территориального пояса (по табл. 69), в тыс. руб.;

0,18—удельный вес строительных работ в процентах (см. стр. 84);

1,05-поправочный коэффициент для строительных работ по I климатическому району;

0,82 - удельный вес металлоконструкции (резервуаров) и оборудования в процентах (82%, см. стр. 84).

Методология определения физического износа в процентах и денежном выражении аналогична примеру 1 данного отдела.

Пример 4. Общезаводские технологические трубопроводы

Определение восстановительной стоимости

Требуется определить восстановительную стоимость технологических трубопроводов (с учетом наличия 50% железобетонных лотков и 50% кирпичных лотков) нефтеперерабатывающего завода, находящегося в I климатическом районе и во 2-м территориальном поясе.

Общая площадь промышленной площадки нефтеперерабатывающего завода равна 400 га, включая территории, занимаемые технологическими установками и резервуарными парками.

При этом восстановительная стоимость общезаводских технологических трубопроводов составит

[(25,7 Х О,5)+(23,1 Х О,5)] Х 400 Х 1,05 = 10248 тыс. руб.

где 25,7 — восстановительная стоимость технологических трубопроводов с учетом наличия железобетонных лотков 2-го территориального пояса (по табл. 79), в тыс. руб.;

0,5 — удельный вес наличия железобетонных лотков в процентах (50%);

23,1 — восстановительная стоимость технологических трубопроводов с учетом наличия кирпичных лотков для 2 территориального пояса (по табл. 79), в тыс. руб.;

0,5 — удельный вес наличия кирпичных лотков в процентах (50%);

400 — общая площадь промышленной площадки нефтеперерабатывающего завода, в га, включая территории, занимаемые технологическими установками и резервуарными парками;

1,05- поправочный коэффициент для I климатического района.

Примечание. В соответствии с примечанием к табл. 79 территории, занимаемые технологическими установками и резервуарными парками при исчислении общезаводских технологических трубопроводов из общей площади 400 га не вычитаются.

Определение физического износа технологических трубопроводов,

в процентах денежном выражении

Определение процентов износа отдельных видов работ и трубопроводов в целом производят при помощи следующей таблицы:

№ п/п	Наименование видов работ	Удельные веса отдельных видов работ, в % (по табл. 79 с учетом латков)	Износ отдельных видов работ, в %	Общий процент износа трубопроводов
		железо-	кирпич-
		бетонных	ных
1	Строительные работы	40	40	10	(46+40)Х0,5Х10/100==4,3
2	Изоляционные работы	8	8	20	(8+8)ХО,5Х20/100= =1,6
3	Монтажные работы	46	52	10	(46+52)ХО,5Х10/100= =4,9
	Итого	100	100	-	10,8
В этой таблице 0,6 - удельный вес железобетонных и кирпичных лотков, в процентах (50%).

При этом .физический износ технологических трубопроводов в денежном выражении составит

10248 Х 0,108= 1106,8 тыс. руб.

Перечень технологических установок, принятых при составлении показателей

№ п/п	№ установок	Наименование технологических установок	Производитель-ность по сырью, в тыс., т/год
1	10/3	Электрообессоливающая (в 2 ступени)	750
2	10/6	Электрообессоливающая (с шаровым дегидратором)	2000
3	11-1	Атмосферно-вакуумная топливная	600
4	А-12/1	Атмосферно-вакуумная топливная	1000
5	12/2	Атмосферно-вакуумная масляная	600
6	16/2	Термический крекинг	375
7	16/3	Термический крекинг секция № 1	375
8	19/3	Битумная	250
9	22/1-1	Вторичная перегонка	960
10	21-10	Непрерывное коксование	300
11	22-1/2	Вторичная перегонка	250
12	22-3	Вторичная перегонка	750
13	25-4 (25-5)	Сернокислотное алкилирование	60
14	25-6	Сернокислотное алкилирование	90
15	29-1	Полимеризация газов	50
16	35-1	Технологические установки	—
17	35-2	Технологические установки	—
18	85-2-2	Технологические установки	—
19	35-3	Технологические установки	—
20	35-4	Технологические установки	—
21	36-1	Деасфальтизация	125
22	36-2	Деасфальтизация	250
23	37-1	Фенольная очистка	90
24	37-2	Фенольная очистка спецмасел	90
25	38-1	Плавление фенола	—
26	39-1	Депарафинизация масел	93
27	39-4	Глубокая депарафинизация	60
28	39-6	Глубокая депарафинизация	95
29	40-1	Производство парафина. Производительность 20 тыс. т/год	46
30	42-1	Контактная очистка масел	145
31	43-102	Каталитический крекинг с шариковым катализатором	250 (одна секция)
32	44	Вакуумная перегонка масел	120
33	44-3	Вакуумная перегонка масел	120
34	45-1	Газофракционирующая установка каталитического крекинга	110
35	57	Компаундирование масел	160
36	111	Этилосмесительная	900
37	Л-24-6	Гидроочистка	900
38	Л-35-7/300	Каталитический риформинг	300
39	Л-35-11/300	Каталитический риформинг	300
40	Л-35-11/600	Каталитический риформинг	600
41	ГК-3/1-1	Комбинированная установка	3000
42	Г-36-37/1	Комбинированная установка деасфальтизациии и селективной очистки	600
43	Г-24	Гидроочистка масел	360
44	Г-37	Селективная очистка масел	600
45	Г-39/40	Комбинированная установка депарафинизации и обезмасливания	480
46	Г-64	Депарафинизация дизельного топлива	500
47	ГФУ-1	Газофракционирующая установка	400
48	Г-45	Центральная газофракционирующая установка	600
49	19/6	Битумная установка	250
50	С. М.	Смешения масел	200
51	В. П. М.	Вакуумная перегонка мазута	940
ТАБЛИЦЫ ВЕСОВ

принятых при составлении показателей на резервуары, вертикальные стальные (РВС), газгольдеры (мокрые, без догрузки) газометры, сферические резервуары и горизонтальные емкости (лежаки)

1. РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (РВС) С УЧЕТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ

Емкость, в м3	Вес, в т	ЕМКОСТЬ, В М3	Вес, в т
12 19 36 60 100 200 300 400	1,33 1,73 2,44 3,33 5,55 8,48 10,60 12,10	700 1000 2000 3000 5000 7500 8300 10000	17,6 23,50 40,60 59,90 87,70 124,20 145,70 173,00
2. ГАЗГОЛЬДЕРЫ (МОКРЫЕ), ГАЗОМЕТРЫ И СФЕРИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ

Газгольдеры	Сферические резервуары
емкость, в м3	вес. в т	емкость,, в м3	вес, в т
1000 2400	62,0 122,0	600 (6 ат) 600 (2 ат)	69,2 34,8
6400	248,0
Вес газометров емкостью 6000 м3 равен 177,0 т.

3. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ (ЛЕЖАКИ)

Для пропана	Для бутана
емкость, в м3	вес, в т	емкость, в м3	вес, в т
25 50	13,8 25,8	50 100	11,4 20,2
100	45,6
Вес емкостей (100 м3) для легких фоакций бензина равен 15,3 т.


Таблица 65
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. УСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НИХ

УСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Характеристика

Покрытие площадки установки, здания с лотками, внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением, сооружения, трубчатые подогреватели, наружные санитарно-технические сети и электроосвещение, технологические металлоконструкции и прочие работы.

Комплексная восстановительная стоимость 1 установки, в тыс. руб.

Таблица 65

Террито- риальные	№ установок
пояса	10-3	10-6	11/1	12/2	22-1-1	22-1/2	22-3	35-2	35-3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	133,9	212,3	409,1	508,3	317,1	239,6	496,0	110,1	127,3
2	140,5	218,9	421,8	524,0	326,9	246,8	520,5	115,6	133,7
3	147,3	227,2	437,7	543,9	339,3	256,4	545,6	121,1	140,1
4	153,9	237,8	458,2	569,3	355,1	268,4	570,4	126,6	146,4
5	167,3	254,7	490,9	610,0	380,5	287,6	620,0	137,7	159,2
Продолжение табл. 65

Террито- риальные	№ установок
пояса	36-1	36-2	37-1	41	44-3	57	А-12/1М	15-2	15-3
	10	II	12	13	14	15	16	17	18
1	299,4	505,8	351,1	120,4	157,3	97,7	1085,1	732,2	758,8
2	308,6	520,9	362,0	124,1	162,2	102,5	1117,7	754,9	781,6
3	320,3	641,2	375,7	128,8	168,3	107,4	1161,1	783,5	811,9
4	335,3	566,5	393,2	134,8	176,2	112,3	1215,3	820,1	849,9
5	359,3	606,9	421,3	144,4	188,7	122,1	1302,2	878,7	910,6
Продолжение табл. 65

Террито- риальные	№ установок
пояса	21-10	29-1	35-4	35-2-2	35-4	37-2	42-1	45-1	43-102 (одна секция)
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1 2 3 4 5	895,8 923,5 958,5 1003,3 1075,0	181,1 186,7 193,8 202,8 217,3	853,8 879,4 913,6 956,2 1024,5	515,5 531,0 551,6 577,4 618,6	935,0 963,9 1000,5 1047,2 1122,0	384,4 396,3 411,3 430,5 461,3	430,5 443,8 460,6 482,2 516,6	466,6 489,9 513,2 536,6 583,2	647,5 666,9 692,8 725,2 777,0
Продолжение табл. 65

Террито- риальные	№ установок
пояса	111	19-3	25-4	25-6	38-1	39-1	39-4	39-6	40-1
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1 2 3 4 5	224,3 235,3 246,7 257,9 280,4	1245,6 1284,1 1332,8 1395,1 1494,7	550,9 578,0 605,9 633,5 688,6	718,8 740,4 790,7 826,6 898,5	25,9 27,2 28,5 29,8 32,4	589,3 618,4 648,2 677,7 736,6	793,0 832,1 872,3 911,9 991,2	621,1 652,0 683,5 714,6 776,7	634.8 637,0 720,2 753,0 818,5
Продолжение табл. 65

Террито- риальные	№ установок
пояса	Л-24-6	Л-35-7/300	Л-35-11/300	Л-35-11/600	ГК-3/1-1	Г-24	Г-36-37/1
	.37	38	39	40	41	42	43
1 2 3 4 5	13713,2 14206,9 14810,3 15495,9 16730,1	1143,3 1184,4 1234,7 1291,9 1394,8	1113,2 1153,3 1202,3 1257,9 1358,1	1421,6 1472,8 1535,3 1606,4 1734,4	2690,9 2774,1 2798,5 2960,0 3148,4	532,1 548,6 553,4 585,3 622,6	2172,9 2240,1 2259,8 2390,2 2542,3
Продолжение табл. 65

Террито- риальные	№ установок
пояса	Г-37	Г-39/40	Г-64	ГФУ-1	Г 45	19/6	С. М.	В. П. М.
	44	45	46	47	48	49	50	51
1 2 3 4 5	774,1 802,0 836,1 874,8 944,5	2596,2 2676,5 2700,0 2855,8 3037,6	1348,5 1397,0 1456,4 1523,8 1645,2	356,4 369,2 384,9 402,7 434,8	1936,6 1996,5 2014,1 2130,3 2265,8	419,7 434,8 453,3 474,3 512,0	147,2 151,8 153.1 161,9 172,2	672,0 692,8 698,9 739,2 786,2
Удельные веса отдельных зданий и сооружений, в процентах'

(к. табл. 65, графы 1-8)

№ п/п	Наименование зданий и сооружений	№ установок
		10-3	10-6	11/1	12/2	21-1-1	22-1/2	22-3	35-2
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	12	15	6	7	3	8	10	6
2	Здания с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) насосные	63	36	13	16	10	19	15	38
	б) будки с колодцем для диафрагмовых водомеров	—	3	1	—	—	1	—	1
	в) будки КИП и А	—	—	-—	-—	1	-—	1	—
3	Фундаменты и постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	11	28	9	10	8	18	14	25
4	Трубчатый подогреватель П-1	—	—	52	42	60	—	24	.—
5	Трубчатый подогреватель П-2	—	—	—	—	—	—	21	—
6	Трубчатый подогреватель П-1 и П-2	—	—	—	—	—	41	—	—
7	Наружные лотки	4	4	5	5	—	2	1	7,0
8	Наружные санитарно-технические сети	2	4	5	5	14	4	4	7
9	Наружное электроосвещение	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Технологические металлоконструкции для обслуживания аппаратуры оборудования и трубопроводов	6	2	7	13	3	6	8	15
11	Прочие	1	7	1	1	—	—	1	—
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100
Удельные веса отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к. табл. 65, графы 9-15)

№ п/п	Наименование зданий и сооружений	№ установок
		35-3	36-1	36-2	37-1	44	44-3	57
		9	10	11	12	13	14	15
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	8	5	17	6	6	10	2
2	Здания с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) насосные	45	19	17	15	21	27	74
	б)будки с колодцем для диафрагмовых водомеров	——	—	——	—	——	—	——
	в) будки КИП и А	—	—	1	1	—	—	—
3	Фундаменты и постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	24	16	19	8	6	8	4
4	Трубчатый подогреватель П-1	——	33	20	11	48	36	——
5	Трубчатый подогреватель П-2 и П-3	——	——	—	34	—	——	—
6	Наружные лотки	5	4	6	5	6	—	13
7	Наружные санитарно-техниче-ские сети	7	5	7	3	4	5	—
8	Наружное электроосвещение	1	1	1	1	1	1	—
9	Технологические металлоконструкции для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов	10	14	10	16	7	2	4
10	Прочие	—	3	2	—	1	11	3
	Итого	100	100	100	100	100	100	100
Удельные веса отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65, графы 16—23)

№ п/п	Наименование зданий и сооружений	№ установок
		А-12/1Т	15-2	5-3	21-10	29-1	35-1	5-2-2	35-4
		16	17	18	19	20	21	22	23
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	7	4	3	8	4	3	9	9
2	Здания с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) насосная технологическая	11	3		8	21	8	15	7
	б) насосная № 1			11	11
	в) насосная № 2	—	—	4	—	——	——
	г) насосная водяная				9
	д) будки для диафрагмовых водометров					1
	е) будки КИПиА						1
	ж) газоанализаторная								1
	з) компрессорная				6		16		11
	и) очистное отделение	3
	к) отстойник				5
	л) реакторный блок						22	16
	м) склад растворителя установки РОУ							6
3	Фундаменты и постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкций	17	5	7	16	15	9	10	10
4	Трубчатый подогреватель П-1	25	37	36	19	16		12	44
5	Трубчатый подогреватель П-2	15	21	—	-	-	28	17	44
6	Трубчатый подогреватель П-3			21	—	-	-	-	44
7	Трубчатый подогреватель П-4	-	-	-	-	-	-	-	44
8	Трубчатый подогреватель П-5
9	Наружные лотки	9	2	3	1	3	2	5	4
10	Наружные санитарно-технические	4	11	5	7	7	4	3	3
11	Наружное электроосвещение	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Технологические металлоконструкции для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов	8	5	8	18	8	9	19	8
13	Прочие работы			1	2	2	3	3	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100
Удельные веса отдельна зданий и сооружений, в процентах

(к. табл. 65, графы 24—28)

		№установок
№ п.п.	Наименование зданий и сооружений	37-2	42-1	45-1	43-102 (1 секция)	III
		24	25	26	27	28
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	11	4	9	6	13
2	Здания с лотками и внутренними санитарно-техническими  устройствами и электроосвещением:
	а) насосная технологическая	15	-	24	9	15
	б) насосная для откачки фе-нольных вод	1	-	-	-	-
	в) насосная холодильной установки	2	-	-	-	-
	г) будки КИП и А	-	-	-	-	-
	д) воздуходувки	-	-	-	7	-
	е) здание КИП	-	-	-	2	-
	ж) деаэраторная	-	-	-	5	-
	з) камера переключения	-	-	-	-	-
	и) компрессорная	-	-	21	-	-
	к) контактная очистка и глино-размольная	-	67	-	-	-
	л) санпропускник	-	-	-	-	29
	м) холодный склад д/бочек	-	-	-	-	34
3	Фундаменты и постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	19	5	29	10	1
4	Трубчатый подогреватель П-1	10	8	-	27	-
5	Трубчатый подогреватель П-2 и П-3	32	-	-	-	-
6	Наружные лотки	-	2	-	3	-
7	Наружные санитарно-технические сети	8	4	6	3	6
8	Наружное электроосвещение	1	1	-	1	-
9	Технологические металлоконструкции для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов	1	5	11	25	-
10	Прочие	-	4	-	2	2
	Итого	100	100	100	100	100
Удельные веса отдельных зданий и сооружений, в процентах .

(к табл. 65, графы 29—36)

		№ установок
№	Наименование зданий и	19-3	25-4	25-6	38-1	39-1	39-4	39-6	40-1
п/п	сооружений	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	3	16	10	15	4	5	3	6
2	Здания с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) насосная техно логическая	2	13	-	-	-	-	-	-
	б) насосная № 1 и № 2	-	-	12	-	-	-	-	-
	в) компрессорная	3	-	14	-	-	-	-	-
	г) контакторная установка	-	10	9	-	-	-	-	-
	д) главный корпус	-	-	-	-	31	30	30	22
	е) щелочное отделение	-	3	6	-	-	-	-	-
	ж) холодильное отделение	-	11	-	-	-	24	-	-
	з) здание кристаллизаторов	-	-	-	-	-	11	27	8
	и) здание кристаллизаторов и холодильного отделения	-	-	-	-	25	-	-	-
	к) здание перколяции и регенерации	-	-	-	-	-	-	-	22
	л) здание плавильной	-	-	-	55	-	-	-	-
	м) разливочная	43	-	-	-	-	-	-	16
	н) отстойник	-	7	7	-	-	-	-	-
	о) будка для диафрагмовых водомеров	-	-	1	-	-	-	-	-
	п) будка КИП и А	-	-	-	-	1	-	-	-
	Р) будка для оператора	-	-	-	10	-	-	-	-
	с) депо автопогрузчиков	3	-	-	-	-	-	-	-
	т) автовесы	1	-	-	-	-	-	-	-
	у) склад битума .	25	-	-	-	-	-	-	-
	ф) генераторная	-	-	-	-	1	-	-	-
3	Фундаменты и постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	2	16	19	3	12	15	23	12
4	Трубчатый подогреватель П-1	3	-	-	-	-	-	-	-
5	Наружные лотки	3	3	4	6	2	2	3	2
6	Наружные санитарно-технические сети	2	5	6	2	3	4	4	3
7	Наружное электроосвещение	-	1	1	-	1	-	1	-
8	Технологические металлоконструкции для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов	3	5	9	1	16	8	3	8
9	Прочие	8	10	2	8	4	1	7	1
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к. табл. 65, графа 37)

№		№ установки
п/н	Наименование зданий и сооружений	Л-24-6
		37
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	8
2	Здания с каналами ч внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) насосной сырья и продукции	6
	б) компрессорной	19
	в) отделения защелачивания	2
	г) пристройки к емкости	-
	д) щитового помещения	-
	е) будки КИП	-
3	Фундаменты, постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	9
4	Технологические металлоконструкции	1
5	Опоры под трубопроводы и стальные обслуживающие площадки	-
6	Трубчатые печи стабилизации	10
7	Трубчатые печи реакторного отделения	32
8	Дымовые трубы	4
9	Наружные сети водопровода и канализации	2
10	Наружное электроосвещение	1
11	Каналы и ниши	1
12	Подкрановая эстакада	-
13	Эстакада под трубопроводы	4
14	Кислотоупорное покрытие	1
15	Воздухозаборные трубы	-
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65, графа 38)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	Л-33-7/300
		38
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	9
2	Здание с лотками, и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) компрессорной	21
	б) насосной	7
3	Фундаменты и постаменты под аппаратуру, оборудование и- металлоконструкции	7
4	Воздухозаборные трубы, бетонные ограждения	1
5	Трубчатый подогреватель	35,0
6	Дымовая кирпичная труба 60 м	5
7	Наружные лотки, стойки, колодцы, каналы, опоры под трубопроводы	4
8	Наружные сети водопровода и канализации	3
9	Наружное электроосвещение	2
10	Технологические металлоконструкции для обслуживания аппаратов и трубопроводов (эстакада)	6
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65. графа 39)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	Л-35-11/300
		39
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	11
2	Здание с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) компрессорной	22
	б) хранения катализатора	-
	в) вакуум-насоса	-
	г) щитового помещения	1
	д) насосной отделения стабилизации и газофракционирования	4
	е) насосной отделения подачи сырья, очистки газа ж) будки КИП с колодцами	5
	ж) будки КИП с колодцами	-
3	Фундаменты и постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	11
4	Трубчатый подогреватель риформинга	33
5	Трубчатый подогреватель стабилизации (2 шт.)	9
6	Наружные санитарно-технические сети	2
7	Наружное электроосвещение	2
8	Технологические металлоконструкции для обслуживания аппаратуры и трубопроводов	2
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65, графа 40)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	Л-35-11/600
		40
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	5,0
2	Здание с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) компрессорной	9
	б) насосной сырья	5
	в) насосной очистки газа	5
	г) вакуумной насосной	1
3	Фундаменты, постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	6
4	Технологические металлоконструкции для обслуживания аппаратуры и трубопроводов	4
5	Трубчатый подогреватель П-1	51
6	Трубчатый подогреватель П-2	10
7	Наружные лотки	1
8	Наружные сети водопровода и канализации	2
9	Наружное электроосвещение	1
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65, графа 41)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	ГК-3/1-1
		41
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	6
2	Здание с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) трансформаторной подстанции	1
	б) машинного отделения лифта	-
	в) насосной - навеса	2
	г) будки КИА	-
	д) воздуходувок и турбокомпрессоров	12
	е) анализаторной	1
	ж) центрального помещения КиА	2
3	Фундаменты, постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	20
4	Трубчатый подогреватель П-1/1—П-7	24
5	Наружные лотки, стойки, колодцы	15
6	Наружные сети водопровода и канализации	5
7	Наружное электроосвещение	2
8	Технологические металлоконструкции обслуживания аппаратов и трубопроводов	9
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65, графа 42)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	Г-24
		42
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	5
2	Здание с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) производственное	22
	б) анализаторной	1
3	Фундаменты, постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	22
4	Трубчатый подогреватель П-1, П-2, П-3	23
5	Трубчатый подогреватель П-4	9
6	Общие работы печей (дымовая труба, борова)	4
7	Наружные лотки	6
8	Наружные сети водопровода	3
9	Наружное, электроосвещение	1
10	Технологические металлоконструкции для обслуживания аппаратуры и трубопроводов	3
11	Прочие	1
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к. табл. 65, графа 43)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	Г-36-37/1
		43
1	Устройство площадок установки с покрытием бетонными плитами	6
2	Здания с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) блока деасфальтизации и экстракции	7
	б) анализаторной блока регенерации растворителей	1
	в) газовой компрессорной	2
	г) горячей насосной	6
	д) холодной насосной и операторной	4
	е) насосной химочищенной поды	1
3	Постаменты и фундаменты на аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	12
4	Трубчатый подогреватель П-1	9
5	Трубчатый подогреватель П-2, П-3	6
6	Трубчатый подогреватель П-4	4
7	Трубчатый подогреватель П-5, П-8	4
8	Трубчатый подогреватель П-6	9
9	Трубчатый подогреватель П-7	7
10	Общие работы по блоку печей (газоходы, борова, дымовые трубы и т. п.)	7
11	Технологические металлоконструкции для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов	1
12	Наружные санитарно-технические сети	2
13	Наружное электроосвещение	-
14	Стойки, лотки, опоры и прочее	10
15	Прочие	2
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65, графа 44)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	Г-37
		44
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	6
2	Здание насосной с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением	21
3	Фундаменты, постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	7
4	Трубчатые печи П-1, П-2, П-3, П-4, П-б и П-6	46
5	Дымовая труба	2
6	Наружные лотки, стойки, колодцы	11
7	Наружные сети водопровода и канализации	2
8	Наружное электроосвещение	-
9	Технологические металлоконструкции для обслуживания аппаратов и трубопроводов	1
10	Прочие	-
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65, графа 45)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	Г-39/40
		45
1	Покрытие площадки .установки с земляными работами	8
2	Здания с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) главный корпус I	19
	б) главный корпус II	15
	в) компрессорная инертного газа	-
	г) блок колонн и теплообменника	-
	д) кристаллизаторов I	5
	е) кристаллизаторов II	5
	ж) холодильного отделения	9
3	Фундаменты, постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	12
4	Трубчатый подогреватель П-1	3
5	Трубчатый подогреватель П-2	7
6	Наружные лотки, стойки, опоры	16
7	Наружные сети водопровода и канализации	1
8	Наружное электроосвещение	-
9	Технологические металлоконструкции для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов	-
10	Прочие	1
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(К табл. 65, графа 46)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	Г-64
		46
1	Покрытие площадок установки бетонными плитами	6
2	Здания с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) блока депарафинизации с насосной	46
	б) трансформаторной подстанции № 2	1
3	Постаменты и фундаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	10
4	Трубчатый подогреватель П-1	6
5	Трубчатый подогреватель П-2	11
6	Трубчатый подогреватель П-3	6
7	Общие работы по блоку печей (газоходы, борова, дымовые трубы и т. д.)	3
8	Технологические металлоконструкции для обслуживания оборудования, аппаратуры и трубопроводов	2
9	Наружные санитарно-технические сети	1
10	Наружное электроосвещение	-
11	Стойки, лотки, опоры и т. д.	6
12	Сети водоснабжения	2
13	Прочие	-
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(К табл. 65, графа 47)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	ГФУ-1
		47
1	Покрытие площадки установки с земляными работами	15
2	Производственное здание с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением	17
3	Фундаменты, постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	38
4	Наружные лотки и железобетонные стойки под трубопроводы	21
5	Наружные сети водопровода и канализации	4
6	Наружное электроосвещение	5
7	Прочие	-
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружении, в процентах

(К табл. 65, графа 48)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	Г-45
		48
1	Покрытие площадок установок с земляными работами	6
2	Здания с внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением:
	а) производственное	4
	б) электроподстанции	2
3	Фундаменты и постаменты под аппаратуру, оборудование и металлоконструкции	39
4	Трубчатые подогреватели П-1, П-4, П-5	17
5	Трубчатые, подогреватели П-2, П-3	9
6	Общие работы по печам: борова, дымовая труба, металлоконструкции	9
7	Технологические металлоконструкции	7
8	Стойки, лотки	2
9	Электроосвещение наружное	2
10	Наружные, сети водопровода и канализации	-
11	Эстакады под трубопроводы	3
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(К табл. 65, графи 49)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	19/6
		49
1	Вертикальная планировка и мощение	9
2	Площадки, автоподъезды, жел. дороги	15
3	Здания с каналами и внутренними санитарно-техническими устройствами:
	а) насосной и компрессорной	23
	б) разливочной	3
	в) водомерный колодец с будкой	-
	г) навес	5
3	Фундаменты под оборудование, подпольные каналы и приямки и металлоконструкции	17
4	Наружные сети водопровода и канализации	4
5	Наружное электроосвещение	2
6	Каналы установки	6
7	Эстакады для налива битума	4
8	Дымовая труба	2
9	Прочие	10
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65, графа 50)

№		№ установки
п/п	Наименование зданий и сооружений	смешения масел (С. М.)
		50
1	Здание насосной с лотками ч внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением	66
2	Фундаменты и постамент под оборудование, аппаратуру и металлоконструкции	19
3	Наружные лотки, стойки, колодцы, опоры под трубопроводы	10
4	Наружное сети водопровода и канализации	5
	Итого	100
Удельный вес отдельных зданий и сооружений, в процентах

(к табл. 65, графа 51)

№ п/п	Наименование зданий и сооружений	Установка вакуумной перегонки мазута (В.П.М.)
		51
1	Покрытие площадки установки с земляными работами -	3
2	Здание подстанции с помещением КИП и А с лотками и внутренними санитарно-техническими устройствами и электроосвещением	3
3	Фундаменты и постамент под оборудование и аппаратуру и металлоконструкции	17
4	Трубчатый подогреватель П-1, П-2	62
5	Борова и дымовая труба	6
6	Наружные сети водопровода и канализации	1
7	Наружные лотки, стойки, колодцы, опоры под трубы	7
8	Наружное электроосвещение	-
9	Технологические металлоконструкции для обслуживания аппаратов и трубопроводов	1
10	Прочие	-
	Итого	100


Таблица 66
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. УСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НИХ

ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Характеристика

Трубопроводы наружные и внутри зданий, арматура, фасонные части, изоляция и окраска.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 УСТАНОВКУ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 66

	№ установки
Территориаль-	10/3	10/6	11/1	А-12-1Т	12-2	15-2	15/3 (1 секция)	19/3	22-1-1
ные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2 3 4 5	83,5 85,2 89,4 90,2 94,4	170,5 174,0 182,4 184,1 192,7	146,9 149,9 167,1 158,6 166,0	374,6 382,2 400,8 404,5 423,3	262,8 268,2 281,2 283,9 297,0	374,9 382,5 401,1 404,9 423,6	342,0 349,0 366,0 369,4 386,5	254,1 259,3 271,9 274,5 287,2	60,7 61,9 64,9 65,5 68,5
Продолжение табл. 66

	№ установки
Территориаль-	21-10	22-1/2	22-3	25-4	25-6	29-1	35-1	35-2	35-2-2
ные пояса	10	II	12	13	14	15	16	17	18
1 2 3 4 5	512,6 523,1 548,5 553,6 579,3	92,8 94,7 99,3 100,2 104,8	159,0 162,1 170,1 171,7 179,6	314,8 321,3 336,9 340,0 355,8	342,1 349,0 366,0 369,4 386,5	147,9 150,9 158,2 159,7 167,1	621,6 634,2 665,1 671,3 702,4	56,9 58,1 60,9 61,5 64,3	261,2 266,5 279,5 282,1 295,1
Продолжение табл. 66

	№ установок
Территориаль-	35-3	35-4	36-1	36-2	37-1	37-2	38-1	39-1	39-4
ные пояса	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1 2 3 4 5	30,6 31,3 32,8 33,1 34,6	785,7 801,7 840,7 848,6 887,9	175,6 179,2 187,9 189,9 198,4	361,2 368,6 386,5 390,1 408,2	198,8 202,9 212,7 214,7 224,7	178,0 181,7 190,5 192,3 201,2	2,4 2,4 2,5 2,6 2,7	334,0 340,8 357,4 360,7 377,4	499,6 509,9 534,6 539,6 564,6
Продолжение табл. 66

	М установок
Территориаль-	39-6	40-1	42-1	43-102 (1 секция)	44	44-3	45-1	67	111
ные пояса	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	440,1	246,5	45,8	371,6	29,1	52,5	352,5	32,4	15,0
2	449,2	251,6	46,7	379,2	29,7	53,6	359,7	33.0	15,3
3	470,9	263,8	49,0	397,7	31,1	56,2	377,1	34.7	16.1
4	475,3	266,3	49,4	401,4	31,4	56,7	380,7	35.0	16,0
5	497,3	278,6	51,7	420,0	32,9	59,3	398,3	36,6	17,0
Продолжение табл. 66

	№ установок
Территориаль-	Л-24-6	Л-35-7/300	Л-35-11/300	Л-35-11/600	ГК-3/1-1	Г-24	Г-36-37/1 ''
ные пояса	37	38	39	40	41	42	43
1	7245,5	524,5	529,3	566,6	2423,7	259,4	1205.0
2	7390,4	535,0	539,9	677,9	2473,2	264.7	1229,6
3	7752,7	561,2	566,4	606,3	2544,9	272,4	1265,3
4	7825,1	566,5	571,6	611,9	2569,1	275.0	1277,3
5	8187,4	592,7	598,1	640,3	2690,3	287,9	1337,6
Продолжение табл. 66

	№ установок
Территориаль-	Г-37	Г-39/10	Г-64	ГФУ-1	Г-45	19/6	С. М.	В. П. М.
ные пояса	44	45	46	47	48	49	50	51
1	309,4	2571,2	988,9	333,2	1320,4	258,1	66,0	340,9
2	315,6	2623,7	1008,7	339,8	1347,3	263,2	67,4	347,9
3	331,1	2699,8	1058,1	356,5	1386,4	276,1	69,3	357,9,
4	334,2	2725,5	1068,0	359,8	1399,6	278,7	70,0	361,4
5	349,7	2854,0	1117,5	376,5	1465,6	291,6	73,3	378,4


Таблица 67
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. УСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НИХ

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ

Характеристика

Земляные работы, железобетонные фундаменты под подогреватель и дымовую трубу, железобетонные борова, обмуровка печи, футеровка фундамента под трубу, боровов и металлической трубы, металлический каркас печи, гарнитура, специнструмент, металлоконструкции дымовой трубы и газоходов, изоляция и кровля подогревателя.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ПОДОГРЕВАТЕЛЯ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 67

Территориаль-	Тепловая мощность подогревателей, в млн. кал/час
ные пояса	1,7	4	6,5	8	10	16	20
1	39,4	70,9	121,7	155,6	183,2	272,8	274,8
2	40,2	72,3	124,2	158,7	186,9	278,3	280,3
3	42,5	74,4	127,8	163,4	192,4	286,4	288,5
4	43,4	77,9	133,9	171,1	201,6	300,1	302,3
5	45,3	81,5	140,0	178,9	210,7	313.7	316,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов подогревателей, в процентах

(к табл. 67)

№№	Наименование конструктивных	Тепловая мощность подогревателей, в млн. кал/час
п.п.	элементов	1,7	4	6,5	8	10	16	20
1	Фундамент под подогреватель	6	6	5	5	6	4	5
2	Борова	1	-	1	1	3	5	2
3	Воздуховоды	-	-	-	1	1	1	1
4	Фундамент под дымовую трубу	4	2	3	3	1	1	1
5	Обмуровка печи	27	28	26	30	24	25	24
6	Футеровка боровов			1	2	4	3	4
7	Футеровка фундамента под трубу	—	—	—	—	—	—	—
8	Футеровка металлической трубы	2	2	1	1	1	1	1
9	Кровля трубчатого подогревателя	1		1	—	—	—	—
	Итого строительных работ	41	38	38	43	40	40	38
10	Каркас	13	10	9	9	7	7	8
11	Гарнитура	27	38	40	34	45	45	47
12	Специнструмент	8	В	3	3	2	1	2
13	Металлоконструкции (дымовые трубы и газоходы)	8	7	8	10	5	6	4
14.	Изоляция	3	2	2	1	1	1	1
	Итого монтажных работ	59	62	62	67	60	60	62
	Всего	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 68
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. УСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НИХ

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ

Характеристика

Земляные работы, железобетонные фундаменты под подогреватель и дымовую трубу, железобетонные борова, обмуровка печи, футеровка фундамента под трубу, боровов и металлической трубы, металлический каркас печи, гарнитура, специнструмент, металлоконструкции дымовой трубы и газоходов, изоляция и кровля подогревателя.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 млн. кал/час, В ТЫС. РУБ.

Таблица 68

Территориаль-	Тепловая мощность подогревателей, в млн. кал/час
ные пояса	1,7	4	6,5	8	10	16	20
1	23,2	17,7	18,8	19,4	18,3	17,1	13,8
2	23,7	18,1	19,1	19,8	18,7	17,4	14,0
3	24,3	18,6	19,6	20,4	19,3	17,9	14,4
4	25,5	19,5	20,0	21,4	20,2	18,8	15,1
5	26,7	20,4	21,5	22,4	21,1	19,6	15,8


Таблица 69
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

РЕЗЕРВУАРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РВС (БЕЗ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ)

Характеристика

Земляные работы с обвалованием и благоустройство, фундаменты песчаные с отмосткой и сооружениями, резервуары с лестницами, окраска и оборудование.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 69

Териториаль	Резервуары емкостью, в куб. м
ные пояса	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5	1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8	1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4	2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9	3,9 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2	5,2 5,3 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 7,0	6,2 6,3 6,5 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,4	6,7 6,8 7,0 7,4 7,7 8,0 8,4 8,7 9,0	8,9 9,1 9,3 9,8 10,2 10,7 11,1 11,6 12,0	11,3 11,5 11,9 12,4 13,0 13,6 14,1 14,7 15,3	17,6 17,9 18,5 19,3 20,2 21,1 22,0 22,9 23,7	24,8 25,4 26,1 27,3 28,6 29,8 31,1 32,3 33,6	34,0 34,7 35,7 37,4 39,1 40,8 42,4 44,2 45,8	45,3 46,2 47,6 49,9 52,1 54,4 56,7 58,9 61,2	52,7 53,8 55,3 58,0 60,6 63,3 65,9 68,5 71,2	62,3 63,6 65,4 68,5 71,6 74,7 77,9 81,0 84,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

№	Наименование конструк-	Резервуары емкостью, в куб. м
п/п	тивных элементов	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	Земляные работы с обвалованием и благоустройство	-	-	-	-	9	8	9.	10	11	10	8	6	6	5	5	5
2	Фундаменты с сооружениями	24	21	18	16	15	13	13	12	11	10	10	10	10	11	11	11
3	Резервуары с лестницами	49	54	58	60	57	61	63	64	67	69	74	77	75	77	77	78
4	Окраска	2	2	2	2	2	2	.'2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Оборудование	25	23	22	22	17	16	13	12	9	9	6	5	7	5	5	4
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 70
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РВС (С ВНУТРЕННИМИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ)

Характеристика

Земляные работы с обвалованием и благоустройство, фундаменты песчаные с отмосткой и сооружениями, резервуары с лестницами, окраска, оборудование и внутренние подогреватели.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 70

Территориаль	Резервуары емкостью, в м3
ные пояса	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	1,8	2,0	2,4	2,9	4,6	6,0	7,3	7,9	10,5	13,6	20,5	29,0	38,7	50,7.	58,4	69.8
2	1,8	2,1	2,5	3,0	4,7	6,1	7,5	8,1	10,7	13,9	20,9	29,6	39,5	51,8	59,6	71,2
3	1,9	2,1	2,6	3,0	4,8	6,3	7,7	8,3	11,0	14,3	21,5	30,5	40,6	53,3	61,3	73,3
4	2,0	2,2	2,7	3,2	5,0	6,6	8,0	8,7	11,5	15,0	22,6	31,9	42,6	55,8	64,2	76,8
5	2,1	2,3	2,8	3,3	5,3	6,9	8,4	9,1	12,0	15,7	23,6	33,4 .	44,5	58,3	67,2	80,3
6	2,1	2,4	2,9-	3,5	5,5	7,2	8,8	9.5	12,6	16,4	24,6	34,8	46,4	60,9	70,1	83,8
7	2,2	2,5	3,0	3,6	5,7	7,5	9,1	9,9	13,1	17,1	25,6	36,3	48,4	63,4	73,0	87,3
8	2,3	2,6	3,2	3,8	5,9	7,8	9,5	10,3	13,6	17,7	26,6	37,7	50,3	65,9	75,9	90,8
9	2,4	2,7	.3,3	3.9	6,2	8.1	9,9	. 10,7	14,1	18,4	27,7	39,2	52,3	68,5	78,8	94,2


Таблица 71
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РВС (С НАРУЖНЫМИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ)

Характеристика

Земляные работы с обвалованием и благоустройство, фундаменты бутобетонные и утепляющая стенка из кирпича, булыжная отмостка и сооружения (приямок, лестницы па откосах, фундаменты под лестницы и колодцы), резервуары с лестницами, окраска, оборудование, наружные подогреватели и изоляция крыши резервуаров.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 71

Территориаль	Резервуары емкостью, в куб. м
ные пояса	100	200	300	400	700	1000
1	7,3	9,8	11,7	12,9	17,3	23,4
2	7,5	10,0	11,9	13,2	17,7	23,8
3	7,7	10,3	12,3	13,5	18,2	24,5
4	8,1	10,8	12,9	14,2	19,0	25,7
5	8,4	11,3	13,6	14,8	19,9	26,9
6	8,8	11,8	14,1	16,6	20,8	28,0
7	9,2	12,2	14,6	16,1	21,6	29,2
8	9,5	12,7	16,2	16,8	28,5	30,4
9	9,9	13,2	16,8	17,4	28,4	31,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 71)

№	Наименование конструктивных	Резервуары емкостью, в м3
п/п	элементов	100	200	300	400	700	1000
1	Земляные работы с обваловани-ем и благоустройство	5	4	4	5	6	5
2	Фундаменты и утепляющая стенка	34	35	35	35	36	38
3	Булыжная отмостка и сооружения	9	6	6	5	4	4
4	Резервуары с лестницами	30	32	34	33	34	33
5	Окраска	1	1	1	1	1	1
6	Оборудование	8	8	7	6	5	4
7	Наружные подогреватели воды	11	11	10	12	10	11
8	Изоляция крыши резервуаров	2	3	3	3	4	4
	Итого	100	100	100	100 '	100	100


Таблица 72
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ГАЗГОЛЬДЕРЫ (МОКРЫЕ), ГАЗОМЕТРЫ И РЕЗЕРВУАРЫ СФЕРИЧЕСКИЕ

Характеристика

Земляные работы и благоустройство, фундаменты; со всеми сооружениями, колодцы для газометра, резервуары с лестницами, окраска, оборудование, отопление и электроосвещение газгольдеров, догрузка газгольдеров.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 72

	Газгольдеры	Газометры	Резервуары сферические
	емкость, в куб. м
Территориаль					600
ные пояса	1000	2400	6400	6000	давление, в ат
					6	2
1 2	50,6 51,7	87,6 89,4	150,3 153,3	78,9 80,5	37,1 37,9	21,8 22,2
3	53,2	92,0	157,8	82,9	39.0	22,9
4	55,7	96,3	165,3	86,8	40,9	24,0
5 6	58,2 60,7	100,7 105,1	172,8 180,3	90,8 94,7	42,7 44,6	25,1 26,2
7 8	63,3 65,8	109,5 113,9	187,8 195,3	98,7 102,4	46,4 48,3	27,2 28,3
9	68,3	118,3	202,9	106,6	50,1	29,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 72)

		Газгольдеры	Газометры	Резервуары сферические
№	Наименование конструктивных	емкость, в куб. м
п.п.	элементов					600
		1000	2400	6400	6000	давление, в ат
						6	2
1	Земляные работы и благоустройство	2	2	2	3	2	4
2	Фундаменты со всеми сооружениями	42	49	40 •	15	7	15
3	Колодцы для газометра	-	-	-	1	-	-.
4 5 6	Резервуары с лестницами Окраска Оборудование	52 1 -	46 1 -	54 1 -	76 2 3	84 1 6	73 2 6
7	Отопление резервуара и приямка газгольдеров	1	1	1	-	-	-
8	Электроосвещение газгольдеров	1	1	1	-	-	-
9	Догрузка газгольдеров	1	-	1	-	-	-
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 73
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ЕМКОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (ЛЕЖАКИ)

Характеристика

Земляные работы и благоустройство, оградительные стенки, фундаменты и опоры железобетонные, емкости (лежаки), окраска, оборудование, металлические опоры под емкости, лестницы и площадки, коллекторы и металлические навесы от солнечных лучей для пропановых емкостей.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ЕМКОСТИ, В ТЫС. РУБ.

Таблица 73

	Для пропана	Для бутана	Для легких фракций бензина
Территориаль-	емкость, в куб. м
ные пояса	25	50	100	50	100	100
1 2 3 4 5	8,1 8,3 8,5 8,9 9,3	12,6 12,9 13,2 13,9 14,5	17,4 17,8 18,3 19,2 20,1	8,3 8,4 8,7 9,1 9,5	11,7 12,0 12,3 12,9 13,5	10,3 10,5 10,9 11,4 11,9
6	9,7	15,1	20.9	9,9	14,1	12,4
7	10,1	15,7	21,8	10,3	14 7	12,9
8	10,5	16,4	22,7	10,7	15,2	13,4
9	10,9	17,0	23,6	11,1	15,8	14,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 73)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Для пропана	Для бутана	Для бензина
		23	60	100	50	100	100
1	Земляные работы и благоустройство	2	1	1	2	2	2
2	Оградительные стенки	4	3	3	5	4	5
3	Фундаменты под лестницы и металлоконструкции	1	1	1	1	1	1
4	Фундаменты и опоры железобетонные	8	10	12	16	15	17
б	Емкости (лежаки)	54	61	62	46	52	47
6	Окраска	1	1	1	1	1	1
7	Оборудование	15	10	7	15	10	12
8	Металлические опоры под емкости	4	4	4	7	7	8
9	Лестницы и площадки	4	4	5	6	7	6
10	Коллекторы	1	1	1	1.	1	1
11	Металлические навесы от солнечных лучей	6	4	3	-	-	-
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 74
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ТРУБОПРОВОДЫ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ

Характеристика

Земляные работы, лотки, ниши, фундаменты под металлоконструкции и стойки, стойки трубопроводов, канализация парка, технологические трубопроводы, изоляция и окраска трубопроводов.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 74

Территори- альные пояса	Резервуары	Горизонтальные (лежаки) резервуа- ры сферический	Газо- метры
	емкость, в куб. м
	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	8300	50	100	600	6000
1	2,0	2,4	3,2	2,4	2,4	3,6	3,1	4,7	6,9	5,4	6,7	2,0	2,4	3,8	7,0
2	2,0	2,5	3,2	2,4	2,5	3,7	3,2	5,0	7.0	5,5	6,9	2,1	2,5	3,9	7,2
3	2,1	2,6	3,4	2,5	2,6	3,9	3,3	5,0	7,4	5,8	7,2	2.2	2,6	4,0	7,5
4	2,1	2,7	3,5	2,6	2,7	4,0	3,4	5,2	7,6	5,9	7,4	2,2	2,7	4,2	7,7
5	2,3	2,8	3,7	2,8	2,8	4,2	3,6	5,5	8,0	6,3	7,8	2,4	2.8	4,4	8,1
6	2,3	2,9	3,8	2,8	2,9	4,3	3,7	5,6	8,2	6,4	8,0	2,4	2,9	4,5	8,4
7	2,4	3,0	3,9	2,9	3,0	4,5	3,8	5,8	8,5	6,7	8,4	2,5	3,0	4,7	8,7
8	2,7	3,3	4,3	3,2	3,3	5,0	4,2	6,4	9,4	7,3	9,2	2,8	3,3	5,1	9,6
9	2,8	3,4	4,4	3,3	3.4	5,1	4,3	6,6	9,7	7,6	9,4	2,8	3,4	5,3	9.8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 74)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Строительные работы	34
2	Трубопроводы	66
	Итого	100


Таблица 75
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ТРУБОПРОВОДЫ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ

Характеристика

Земляные работы, лотки, ниши, фундаменты под металлоконструкции и стойки, стойки трубопроводов, канализация парка, технологические трубопроводы, изоляция и окраска трубопроводов.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ТРУБОПРОВОДА, В РУБ.

Таблица 75

Террито- риаль- ные пояса	Резервуары вертикальные стальные (РВС) емкостью, в я3	Горизон тальные емкости объе- мом, в м3	Резервуар сферический емкостью, в куб. м	Газо- метр емкос- тью, в м3
	60 и 100	200	300	400	700	1000	2000 и 3000	5000	8300	50	100	600	6000
1	8,5	8,7	11,3	11,7	18,3	17,9	19,4	15,1	22,3	20,1	17,5	22,1	16,9
2	8,7	8,8	11,6	12,0	18,7	18,3	19,8	15,4	22,7	20,5	17,9	22,6	17,3
3	9,1	9,2	12,1	12,5	19,5	19,1	20,8	16,2	23,8	21,5	18,7	23,7	18,2
4	9,4	9,5	12,4	12,9	20,1	19,7	.21,3	16,6	24,0	22,1	19,3	24,3	18,6
5	9,9	10,0	13,1	13,6	21,2	20,8	22,6	17,6	25,9	23,2	20,2	25,7	19,7
6	10,1	10,3	13,5	13,9	22,0	21,3	23,1	18,0	26,5	23,9	20,8	26,4	20,1
7	10,6	10.7	14,0	14,4	23,4	22,1	24,1	18,7	27,6	24,9	21,6	27,5	21,0
8	11,6	11,8	15,4	16,0	24,9	24,3	26,4	20,7	30,3	27,4	23,8	30,1	23,0
9	12,0	12,1	15,8	16,4	25,6	25,0	27,1	21,2	31,2	28,1	24.5	30,9	23,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 75)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1 2	Строительные работы Трубопроводы	34 66
	Итого	100


Таблица 76
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ (РВС)

Характеристика

Цоколь из красного кирпича, гидроизоляционный слой по цоколю, изоляция шлаковатными матами, штукатурка асбоцементным раствором, крепления изоляции.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 76

Территориаль	Резервуары емкостью, в куб. м
ные пояса	12	19	38	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3001	6000
1	0.2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,4	1,5	1,5	2.2	2,8	4,5	5,9	7,4
2	0,3	0,3	0,4	0,7	1,0	1,5	1,6	1.6	2,3	3,0	4.7	6,2	7.8
3	0,3	0,3	0.4	0,7	1,0	1.6	1.7	1,7	2,4	3.1	4,9	6,5	8,2
4	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0	1,6	1,8	1,8	2,5	3,3	5,2	6,8	8,6
5	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,8	1,9	1,9	2,8	3.5	5,6	7,3	9,3
6	0,3	0,4	0,5	0,9	1,2	1,8	2,0	2,0	2,9	3,7	5,8	7.6	9,7
7	0,3	0,4	0,6	0,9	1,3	2,0	2,1	2,1	3.1	4,0	6,3	8,2	10,4
8	0,4	0,5	0,6	1,0	1,3	2.1	2,3	2,3	3,3	4,3	6,7	8,8	11,1
9	0.4	0,6	0,6	1,1	1,4	2,3	2.4	2,4	3,5	4.5	7,2	9.4	11,9


Таблица 77
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ

Характеристика

Днище и нижний пояс резервуара торкретируются по металлической сетке; кровля, стропила и все остальные пояса резервуара покрываются перхлорвиниловым лаком.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 77

Территори-	Резервуары емкостью, в м3
альные пояса	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000
1	1,8	3,0	3,6	4,0	6,2	8,1	12,8	18,5	23,8
2	1,9	3,1	3,8	4,2	6,5	8,5	13,4	19,4	24,9
3	2,0	3,3	4,0	4,4	6,9	8,9	14,0	20,4	26,1
4	2,0	3,4	4,2	4,6	7,2	9,3	14,7	21,3	27,3
5	2,2	3,7	4,5	5,0	7,8	10,1	16,0	23,2	29,3
6	2,3	3,9	4,7	5,1	8,1	10.5	16,6	24,1	30,9
7	2,5	4,1	6,1	5,6	8,8	11,4	17,9	25,9	33,3
8	2,7	4,4	5,5	6,0	9,4	12,2	19,2	27,8	35,6
9	2,8	4,7	5,8	6,3	10,0	13,0	20,4	29,7	38,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 77)

№	Наименование конструктивных	Резервуары емкостью, в д3
п.п.	элементов	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000
1	Торкретирование	24	20	22	20	20	19	19	19	21
2	Покрытие перхлорвиниловым лаком	76	80	78	80	80	81	81	81	79
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 78
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ

ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ И ИЗОЛЯЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ (ЛЕЖАКОВ)

Характеристика

Изоляция шлаковатными матами, штукатурка асбоцементным раствором, крепление изоляции.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА ИЛИ ЛЕЖАКА, В ТЫС. РУБ.

Таблица 78

Территори- альные	Изоляция крыш резервуаров вертикальных стальных	Изоляция емкостей горизонтальных (лежаков)
пояса	резервуары и лежаки емкостью, в куб. м
	100	200	300	400	700	1000	25	50	100
1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,7	0,8	0,5	0,7	1,0
2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,7	0,9	0,5	0,7	1,0
3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,7	0,9	0,5	0,7	1,1
4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,8	0,9	0,5	0,8	1,1
5	0,2	0,3	0,5	0,5	0,9	1,0	0,6	0,8	1,2
6	0,2	0,3	0,5	0,5	0,9	1,1	0,6	0,9	1,3
7	0,2	0,4	0,5	0,5	0,9	1,2	0,6	0,9	1,4
8	0,2	0,4	0,6	0,6	1,0	1,2	0,7	1,0	1,5
9	0,3	0,4	0,6	0,6	1,1	1,3	0,7	1,0	1,6


Таблица 79
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ, ПАРОПРОВОДЫ И КОНДЕНСАТОПРОВОДЫ ОБЩЕЗАВОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Характеристика

Земляные работы, фундаменты под стойки, стойки железобетонные и металлические, лотки железобетонные и кирпичные, ниши, колодцы, трубопроводы, арматура и фасонные части, изоляция, окраска и другие работы, связанные с укладкой трубопроводов.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 га ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ЗАВОДА, в тыс. руб.

Таблица 79

Территориаль-	Технологические трубопроводы	Паропроводы и
ные пояса	с учетом железобетонных лотков	с учетом кирпичных лотков	конденсато- проводы
1	24,9	22,4	11,8
2	25,7	23,1	12,2
3	27,1	24,4	12,9
4	27,9	25,1	13,2
5	29,9	26,8	14,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов и видов работ, в процентах

(к табл. 79)

		Технологические трубопроводы
№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	с учетом железобетонных лотков	с учетом кирпичных лотков	Паропроводы и конденсатопроводы
1 2	Строительные работы Изоляционные работы	46 8	40 8	23 19
3	Монтажные работы	46	52	58
	Итого	100	100	100
Примечание. В указанную восстановительную стоимость не включена стоимость технологических трубопроводов в пределах установок и парков.


Таблица 80
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 4

ЭСТАКАДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ (НАЛИВНЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАЛЕРЕЙНОГО ТИПА И ДР.) ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика

Покрытие площадки железобетонное, лотки, несущие конструкции эстакады из железобетона и металлоконструкций, несущие конструкции шатра при эстакаде для налива масел металлические с обшивкой асбофанерой, укладка железнодорожного пути на длину эстакады по готовому основанию, технологические трубопроводы, металлоконструкции трубопроводов, изоляция, окраска, водопровод, канализация и электроосвещение.

КОМПЛЕКСНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I м ЭСТАКАДЫ, в тыс. руб.

Таблица 80

Террито-	Железобетонные	Металлические	Стояковая односторонняя
риальные	эстакады наливные для нефтепродуктов	железобетонная
пояса	темных	светлых	масел	темных	светлых	масел	сливо-наливная эстакада
1	1,3	1,2	2,0	1,3	1,2	2,1	0,5
2	1,3	1,2	2,1	1,3	1,2	2,2	0,5
3	1,4	1,3	2,2	1,3	1,3	2,2	0,5
4	1,4	1,3	2,3	1,4	1,3	2,3	0,5
5	1,5	1,4	2,4	1,5	1,4	2,4	0,6
6	1,6	1,4	2.5	1,5	1,4	2,5	0,6
7	1,6	1,4	2,6	1,6	1,4	2,6	0.6
8	1,7	1,6	2,8	1,7	1,6	2,8	0.6
9	1,9	1,7	3,0	1,8	1,7	2,9	0,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 80)

		Железобетонные	Металлические	Стояковая односторонняя
№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	эстакады наливные для нефтепродуктов	железобетонная сливо-наливная
		темных	светлых	масел	темных	светлых	масел	эстакада
1	Железнодорожный путь	4	4	2	4	4	2	5
2	Покрытие площадки, лотки и сооружение эстакады	42	46	38	27	25	26	60
3	Металлоконструкции эстакады	-	-	8	17	23	23	-
4	Технологические трубопроводы, изоляция и окраска	46	38	45	46	37	43	23
5	Мелкие металлоконструкции (крепления)	4	3	3	2	2	2	6
6	Водопровод и канализация	1	4	1	1	4	1	3
7	Электроосвещение и заземление	3	5	3	3	5	3	3
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 81
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и железобетонные, стены кирпичные (для здания главного корпуса объемом 13100 м3 кирпичные с металлическим каркасом); перекрытия железобетонные, покрытия сборные железобетонные по металлическим фермам (для зданий разливочной битумной установки - покрытие сборное железобетонное); кровля рулонная, полы цементные, бетонные, метлахские и асфальтовые; заполнения оконных и дверных проемов деревянные; металлические лестницы и площадки, фонарь, отмостка и крыльца; внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м  ЗДАНИЯ, в руб.

Таблица 81

Территори- альные пояса	Главный корпус объемом, куб. м	Контактная очистка и глино- размольная	Разливочная битумной установки	Здание перколяции и регенерации	Здание кри сталлизато- ров и холо дильного	Разливочная парафина со складом гото- вой продук-
	9900	13100				отделения	ции
1	15,0	13,9	9,8	7,0	15,0	12,1	10,2
2	15,8	14,6	10,3	7,8	15,8	12,7	10,7
3	16,5	15,3	10,7	7,7	16,5	13.3	11,1
4	17,2	16,0	11,3	8,1	17,2	13,9	11,7
5	18,7	17,3	12,2	8,8	18,7	15,1	12,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 81)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Главный корпус объемом, в куб. м	Контакт- ная очи- стка и гли- номоль-	Разливоч- ная вакуумная установка	Здание перколя- ции и ре- генерации	Здание криталлиза торов и холодильно го отделения	Разливоч-ная парафина со складом готовой продукции
		9900	13100	ная
1	Фундаменты	9	17	20	12	14	12	25
2	Стены и перегородки	25	33	28	25	34	46	22
3	Перекрытия (покрытия) и кровля	33	21	22	37	21	17	24
4	Полы	3	2	8	15	2	4	9
5	Проемы	5	3	5	5	5	5	6
6	Отделочные работы	3	2	2	1	4	3	2
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	15	17	10	4	13	12	10
8	Прочие	7	5	5	1	7	1	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 82
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЦЕХИ КАТАЛИЗАТОРНОЙ ФАБРИКИ

1. Здание цеха 43-205 объемом 21 600 м3 с металлическим каркасом.

2. Здание цеха 43-204 объемом 38 000 м3 с железобетонным каркасом.

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и железобетонные, стены из кирпича, каркас металлический (для цеха 43-205) и железобетонный фундамент (для цеха 43-204), перекрытие железобетонное, кровельное покрытие железобетонное, кровля рулонная, полы асфальтовые, цементные и дощатые, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, лестницы, бункера, металлоконструкции, отмостка и крыльца, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м  ЗДАНИЯ, в руб.

Таблица 82

	Цехи
Территориаль-	43-205	43-204
ные
пояса	объем здания, в куб. м
	21600	38000
1	16,0	11,4
2	16,8	12,0
3	17,6	12,5
4	18,3	13,1
5	19,9	14,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 82)

Л	Наименование конструктивных элементов	Цех 43-205 объемом 21600 куб. м	Цех 43-204 объемом 38000 куб м
1	Фундаменты	17	10
2	Стены и перегородки	32	29
а	Перекрытия (покрытия) и кровли	23	35
4	Полы	3	2
5	Проемы	8	11
6	.Отделочные работы	2	3
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8	9
8	Прочие	7	1
	Итого	100	100


Таблица 83
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ (БЕЗ КАРКАСА С ФОНАРЕМ)

Характеристика здания

Фундаменты ленточные бутобетонные, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные и из метлахских плиток, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, крыльца и отмостка, фонарь, металлическая площадка с лестницами, внутренние санитарно-техническпе устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, в руб.

Таблица 83

Территориаль-	Объемы зданий, в куб. м, до
ные пояса	700	800	1200	1500	2000	3500	7000
1	28,3	25,3	22,8	20,1	17,6	16,8	14,9
2	29,7	26,5	23,9	21,0	18,4	17,6	15,5
3	31,2	27,8	25,2	22,1	19,4	18,4	16,4
4	32,6	29,2	26,3	23,1	20,2	19,3	17,1
5	35,5	31,6	28,6	25,2	22,0	21,0	18,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 83)

№	Наименование конструктивных	Объемы зданий, в куб. м, до
п/п	элементов	700	800	120В	1500	2000	3500	7000
1	Фундаменты	13	17	13	13	14	13	13
2	Стены и перегородки	23	17	24	20	22	23	24
3	Перекрытия (покрытия) и кровли	10	10	13	18	17	17	13
4	Полы	2	2	6	3	4	4	4
5	Проемы	3	3	4	2	4	3	3
6	Отделочные работы	4	3	3	3	4	3	4
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	21	26	25	26	25	29	21
8	Прочие	24	22	12	15	10	8	18
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 84
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ (БЕЗ КАРКАСА И БЕЗ ФОНАРЯ)

Характеристика здания

Фундаменты ленточные бутобетонные, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные из метлахских плиток, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, крыльца и отмостки, лестницы с площадкой, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, в руб.

Таблица 84

Территориаль-	Объемы зданий, в куб м
ные пояса	150	200	800	800	1000	1500	2000
1	31,2	26,4	25,0	21,3	18,8	17,1	16,5
2	32,7	27,6	26,3	22,4	19,8	17,9	17,3
3	34,4	29,0	27,5	23,5	20,8	18,7	18,2
4	35,9	30,4	28,7	24,5	21,7	19,7	19,0
5	39,1	33,0	31,2	26,7	23,5	21,3	20,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к. табл. 84)

№	Наименование конструктивных	Объемы зданий, в куб. м
п/п	элементов	150	200	500	800	1000	. 1500	2000
1	Фундаменты	19	17	13	15	16	20	16
2	Стены и перегородки	28	29	33	25	26	25	31
3	Перекрытия (покрытия) и кровли	9	10	11	15	16	17	16
4	Полы	2	3	3	4	4	3	3
5	Проемы	4	4	7	3	6	4	5
6	Отделочные работы	3	4	5	5	3	2	4
7	Внутренние санитарио-технические устройства и электроосвещение	33	28	26	30	25	26	23
8	Прочие	2	5	2	3	4	3	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 85
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ (С КАРКАСОМ И ФОНАРЕМ. С КАРКАСОМ БЕЗ ФОНАРЯ)

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные и крупноблочные со сборными железобетонными колоннами, перекрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы цементные и из метлахских плиток, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, крыльца и отмостка, металлическая площадка с лестницами, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, в руб.

Таблица 85

Территориаль-	Объемы зданий, в куб. м
ные пояса	с железобетонным каркасом и фонарем	с железобетонным каркасом без фонаря
	1500	2000	6000	3500
1	24,8	20,1	18,7	21,5
2	26,0	21,0	19,7	22,6
3	27,2	22,1	20,6	23,7
4	28,5	23,1	21,5	24,6
5	30,9	25,2	23,4	26,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах .

(к табл. 85)

№	Наименование конструктивных	Объемы зданий, в куб. м
п/п	элементов	1500	2000	6000	3500
1	Фундаменты	13	13	14	9
2	Стены и перегородки	31	20	27	26
3	Перекрытия (покрытия) и кровля	16	18	13	27
4	Полы	4	3	4	5
5	Проемы	3	2	2	3
6	Отделочные работы	2	3	2	4
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	21	26	20	24
8	Прочие	10	15	18	2
	Итого	100	100	100	100


Таблица 86
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НАСОСНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ И ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕЗ ФОНАРЯ

Характеристика здания

Фундаменты ленточные бутобетонные, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные и из метлахских плиток, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, крыльца и отмостка, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, в руб.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 86

Территориаль- ные пояса	Стоимость(объем здания 1200 куб м)	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	22,4	Фундаменты	18
2 3	23,5 24,6	Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) и кровли	25 12
4	25,7	Полы	4
5	28,1	Проемы	6
		Отделочные работы	5
		Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	27
		Прочие	3
		Итого	100


Таблица 87
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КОМПРЕССОРНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ С ФОНАРЕМ

Объем здания 5650 куб. м.

Характеристика здания

Тип I - фундаменты бутобетонные и железобетонные, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные, из метлахских плиток, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, фонарь, .крыльца и отмостка, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Тип II - то же, но фундаменты и каркас здания из сборных железобетонных элементов, стены из кирпичных блоков.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, в руб.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 87

Территориаль-	Стоимость		Удельный вес
ные	типы зданий	Наименование конструктивных	типы зданий
пояса	I	II	элементов	I	II
1	12,6	14,9	Фундаменты	19	18
2 3	13,2 13,8	15,5 16,4	Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) и кровли	26 16	35 14
4	14,4	17,1	Полы	4	3
5	15,7	18,6	Проемы	6	5
			Отделочные работы	4	3
			Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8	7
			Прочие	17	15
			Итого	100	100


Таблица 88
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КОНДЕНСАТНЫЕ ПЕРЕКАЧЕЧНЫЕ СТАНЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты ленточные бутобетонные, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, металлические лестницы и площадки. крыльцо и отмостка, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1куб. м ЗДАНИЯ, в руб.

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 88

	Стоимость		Удельный вес
Территори- альные	объем здании, в куб. м, до	Наименование конструктивных элементов	объем зданий, в куб. м, до
пояса	200	550		200	550
1	40,4	18,2	Фундаменты	34	29
2	42,5	19,0	Стены и перегородки	18	24
3	44,4	19,9	Перекрытия (покрытия) и кровли	6	17
4	46,5	20,9	Полы	2	3
5	50,6	22,7	Проемы	7	5
			Отделочные работы	4	4
			Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	22	10
			Прочие	7	8
			Итого	100	100


Таблица 89
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

БУДКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИКИ

Характеристика здания

Фундаменты ленточные, бутобетонные, стены кирпичные,, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, крыльца и отмостка, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, в руб.

Таблица 89

	Объемы зданий, в куб. м
Территориаль-	21	32	34
ные	Среда
пояса	взрыво- опасная	нормальная	взрыво- опасная	нормальная	взрыво- опасная	нормальная
1	56,8	44,6	46,5	38,4	52,8	43,7
2	59,5	40,8	48,8	40,3	55,4	45,9
3	62,4	49,0	51,2	42,2	58,0	48,1
4	65,3	51,3	53,5	44,1	60,8	50,3
5	71,0	55,7	58,2	48,0	66,0	54,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к. табл. 89)

		Объемы зданий, в куб. м
		21	32	34
№	Наименование конструктивных	Среда
п/п	элементов	взрыво- опасная	нормаль ная	взрыво- опасная	нормаль ная	взрыво- опасная	нормаль ная
1	Фундаменты	30	26	21	25	20	24
2	Стены и перегородки	34	44	35	43	36	43
3	Перекрытия и кровля	7	9	9	11	10	12
4	Полы	1	2	2	2	2	3
5	Проемы	4	5	5	7	4	5
6	Отделочные работы	2	2	2	2	2	2
7	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	27	6	22	5	22	6
8	Прочие	5	6	4	5	4	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 90
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КОЛОДЕЦ С БУДКОЙ ДЛЯ ДИАФРАГМОВЫХ НАСОСОВ

Характеристика

1. Колодец кирпичный, основание бетонное, перекрытие железобетонное.

2. Будка кирпичная, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КОЛОДЦА С БУДКОЙ, в руб.

Таблица 90

Территориальные пояса	1	2	3	4	5
Стоимость, в руб.	1152	1209	1268	1324	144)
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 90)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Колодец с будкой	88
2	Санитарно-технические устройства	10
3	Электроосвещение	2
	Итого	100


Таблица 91
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОМЕЩЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫЕ

Характеристика

Тип I - прямоугольное, тип II - полукруглое, тип III - круглое. Фундаменты бетонные, стены кирпичные (в помещениях типа III добавляется металлический каркас, в помещениях типа I и II перекрытия железобетонные и кирпич, уложенный плашмя по перекрытиям, полы цементные).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ПОМЕЩЕНИЕ, в руб.

Таблица 91

Территориаль-	Типы помещений
ные пояса	I	II	III
1	158	143	553
2	166	150	580
3	175	157	608
4	183	165	637
5	198	179	692
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 91)

№	Наименование конструктивных	Типы помещений
п/п	элементов	I	II	III
1	Фундаменты	17	16	8
2	Стены	60	58	14
3	Перекрытие	22	25	-
4	Полы	1	1	-
5	Прочие	-	-	78
	Итого ...	100	100	100


Таблица 92
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ФУНДАМЕНТЫ ПОД АППАРАТУРУ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Характеристика сооружений

Тип I. Песчаная подушка с бетонной ограждающей стенкой с приямком и укладкой сборных железобетонных плит по песчаной подушке.

Тип II. Бетонные фундаменты в форме столбов, связанные железобетонной балкой.

Тип III. Бетонный кольцевой фундамент с засыпкой песком.

Тип IV. Железобетонный кольцевой фундамент с засыпкой песком.

Тип V. Железобетонный фундамент в форме постамента (сборные железобетонные башмаки, стойки и ригели).

Тип V1. Железобетонный фундамент под аппарат в форме постамента, из монолитного железобетона с учетом металлоконструкций лестницы и ограждения.

Тип VII. То же, без учета металлоконструкции лестницы и ограждения.

Тип VIII. Бетонный и бутобетонный фундамент.

Тип IX. Железобетонный фундамент.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ на 1 куб. м ФУНДАМЕНТА, в руб.

Таблица 92

Территориаль-	Типы фундаментов
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1 2 3 4 5 6 7 8 9	72,2 75,8 79,5 83,1 90,2 94,6 101,1 108,4 115,5	74,0 77,7 81,4 85,1 92,5 96,1 103,5 111,0 118,4	51,4 54,5 57,1 59,7 64,8 67,4 72,6 77,8 82,9	71,9 75,5 79,6 82,6 89,9 93,5 100,7 107,9 115,1	112,1 117,6 123,3 128,8 140,1 145,8 156,9 163,2 179,3	111,8 117,3 122,9 128,6 139,7 145,3 156,5 167,8 178,9	79,5 83,5 87,5 91,4 99,4 103,3 111,2 119,2 127,2	43,5 45,7 47,9 49,9 54,3 56,5 60,8 65,2 69,6	54,6 57,3 60,1 62,8 68,2 71,0 76,5 82,0 87,3


Таблица 93
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СТЕНКИ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ

Характеристика

Тип 1. Фундаменты бутовые, стены кирпичные.

Тип II. Фундаменты и стены кирпичные.

Тип III. Фундаменты и стены бетонные.

Тип IV. Фундаменты и стены из сборных бетонных блоков.

Тип V. Фундаменты из сборных бетонных блоков, стены из сборных железобетонных блоков.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м КЛАДКИ СТЕН И ФУНДАМЕНТА, в руб.

Таблица 93

Территориаль-	Типы стенок
пояса	I	II	III	IV	V
1 2 3 4 5 6 7 8 9	38,2 40,2 42,1 44,0 47,9 49,6 53,5 57,3 61,2	42,1 44,1 46,3 48,4 52,7 64,7 58,9 63,1 67,4	44,1 46,3 49,2 50,7 55,1 57,3 61,7 66,3 70,7	59,7 62,6 65,6 68,6 74,7 77,6 83,6 89,5 95,4	72,3 75,9 79,6 83,2 90,5 94,1 101,2 108,5 115,8


Таблица 94
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛОТКИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Характеристика

Тип I. Лотки кирпичные. Днище бетонное армированное и неармированное, стенки кирпичные, перекрытие рифленой сталью.

Тип II. Лотки бетонные. Днище бетонное армированное и неармированное, стенки бетонные, перекрытие рифленой сталью.

Тип III. Лотки из кирпича, пропитанные пеком на пековой мастике. Подготовка под лотки из пенобетона, днище и стенки из красного кирпича, пропитанного пеком на пековой мастике, перекрытие рифленой сталью.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, в руб..

Таблица 94

	Типы лотков
Территориаль-	I	II	I	II	III
ные	Основание лотков
пояса	бетонное армированное	бетонное неармированное	из пенобетона
1 2	29,4 30,9	29,2 30,5	28,2 29 6	27,9 29,3	111,0 116,5
3 4 5 6	32,3 33,8 36,9 38,2	32,0 33,6 36,4 38,0	31,1 32,5 35,2 36,7	30,7 32,0 34,9 36,3	122,1 127,6 138,9 144,4
7	41,3	40,8	39,5	39,1	155,4
8	44,1	43,7	42,4	41,9	166,4
9	47,0	46,6	45,1	44,7	177,4


Таблица 95
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КАНАЛЫ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ НЕПРОХОДНЫЕ БЕТОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Характеристика

Земляные работы, днище из сборных бетонных плит, стенки из сборных бетонных блоков, перекрытие из сборных железобетонных плит.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м КАНАЛА, в руб.

Таблица 95

Территори- альные	Ширина канала, в м	Территори- альные	Ширина канала, в м
пояса	0,8	1,2	пояса	0,8	1,2
1 2 3 4	36,4 38,2 40,2 41,9	45,4 47,6 49,9 52,3	6 7 8 9	47,4 51,0 54,7 58,3	59,0 63,5 68,1 72,6
5	45,5	56,8


Таблица 96
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛОТКИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ И ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

Характеристика

Тип I. Односекционные бетонные. Днища железобетонные, стенки бетонные, перекрытие одинарными сборными железобетонными плитами.

Тип II. Односекционные бетонные. Днища железобетонные, стенки бетонные, перекрытие сборными внутренними плитами из теплового бетона и наружными плитами из сборного железобетона.

Тип III. Односекционные железобетонные. Характеристику см. тип II, но стенки железобетонные.

Тип IV. Двухсекционные бетонные. Характеристику см. тип. II.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЛОТКА, в руб..

Таблица 96

	Односекционные	Двухсекционные
Территори-	Типы лотков
альные	I	II	III	IV
пояса	Ширина, в м
	0.8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	1,4 + 0,8	1,4 + 1,4
1	37,0	38,8	44,0	51,6	56,1	62,8	94,1	102,0
2	38,8	40,7	46,2	54,0	58,9	66,0	98,7	107,1
3	40,7	42,6	48.4	56,8	61,7	69,2	103,4	112,2
4	42,5	44,6	50,6	59,3	64,5	72,3	108,2	117,3
5	46,2	48,5	55.0	64,5	70,1	78,5	.117,6	127,6
6	48,1	50,5	57,2	67,1	72,8	81,7	122,2	132,7
7	61,8	64,3	61,6	72,2	78,5	88,0	131,7	143,0
8	55,6	58,2	66,0	77,4	84,2	94,3	141,6	152,6
9	59,1	62,0	70,4	82,5	89,8	100,5	149,9	163,6


Таблица 97
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ И ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

Характеристика

Земляные работы, днище бетонное, стенки сборные железобетонные, перекрытие из сборных железобетонных плит, утепленных снизу пенобетоном.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЛОТКА, в руб.

Таблица 97

Территориаль-	Односекционные	Двухсекционные
ные	Ширина, в м
пояса	0.8	1,2	1,6	1,2 + 0,8	1,2 + 1,2	1,6 + 1,6	1,6 + 2
1	48,8	57,2	69,3	94,3	103,8	123,1	129,4
2	51,3	60,0	72,7	99,0	108,9	129,1	135,7
3	53,8	63,0	76,2	103,8	114,3	135,4	143,0
4	61,9	65,7	79,8	108,6	119,4	141,6	148,5
5	67,2	71,5	86,6	118,0	129,8	154,0	162,3
6	69,9	74,4	90,1	122,7	135,0	159,5	167,8
7	75,2	80,0	97,1	132,0	145,8	171,9	181,5
8	80,7	85,8	104,0	141,6	155,4	184,3	193,9
9	86,1	91,6	110,8	151,3	166,4	196,6	207,6


Таблица 98
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛОТКИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ И ДВУХСЕКЦИОННЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Земляные работы, днище бетонное, стены кирпичные, перекрытие из сборных железобетонных плит, утепленных снизу пенобетоном.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЛОТКА, в руб.

Таблица 98

Территориаль-	Односекционные	Двух секционные	Территориаль-	Односекционные	Двух секционные
ные пояса	Ширина лотков, в м	ные пояса	Ширина лотков, в м
	1,6	1,6 + 1,6		1,6	1,6 + 1,6
1	61.1	108,9	6	79,3	141,6
2	64,1	114,3	7	85,5	152,6
3	67,1	119,8	8	91,6	163,6
4	70,3	125,3	9	97,6	174,6
5	76,3	136,1


Таблица 99
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛОТКИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ И ДВУХСЕКЦИОННЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ДВОЙНЫМИ ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ

Характеристика

Земляные работы, днище бетонное, стенки кирпичные, перекрытие внутренними плитами из теплого бетона и наружными плитами из сборного железобетона.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м, в руб.

Таблица 99

	Односекционные	Двухсекционные
Территориаль-	Ширина, в м
ные	0,8	1,2	1,2 + 1,2	1,4+1,4
пояса	Глубина, в м
	1	1	1.6	1,6
1	43,6	49,4	114,1	117,7
2	45,8	51,8	119,8	123,5
3	48,0	54,3	125.5	129,5
4	50,2	56,8	131,3	135.3
5	54,5	61,7	143,0	147,1
6	56,7	64,2	148,5	152,3
7	61,1	69,2	159,5	165,0
8	65,5	74,1	168,8	176,0
9	69,7	78,9	182,9	188,4


Таблица 100
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НИШИ КОМПЕНСАТОРНЫЕ

Характеристика

Земляные работы, днище бетонное, стенки кирпичные, перекрытие железобетонное.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 НИШИ (ТИПА ОТ Т-50 ДО Т-500) И 1 м2 НИШИ

(ДЛЯ НИШ ВСЕХ ТИПОВ), В РУБ.

Таблица 100

	Площади ниш, в кв. м
Территори-	7	12	15	22	31	41	45	60	1
альные	Типы ниш	Ниши всех
пояса	Т-50	Т-100	Т-150	Т-200	Т-300	Т-350	Т-400	Т-500	типов
1 2 3 4 5 6 7 8 9	185,6 195,3 203,5 213,1 232,0 242,0 269,9 279,1 297,0	343,8 360,3 378,1 396,0 430,4 447,0 481,3 515,6 550,0	473,0 496,4 519,8 544,5 591,3 614,6 662,8 709,5 756,0	668,3 701,3 735,6 768,6 836,0 869,0 935,0 1002,0 1070,0	1016,1 1065,6 1117,9 1168,8 1270,5 1321,0 1423,0 1525,0 1625,0	1380,5 1447,9 1518,0 1588,1 1725,6 1794,0 1933,0 2071,0 2208,0	1552,4 1629,4 1707,8 1784,8 1940,1 2018,0 2174,0 2329,0 2483,0	2209,6 2318,3 2431,0 2541,0 2762,4 2872,0 3094,0 3315,0 3535,0	33,3 34,9 36,4 38,2 41,7 43,3 46,6 49,9 53,2
Примечание. Типы ниш приняты по рабочим чертежам института Гипронефтезавод (Куйбышевский филиал) Арх. № КТ-103.


Таблица 101
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КОЛОДЦЫ КМ ПАРОКОНДЕНСАТОПРОВОДОВ

Характеристика

Земляные работы, колодцы подземные, стенки кирпичные, днище бетонное, перекрытие железобетонное, горловина из кирпича с чугунным люком.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КОЛОДЦА, в руб.

Таблица 101

	Типы колодцев
Территориаль-	КМ-1	КМ-2	К.М-3	КМ-4	КМ-5
ные пояса	Размеры колодцев, в м
	1,1 х 1,1 х 2	1,8 х 1,5 х 2	2 х 1,5 х 2	2 х 2 х 2	2,5 х 2 х 2
1	262,6	495,0	573,4	647,6	719,1
2	275,0	519,8	602,3	679,3	754,9
3	288,8	544,5	631,1	712,3	792,0
4	301,1	569,3	660,3	743,9	827,8
5	327,3	618,8	717,8	809,9	899,3
6	341,0	644,0	747,0	842,0	935,0
7	367,0	693,0	803,0	906,0	1008,0
8	393,0	743,0	861,0	971,0	1079,0
9	419,0	792,0	918,0	1035,0	1151,0


Таблица 102
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ И СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕЗАВОДСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Характеристика

Фундаменты сборные железобетонные с земляными работами. Стойки сборные железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб м СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, в руб.

Таблица 102

Территориаль- ные пояса	Фундаменты	Стопки	Территориаль- ные пояса	Фундаменты	Стойки
1	121,0	126,5	6	156,8	165,0
2	126,5	133,4	7	169,1	177,4
3	133,4	138,9	8	181,5	189,8
4	138,9	145,8	9	193,9	203,5
5	165,0	158,1


Таблица 103
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ЗЕМЛЯНЫЕ. РАБОТЫ С ОБВАЛОВАНИЕМ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ

Характеристика

Земляные работы с обвалованием, лестницы через обвалование, пешеходные дорожки и перепуски через технологические лотки.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 РЕЗЕРВУАР, В ТЫС. РУБ.

Таблица 103

Территориаль-	Емкость резервуаров, в куб. м
ные пояса	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3	1,6	2,0	2,1	2,2	2,6
2	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0	1,1	1,4	1,7	2,1	2,2	2,3	2,8
3	0,4	0,4	0,6	0,7	1,0	1,2	1,4	1,7	2,2	2,3	2,4	2,9
4	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	1,2	1,5	1,8	2,3	2,4	2,6	3,0
5	0,4	0,5	0,7	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,5	2,6	2,8	3,3
6	0,4	0,5	0,7	0,9	1,4	1,4	1,7	2,0	2,6	2,7	2,9	3;4
7	0,5	0,6	0,7	0,9	1,3	1,5	1,8	2,2	2,8	2,9	3,1	3.7
8	0,5	0,6	0,8	1,0	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	3,1	3,3	3,9
9	0,5	0,6	0,8	1,0	1,5	1,7	2,1	2,5	3,1	3,4	3,6	4,2


Таблица 104
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫЕ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НИХ (ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ БЕЗ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ)

Характеристика

Фундамент песчаный с изоляцией из песчано-битумной смеси и отмосткой, приямок одинарный для сифонного крана, лестницы бетонные на откосах фундаментов, фундаменты бутобетонные под металлическую лестницу.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ФУНДАМЕНТ, в тыс. руб.

Таблица 104

Территори-	Фундаменты под резервуары емкостью, в куб. м
альные пояса	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,7	2,3	3,3	4,6	5,6	6,8
2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,8	2,4	3,5	4,8	5,9	7,2
3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1,1	1,2	1,8	2,5	3,7	5,1	6,2	7,5
4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	1,3	1,9	2,7	3,8	5,3	6,4	7,8
5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,7	0,8	0,9	0,9	1,2	1,4	2,1	2,9	4,2	5,8	7,0	8,5
6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,0	1,3	1,5	2,2	3,0	4,3	6,0	7,3	8,9
7	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,9	1,1	1,1	1,4	1,6	2,4	3,2	4,7	6,4	7,9	9,5
8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,9	1,0	1,1	1,1	1,5	1,7	2,5	3,5	5,0	6,9	8,4	10,2
9	0,4	0,4	0,5	0,6	0,9	1,1	1,2	1,2	1,6	1,8	2,7	3,7	5,3	7,4	9,0	10,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 104)

№	Наименование конст	Для резервуаров емкостью, в куб. м
п/п	руктивных элементов	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	Песчаный фундамент с отмосткой	39	40	45	51	54	61	65	65	73	74	83	88	91	94	95	96
2	Приямок одинарный для сифонного крана	27	27	25	22	13	11	10	10	8	7	4	3	2	1	1	1
3	Бетонные лестницы на откосах фундаментов	-	-	-	-	11	9	8	8	6	8	5	3	3	2	1	1
4	Бутобетонные фундаменты под металлическую лестницу	34	33	30	27	22	19	17	17	13	11	8	6	4	3	3	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 105
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫЕ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НИХ (ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ С ВНУТРЕННИМИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ)

Характеристика

Фундаменты песчаные с изоляцией из песчано-битумной смеси и отмосткой, приямок двойной для сифонного крана и конденсационного горшка, лестницы бетонные на откосах фундаментов, фундаменты бутобетонные под металлическую лестницу и утепляющие колодцы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ФУНДАМЕНТ, в тыс. руб.

Таблица 105

Территориаль-	фундаменты под резервуары емкостью, в куб. м
ные пояса	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9	0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9	0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9	0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0	0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3	0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5	1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7	1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7	1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0	1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5	2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2.9 3,1 3,3	2,7 2,9 3,0 3,1 3,4 3,5 3,8 4,1 4,4	3,8 3,9 4,1 4,3 4,7 4,9 5,3 5,6 6,0	5,0 5,3 5,5 5,8 6,3 6,5 7,0 7,5 8,1	6,0 6,3 6,6 6,9 7,5 7,8 8,4 9,0 9,6	7,2 7,6 8.0 8,3 9,0 9,4 10,1 10,8 11,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к. табл. 105)

№	Наименование конструк-	Для резервуаров емкостью, в куб. м
п/п	тивных элементов	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	Песчаный фундамент с отмосткой	19	20	23	28	36	42	48	48	57	55	66	74	81	86	88	90
2	Приямок двойной для сифонного крана и конденсационного горшка	18	18	17	16	12	11	10	10	8	6	5	4	3	2	1	1
3	Бетонные лестницы на откосах фундаментов	-	-	-	-	7	7	6	6	5	4	4	3	2	1	1	1
4	Бетонные фундаменты под металлическую лестницу	17	17	16	15	15	13	12	12	10	9	6	5	4	3	3	2
5	Утепляющий колодец	46	45	44	41	30	27	24	24	20	26	19	14	10	8	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	.100	100	100


Таблица 106
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ОТМОСТКА КАМЕННАЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ С НАРУЖНЫМИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ

Характеристика

Каменная отмостка, приямок двойной, лестницы бетонные на откосах фундаментов, фундаменты бутобетонные под металлическую лестницу и утепляющие колодцы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 РЕЗЕРВУАР, в тыс. руб.

Таблица 106

Территориаль-	Для резервуаров емкостью, в куб. м
ные пояса	100	200	300	400'	700	1000
1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8
2	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9
3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9
5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0
6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1
7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2
8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2
9	1,0	1,0	1,0	1.0	1,1	1,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 106)

№	Наименование	Для резервуаров емкостью, в куб. м
п/п	конструктивных элементов	100	200	300	400	700	1000
1	Отмостка	11	11	14	14	17	13
2	Приямок	16	16	16	16	15	12
3	Лестницы на откосах	10	10	10	10	10	10
4	Фундаменты под лестницы	21	21	20	20	19	16
5	Колодцы	42	42	40	40	39	49
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 107
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ УТЕПЛЯЮЩИЕ И ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ С НАРУЖНЫМИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ

Характеристика

Фундаменты под стенку, ленточные бутобетонные, железобетонные пояса по фундаменту и верху стенки, стенка из кирпича толщиной 25 см. железобетонная площадка с песчаным основанием по внутреннему периметру стен, проемы обрамлены железобетонной рамой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 СТЕНКУ РЕЗЕРВУАРА в тыс. руб.

Таблица 107

Территориаль-	Стенки для резервуаров емкостью, в куб. м
ные пояса	100	200	300	400	700	1000
1	2,4	3,3	3,9	4,3	6,1	8,6
2	2,5	3,5	4,1	4,5	6,4	9,0
3	2,7	3,6	4,3	4,8	6,7	9,5
4	2.8	3,8	4,5	5,0	7,0	9,9
5	3,0	4,1	4,9	5,4	7,6	10,7
6	3,1	4,3	5,1	5,6	7,9	11,2
7	3,4	4,6	5,5	6,1	8,6	12,0
8	3,6	4,9	5,9	6,5	9,2	12,9
9	3,9	5,3	6,3	6,9	9,8	13,8


Таблица 108
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ФУНДАМЕНТЫ ПОД МОКРЫЕ ГАЗГОЛЬДЕРЫ, ГАЗОМЕТРЫ И РЕЗЕРВУАРЫ СФЕРИЧЕСКИЕ

Характеристика

Тип 1. Фундамент под мокрый газгольдер емкостью 1000 куб. м

Тип 2. То же, 2400 куб. м

Тип 3. То же, 6400 куб. м

Земляные работы, фундамент под газгольдер кольцевой железобетонный с засыпкой песком, приямок железобетонный, утепляющая стенка из кирпича на бутобетонном фундаменте, будка кирпичная над приямком (тип. 1—3).

Тип 4. Фундамент под газометр емкостью 6000 куб. м

Земляные работы, фундамент кольцевой железобетонный, песчаная подушка и бетонная подготовка под основание резервуара, промазка битумом и песчаная прослойка по подготовке, каменная отмостка.

Тип 5. Фундамент под сферический резервуар емкостью 600 куб. м

Земляные работы, фундамент кольцевой железобетонный с железобетонными колоннами по кольцу.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ФУНДАМЕНТ, в тыс. руб.

Таблица 108

	Фундаменты под резервуары емкостью, в куб. м
	газгольдеры	газометры	резервуары сферические 600
Территориаль-	1000	2400	6400	6000	на давление, в ат
ные пояса					6	9
	Тип фундаментов
	1	2	3	4	5
1	21,0	41,9	58,7	11,5	2,5	3,2
2	22,0	44,0	61,6	12,1	2,6	3,4
3	23,1	46,1	64,6	12,7	2,8	3,5
4	24,1	48,2	67,5	13,3	2,9	3,7
5	29,2	62,4	73,4	14,4	3,1	4,0
9	27,2	54,6	76,3	15,0	3,3	4,2
7	29,4	58,7	82,2	16,1	3,5	4,5
8	31,4	62,8	88,0	17,3	3,8	4,8
9	83,6	67,1	93,9	18,5	4,0	5,1


Таблица 109
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

Характеристика

Фундаменты песчаные с каменной отмосткой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ФУНДАМЕНТА, в руб.

Таблица 109

Территориаль-	Фундаменты под резервуары емкостью, в куб. м
ные пояса	12	19	38	60
1	104,5	110,0	133,4	174,6
2	110,0	116,5	140,3	182,9
3	116,5	121,0	147,1	191,1
4	121,0	126,5	154,0	200,8
б	130,6	137,5	167,8	217,3
6	136,1	143,0	173,3	226,9
7	147,1	154,0	187,0	243,4
8	156,8	165,0	199,4	261,3
9	167,8	176.0	214,5	279,1


Таблица 110
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

Характеристика

Фундаменты песчаные с бетонным кольцом.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ФУНДАМЕНТА, в руб.

Таблица 110

Территориаль-	Фундаменты под резервуары емкостью, в м3
ные пояса	12	19	36	60	100	200	300 ч 400
1	89,4	99,0	122,4	148,5	215,9	312,1	402,9
2	93,5	103,1	127,9	155,4	226,9	327,3	422,1
3	97,6	108,6	134,8	163,6	237,9	343,8	442,8
4	103,1	112,8	140,3	170,5	248,9	358,9	463,4
5	111,4	122,4	152,6	185,6	270,9	390,5	503,3
6	115,5	127,9	158,1	192,5	280,5	406,9	522,5
7	125,1	137,5	170,5	207,6	302,5	437,5	563,8
8	133,4	147,1	182,9	222,8	324,5	457,5	603,6
9	143,0	156,8	195,3	236,5	346,5	499,3	643,5


Таблица 111
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

Характеристика

Фундаменты песчаные с изоляцией из песчано-битумной смеси с каменной отмосткой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ФУНДАМЕНТА, в руб.

Таблица 111

Территориаль-	Фундаменты под резервуары емкостью, в куб. м
ные пояса	100	200	300 и 400	700	1000	2000	3000	5000
1	302,5	397,4	490,9	716,4	838,8	1392,9	2025,4	3047,0
2	317,6	416,6	515,6	752,1	880,0	1461,6	2125,8	3196,9
3	349,3	437,3	540,4	787,9	922,6	1531,8	2228,9	3350,9
4	365,8	456,5	565,1	825,0	963,9	1601,9	2329,3	3503,5
5	397,4	496,4	614,6	896,5	1047,8	1740,8	2532,8	3808,8.
6	412,5	515,6	639,4	932,3	1090,4	1810,9	2633,1	3960,0
7	444,1	555,5	687,5	1003,8	1174,3	1949,8	2836,6	4265,3
8	477,1	595,4	737,0	1075,3	1258,1	2090,0	3038,8	4570,5
9	508,8	635,3	786,5	1146,8	1342,0	2228,9	3240,9	4874,4


Таблица 112
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ОПОРЫ ПОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

Характеристика

Земляные работы, фундамент и постамент из сборного железобетона.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ПОД 1 ЕМКОСТЬ, в руб.

Таблица 112

Территориаль-	Опоры под емкости, в куб. м	Территориаль-	Опоры под емкости, в куб. м
ные пояса	25	50	100	ные пояса	25	50	100
1	622,9	1285,6	1651,4	6	809,9	1670,6	2146,4
2 3	653,1 684,8	1348,9 1413,6	1732,5 1816,4	7 8	871,8 933,6	1799,9 1927,8	2311,4 2476,4
4 5	716,4 778,3	1478,1 1600,5	1898.9 2063,9	9	995,5	2057,0	2641,4


Таблица 113
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ПРИЯМКИ И УТЕПЛЕННЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ

Характеристика

Земляные работы, днище бетонное, стены из бетона.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ПРИЯМКА И КОЛОДЦА, в руб.

Таблица 113

Территориаль-	Приямки	Колодцы (размеры, в м)
ные пояса	одинарный	двойной	1,2 х 1,8	1,5 х 1,5	1,5 х 1,8	1,8 х 2,7	2,1 х 2,1
1	73,4	98,3	220,0	218,6	251,6	391,9	352,0
2	77,0	103,1	231,0	229,6	264,0	411,1	369,9
3	80,7	108,2	242,0	240,6	276,4	430,4	387,8
4	84,4	113,0	253,0	251,6	290,1	451,0	405,6
5	91,9	122,9	275,0	273,6	314,9	489,5	441,4
б	95,4	127,9	286,0	284,6	327,3	508,8	457,9
7	102,9	137,6	308,0	306,6	352,0	549,5	493,6
8	110,1	147,5	330,0	328,6	378,7	587,1	529,4
9	117,4	157,3	352,0	350,6	402,9	627,0	563,8


Таблица 114
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ФУНДАМЕНТЫ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ РЕЗЕРВУАРАМ

Характеристика

Земляные работы, фундаменты бутобетонные столбовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ФУНДАМЕНТА, в руб.

Таблица 114

Территориаль- ные пояса	Под одно и двухмаршевые	Под шахтные	Территориаль- ные пояса	Под одно и двухмаршевые	Под шахтные
1	60,2	50,2	6	78,2	66,3
2	63,3	52,7	7	84,3	70,3
3	66,3	55,3	8	90,3	76,4
4	69,3	57,8	9	96,4	80,3
5	75,4	62,7


Таблица 115
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ОБВАЛОВАНИЕ

Характеристика

Земляные работы, фундаменты бетонные, сборные, железобетонные плиты, металлические лестницы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ЛЕСТНИЦЫ, в руб.

Таблица 115

Территориаль-	Число ступеней в лестнице
ные пояса	4	5	6	7	8	9
1	111,4	140,3	155,4	173,3	188,4	204,9
2	116,9	147,1	162,3	181,5	198,0	214,5
3	122,4	154,0	170,5	189,8	207,6	225,5
4	127,9	160,9	177,4	199,4	217,3	235,1
5	138,9	176,0	193,9	215,9	236,5	255,8
6	144,4	182,9	200,8	225,5	244,8	265,4
7	155,4	196,6	217,3	242,0	264,0	283,0
8	167,8	210,4	232,4	259,9	283,3	307,6
9	178,8	224,1	248,9	276,4	302,5	327,3


Таблица 116
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ОТКОСАХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД, РЕЗЕРВУАРЫ

Характеристика

Лестницы из бетонных набивных ступеней.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ЛЕСТНИЦЫ в руб.

Таблица 116

Территориаль-	Число ступеней в лестнице
ные пояса	3	4	6	7	9	10
1	31,6	34,4	41,3	46,8	55,0	57,8
2	33,0	35,8	42,6	49 5	57,8	60,5
3 4	34,4 35,8	37,1 39,9	45,4 46,8	52,3 53,6	60,5 63,3	63,3 66,0
5	39,9	42,6	50,9	59,1	68,8	71,5
6	41,3	44,0	52,2	61,9	71,5	75,6
7	44,0	48,1	56,4	66,0	77,0	81,1
8	46,8	50,9	60,5	71,5	82,5	86,6
9	50,9	55,0	60,5	75,6	88,0	92,1


Таблица 117
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

РЕЗЕРВУАРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ДЛЯ ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ПО ПРОЕКТУ ГИПРОАЗНЕФТИ)

Характеристика

Днище железобетонное, стены из блоков с предварительно-напряженной арматурой, колонны, балки и перекрытия сборные железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, в тыс. руб.

Таблица 117

Территориаль-	Резервуары емкостью, в м3
ные пояса	1000	2000	3000	6000	10000
1	15,2	26,2	37,0	52,5	94,3
2	16,0	27,5	38,8	55,2	99,1
3	16,8	28,8	40,7	57,8	103,8
4	17,5	30,1	42,5	60,4	108,5
5	19,0	32,7	46,2	65,7	117,9
6	19,8	34,0	48,1	68,3	122,6
7	21,3	36,6	50,8	73,6	132,1
8	22,9	39,3	55,5	78,8	141,5
9	24,4	41,9	59,2	84,1	150,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 117)

№	Наименование конструктивных	Резервуары емкостью, в куб. м
п/п	элементов	1000	2000	3000	5000	10000
1	Фундаменты и бетонные основания с земляными работами	12	13	14	14	15
2	Днище железобетонное	12	11	12	11	11
3	Стены из сборных железобетонных блоков	33	29	26	23	18
4	Перекрытие из сборных железобетонных элементов	29	32	34	36	40
5	Гидравлическое испытание	1	1	1	1	1
6	Железобетонный приямок	1	1	1	1	1
7	Изоляционные и отделочные работы	11	12	11	13	13
8	Металлические конструкции	1	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100	100


Таблица 118
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

РЕЗЕРВУАРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ПО ПРОЕКТУ ГИПРОАЗНЕФТИ)

Характеристика

Днище бетонное и сборное железобетонное, стены из блоков с предварительно напряженной арматурой, колонны, балки и перекрытия сборные железобетонные, стены облицованы листовой сталью.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, в тыс. руб.

Таблица 118

	Днище железобетонное	Днище сборное железобетонное
Территориаль-	Резервуары емкостью, в м3
ные пояса	1000	2000	3000	5000	10000	2000	3000	5000	10000
1	19,6	33,0	46,9	64,1	114,0	35.2	49,0	69,7	122,6
2	20,6	34,7	49,2	67,3	119,7	36,9	51,5	73,2	128,7
3	21,6	36,3	51,5	70,5	125,4	38,7	54,0	76,7	134,9
4	22,6	38,0	53,9	73,8	131,1	40,4	56,4	80,2	141,0
5	24,5	41,3	58,6	80,2	142,5	43,9	61,3	87,2	153,3
6	25,5	42,9	60,9	83,4	148,2	45,7	63,8	90,6	159,4
7	27,5	46,2	65,6	89,8	159,6	49,2	68,7	97,6	171,7
8	29,4	49,5	70,3	96,2	171,0	52,7	73,6	104,6	183,9
9	31,4	52,8	760	102,6	182,4	56,2	78,5	111,6	196,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 118)

	Наименование	Днище железобетонное	Днище сборное железо
№	конструктивных	Резервуары емкостью, в л3
п/п	элементов	1000	2000	3000	5000	10000	2000	3000	5000	10000
1	Фундаменты и бетонные основания с земляными работами	9	10	11	12	12	16	16	16	15
2	Днище железобетонные	9	8	9	9	9	-	-	-	-
3	Днище сборное железобетонные	-	-	-	-	-	7	8	9	9
4	Стены из сборных железобетон ных блоков	25	23	21	18	14	20	19	16	13
5	Покрытие из сборных железобетонных элементов	22	25	27	29	33	25	27	30	32
6	Железобетонный приямок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Гидравлическое испытание	1	1	-	1	1	1	1	-	1
8	Изоляционные и отделочные работы	7	7	7	7	8	6	5	6	7
9	Облицовка и другие металлические конструкции	26	25	24	23	22	24	23	22	22
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	00	100


Таблица 119
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

РЕЗЕРВУАРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕМНЫХ И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОДПОРОМ ГРУНТОВЫХ ВОД (ПО ПРОЕКТУ ГИПРОАЗНЕФТИ)

Характеристика

Днище железобетонное, стены из блоков с предварительно напряженной арматурой, балки и перекрытие сборные железобетонные, стены и днище оштукатурены цементным, раствором.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 РЕЗЕРВУАРА, в тыс. руб.

Таблица 119

Территориаль-	Для темных нефтепродуктов	Для светлых нефтепродуктов
ные	Резервуары емкостью, в куб. м
пояса	1000	2000	3000	5000	10000	1000	2000	3000	5000	10 000
1	25,3	43,7	61,4	61,3	159,4	30,86	53,6	74,6	108,4	192,7
2	26,6	45,9	64,5	93,3	167,4	32,4	56,3	78,3	113,8	202,3
3	27,9	48,1	67,6	97,7	175,4	33,9	59,0	82,1	119,2	212,0
4	29,2	50,3	70,6	102,1	183,4	35,5	61,7	85,8	124,6	221,6
5	31,7	54,6	76,8	111,0	199,3	38,6	67,0	93,3	135,4	240,9
6	32,9	56,8	79,9	115,5	207,3	40,1	69,7	97,0	140,9	250,5
7	35,5	61,2	86,0	124,3	223,2	43,2	75,1	104,5	151,7	269,8
8	38,0	65,6	92,1	133,2	239,2	46,3	80,4	111,9	162,5	289,1
9	40,5	69,9	98,3	142,1	255,1	49,4	85,8	119,4	173,3	308,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 119)

	Наименование	Для темных нефтепродуктов	Для светлых нефтепродуктов
№№	конструктивных	Резервуары емкостью, в м3
п/п	элементов	1000	2000	3000	5000	10000	1000	2000	3000	5000	10000
1	Фундаменты с земляными работами	10	10	11	11	12	11	11	12	12	13
2	Днище железобетонное	21	22	22	23	23	17	18	19	19	20
3	Стены из сборных железобетонных блоков	34	28	26	22	17	28	23	21	18	14 .
4	Перекрытие сборное железобетонное	22	26	28	30	33	19	21	23	25	27
5	Гидроизоляция	9	10	10	11	12	22	23	22	24	23
6	Металлические закладные детали	3	3	2	2	2	2	3	2	1	2
7	Железобетонный приямок для задвижек	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 120
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

РЕЗЕРВУАРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика резервуаров

Тип. I. Заглубленный железобетонный цилиндрический резервуар емкостью 5000 куб. м для нефти и тёмных нефтепродуктов по проекту Гипроспецнефть.

Тип. II. То же, емкостью 5000 куб. м с металлической обкладкой для светлых нефтепродуктов.

Тип. III. Заглубленный железобетонный прямоугольный резервуар емкостью 10000 куб. м для нефти и тёмных нефтепродуктов. Разработан Гипроспецнефтью по материалам Военморпроекта.

Тип. IV. То же, емкостью 5000 куб. м с металлической обкладкой для светлых нефтепродуктов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРА, в тыс. руб.

Таблица 120

	Резервуары емкостью, в куб. м
Территориаль	5000	5000	10000	5000
ные пояса	Типы резервуаров
	I	II	III	IV
1	57,6	64,9	163,8	110,0
2	60,5	68,1	171,9	115,5
3	63,3	71,4	180,1	121,0
4	66,2	74,6	188,3	126,5
5	72,0	81,1	204,7	137,5
6	74,9	84,4	212,9	143,0
7	80,7	90,9	229,3	154,0
8	86,4	97,4	245,6	165,0
9	92,2	103,8	262,0	176,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 120)

		Резервуары емкостью, в куб. м
№	Наименование конструктивных	5000	5000	10000	5000
П/П	элементов	Типы резервуаров
		I	II	III	IV
1	Сооружение резервуаров	100	82	98	78
2	Металлическая обкладка	-	18	-	18
3	Камера управления из железобетона	-	-	1	3
4	Камера железобетонная для подъема шарнирных труб	-	-	1	1
	Итого	100	100	100	100


Таблица 121
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (РВС)

Характеристика

Резервуар с лазами и люками, стропилами, кровлей и лестницами с площадками.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, в руб.

Таблица 121

Территориаль-	Резервуары емкостью, в куб. м
ные пояса	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	422	421	417	396	396	371	371	355	337	331	320	320	290	282	282	282
2	430	429	425	404	404	378	378	362	344	338	327	327	296	287	287	287
3.	461	450	446	423	423	397	397	379	360	355	342	342	311	301	301	301
4	456	454	450	428	428	401	401	384	364	357	346	346	313	304	304	304
5	498	496	492	467	467	439	439	418	397	390	378	378	342	333	333	333
6	506	505	501	476	476	446	446	426	404	397	385	385	348	338	338	338
7	620	517	513	487	487	457	457	436	414	407	395	395	358	347	347	347
8	532	531	525	499	499	468	468	447	425	418	404	404	366	355	355	355
9	549	547	542	514	499	483	483	461	439	430	417	417	377	367	367	367


Таблица 122
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ОКРАСКА РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, в руб.

Таблица 122

Территориаль-	Резервуары емкостью, в л(3
ные пояса	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1	16	17	18	12	12	12	12	10	10	10	9	9	9	9	9	9
2	17	18	19	13	13	13	13	11	11	11	9	9	9	9	9	9
3	17	19	20	14	14	14	14	12	12	12	9	9	9	9	10	9
4	18	20	21	14	14	14	14	12	12	12	10	10	10	10	10	10
5	20	21	23	15	15	15	15	13	13	13	11	11	11	11	11	11
6	21	22	24	16	16	16	16	14	14	14	11	11	11	11	41'	11
7	22	24	25	17	17	17	17	15	15	15	12	12	12	12	12	12
8	24	26	27	19	19	19	19	16	16	16	13	13	13	13	13	13
9	25	27	29	20	20	20	20	17	17	17	14	14	14	14	14	14


Таблица 123
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КОМПЛЕКТА, в руб.

Таблица 123

Территориаль-	Резервуары емкостью в л<3
ные пояса	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7500	8300	10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9	287 290 298 301 311 316 319 348 351	312 315 325 327 337 344 347 378 381	386 391 402 406 417 425 429 467 472	490 495 509 514 528 539 543 593 597	670 677 696 703 723 737 744 810 817	832 840 865 873 898 916 924 1007 1015	832 840 865 873 898 916 924 1007 1015	832 840 865 873 898 916 924 1007 1015	832 840 865 873 898 916 924 1007 1015	1048 1059 1089 1100 1132 1152 1163 1268 1279	1156 1167 1203 1214 1249 1272 1284 1399 1411	1156 1167 1203 1214 1249 1272 1284 1399 1411	2398 2423 2494 2518 2591 2637 2662 2901 2926	2398 2423 2494 2518 2591 2637 2662 2901 2926	2398 2423 2494 2518 2591 2637 2662 2901 2926	2398 2423 2494 2518 2591 2637 2662 2901 2926


Таблица 124
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ. 1 ПОДОГРЕВАТЕЛЯ, в руб.

Таблица 124

Территориаль-	Резервуары емкостью в куб. м
ные пояса	12	19	36	60	100	200	300	400	700	1000	2000	3000	5000	7600	8300	10000
1 2 3 4	358 369 393 397	385 397 424 428	397 410 437 441	413 425 440 454	429 443 472 476	539 556 593 598	824 850 906 914	928 957 1022 1030	1277 1317 1405 1418	1885 1943 2074 2094	2467 2542 2713 2748	3685 3799 4054 4091	4268 4400 4694 4737	4920 5072 5412 5462	5206 5367 5727 5778	7015 7233 7717 7787
5 6	422 440	454 473	469 489	487 507	506 528	637 663	972 1013	1096 1141	1507 1572	2225 2323	2911 3035	4348 4532	5037 5250	5805 6051	6142 6403	8278 8629
7 8	447 526	481 568	496 584	516 606	536 631	674 709	1030 1211	1161 1364	1597 1878	2357 2771	3084 3626	4597 5418	5335 6275	6150 7233	6508 7653	8771 10312
9	536	578	597	619	645	809	1236	1393	1918	2827	3700	5529	6404	7380	7809	10523


Таблица 125
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ПОДОГРЕВАТЕЛИ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ПОДОГРЕВАТЕЛЯ, в руб.

Таблица 125

Территориаль-	Резервуары емкостью, в куб. м
ные пояса	100	200	300	400	700	1000
1	771	1041	1177	1478	1760	2643
2	795	1073	1213	1524	1815	2724
3	848	1145	1295	1627	1936	2907
4	857	1155	1306	1640	1954	2933
5	910	1228	1389	1745	2076	3119
6	949	1280	1448	1818	2164	3250
7	954	1301	1474	1842	2200	3304
8	1134	1530	1730	2172	2588	3884
9	1158	1562	1765	2218	2640	3965


Таблица 126
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ГАЗГОЛЬДЕРЫ (МОКРЫЕ), ГАЗОМЕТРЫ И РЕЗЕРВУАРЫ СФЕРИЧЕСКИЕ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 г. в руб.

Таблица 126

	Газгольдеры	Газометры	Резервуары сферические
Территориаль-	емкость, в куб. м
ные пояса	1000	2400	6400	6000	на давление, в от
					6	2
1	424	330	330	330	461	461
2	432	337	337	337	470	470
3	454	353	353	353	492	492
4	458	356	356	356	498	498
5	499	389	389	389	521	521
6	509	396	396	396	535	535
7	521	406	406	406	539	539
8	534	415	415	415	613	613
9	550	429	429	429	617	617


Таблица 127
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОМЕТРОВ, РЕЗЕРВУАРОВ СФЕРИЧЕСКИХ И ЕМКОСТЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ (ЛЕЖАКОВ)

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ, в руб.

Таблица 127

	Газометры	Резервуары сферические	Ёмкости горизонтальные
Территориаль-	Ёмкость, в куб. м
ныепояса	6000	600 на давление, в ат	25	60	100
		6	2
1	2446	2419	1277	1199	1221	1233
2	2471	2443	1290	1211	1233	1246
3	2544	2515	1328	1222	1246	1258
4	2569	2540	1341	1235	1258	1271
5	2641	2613	1379	1247	1271	1283
6	2691	2661	1405	1260	1282	1295
7	2716	2684	1418	1270	1294	1308
8	2960	2926	1546	1331	1356	1370
9	2984	2951	1558	1343	1368	1382


Таблица 128
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ОКРАСКА ГАЗГОЛЬДЕРОВ, ГАЗОМЕТРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ СФЕРИЧЕСКИХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 т, в руб.

Таблица 128

	Газгольдеры	Газометры	Резервуары сферические
Территориаль-	емкость. в куб. м
ные пояса	1000	2400	6400	6000	600 давление, в ат
					6	2
1	10	9	9	9	5	10
2	11	9	9	9	5	11
3	12	9	9	9	6	12
4	12	10	10	10	6	12
5	13	11	11	11	7	13
6	14	11	11	II	7	14
7	15	12	12	12	7	15
8	16	13	13	13	8	16
9	17	14 .	14	14	8	17


Таблица 129
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

ЕМКОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (ЛЕЖАКИ)

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 т ЛЕЖАКОВ, в руб.

Таблица 129

Территориаль- ные	Для пропана	Для бутана	Для легких фракций бензина
пояса	Емкость, в куб. м
	25	60	100	50	100	100
1	324	301	241	340	302	323
2	327	304	243	342	305	320
3	327	304	243	342	305	326
4	331	307	246	346	308	330
5	334	311	247	349	312	333
6	334	311	248	349	312	333
7	337	314	250	353	315	336
8	341	316	253	356	318	340
9	348	322	257	363	323	345


Таблица 130
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 6. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ)

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР, ПЛОЩАДОК И ЛЕСТНИЦ, НАВЕСОВ И КОЛЛЕКТОРОВ, ЕМКОСТЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ (ЛЕЖАКОВ)

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

И НА 1 КОМПЛЕКТ КОЛЛЕКТОРОВ, в руб.

Таблица 130

Территориаль-	Опоры	Площадки и лестницы	Навесы	Коллекторы
пояса	Для лежаков емкостью, в куб. м
	25, 50 и 100	25	50 и 100	-	25 и 50	100
1	407	346	327	327	60	98
2	415	353	334	334	62	100
3 4	436 436	371 371	351 351	351 351	66 67	107 109
5	456	388	367	367	72	115
6	468	399	377	377	74	120
7	476	406	382	382	76	122
8	539	458	432	432	89	143
9	542	461	436	436	91	147


Таблица 131
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ (ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ, КРЕПЛЕНИЯ И СТОЙКИ)

Характеристика

Металлоконструкции с окраской.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 г МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, в руб.

Таблица 131

	Металлоконструкции
Территориаль-		крепления и
ные пояса	площадки и лестницы при весе, в т, до	мелкие металло	стойки
	1	2	5	конструкции
1	346	327	287	473	340
2	353	334	293	483	347
3	371	351	308	506	363
4	371	351	308	506	363
5	388	367	3.22	529	381
6	399	377	330	545	391
7	406	382	337	553	397
8	458	432	380	624	448
9	460	436	382	630	452


Таблица 132
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК. УСТАНОВОК И АВТОПОДЪЕЗДОВ

Характеристика

Тип I. Железобетонное покрытие площадок установок. Сборные железобетонные плиты толщиной 6,5 см, песчаное основание 9,5 см.

Тип II. Асфальтобетонное покрытие автоподъездов.

Асфальтобетон 5 см, щебеночный слой 15 см, песчаный слой 15 см, обочины из щебня 8 см с пропиткой битумом.

Тип III.- Асфальтобетонное покрытие автоподъездов.

То же, но с учетом прямоугольного железобетонного лотка.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПОКРЫТИЯ, в руб.

Таблица 132

Территориаль-	Тип покрытий	Территориаль-	Тип покрытий
ные пояса	I	II	III	ные пояса	I	II	III
1 2 3 4 5	7 7 8 8 9	9 9 10 10 11	10 10 11 11 12	6 7 8 9	9 10 11 12	11 12 13 14	13 14 15 16


Таблица 133
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛОТКИ И МОСТИКИ ЧЕРЕЗ КЮВЕТЫ АВТОДОРОГИ

Характеристика

Лотки из сборных железобетонных деталей. Мостики через кюветы железобетонные на бутовых фундаментах.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ЛОТКА И МОСТИКА, в руб.

Таблица 133

	Сечение лотков, в см
Территориаль-	40 х 40	40 х 40	40 х 40	60 х 60	80 х 80	100 х 100	Мостик
ные пояса	Длина лотков и мостика, в м
	10	15	20	12	12	12	3
1 2 3 4 5 6 7 8 9	304 319 334 349 379 395 426 456 487	465 488 511 535 582 605 652 698 774	626 656 687 719 781 813 874 938 1000	555 583 612 639 694 722 778 833 890	810 850 891 931 1012 1053 1135 1216 1295	1389 1457 1528 1598 1599 1805 1944 2083 2222	94 98 103 107 117 121 132 140 150


Таблица 134
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЭСТАКАДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ НАЛИВНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАЛЕРЕЙНОГО ТИПА И ДР.

Характеристика

Покрытие площадки железобетонное, лотки, несущие конструкции эстакады из железобетона и металлоконструкций, несущие конструкции шатра для налива масел металлические с обшивкой асбофанерой, водопровод, канализация и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЭСТАКАДЫ, в руб.

Таблица 134

	Эстакады наливные для нефтепродуктов	Стояковая железобетон
Территориаль- ные пояса	железобетонные	металлические	ная односто- ронняя сливо-
	темных	светлых	масел	темных	светлых	масел	наливная эстакада
1	573	627	975	606	674	1101	293
2	601	659	1023	626	694	1136	308
3	630	690	1072	667	741	1211	323
4	659	722	1122	697	775	1268	337
5	716	784	1218	727	808	1321	367
6	745	815	1268	758	843	1376	381
7	802	879	1365	788	876	1431	411
8	859	940	1463	848	943	1541	440
9	917	1004	1561	910	1011	1651	469
Примечание. В восстановительную стоимость эстакад не включены затраты по укладке железнодорожного пути. Стоимость упомянутых работ принимать по табл. 135.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 134)

		Эстакады наливные для нефтепродуктов	Стояковая железобетон
№	Наименование	железобетонные	металлические	ная односто- ронняя сли
п/п	конструктивных элементов	темных	светлых	масел	темных	светлых	масел	во-наливная эстакада
1	Покрытие площадки, лотки и сооружения	91	83	76	56	44	49	91
2	Металлоконструкции эстакады	-	-	16	36	40	44	-
3	Водопровод и канализация	3	7	3	3	7	2	4
4	Электроосвещение и заземление	6	10	5	5	9	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 135
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЭСТАКАД ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика

Железнодорожные пути по готовому железобетонному основанию.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м. ОДНОСТОРОННЕГО ПУТИ

(В ПРЕДЕЛАХ ДЛИНЫ ЭСТАКАДЫ), в руб.

Таблица 135

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.	Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.
1	21	6	27
2	22	7	29
3 4	23 26	8 9	32 33
5	27


Таблица 136
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭСТАКАД ГАЛЕРЕЙНОГО ТИПА И ДР.

Характеристика

Трубопроводы, арматура, фасонные части, изоляция и окраска.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЭСТАКАДЫ, в руб.

Таблица 136

Территориаль-	Эстакады для налива	Сливо-наливная
ные пояса	нефти	темных	светлых	масел	стояковая эстакада
1	591	591	448	914	109
2	604	604	458	934	111
3	627	627	476	969	115
4	632	632	480	979	117
б	663	663	502	1024	121
6	681	681	516	1052	125
7	692	692	524	1070	126
8	756	756	573	1170	139
9	774	774	587	1198	142
Примечание. Для наливных эстакад принято 4 коллектора.


Таблица 137
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (КРЕПЛЕНИЯ) МЕЛКИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЭСТАКАД

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЭСТАКАДЫ, в руб.

Таблица 137

Территориаль- ные пояса	Эстакады железобетонные для налива	Эстакады металлические для налива	Сливо- наливная металлическая
	темных	светлых	масел	темных	светлых	масел	стояковая эстакада
1	48	34	54	36	25	40	29
2	49	34	55	36	25	41	29
3	52	36	58	37	26	44	30
4	52	36	58	37	26	44	30
б	55	37	60	40	27	45	32
6	56	38	62	40	27	47	33
7	58	40	63	41	29	47	33
8	65	45	71	47	32	54	37
9	65	45	71	47	32	54	37


Таблица 138
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ГРАДИРНЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ

Характеристика

Земляные работы, днище, стены и стойки железобетонные, верхнее строение градирни из деревянных пропитанных конструкций с покрытием из асбоцементных плит, электроосвещение и обвязка трубопроводами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 СЕКЦИИ ГРАДИРНИ, в тыс. руб.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 138

Территориаль- ные пояса	Стоимость, в тыс. руб.	Территориаль- ные пояса	Стоимость, в тыс. руб.	Конструктивные элементы	Удельный вес
1	14	6	18	Сооружение градирни	90
2	14	7	19	Электроосвещение	2
3	15	8	20	Обвязка трубопроводами
4	16	9	22	градирни	8
5	17
				Итого	100


Таблица 139
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОПУСКОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ГРАДИРНЕ (ОБЪЕМ ЗДАНИЯ 120 куб. м)

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, крыльца и отмостка, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м. ЗДАНИЯ, в руб.,

И УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 139

Территориаль-	Восстановитель	Наименование конструктивных	Удельный
ные пояса	стоимость	элементов	вес
1	46	Фундаменты	14
2 3 4	48 50 53	Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) и кровля Полы	60 9 1
5	57	Проёмы	3
6	60	Отделочные работы ........	2
7	64	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	-
8	69	Прочие	-
9	73
		Итого	100


Таблица 140
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КАМЕРА ОХЛАЖДЕННОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПРИ НАСОСНОЙ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ

Характеристика

Земляные работы, стены, дно и перекрытия камеры железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м КАМЕРЫ, в руб.

Таблица 140

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.	Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.
1	57	6	74
2	60	7	80
3	63	8	86
4	66	9	91
5	71


Таблица 141
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НЕФТЕОТДЕЛИТЕЛИ И ПЕСКОЛОВКИ

Характеристика

Земляные работы, днище, стены и перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ВНУТРЕННЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, в руб.

Таблица 141

	Нефтеотделителн
	Количество секций	Песколовки
Территориаль-	2	2	4
ные пояса	Внутренний объём, в куб. м
	950	1000	2000	30	60	160
1	20	20	22	65	48	39
2	21	21	23	68	51	40
3	22	22	24	71	53	42
4	23	23	25	74	55	44
5	25	25	27	81	60	48
6	26	26	28	84	63	50
7	28	28	30	90	67	54
8	30	30	33	97	72	58
9	32	32	35	103	77	62
Примечания:

1. В восстановительную стоимость нефтеотделителей включены затраты на устройство внутренних трубопроводов. Затраты на упомянутые работы составляют 10 % от общей стоимости.

2. В стоимость 4-секцнонного нефтеотделителя включены затраты на металлическое ограждение.


Таблица 142
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НЕФТЕЛОВУШКИ

Характеристика

Земляные работы, днище, стены и перекрытия железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ВНУТРЕННЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, в руб.

Таблица 142

Территориаль-	Внутренний объём, в куб. м
ные пояса	до 50	100	200	250	500	1000	1800	2000
1	81	59	37	33	30	27	26	22
2	85	62	39	35	32	29	28	23
3	89	65	41	36	33	30	29	25
4	93	68	43	38	35	32	31	26
5	101	74	47	41	38	34	33	28
6	105	77	48	43	39	36	35	29
7	114	83	52	46	42	39	37	31
8	122	89	56	50	45	41	40	34
9	130	95	60	53	48	44	43	36


Таблица 143
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЛОЩАДКИ ИЛОВЫЕ

Характеристика

Земляной вал с откосами, днище и стены бетонные, дренаж из щебня и песка.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ кв. м ПЛОЩАДКИ, в руб.

Таблица 143

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.	Территориальные пояса	Восстановительная стоимость, в руб.
1	14	6	19
2	15	7	21
3	16	8	22
4	17	9	24
5	19


Таблица 144
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ)

ЧАСТЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 8. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЕМКОСТИ ЗЕМЛЯНЫЕ ЯМНЫЕ

Характеристика

Земляные работы, днище, откосы и берма покрыты слоем мятой глины, обвалование вокруг ямной емкости, змеевик для подогрева нефти.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ, в руб.

Таблица 144

Территориаль-	Ямы емкостью, в куб. м
ные пояса	1000	3000	5000	10000
1	4	4	3	3
2	4	4	3	3
3	5	4	4	3
4	5	4	4	3
5	5	4	4	4
6	5	5	4	4
7	6	5	5	4
8	6	5	5	4
9	7	6	5	5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 144)

№№	Наименование конструктивных	Ямы емкостью, в куб. м
п/п	элементов	1000	3000	5000	10000
1	Земляные работы с обвалованием	19	11	16	15
2	Экран из мятой глины	76	86	82	82
3	Змеевик	5	3	2	3
	Итого	100	100	100	100


Вводные указания
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел IV ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕБАЗЫ)

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий Отдел содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений нефтебазового хозяйства. Показатели даны для девяти территориальных поясов.

Восстановительная стоимость сливо-наливной эстакады приведена для новых эстакад.

Восстановительную стоимость эстакад, построенных до 1960 г. и конструктивно отличных от приведенных в этом отделе, следует применять по их балансовой стоимости с переходным коэффициентом от цен 1965 г. к ценам 1964 г. К = 1,37.


Таблица 145
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел IV ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕБАЗЫ)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СЛИВО-НАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика

Железобетонные фундаменты, пролетное железобетонное строение, металлические -площадки, трубопроводы, электроосвещение, производственная канализация, бетонная площадка.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м ЭСТАКАДЫ, в руб.

Таблица 145

Наименование зданий	Территориальные пояса
и сооружений	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Эстакада типа «КС» для светлых нефтепродуктов	349	366	384	401	436	454	489	524	558
Эстакада для темных нефтепродуктов	1689	1773	1858	1942	2111	2196	2365	2534	2703
Примечание. В восстановительную стоимость эстакад не включены затраты по укладке железнодорожного пути. Стоимость упомянутых работ следует принимать по таблице 135 отдала III настоящего сборника.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах от стоимости строительства

(к табл. 145)

№№	Наименование работ и конструктивных	Железнодорожная сливо-наливная эстакада
п/п	элементов	типа «КС» для светлых нефтепродуктов	для темных нефтепродуктов
1	Железобетонные конструкции	15	3
2 3	Металлоконструкции Электроосвещение	5 6	1 2
4	Грозозащита	1	-
5 6	Теплотрасса Трубопроводы и арматура	- 54	7 12
7	Канализация эстакады	1	-
8	Площадка под эстакаду	18	4
9	Опоры под теплотрассу	-	-
10	Сливной желоб	-	67
11	Подогреватели	-	4
	Итого	100	100


Таблица 146
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел IV ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕБАЗЫ)

МАСЛОРЕГЕНЕРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА РМ-250-61 БЕЗ НАСОСНОЙ

Характеристика

Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены кирпичные. Покрытия из сборных железобетонных плит. Проемы оконные и дверные деревянные. Кровля рубероидная. Полы цементные и из поливинилхлоридных плиток. Внутренняя отделка - известковая штукатурка. Наружная отделка - расшивка швов. Внутренний водопровод, канализация. Вентиляция, пароснабжение, отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 146

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость	Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1 2	27,0 28	6 7	35,0 38,0
3 4	30,0 31,0	8 9	41,0 43,0
5	34,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах от стоимости строительства см в табл. 147


Таблица 147
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел IV ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НЕФТЕБАЗЫ)

НАСОСНАЯ ДЛЯ СЛИВА ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН (ДЛЯ МАСЛОРЕГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ РМ-250-61)

Характеристика

Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены кирпичные. Покрытие сборными железобетонными плитами. Кровля плоская рубероидная. Перегородки кирпичные армированные. Оконные проемы блоками с двойными переплетами. Дверные проемы отдельными элементами. Полы бетонные. Внутренняя отделка - известковая окраска.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 147

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость	Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	28,0	6	36,0
2	29,0	7	37,0
3	31,0	8	42,0
4	32,0	9	45,0
3	35,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах от стоимости строительства

(к табл. 146, 147)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Маслорегене- рационная ус тановка РМ-250-61	Насосная для слива темных нефтепродуктов из железнодорожных цистерн
1	Фундаменты	20	25
2	Стены	22	19
3	Железобетонные и металлические конструкции	13	-
4 5	Проемы Покрытие и кровля	5 6	6 13
6	Полы	4	4
7	Специальные работы	4	13
8	Отделка здания	6	-
9	Водопровод, канализация, вентиляция и освещение	15	16
10	Отопление и пароснабжение	4	-
11	Прочие	2	4
	Итого	100	100


Вводные указания
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел V. Объекты шинной промышленности, резинотехнических изделий, асбесто-технических изделий, сажевой промышленности, производств резиновой обуви, регенераторной шиноремонтной промышленности

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем разделе сборника определены показатели для основных характерных зданий и сооружений семи подотраслей резиновой промышленности: производства шин, резинотехнических изделий, асбесто-технических изделий, сажи, регенерата резиновой обуви, а также шиноремонтное производство.

Приведенные в сборнике показатели стоимости указаны в виде дроби: числитель включает в себя все расходы на строительные работы, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение, знаменатель дроби - показатели особостроительных работ, характерных для конкретного технологического производства и отнесенных на 1 м3 здания.

В особостроительные работы включены устройство фундаментов под оборудование, обмуровка, устройство подпольных каналов и технологических подвалов. Кроме того, стоимость устройства фундаментов под оборудование приводится в отдельной таблице.

Восстановительная стоимость и все показатели, приводимые в настоящем Отделе, даны на 1 м3 зданий.

Восстановительная стоимость зданий и сооружений определена для пяти территориальных поясов II климатического района.

Для других климатических районов восстановительная стоимость определяется с помощью поправочных коэффициентов, учитывающих климатические особенности района, согласно вводным указаниям к Отделу III настоящего сборника.

В связи с тем, что все здания и сооружения по строительным решениям относятся ко II группе капитальности, поправок на другие группы капитальности не приводится.

При определении восстановительной стоимости в настоящем сборнике применены нижеследующие коэффициенты по территориальным поясам, полученные на основании расчетов на 1 млн. руб.:

Территориальные пояса	1	2	3	4	5
Усредненные коэффициенты	1,00	1,05	1,10	1,15	1,25
Пример пользования отделом V сборника

Необходимо определить восстановительную стоимость и физический износ главного производственного корпуса (строительный объем 1246964 куб. м) Барнаульского шинного завода, расположенного во 2 территориальном поясе II климатического района, имеющего II группу капитальности.

По таблице восстановительной стоимости № 149 находим, что стоимость 1 куб. м здания составляет:

стоимость общестроительных работ 14,0 руб.;

стоимость спецработ 3,7 руб.

Восстановительная стоимость составит:

строительных работ .1246964 х 14,0 = 17457496 руб.;

спецстроительных работ 1246964 х 3,7 = 4613767 руб.

Для определения физического износа зданий составляется расчетная таблица с учетом удельных весов отдельных конструктивных элементов:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов, в %	Износ конструктивных элементов, в %	Общий процент износа
1 2 3 4 5 6	Фундаменты Стены и перегородки Каркас Перекрытие Покрытие Полы	12 5 17 3 21 13	- 10 10 20 30 40	- (5 х 10) : 100 = 0,5 (17 х 10) : 100 = 1,7 (3 х 20) : 100 = 0,6 (21 х 30) : 100 = 6,3 (13 х 40) : 100 = 5,2
7 8	Проемы Отделочные работы	5 5	20 30	(5 х 20) : 100 = 1,0 (5 х 30) : 100 = 1,5
9	Внутренние сантехнические работы и электроосвещение	18	30	(18 х 30) : 100=5,4
10	Прочие	1	10
	Итого	100	-	22,2
11	Спецработы	100	25	25
Таким образом, общий износ здания составляет:

по общестроительным работам 22,3%;

по спецработам 25%.

Физический износ здания в денежном выражении составляет:

общестроительных работ 17457496 х 0,223 = 3893022 руб.;

спецстроительных работ 4613767 х 0,25 = 1153442 руб.

Всего 6046464 руб.


Таблица 149
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел V. Объекты шинной промышленности, резинотехнических изделий, асбесто-технических изделий, сажевой промышленности, производств резиновой обуви, регенераторной шиноремонтной промышленности

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИИ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 149

	Территориальные пояса
Наименование объектов	1	2	3	4	5
Шинная промышленность
Главный корпус (цехи каландров, заготовительно-сборочный, автокамерный и вулканизации)	13,3 3,5	14,0 3,7	14,6 3,9	15,3 4,0	16,6 4,4
Подготовительный цех	15,4 3,3	16,2 3,5	16,9 3,6	17,7 3,8	19,3 4,1
Промышленность асбестотехнических изделий (АТИ)
Главный производственный корпус с подготовительным отделением	14,3 0,2	15,0 0,3	15,7 0,3	16,4 0,3	17,9 0,3
Промышленность по производству регенерата
Главный корпус с подготовительным отделением	11,5 1,5	12,1 1,6	12,7 1,6	13,2 1,7	14,4 1,9
Шиноремонтная промышленность
Главный корпус ремонта крупногабаритных шин	8,5 0,4	8,9 0,4	9,4 0,4	9,8 0,5	10,6 0,5
Производство резиновой обуви
Корпус формовой техники	16,2 0,1	17,0 0,1	17,8 0,1	18,6 0,1	20,3 0,1
Корпус клееной обуви	18,2 0,7	19,1 0,7	20,0 0,8	20,9 0,8	22,8 0,9
Промышленность резинотехнических изделий (РТИ)
Подготовительный цех и цех каландров	10,1 -	10,6 -	11,1 -	11,6 -	12,6 -
Главный корпус с цехами рукавного производства, формовой и неформовой техники	12,7 0,7	13,3 0,7	14,0 0,8	14,6 0,8	15,4 0,9
Промышленность по производству сажи
Реакторный цех	13,9 11,1	14,6 11,7	15,3 12,2	16,0 12,8	17,4 13,9
Цех улавливания и обработки сажи	8,5 0,3	8,9 0,3	9,4 0,3	9,8 0,3	10,6 0,4


Таблица 150
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел V. Объекты шинной промышленности, резинотехнических изделий, асбесто-технических изделий, сажевой промышленности, производств резиновой обуви, регенераторной шиноремонтной промышленности

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 150

№	Наименование фундаментов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	4	5
	Бетонные
1	Объемом до 5 м3	31,0	32,6	34,1	35,7	38,8
2	Объемом до 25 м3	29,4	30,9	32,3	33,8	36,8
3	Объемом более 25 м3	27,4	28,8	30,1	31,5	34,3
	Железобетонные
1	Объемом до 5 м3	35,0	36,8	38,5	40,3	43,8
2	Объемом до 25 м3	31,3	32,9	34,4	36,0	39,1
3	Объемом более 25 м3	29,5	31,0	32,5	33,9	36,9
4	Сложные под тяжелое оборудование	33,2	34,5	36,5	38,2	41,5


Отдел VI
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ VI. ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

1. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений разработаны на основе проектов с современными объемно-планировочными и конструктивными решениями, в сметных ценах 1969 г. базисного района, по уровню сметной стоимости, приведенному для 1 -3 территориальных поясов. В других территориальных поясах предприятий промышленности синтетического каучука не имеется.

2. Наименование республик, краев и областей, на территории которых расположены предприятия промышленности синтетического каучука, отнесенные к различным территориальным поясам, приводится ниже (стр. 147).

3. При переоценке зданий и сооружений предприятий промышленности синтетического каучука, расположенных в отдельных районах 1 и 2 территориальных поясов, должны учитываться следующие поправочные коэффициенты:

Наименование районов	Территориальные пояса
	1	2
г. Волжский, Волгоградской области .	0,95	-
г. Нижнекамск, Татарской АССР	1,05	-
г. Стерлитамак, Башкирской АССР	-	0,87
г. Гудермесс, Чечено-Ингушской АССР	-	0,96
г. Сумгаит, Азербайджанской АССР	-	0,92
4. В восстановительной стоимости зданий и сооружений глубина заложения фундаментов, толщина стен и других конструкций, а также затраты, связанные с производством работ в зимнее время учтены для II климатического района.

При переоценке зданий и сооружений в других климатических районах должны приниматься следующие поправочные коэффициенты:

1. Куйбышевская область 1,03

2. Пермская 1,03

3. Омская 1,08

4. Красноярский край 1,08

5. Башкирская АССР 1,03

6. Татарская АССР 1,03

5. Здания и наружные установки промышленности синтетического каучука, не указанные в таблицах, подлежат переоценке, путем применения показателей на аналогичные объекты одной из приведенных в таблицах производств.

6. Показатели восстановительной стоимости зданий учитывают затраты на общестроительные, особостроительные, санитарно-технические и электроосветительные работы и отдельно «без учета затрат на особостроительные работы».

В аналогичном порядке разработаны также показатели восстановительной стоимости наружных установок.

7. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сгруппированы по производствам. Здания, в основном одноэтажные, каркасные, по капитальности отнесенные к 1-й группе классификации Госстроя СССР. Крупногабаритное оборудование размещается на открытых установках этажерочного типа, показатели на которые также включены в сборник.

8. При переоценке объем зданий должен определяться в соответствии с правилами Госстроя СССР № 959 - 330 - 69.

9. Показатели удельного веса отдельных конструктивных элементов, указанные в таблицах, учитывают: в числителе - общестроительные, санитарно-технические, электроосветительные и особостроительные работы;

в знаменателе - общестроительные, санитарно-технические и электротехнические работы (без учета особостроительных работ).

Примеры пользования отделом VI сборника

Пример 1

Требуется определить восстановительную стоимость здания цеха дегидрирования изобутана (производство изопренового каучука) для Нижнекамского химкомбината, расположенного в Татарской АССР.

Восстановительная стоимость здания определяется в размере:

15,0 х 1,03 х 1,05 х 31600 = 512,5 тыс. руб.

где 15,0—восстановительная стоимость 1 м3 здания, в ценах базисного района, для 1-го территориального пояса (по табл. 153);

1,03—поправочный коэффициент, для учета климатических условий района;

1,05—поправочный коэффициент, для перехода от цен базисного района к зональным ценам г. Нижнекамска (согласно п. 3 Вводимых указаний);

31600—объем здания в м3.

Определение процентов износа отдельных конструктивных элементов и здания в целом:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструтивных элементов, в %	Износ конструктивных элементов, в %	Общий процент износа зданий
1	Фундаменты под стены и колонны здания (с земляными работами)	16
2	Каркас здания	8	-
3	Стены	18	20	(18 х 20) : 100 = 3,6
4	Перекрытия и покрытие	16	-
5	Кровля	8	30	(8 х 30) : 100 = 2,4
6	Проемы оконные и дверные	8	40	(8 х 40) : 100 = 3,2
7	Полы с подготовкой	6	50	(6 х 50) : 100 = 3,0
8	Отделочные работы	3	70	(3 х 70) : 100 = 2,1
9	Санитарно-технические устройства и электроосвещение	2	30	(2 х 30) : 100 = 0,6
10	Прочие работы	4	10	(9 х 10) : 100 = 0,4
11	Особостроительные работы	11
	Итого	100	-	15,3

При этом физический износ здания в денежном выражении составит

512,6 х 0,153 = 78,4 тыс. руб.

Пример 2

Требуется определить восстановительную стоимость наружной установки цеха разделения продуктов дегидрирования для Омского завода СК (производство изопренового каучука). Восстановительная стоимость наружной установки определяется в размере:

135,2 х 1,08 х 1390=202,9 тыс. руб.

где 135,2—восстановительная стоимость 1 л2 развернутой площади, в ценах базисного района 2-го территориального пояса;

1,08—поправочный коэффициент для учета климатических условий района;

1390—развернутая площадь наружной установки, в м2. Определение процентов износа отдельных конструктивных элементов и сооружения в целом;

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструтивных элементов, в %	Износ конструктивных элементов, в %	Общий процент износа зданий
1	Фундаменты	9	1°	(9 х 10) : 100 = 0,9
2	Металлические конструкции	56	80	(56 х 26) :100 = 11,2
3 4	Прочие работы Особостроительные работы	11 24	30 10	(11 х 30) : 100 = 0,4 (24 х 10) : 100 = 2,4
	Итого	100	-	14,9
Физический износ наружной установки в денежном выражении составит

202,9 х 0,149 = 30,2 тыс. руб.

Наименование республик, краев и областей, на территории которых расположены предприятия промышленности синтетического каучука, отнесенные к различным территориальным поясам

Республики, края, области	Территориаль- ные пояса
Азербайджанская ССР	2
Красноярский край	3
Волгоградская область	1
Воронежская область	1
Куйбышевская область	1
Тульская область	1
Пермская область	2
Омская область	2
Ярославская область	1
Татарская АССР	1
Башкирская АССР	2
Чечено-Ингушская АССР	2


Таблица 151
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИВИНИЛА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 151

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
1	Сырьевой склад бутана и ди винила, здание насосной	14,8	16,3	15,4	14,3	15,7	14,6
2	Цех дегидрирования бутана
	здание реакторного блока	67,6	74,4	69,6	41,5	45,7	43,2
	здание воздуходувок	21,6	23,8	22,5	12,0	13,2	12,5
3	Установки очистки воды	14,9	16,4	15,5	13,4	14,7	13,9
4	Цех компрессии и выделения продуктов дегидрирования бутана и бутилена
	здание компрессорной	15,6	17,2	16,2	11,8	13,0	12,3
	здание насосной	18,7	20.6	19,4	16,5	18,2	17,2
	здание пароколлекторной	20,2	22,2	21.0	18,7	20,6	19,4
9	Цех экстрактивной дистилляции	15,3	16,8	15,9	13,7	15,1	14,4
6	Цех дегидрирования бутиленов
	здание насосной ...	17,1	18,8	17,8	15,1	16,6	15,7
	здание дымососной	14,6	16,1	15,2	13,4	14,7	13,9
	галереи контактных аппаратов	26,8	29,5	27,9	26,0	28,6	27,0
7	Цех выделения дивинила
	здание цеха	15,6	17,2	16,2	14,4	15,8	15,0
	здание насосной	.15,0	16,5	15,6	13,4	14,7	13,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 151)

		Наименование конструктивных элементов
№  д/п	Наименование объектов	фунда- менты	карка- сы	стены и пере- город- ки	пере- крытия и по- крытия	кровля	прое- мы	полы	отде- лочные работы	сантех нич. устрой ства и освеще ние	особо- строи- тель- ные работы	прочие работы
1	Сырьевой склад бутана и дивинила
	здание насосной	18 19	- -	26 27	6 6	11 11	7 7	3 4	3 3	20 21	4 -	2 2
2	Цех дегидрирования
	здание реакторного блока	27	-	10	7	2	2	1	1	10.	39	1
		44	-	17	12	2	3	2	1	17	-	2
	здание воздуходувок	10	-	18	9	4	4	4	2	3	45	1
		17	-	33	17	8	8	7	3	6	-	1
3	Установка очистки воды	14	-	за	9	5	9	3	2	12	10	5
		15	-	35	10	5	10	3	2	14	-	6
4	Цех компрессии и выделения продуктов дегидрирования бутана и бутилена
	здание компрессорной	9	16	19	5	6	4	3	1	10	24	3
		11	21	25	7	8	5	3	2	14	-	4
	здание насосной	14	9	28	3	9	4	2	1	13	12	5
		16	11	32	3	10	5	2	1	14	-	6
	здание пароколлекторной	13	-	27	17	7	7	3	2	11	8	5
		14	-	29	18	7	8	4	2	12	-	6
5	Цех экстрактивной дистилляции	12 13	10 12	26 28	6 6	8 9	4 5	3 3	2 3	17 19	10 -	2 2
6	Цех дегидрирования бутиленов здание насосной	12 13	4 5	27 30	5 6	10 11	4 5	3 4	2 2	15 17	12 -	6 7
	здание дымососной	15 16	- -	23 25	12 13	10 11	7 7	2 2	1 2	20 22	8 -	2 2
	галерея контактных	10	17	25	9	7	3	6	2	7	3	11
	аппаратов	10	18	26	9	7	3	6	2	7	-	12
7	Цех выделения дивинила
	здание цеха	13	5	24	10	7	6	4	3	18	8	2
		14	5	26	11	8	6	4	4	20	-	2
	здание насосной	17	-	28	7	10	6	2	1	15	12	2
		19	-	31	9	11	6	3	2	17	-	2


Таблица 152
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 152

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
1	Производственный корпус	22,8	25,1	23,7	19,6	21,5	20,4
2	Склады сжиженных газов здание склада здание насосной	16,2 17,7	17,8 19,5	16,8 18,4	15,1 16,6	16,6 18,3	15,7 17,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к таблице 152)

		Наименование конструктивных элементов
№ в/п	Наименование объектов	фунда менты	карка- сы	стены и перегород- ки	пере- крытия и покрытия	кров- ля	прое- мы	полы	отдело чные работы	сантех ника и освеще ние	особо- строи- тель- ные работы	прочие работы
1	Производственный корпус	13	11	16	3	3	4	4	2	14	14	17
		15	13	18	4	3	4	4	2	17	-	20
2	Склады сжиженных газов
	здание склада	7	-	32	9	13	7	3	2	19	6	2
		8	-	34	10	13	8	4	2	19	-	2
	здание насосной	8	-	32	13	9	6	3	4	17	6	2
		8	-	33	15	10	8	3	4	17	-	2


Таблица 153
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 153

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
1	Цех дегидрирования бутана ....	15,0	16,5	15,6	13,3	14,6	13,8
2	Цех разделения продуктов дегидрирования	18,9	20,8	19,7	16.5	18,2	17,2
3	Цех выделения изопрена	23,2	25,5	24,1	21,7	23,9	22,6
4	Цех полимеризации
	корпус № 1	13,3	14,6	13,8	13,3	14,6	13,8
	корпус № 2	16,4	18,0	17,1	15,4	16,9	16,0
	корпус № 3	19,3	21,2	20,1	15,7	17,3	16,3
	корпус ТИБА	18,9	20,8	19,7	18,9	20,8	19,7
5	Цех изомеризации	18,1	19,9	18,8	15,9	17,5	16,5
6	Цех получения электролитического водорода	15,4	16,9	16,0	13,7	15,1	14,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 153)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование	фунда- менты	карка- сы	стены и пере- город- ки	пере- крытия и покрытия	кровля	прое- мы	полы	отде- лочные работы	сантех- ника и освеще ние	строи- тель- ные работы	прочие работы
1	Цех дегидрирования бутана	16	8	18	16	8	8	6	3	2	11	4
		17	11	20	18	10	8	6	3	2	-	5
2	Цех разделения продуктов	12	10	13	10	7	3	7	1	17	13	7
	дегидрирования	14	11	14	12	7	4	8	2	20	-	8
3	Цех выделения изопрена	14	9	11	11	6	5	4	3	20	7	10
		16	9	13	11	5	4	5	3	22	-	12
4	Цех полимеризации
	корпус № 1	16	32	11	5	4	3	3	5	15	-	6
		16	32	11	5	4	3	3	5	15	-	6
	корпус № 2	10	15	21	8	4	6	3	1	12	6	14
		10	16	24	10	4	6	3	1	12	-	14
	корпус № 3	10	1	25	8	2	8	2	3	18	19	4
		10	2	32	8	4	10	2	4	20	-	8
	корпус ТИБА	10	19	28	4	4	8	1	2	16	-	8
		10	19	28	4	4	8	1	2	16	-	8
5	Цех изомеризации	14	9	16	9	7	5	3	2	14	13	8
		16	.10	18	10	8	5	4	3	16	-	10
6	Цех получения электро-	8	12	17	8	6	4	4	8	12	12	9
	литического водорода	9	14	19	9	7	5	4	9	14	-	10


Таблица 154
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИВИНИЛМЕТИЛСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 154

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
1	Цех полимеризации	10,6	11,7	11,0	10,7	11,8	11,1
2	Цех выделения и сушки каучука	10,9	12,0	11,3	10,2	11,2	10,6
3	Цех подготовки воды	13,0	14,3	13,5	12,2	13,4	12,7
4	Цех дегазации	10,8	11,9	11,2	9,4	10,3	9,8
5	Цех канифольного эмульгатора со складом	18,8	20,7	19,5	17,4	19,1	18,1
6	Склад готовой продукции	12,6	13,9	13,1	12,6	13,9	13,1
7	Цех холодильный	9,9	10,9	10,3	11,9	13,1	12,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 154)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование	фунда- менты	каркас	стены и пере- город- ки	пере- крытия и покрытия	кровля	прое- мы	полы	отде- лочные работы	сантех- ника и освеще ние	строи- тель- ные работы	прочие работы
1	Цех полимеризации	12	17	18	14	5	3	4	4	12	2	9
		13	17	18	14	5	3	4	4	13	-	9
2	Цех выделения и сушки каучука	7	17	11	19	7	4	12	3	12	7	1
		8	18	12	20	7	5	13	3	13	-	1
3	Цех подготовки воды	15	-	31	11	7	5	3	3	8	14	3
		17	-	36	13	8	6	4	3	10	-	3
4	Цех дегазации	19	11	15	8	8	8	7	5	5	13	1
		22	13	18	9	10	9	7	5	6	-	1
5	Цех канифольного эмульгатора со складом	7 9	8 9	15 16	5 5	7 8	6 6	15 15	4 5	17 18	8 -	8 9
6	Склад готовой продукции	15	19	9	28	5	4	6	1	12	-	1
		15	9	9	28	5	4	6	1	12	-	1
7	Цех холодильный	15	11	18	8	8	7	3	3	8	17	2
		18	14	21	10	10	8	3	4	10	-	2


Таблица 155
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУТИЛОВОГО КАУЧУКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 155

		Общестроительные и .особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
1	Цех дегидрирования изобутана	18,2	20,0	18,9	16,4	18,0	17,1
2	Цех компрессии и разделения контактных газов, отделение изобутилена, холодильное отделение	21,3	23,4	22,1	14,8	16,3	15,4
3	Цех полимеризации
	корпус № 1	6,7	7,4;	7,0	6,1	6,7	6,3
	корпус № 2	10,4	11,4	10,8	9,9	10,9	10,3
	корпус № 3	17,8	19,6	18,5	17,4	19,1	18,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 155)

		Наименование конструктивных элементов
№ в/п	Наименование объектов	фунда- менты	каркас	стены и пере- город- ки	пере- крытия и покрытия	кровля	прое- мы	полы	отде- лочные работы	сантех- ника и освеще ние	строи- тель- ные работы	прочие работы
1	Цех дегидрирования изо-	17	8	15	7	7	5	4	4	15	10	8
	бутана	20	9	16	8	8	5	4	4	18	-	8
2	Цех компрессии и разде-	9	9	9	7	4	3	6	3	11	33	6
	ления контактных газов, отделение выделения изобутилена, холодильное отделение	13	15	14	11	5	4	8	4	18	-	8
3	Цех полимеризации
	корпус № 1	12	22	15	8	10	4	9	1	10	8	1
		13	24	16	9	10	4	10	1	12	-	1
	корпус № 2	13 14	31 31	14 15	8 8	5 5	1 1	2 4	1 3	17 18	5 -	1 1
	корпус № 3	16 17	15 15	15 15	8 8	11 11	4 4	4 4	1 1	19 19	2 -	6 6


Таблица 156
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИВИНИЛЬНОГО КАУЧУКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 156

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
1	Цех полимеризации	10,0	11,0	10,4	6,9	7,6	7,2
2	Цех выделения каучука ......	9,0	. 9,8	9,3	7,2	7,9	7,5
3	Цех очистки растворителя и осушки мономера
	здание насосной	14,1	15,5	14,6	11,4	12,5	11,8
	здание компрессорной	17,5	19,3	18,2	13,5	14,8	14,0
4	Цех получения катализатора	19,8	21,8	20,6	15,5	17,0	16,1
5	Цех концентрирования дивинила	31,6	34,7	32,8	21,9	24,1	22,7
6	Склад каучука	8,9	9,7	9,2	8,9	9.7	9,2
7	Склад легковоспламеняющихся жидкостей
	здание насосной	30,7	33,7	31,9	28,7	31,6	29,8
	здание тепляка	28,0	30,8	29,2	25,6	28,2	26,6
8	Холодильный цех
	корпус № 1	14,5	16,0	15,1	12,0	13,2	12,5
	корпус № 2	15,0	16,5	15,6	13,7	15,1	14,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 156)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фунда- менты	каркас	стены и пере- город- ки	пере- крытия и покрытия	кровля	прое- мы	полы	отде- лочные работы	сантех- ника и освеще ние	строи- тель- ные работы	прочие работы
1	Цех полимеризации	8 12	8 12	13 19	11 17	5 7	4 6	2 4	3 4	12 18	33 -	1 1
2	Цех выделения каучука	10 12	13 15	13 16	13 16	7 9	6 8	6 8	4 5	7 9	20 1	1 1
3	Цех очистки растворителя и осушки мономера
	здание насосной	6	10	15	7	7	6	4	3	21	20	1
		8	13	19	8	9	7	5	3	27	-	1
	здание компрессорной	8 10	- -	21 27	7 9	8 11	6 8	5 6	4 6	15 21	24 -	2 2
4	Цех получения катализа	13	-	34	4	4	4	1	1	16	21	2
	тора ТИБА	17	-	42	5	6	5	2	1	20	-	2
5	Цех концентрирования	13	11	7	10	2	2	5	1	15	32	2
	дивинила	19	16	11	16	2	3	8	1	20	-	4
6	Склад каучука	25 25	13 13	15 15	15 15	11 11	3 3	9 9	1 1	8 8	- -	- -
7	Склад легко воспламеняющихся жидкостей
	здание насосной	8	-	21	5	7	6	15	4	26	6	2
		9	-	22	5	7	8	16	4	27	-	2
	здание тепляка	16	2	16	6	5	6	19	1	19	10	2
		18	2	17	7	6	6	20	1	21	-	2
8	Холодильный корпус
	корпус № 1	10	15	16	10	5	6	3	1	12	18	4
		13	17	20	12	6	8	4	1	15	-	4
	корпус № 2	9	2	21	19	8	8	6	1	14	10	2
		10	4	23	20	9	9	7	1	15	-	2


Таблица 157
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛАТЕКСА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 157

		Общестроительные и .особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
1	Цех производства латекса
	корпус № 1	12,3	13,5	12,8	11,5	12.6	11,9
	корпус № 2	13,8	15,2	14,4	13,3	14,6	13,8
2	Склад концентрированного латекса	14,6	16,1	15,2	123	13,6	12,8
3	Цех разлива латекса	12,6	13,9	13,1	12,0	13,2	12,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 157)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фунда- менты	каркас	стены и пере- город- ки	пере- крытия и покрытия	кровля	прое- мы	полы	отде- лочные работы	сантех- ника и освеще ние	строи- тель- ные работы	прочие работы
1	Цех производства латекса
	корпус № 1	8	19	18	16	4	8	3	4	10	8	2
		7	21	20	18	4	10	3	5	10	-	9
	корпус № 2	12 12	8 8	24 26	19 20	5 5	10 10	5 6	1 1	10 10	4 -	2 2
2	Склад концентрированного латекса	6 8	13 15	21 26	11 14	2 4	10 10	4 5	3 3	10 11	16 -	4 4
3	Цех разлива латекса	11 11	9 10	19 20	11 11	11 12	8 9	8 9	2 2	15 15	5 -	1 1


Таблица 158
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТИРОЛА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 158

		Общестроительные и .особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
1	Цех дегидрирования этилбензола	19,5	21,4	20,3	18,2	20,1	19,0
2	Цех ректификации стирола	27,0	29,7	28,1	233	25,6	24,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к таблице 158)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фунда- менты	карка- сы	стены и пере- город- ки	пере- крытия и покрытия	кровля	прое- мы	полы	отде- лочные работы	сантех- ника и освеще ние	строи- тель- ные работы	прочие работы
1	Цех дегидрирования	12	12	16	13	7	4	3	1	22	7	3
	этилбензола	13	13	18	13	7	5	3	1	24	-	3
2	Цех ректификации	7	14	13	12	5	8	4	2	16	15	4
	стирола	8	16	16	14	6	9	5	2	19	-	5


Таблица 159
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАТАЛИЗАТОРА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 159

		Общестроительные и .особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Цех производства катализатора	11,6	12,7	12,0	10,3	11,3	10,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 159)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фунда- менты	карка- сы	стены и пере- город- ки	пере- крытия и покрытия	кровля	прое- мы	полы	отде- лочные работы	сантех- ника и освеще ние	строи- тель- ные работы	прочие работы
	Цех производства катализатора	8 9	12 14	17 19	15 17	5 5	9 10	8 9	4 5	9 11	12 -	1 1


Таблица 160
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРОПЕРЕКИСИ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.

Таблица 160

		Общестроительные и .особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Цех производства гидроперекиси	16,9	18,6	17,6	15,4	17,0	16,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 160)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фунда- менты	карка- сы	стены и пере- город- ки	пере- крытия и покрытия	кровля	прое- мы	полы	отде- лочные работы	сантех- ника и освеще ние	строи- тель- ные работы	прочие работы
	Цех производства	9	7	17	11	5	9	5	4	19	9	5
	гидроперекиси	10	8	19	13	5	10	5	4	21	-	5


Таблица 161
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ

НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИВИНИЛА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ кв. м РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ, В РУБ.

Таблица 161

		Общестроительные и .особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Наружные установки металлические
1	Цех компрессии и выделения продуктов дегидрирования бутана и бутилена	141,3	155,4	146,9	141,3	155,4	146,9
2	Цех экстрактивной дистилляции	122,0	134,2	126,9	122,0	134,2	126,9
3	Цех дегидрирования бутиленов	68,5	75,4	71,2	42,6	46,9	44,3
4	Цех выделения дивинила. Наружная установка и здание лестничной клетки	67,2	73,9	69,8	48,4	53,3	50,4
	Наружные установки железобетонные
5	Цех выделения дивинила	87,6	96,3	91,1	86,0	94,6	89,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 161)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фундаменты	металличес- кие конструкции	железобетон- ные конст- рукции	особо- строительные работы	прочие работы
	Наружные установки металлические
1	Цех компрессии и выделения продуктов дегидрирования бутана и бутилена	21 21	50 50	4 4	- -	25 25
2	Цех экстрактивной дистилляции	26	52	5	-	17
		26	52	5	-	17
3	Цех дегидрирования бутиленов	9	24	10	41	16
		15	41	17	-	27
4	Цех выделения дивинила, наружная	10	46	16	28	-
	установка и здание лестничной клетки	14	65	21	-	-
	Наружные установки железобетонные
5	Цех выделения дивинила	21	11	66	2	-
		21	11	68	-	-


Таблица 162
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ

НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕХОВ ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ, В РУБ.

Таблица 162

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Наружные установки металлические
1	Блок регенерации раствора	67,7	74,5	70,4	55,6	61,2	57,8
2	Блок очистки	215,8	237,4	224,4	37,5	41,2	39,0
	Наружные установки железобетонные
3	Блок ректификации	153,8	169,2	160,0	103,4	113,7	107,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 162)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фундаменты	металличес- кие конструкции	железобетон- ные конст- рукции	особо- строительные работы	прочие работы
	Наружные установки металлические
1	Блок регенерации раствора	20 26	29 36	22 28	21 -	8 10
2	Блок очистки	4	8	-	86	2
		29	53	-	-	18
	Наружные установки железобетонные
3	Блок ректификации	23	17	21	34	5
		34	25	33	-	8


Таблица 163
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ

НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ, В РУБ.

Таблица 163

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Наружные установки металлические
1	Цех разделения продуктов дегидрирования
	наружная установка № 2	122,9	135,2	127,8	94,1	103,5	97,9
	наружная установка № 3	128,2	141,0	133,3	99,8	109,8	103,8
2	Цех выделения изопрена
	наружная установка № 1	156,6	172,3	162,9	104,2	114,6	108,3
	наружная установка  № 2	149,7	164,7	155,7	112,5	123,8	117,0
3	Цех изомеризации	87,7	96,5	91,2	87,7	96,5	91,2
	Наружные установки железобетонные
4	Цех разделения продуктов дегидрирования, наружная установка № 1	124,3	136,7	129,3	105,1	115,6	109,3
	Наружные установки железобетонные, над зданиями
5	Цех разделения продуктов дегидрирования
	над зданием насосной № 2	48,0	52,8	49,9	46,6	51,3	48.5
	над зданием насосной № 3	56,1	61,7	58,3	46,8	51,5	48,7
6	Цех выделения изопрена
	над зданием насосной № 1	51,2	56,3	53,2	47,0	51,7	48,9
	над зданием насосной № 2	50,3	55,3	52,3	48,3	53,1	50,2
	над зданием насосной № 3	77,0	84,7	80,0	70,8	77,9	73,6
7	Цех изомеризации	57,0	62,7	59,3	57,0	62,7	59.3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов, процентах

(к табл. 163)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фундаменты	металличес- кие конструкции	железобетон- ные конст- рукции	особо- строительные работы	прочие работы
	Наружные установки металлические
1	Цех разделения продуктов дегидрирования
	наружная установка № 2	9	56	-	24	11
		12	72	-	-	16
	наружная установка № 3	10 13	57 75	- -	24 -	9 12
2	Цех выделения изопрена
	наружная установка № 1	5 8	55 84	- -	35 -	5 8
	наружная установка № 2	9	55	-	27	9
		11	78	-	-	11
3	Цех изомеризации	16 25	39 57	- -	33 -	12 18
	Наружные установки железобетонные
4	Цех разделения продуктов дегидрирования
	наружная установка	12 14	29 35	32 38	17 -	10 13
	Наружные установки железобетонные, над зданиями
5	Цех разделения продуктов дегидрирования
	над насосной № 2	-	9	85	3	3
		-	9	87	-	4
	над насосной № 3	-	19	75	2	4
		-	20	77	-	3
6	Цех выделения изопрена
	над насосной № 1	-	14	75	8	3
		-	15	82	-	3
	над насосной № 2	-	15	78	4	3
		-	16	81	-	3
	над насосной № 3	-	16	74	8	2
		-	18	80	-	2
7	Цех изомеризации	- -	4 4	93 93	- -	3 3


Таблица 164
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ

НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИВИНИЛМЕТИЛСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ, В РУБ.

Таблица 164

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Наружные установки металлические
1	Цех холодильный	105,3	115,8	109,5	102,9	113,2	107,(
Удельный вес отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 164)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фундаменты	металличес- кие конструкции	железобетон- ные конст- рукции	особо- строительные работы	прочие работы
	Наружные установки металлические
1	Цех холодильный	27 33	48 60	6 7	19 -	- -


Таблица 165
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ

НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУТИЛКАУЧУКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ, В РУБ.

Таблица 165

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Наружные установки металлические
1	Цех дегидрирования изобутана	90,5	99,6	94,1	87,6	96,4	91,1
2	Цех полимеризации
	наружная установка № 1	74,3	81,7	77,3	74,3	81,7	77,3
	Наружные установки железобетонные
3	Цех компрессии и разделения контактных газов, отделение выделения изобутилена, холодильное отделение
	в осях 9 - 14	77,5	85,3	80,6	77,5	85,3	80,6
	в осях 41 - 48	53,5	58,9	55,6	53,5	58,9	55,6
4	Цех полимеризации
	наружная установка № 2	60,0	66,0	62,4	54.0	59,4	56,2
	наружная установка № 3	86,2	94,8	89,6	82,7	90,1	86,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 165)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фундаменты	металличес- кие конструкции	железобетон- ные конст- рукции	особо- строительные работы	прочие работы
	Наружные установки металлические
1	Цех дегидрирования изо бутана	17	78	2	3	-
		18	80	2	-	-
2	Цех полимеризации, наружная установка № 1	14 14	64 64	10 10	- -	12 -
	Наружные установки железобетонные
3	Цех компрессии и разделения контактных газов отделение выделения изо бутилена, холодильное отделение
	в осях 9 - 14	13 13	19 19	44 44	24 24	- -
	в осях 41 - 48	15 15	3 3	69 69	13 14	- -
4	Цех полимеризации
	наружная установка№ 2	17	17	43	13	10
		22	19	47	12	-
	наружная установка № 3	27	7	50	12	4
		28	9	51	12	-


Таблица 166
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ

НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИВИНИЛЬНОГО КАУЧУКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ, В РУБ.

Таблица 166

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Наружные установки металлические
1	Цех очистки растворителя и осушки мономера	79,9	87.9	83,1	79,9	87,9	83,1
2	Цех концентрирования дивинила	41,6	45,7	43,2	41,6	45,7	43,2
	Наружные установки железобетонные
3	Холодильный цех, корпус № 1	82,2	90,5	85,5	82,2	90,5	85,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 166)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фундаменты	металличес- кие конструкции	железобетон- ные конст- рукции	особо- строительные работы	прочие работы
	Наружные установки металлические
1	Цех очистки растворителя и	13	72	15	-	-
	осушки мономера	13	72	15	-	-
2	Цех концентрирования дивинила	40	52	1	-	7
		40	52	1	-	7
	Наружные установки железобетонные
3	Холодильный цех, корпус № 1	17	2	62	-	8
		17	2	62	-	8


Таблица 167
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ

НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТИРОЛА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ, В РУБ.

Таблица 167

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Наружные установки железобетонные
1	Цех дегидрирования этилбензола	88,7	97,6	92,3	88,7	97,6	92,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 167)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фундаменты	металличес- кие конструкции	железобетон- ные конст- рукции	особо- строительные работы	прочие работы
	Наружные установки железобетонные
1	Цех дегидрирования этилбензола	7	38	33	-	22
		7	38	33	-	22


Таблица 168
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ

НАРУЖНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРОПЕРЕКИСИ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ, В РУБ.

Таблица 168

		Общестроительные и особостроительные работы	Общестроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3	1	2	3
	Наружные установки железобетонные
1	Цех производства гидроперекиси	51,9	57,1	54,0	51,9	57,1	54,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 168)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фундаменты	металличес- кие конструкции	железобетон- ные конст- рукции	особо- строительные работы	прочие работы
	Наружные установки железобетонные
1	Цех производства гидроперекиси	15	19	58	-	8
		15	19	58	-	8


Таблица 169
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 3 ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ОТКРЫТОГО СКЛАДА И 1 пог. м НАЛИВНОЙ ЭСТАКАДЫ, В РУБ.

Таблица 169

		Общестроительные и особостроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3
	Производство дивинила
1	Сырьевой склад жидких продуктов	18,3	20,1	19,1
2	Цех выделения дивинила, склад жидких продуктов	22,6	24,9	23,5
	Центральная газофракционирующая установка
3	Сырьевой склад жидких продуктов	8,7	9,6	9,1
	Производство дивинильного каучука
4	Склад жидких продуктов	6,1	6,7	6,3
	Производство латекса
5	Склад жидких продуктов	23,4	25,8	24,4
6	Наливная эстакада склада	145,0	159,5	150,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 169)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	открытый склад	фундаменты под емкости	металличес- кие конструкции	железобетон- ные конст- рукции
	Производство дивинила
1	Сырьевой склад жидких продуктов	20	68	12	-
2	Цех выделения дивинила, склад жидких продуктов	52	20	28	-
	Центральная газофракционирующая установка
3	Сырьевой склад жидких продуктов	18	75	7	-
	Производство дивинильного каучука
4	Склад жидких продуктов	60	13	27	-
	Производство латексов
5	Склад жидких продуктов	75	25	-	-
6	Наливная эстакада склада	-	56	20	2.1


Таблица 170
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 4. ЭСТАКАДА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м ТРУБОПРОВОДОВ, В РУБ.

Таблица 170

	Параметры	Территориальные пояса
Типы		высота	расстоя-
эстакад	ширина, в м	1-го яруса	последу- ющих ярусов	ние меж- ду опора- ми в м	нагрузка, в т на пог. м	1	2	3
Эстакады на фундаментах, одностоечные

I	0,6-1,2	5,4-8,4		12-16	0,25	91,1	100,2	94,7
II	2-3	5,4-8,4	-	12-16	0,5	139,4	153,4	145,0
III	3-4	5,1-8,4	-	12-16	1,0	188,7	207,6	196,2
Эстакады на фундаментах, с двухветвевыми опорами

IV	Двухъярусная 4 + 3	5,4-8,4	2,7	12-16	1,0	287,9	316,7	299,4
V	Двухъярусная 5 + 5	5,4-8,4	2,7	12-16	2,0	313,4	344,7	325,9
VI	Двухъярусная 6 + 6	5,4-8,4	3,5	12-16	3,0	453,2	498,5	471,3
VII	Трехъярусная 6 + 6 + 6	5,4-8,4	3,5+2,7	12-16	4,0	624,9	687,4	649,9
VIII	Двухъярусная 11 + 11	5,4-8,4	3,5	12-16	5,0	702,0	772,9	730,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 170)

№	Наименование конструктивных	Тип эстакад
п/п	элементов	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Фундаменты	28	26	25	19	18	20	16	13
2	Колотил железобетонные	47	42	44	54	56	48	57	56
3	Пролетные строения, связи по колонкам, опоры под трубопроводы, площадки, лестницы металлические	25	32	31	27	26	32	27	31
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 171
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 5 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПЕЧИ, В РУБ.

Таблица 171

		Общестроительные и особостроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3
	Производство стирола
1	Печь для перегрева пара производительностью 18 т/час - трубы большого диаметра (типовой проект)	14760	16240	15350
	Производство стирола и ацетальдегида
2	Печь для перегрева пара (t = 500 - 700° С) производительностью 20 т/час—трубы малого диаметра (типовой проект)	13230	14650	13760
	Производство дивинила
3	Печь для перегрева пара производительностью 80 т/час в цехе дегидрирования бутана	39050	42960	40610
	Производство изопрена
4	Печь для перегрева пара производительностью 45 т/час в цехе дегидрирования изобутана	29600	32560	30780
	Производство изопрена
5	Печь для перегрева парогазовой смеси производительностью 22 т/час в цехе изомеризации	12330	13560	12820
	Производство изопрена
6	Печь трубчатая производительностью 15 т/час в цехе дегидрирования изобутана	25370	27900	26380
	Производство этилена
7	Печь пиролиза бензина производительностью 15 т/час	46380	51018	48235
	Производство этилена
8	Пиролизная печь производительностью по сырью 7—10 т/час (типовой проект)	18940	20830	19670
	Производство ацетальдегида
9	Печь для перегрева пара производительностью 10 т/час	16170	17787	16820
10	Печь для подогрева сырья производительностью 20 т/час	14300	15730	14870
11	Печь для сжигания кубовых остатков	10350	11390	10764
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 171)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п	Наименование объектов	фундаменты	металлические конструкции	прочие
	Производство стирола
1	Печь для перегрева пара производительностью 18 т/час -трубы большого диаметра (типовой проект)	38	62	-
	Производство стирола и ацетальдегида
2	Печь для перегрева пара (t = 500 - 700° С) производительностью 20 т/час - трубы .малого диаметра (типовой проект)	37	63	-
	Производство дивинила
3	Печь для перегрева пара производительностью 80 т/час в цехе дегидрирования бутана	42	65	3
	Производство изопрена
4	Печь для перегрева пара производительностью 45 т/час в цехе дегидрирования изобутана	36	64	-
	Производство изопрена
5	Печь для перегрева парогазовой смеси производительностью 22 г/час в цехе изомеризации	36	64	-
	Производство изопрена
6	Печь трубчатая производительностью 15 т/час в цехе дегидрирования изобутана	29	75	-
	Производство этилена .
7	Печь пиролиза бензина производительностью 15 т/час	46	51	3
	Производство этилена
8	Пиролизная печь производительностью по сырью 7—10 т/час (типовой проект)	43	57	-
	Производство ацетальдегида
9	Печь для перегрева пара производительностью 10 т/час	28	70	2
10	Печь для перегрева сырья, производительностью 20 т/час	29	71	-
11	Печь для сжигания кубовых остатков производительностью 1 т/час	62	17	21


Таблица 172
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 5 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ

ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ПЕЧАМ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ТРУБЫ, В РУБ.

Таблица 172

		Общестроительные и особостроительные работы
№	Наименование объектов	Территориальные пояса
п/п		1	2	3
	Трубы дымовые кирпичные
1	Диаметр 1,5 м, высота 45 м	19460	21400	20240
2	Диаметр 1,8 м, высота 50 м	23150	25470	24080
3	Диаметр 2,3 м, высота 50 м	37120	40830	38230
4	Диаметр 2,3 м, высота 25 м	9420	10360	9800
5	Диаметр 3,4 м, высота 50 м	46960	51 660	48840
	Трубы дымовые железобетонные
6	Диаметр 2 м. высота 40 м	13700	15070	14250
7	Диаметр 2 м, высота 35 м	13000	14310	13530


Таблица 173
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

Отдел VI. Объекты промышленности синтетического каучака

Раздел 5 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ

БОРОВА КИРПИЧНЫЕ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ПЕЧАМ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м БОРОВОВ, В РУБ.

Таблица 173

№		Особостроительные работы
п/п	Сечение боровов	Территориальные пояса
		1	2	3
1	2,00 х 2,02 м	234	257	243
2	2,00 х 3,24 м	403	443	419
3	2,10 х 2,60 м	309	340	321
4	2.70 х 3,24 м	346	381	360
Б	2,05 х 2,14 м	265	292	276
6	3,12 х 3,00 м	560	616	582
7	2,04 х 2,14 м	380	418	395


Вводные указания
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ VII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛАНЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел состоит из 2 разделов и содержит индивидуальные показатели восстановительной стоимости.

Раздел 1. Здания цехов и технологических установок.

Раздел 2. Сооружения цехов, технологических установок и общезаводского хозяйства.

Восстановительная стоимость объектов данного Отдела определена для II климатического района.

Примеры пользования отделом VII сборника

Определение восстановительной стоимости здания

Требуется определить восстановительную стоимость здания улавливания газового бензина объемом 9062 м3, находящегося в 1 территориальном поясе и I климатическом районе.

При этом восстановительная стоимость здания составит

13 х 9062 х 100=117,7 тыс. руб.

где 13 - восстановительная стоимость 1 м3 здания улавливания газового бензина (по табл. 174) для II климатического района, в руб.;

9062 - объем здания, в м3;

1,00 - поправочный коэффициент для II климатического района.

Определение физического износа здания улавливания газового бензина в процентах и денежном выражении

Определение процента износа отдельных конструктивных элементов и здания в целом:

н> п/л	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов, в %	Износ конструктивных элементов, в %	Общий процент износа здания
1	Фундаменты	15	10	(15 х 10):100=1,5
2	Каркас железобетонный с заполнением стен и пере городок кирпичом	30	15	4,6
3	Перекрытия	21	15	3,15
4	Кровля	10	15	1,5
5	Полы	7	20	1,4
6	Проемы	3	30	0,9
7	Отделочные работы	5	40	2,0
8	Внутренние сантехнические работы и электроосвещение	4	20	0,8
9	Прочие	5	20	1,0
	Итого	100	-	16,75
При этом физический износ здания газового бензина в денежном выражении составит:

117,7 х 0,1675=18,71 тыс. руб.


Таблица 174
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ VII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛАНЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Таблица 174

№ п/п	Наименование зданий и сооружений и их характеристика	Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий и сооружений, в руб.
1	Башня блока камерных печей	19,5
	Здание многоэтажное с бункерами внутри
	Фундаменты бутобетонные, каркас стальной, частично железобетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная, утепленная по железобетонным плитам, основание пола бетонное, пол цементный. Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение
2	Пожарные емкости на башне блока камерных печей (за 1 т металлоконструкций)	266
3	Здание отделения туннельных печей с конденсацией	14
	Фундаменты бутовые, каркас железобетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты, кровля рулонная, полы цементные и деревянные. Внутренние сантехнические работы и электроосвещение
4	Фундаменты под оборудование здания туннельных печей	36,7
5	Здание бункеров сланца	16,4
	Фундаменты бутобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные. Кровля рулонная по железобетонным плитам, полы цементные по бетонному основанию. Оконные переплеты одинарные, двери двухстворчатые деревянные. Внутренние сантехнические работы
6	Здание улавливания газового бензина	13
	Фундаменты бутовые, каркас железобетонный с заполнением стен кирпичом, перекрытия из железобетонных плит, кровля рулонная, полы цементные, лотки закрыты рифленым железом, проемы - деревянные переплеты и двухстворчатые двери. Внутренние сантехнические работы и электроосвещение
7	Фундаменты под оборудование здания улавливания газового бензина	36,5
8	Газогенераторная станция	25
	Здание многоэтажное (9 этажей) с бутобетонными фундаментами, стенами и перегородками из силикатного кирпича, колонны железобетонные, перекрытия шлакобетонные, кровля утепленная из железобетонных плит, полы металлические и бетонные, проемы деревянные и металлические, отделочные работы - штукатурка и покраска. Внутренние сантехнические работы, электроосвещение. Прочие работы
9	Фундаменты под оборудование (генераторы и эксгаустеры)	25
10	Здания туннельных печей	8,8
	Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, арка, каркас, перекрытия и крыша железобетонные
11	Здание опытно-промышленной установки	17,6
	Фундаменты бетонные, стены кирпичные, каркас железобетонный
12	Здание установки «Кукерсоль»	18,6
13	Здание фильтров установки смолы ДФК	17,1
14	Здание фенольного цеха установки смолы ДФК,	17,4
15	Здание конденсации генераторного цеха	11,9
	Фундаменты бутобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные
16	Здание генераторов генераторного цеха
	Фундаменты бутобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах

(к табл. 174)

		Наименование зданий и сооружений
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	башня блока камерных печей	здание отделения туннельных печей с конденсацией	здание бункеров сланца	здание улавливания газового бензина	газогенера- торная станция	газогенера- торная станция
1	Фундаменты	4	15	23	15	14	5
2	Каркас здания	54	-	34	30	-	-
3	Колонны	-	-	-	-	-	5
4	Железобетонные и металлоконструкции	-	-	22	-	-	-
б	Стены и перегородки	10	30	-	-	29	25
6 7	Перекрытия Кровли	10 2	20 12	4 3	21 10	21 9	12 4
8	Полы	2	7	2	7	10	3
9	Проемы	6	4	4	3	3	4
10	Отделочные работы	2	6	-	5	5	3
11	Специальные работы	4	-	-	-	-	-
12	Внутренние сантехнические работы и освещение	5	3	4	4	4	20
13	Прочие	1	3	4	5	5	19
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 175
СБОРНИК N 4

Здания и сооружения нефтяной промышленности для переоценки основных фондов

ОТДЕЛ VII. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛАНЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ЦЕХОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Таблица 175

№ п/п	Наименование зданий и сооружений и их характеристика	Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий и сооружений, в руб.
1	Камерные печи	Динасовая 631
	Кладка камерных печей из динаса и шамота	Шамотная 476
2	Туннельная печь	41,3
	Производительность печи по сланцу 470 т/сутки. Диаметр 2,0 м. Длина туннеля 67,2 м. Кладка топок и канала из красного кирпича, шамотного и изолировочного кирпича
3	Смололовушка	10,4
	Земляные работы - выемка грунта под смололовушку, основание под днище - бетонное, днище железобетонное, стены железобетонные, перекрытия и прогоны сборные железобетонные, отделочные работы - штукатурка и битумная обмазка. Оградительная решетка металлическая
4	Бункера металлические	Бункера 217
	Бункера, течки и затворы из листового железа, опорные металлоконструкции, фундаменты - бутобетонные	Течки и затворы 304 Опоры 266
5	Галереи и эстакады топливоотдачи с узлами пересыпки и промежуточным бункером	Галереи топливоподачи 41,8 Эстакады топливоподачи 41,8
	Фундаменты бетонные и бутобетонные, стены бутобетонные, железобетонные, кирпичные и металлические, перекрытия железобетонные, крыша из гофрированного железа, полы цементные, отделочные работы, внутренние сантехнические работы, электроосвещение и прочие работы	Узлы пересыпки 30,7 Бункер 87,0
6	Галереи коксоудаления подземные и полуподземные	Галереи коксоудаления 41,8
	Фундаменты бутобетонные, стены бутобетонные и кирпичные, перекрытия железобетонные	Эстакада коксоудаления 41,8 Узел пересыпки 29,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, процентах

(к табл. 175)

№		Наименование сооружений
п/п	Наименование конструктивных элементов	смоло- ловушка	бункера металличес- кие	галерея и эстакады	галерея коксоудаления
1	Земляные работы	14	-	-	-
2	Фундаменты	-	6	23	23
3	Днище	31	-	-	-
4	Стены	37	-	30	30
б	Перекрытия и прогоны	6	-	13	18
6	Отделочные работы	3	-	2	3
7	Опоры	-	47	5	-
8	Бункера	-	30	5	-
9	Течки и затворы	-	17	-	-
10	Внутренние сантехнические работы и освещение	-	-	2	9
11	Каркасы эстакад	-	-	10	10
12	Прочие работы	9	-	10	7
	Итого	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

Отдел I. Лечебно-профилактические учреждения

Отдел II. Санатории, дома отдыха, турбазы

Отдел III. Аптеки, центральные аптечные склады, склады хранения медицинского имущества, учебные корпуса медицинских институтов, павильоны климатолечения пионерлагерей


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Лечебно-профилактические учреждения

Вводная часть

Таблица 1. Главные корпуса больниц

Таблица 2. Лечебные корпуса больниц

Таблица 3. Поликлиники

Таблица 4. Радиологические корпуса

Таблица 5. Родильные дома

Таблица 6. Патологоанатомические корпуса

Таблица 7. Детские сады-ясли

Таблица 8. Хозяйственные корпуса

Таблица 9. Пищеблоки

Таблица 10. Лечебно-производственные мастерские


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Санатории, дома отдыха, турбазы

Вводная часть

Таблица 11. Главные корпуса санаториев и домов отдыха

Таблица 12. Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест

Таблица 13. Турбазы

Таблица 14. Общественные корпуса

Таблица 15. Лечебные корпуса для санаториев (профилакториев) и лечебно-бальнеологические корпуса для курортов

Таблица 16. Грязелечебницы и водогрязелечебницы

Таблица 17. Ночные санатории (профилактории)

Таблица 18. Спальные корпуса

Таблица 19. Клубы-столовые

Таблица 20. Столовые

Таблица 21. Клубы и курзалы

Таблица 22. Административные и административно-приемные корпуса

Таблица 23. Хозяйственные корпуса для санаториев и домов отдыха

Таблица 24. Мотели


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. Аптеки, центральные аптечные склады, склады хранения медицинского имущества, учебные корпуса медицинских институтов, павильоны климатолечения пионерлагерей

Вводная часть

Таблица 25. Главные корпуса аптек

Таблица 26. Центральные аптечные склады

Таблица 27. Склады для хранения медицинского имущества

Таблица 28. Учебные корпуса медицинских институтов

Таблица 29. Павильоны климатолечения пионерлагерей


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 Сборник № 5 содержит укрупненные показатели восстановительной Стоимости зданий и сооружений здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, и предназначается для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1973 г. в ценах, введенных с 1 января 1969 г.

Показатели восстановительной стоимости отдельно стоящих зданий: котельных, прачечных, овощехранилищ, ледников и сторожек, летних эстрад, спортплощадок, жилых домов, общежитии, сооружений внешней канализации, гаражей и других зданий и сооружений, входящих в состав лечебных и оздоровительных учреждений, следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений. Приложение № 1 дано к общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из трех отделов:

Отдел I -Лечебно-профилактические учреждения.

Отдел II - Санатории, дома отдыха, турбазы.

Отдел III - Аптеки, аптечные склады, склады хранения медицинского имущества, учебные корпуса медицинских институтов, павильоны климатолечения, пионерских лагерей.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий здравоохранения приведены в сборнике по девяти территориальным поясам и климатическим районам.

По десятому территориальному поясу, расположенному севернее полярного круга, восстановительная стоимость устанавливается по смежному, расположенному южнее полярного круга, поясу с увеличением на 20 %.

4. Восстановительная стоимость зданий и сооружений здравоохранения исчислена с учетом стоимости всех общестроительных работ, а также внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств с учетом накладных расходов и плановых накоплений. Кроме того, в восстановительную стоимость включены разного рода внеобъемные затраты, как-то: на временные здания и сооружения, удорожание работ в зимнее время, на вывоз мусора и содержание уличной полосы, на сдельно-премиальную оплату труда рабочих, на организованный набор рабочих, на содержание дирекции строящегося объекта и технического надзора, а также проектно-изыскательские работы и др.

5. Восстановительная стоимость не учитывает затраты на технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

6. Здания и сооружения, носящие уникальный характер, не переоцениваются, а остаются в оценке по первоначальной (балансовой) стоимости.

Здания, состоящие на учете как архитектурные, художественные или исторические памятники и не используемые для жилых или других целей, если они находятся на балансе бюджетных организаций, переоцениваются в обычном порядке.

7. Сборник укрупненных показателей на здания и сооружения разработан для (I климатического района. Восстановительная стоимость зданий, расположенных в других климатических районах, устанавливается при пользовании сборником на местах путем применения следующих поправочных коэффициентов:

Климатические районы	Поправочные коэффициенты
I	1,12
III	0,98
IV	0,95
8. Для упрощения определения физического износа зданий и сооружений, исходя из состояния отдельных конструкций, в таблицах Сборника приводятся данные об удельных весах отдельных конструктивных элементов и видов внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств в общей стоимости (в процентах).

9. Оценочная стоимость зданий в таблицах 1-29 приведена с учетом высоты здания 1-2 этажа. Для зданий другой этажности следует применять поправочные коэффициенты.

Этажность	Поправочные коэффициенты
3-4-этажные здания	0,98
5-этажные здания	0,95
6-8-этажные здания	1,03
10. Все здания здравоохранения в зависимости от степени капитальности в Сборнике распределены на шесть групп. Классификация зданий по группам капитальности приведена в приложении 2.

11. При переоценке зданий здравоохранения, фактическая капитальность которых не соответствует капитальности, указанной в таблице приложения 2, следует к укрупненным показателям, приведенным в Сборнике, применить следующие поправочные коэффициенты:

Группа капиталь- ности по сбор- нику укрупнен-ных показателей	Поправочные коэффициенты для перевода к другим группам капитальности
	I	II	III	IV	V	VI
I	1	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69
II	1,08	1	0,93	0,86	0,80	0,74
III	1.16	1,08	1	0,93	0,86	0,80
IV	1,25	1,16	1,08	1	0.93	0,86
V	1.35	1,25	1.16	1,08	1	0,93
VI	1,46	1,35	1,25	1,16	1,08	1
12. Здания и сооружения здравоохранения подразделены по характеру внутренней отделки на здания с простой и повышенной отделкой.

Обыкновенная (простая) отделка предусматривает штукатурку стен и потолков, клеевую окраску или оклейку Простыми обоями, окраску панелей в пищеблоках и санузлах (ванная, душевая) масляной краской, полы в спальных комнатах и коридорах дощатые с окраской, а в санузлах и на лестничных клетках цементные или асфальтовые, ступени бетонные или железобетонные.

Улучшенная (повышенная) отделка предусматривает штукатурку, окраску, оклейку обоями повышенного качества, облицовку панелей в санузлах, душевых, ванных керамической метлахской плиткой, полы в спальных комнатах и коридорах паркетные, в пищеблоках дощатые с линолеумом, в санузлах и на лестничных площадках из керамических плиток, ступени железобетонные, мозаичные.

13. В показателях для 1-4-этажных зданий предусмотрена лишь частичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы) — с расшивкой швов стен. Для зданий свыше 5 этажей предусмотрена облицовка (полностью или частично) лицевым или силикатным кирпичом, а в некоторых случаях керамическими блоками. При наличии у оцениваемых зданий фасадов, полностью оштукатуренных цементно-известковыми растворами, их табличную стоимость следует увеличивать на проценты, указанные в следующей таблице.

№ п/п	Вид отделки фасадов	Надбавка в %
1	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором - улучшенная	0,5
2	То же - высококачественная	2
3	То же - с применением декоративных растворов (цветная)	2,8
4	Облицовка лицевым кирпичом	1,2
5	Облицовка керамическими плитками	8
6	Облицовка железобетонными офактуренными плитками	14
7	Облицовка гранитом	87
8	Облицовка известняковыми плитками	60
9	Облицовка деревянных стен досками с окраской	1,6
10	Облицовка деревянных стен кирпичом с расшивкой стен	1,6
Примечание. Данными таблицы предусмотрена облицовка всей плоскости фасада (за вычетом проемов).

14. При частичной отделке или при сочетании различных видов отделки величину надбавки определять по формуле:

С = (l1 x H1) : (l x H) x (C1 + C2) + C2

где: С - средневзвешенная величина надбавки в %;

С1 - величина надбавки, принятой для часта фасада;

С2 - величина надбавки, соответствующая характеру отделки остальной площади фасада;

l1 - длина в метрах по внешнему обводу той части фасада, которая имеет отличающийся вид отделки;

Н1 - высота в метрах от уровня отмостки той же части фасада;

l - общий периметр наружных стен здания в Метрах по внешнему отводу;

Н - высота здания в метрах от уровня отмостки до карниза.

15. Пример определения величины надбавки к укрупненным показателям восстановительной стоимости.

Цоколь здания облицован керамическими плитками, остальная часть фасада - кирпичом с расшивкой швов кладки.

Периметр наружных стен здания по внешнему обводу: l = 122 мм.

Высота здания от отмостки до карниза: Н = 16 м.

Высота цоколя здания: Н1 = 0,8 м.

Длина цокольной части стен, облицованных керамическими плитками, равна периметру стен l1 = l = 122 м.

Надбавка по таблице, соответствующая облицовке керамическими плитками:

С1 = 8 %.

Надбавка на отделку остальной части фасада равняется нулю, так как такая отделка учтена показателями таблиц восстановительной стоимости:

С2 = 0.

Средневзвешенная величина надбавки к таблице укрупненных показателей восстановительной стоимости:

C = (122 x 0,8): (122 х 16) х (8 - 0) + 0 = 0,4 %

16. Укрупненные показатели составлены в виде таблиц, которые включают восстановительную стоимость всех общестроительных и специальных строительных работ и в том числе:

а) санитарно-технических устройств (центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и их вводы в здание, мусоропровод и другие виды благоустройства);

б) электрических и слаботочных устройств - освещение, лифт, радио, телефон, телевидение, а также газоснабжение.

17. В состав оценочных таблиц входят следующие показатели:

а) группа капитальности здания;

б) характеристика конструкций здания и элементов его благоустройства;

в) стоимость единицы строительного объема за I куб. м;

г) необходимые примечания, надбавка и уменьшение, связанные с наличием или отсутствием в оцениваемом здании того или иного вида благоустройств;

д) удельные веса отдельных конструктивных элементов в %.

18. Восстановительные стоимости, приведенные в таблице, не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости необходимо применять следующие поправочные коэффициенты.

	Сейсмичность в баллах
	7	8	9
Жилые и гражданские здания (кроме деревянных)	1,03	1,04	1,06
Все остальные здания (кроме деревянных)	1,04	1,05	1,08
Сооружения подземные (водонапорные башни, дымовые трубы, мосты, эстакады и т. п.)	1,03	1,04	1,06
Примечание. При переоценке холодных пристроек, надворных построек, ограждений коэффициенты на сейсмичность не применяются.


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В состав отдела I Сборника включены следующие объекты:

1. Главные корпуса больниц.

2. Лечебные корпуса больниц.

3. Поликлиники.

4. Радиологические корпуса.

5. Родильные дома.

6. Патологоанатомические корпуса.

7. Детские сады-ясли.

8. Хозяйственные корпуса.

9. Пищеблоки.

10. Лечебно-производственные мастерские.


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

Группа капитальности I (графы а и б)

Группа капитальности IV (графа в)

Характеристика здания (графы а, б, в)

Графа а. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - из линолеума и керамической плитки. Кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Отделка внутренняя - обыкновенная. Отделка наружная - расшивка швов кирпичной кладки.

Графа б. Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - кирпичные. Перегородки - кирпичные, шлакобетонные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - из линолеума, керамической плитки и листового пластика. Кровля - совмещенная с покрытием рубероидом. Отделка внутренняя - улучшенная. Отделка внешняя - расшивка швов кирпичной кладки.

Графа в. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - деревянные брусчатые. Перегородки - деревянные. Перекрытия - деревянные. Полы - дощатые, цементные, из метлахской плитки. Кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Отделка внутренняя - обыкновенная. Отделка внешняя - штукатурка стен с окраской.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Здания каменные объемом в куб. м	Деревянные здания
пояса	до 10000	от 10000 до 20000	от 20000 до 50000	от 50000 до 100000	от 100000 до 200000	объемом в куб. м до 3000
	а	б	в
	1	2	3	4	5	6
1	23	24,7	33,1	26,8	29,2	32,7
2	24,4	26,1	35,1	28,4	30,9	34,6
3	25,6	27,4	36,7	29;7	32,4	36,9
4	26,9	28,9	38,7	31,3	34,2	38,9
5	28,1	30,1	40,4	32,6	35,6	40,8
6	44,9	48,1	64,5	51,2	56,9	65,4
7	55	58,9	79,1	64	69,8	80,1
8	58,5	62,6	84	68	74,1	85
9	62,8	67,3	90,3	73,1	79,7	91,6
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких сантехнических или электротехнических устройств восстановительная стоимость I куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в
	1	2	3	4	5	6
Внутренний водопровод	2	0,9	0,7	0,7	0,8	1,2
Внутренняя канализация	3,8	3,5	2,4	2	2	4,2
Центральное отопление	4,1	3,2	2,4	2	2,7	5,7
Вентиляция	4,2	0,6	4	11,6	5,5	0,6
Горячее водоснабжение	0,9	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5
Электроустройства	4,1	3,8	5,7	6,8	5,3	6,9
Электрослаботочные устройства	1,1	0,5	1,5	1,9	4,4	1,1
Лифты	-	0,8	3,5	2,7	1,6	-
К таблице 1

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных	а	б	в
элементов и вида работ	1	2	3	4	5	6
Фундаменты	4	3	9	3	2	6
Стены и перегородки	25	27	25	23	28	28
Перекрытия (покрытия)	16	12	20	22	13	11
Кровля	6	8	3	2	2	2
Полы	9	10	9	5	10	3
Проемы	10	13	7	8	6	11
Отделочные работы	8	8	5	5	7	17
Внутренние санитарно-технические устройства	15	10	10	17	18	12
Внутренние электротехнические устройства	5	4	10	11	8	8
Прочие работы	2	5	2	4	6	2
Итого	100	100	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий (графы а, б)

Графа а. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - кирпичные, деревянные. Полы - из линолеума, деревянные, из метлахской плитки. Кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - штукатурка стен, окраска. Внутренняя отделка - улучшенная.

Графа б. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума, паркета, из метлахской плитки. Кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - улучшенная.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	до 1000	до 3000	до 5000	до 10000	до 20000
	а	б
	1	2	3	4	5
1	31,6	28,	23	24,4	22,8
2	33,4	29,7	24,4	25,8	24,2
3	35,0	31,1	25,5	27,1	25,3
4	36,9	32,8	26,9	28,5	26,7
5	38,5	34,2	28,1	29,7	27,9
6	61,5	54,6	44,8	47,5	44,5
7	75,4	66,9	55	58,3	54,6
8	80,1	71,2	58,4	61,9	58
9	86,1	76,5	62,8	66,6	62,3
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	1	2	3	4	5
Внутренний водопровод  Внутренняя канализация	1  1,7	0,6  1,5	0,6  2,3	1,3  1,6	1,1  2,5
Центральное отопление	5,4	6	3,2	6,2	3,4
Вентиляция	4	1	3,3	3,5	3,8
Горячее водоснабжение	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7
Электроосвещение	3	2,2	5,1	4	5,5
Электрослаботочные устройства	0,2	1,5	1,8	1	1,9
Лифты	-	-	-	-	1,7
К таблице 2

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	1	2	3	4	5
Фундаменты  Стены и перегородки  Перекрытия (покрытия)	4  11  35	5  13  39	3  27  16	4  25  17	4  24  17
Кровля	3	2	5	4	4
Полы	9	9	9	10	10
Проемы	10	10	13	13	11
Отделочные работы	7	6	6	5	6
Внутренние санитарно-технические устройства	13	10	10	13	11
Внутренние электротехнические устройства	3	4	7	5	9
Прочие работы	5	2	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПОЛИКЛИНИКИ

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Группа капитальности IV (графа г)

Характеристика зданий (графы а, б, в, г)

Графа а. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа б. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума и керамической плитки. Кровля - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа в. Фундаменты - из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума, керамической плитки и мозаичные. Кровля - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа г. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - деревянные брусчатые. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые, цементные, из метлахской плитки. Кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - штукатурка цоколя. Отделка внутренняя -обыкновенная.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	до 5000	до 20 000	более 20000	деревянные здания объемом в куб. м до 1000
	а	б	в	г
	1	2	3	4
1	24,2	25,7	22,5	37,2
2	25,6	27.2	23,8	39,5
3	26,8	28,5	25	42,1
4	28,3	30	26,3	44,3
5	29.5	31,3	27.4	46,5
6	47,1	50	43,9	74,4
7	57.8	61.3	53,8	91,2
8	61,4	65,2	57.1	96.8
9	66	70,1	61,4	104,2
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость I куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в	г
Внутренний водопровод	1,3	1,2	0,9	1
Внутренняя канализация	2,4	2,4	2,2	3,3
Центральное отопление	2,9	3,1	2,2	5,1
Вентиляция	3,1	3,5	3,8	1,7
Горячее водоснабжение	0,4	0,5	0,6	0,5
Электроосвещение	6,3	5,4	7	3,1
Электрослаботочные устройства	1,6	1,4	1,8	0,5
Лифты	-	-	2,6	-
Оборудование встроенной котельной	3,2	3,2	-	-
К таблице 3

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	в	б	в	г
Фундаменты	5	4	2	8
Стены и перегородки	31	28	29	28
Перекрытия (покрытия)	14	13	16	10
Кровля	4	7	3	4
Полы	9	9	10	6
Проемы	8	9	9	12
Отделочные работы	5	6	6	13
Внутренние санитарно-технические устройства	13	14	10	12
Внутренние электротехнические устройства	8	7	11	3
Прочие работы	3	3	4	4
Итого	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Характеристика зданий (графы а, б, в)

Графа а. Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - штукатурка кирпичных стен. Внутренняя отделка - улучшенная.

Графа б. Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - железобетонные, однослойные и двухслойные. Полы - из линолеума и керамической плитки. Кровля - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - штукатурка кирпичных стен. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа в. Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - из гипсолитовых плит, кирпичные. Полы - из линолеума и керамической плитки. Кровля - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - штукатурка кирпичных стен. Отделка внутренняя - улучшенная.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Количество коек стационара
пояса	на 30 коек	на 18 коек	на 10 коек	на б коек
	а	б	в
	1	2	3	4
1	31,7	32,5	53,9	37,2
2	33,6	34,5	57,1	39,4
3	35,1	36,1	59,8	41,2
4	37	38	63	43,5
5	38,6	39,7	65,7	45,3
6	61,7	63,4	105,1	72,4
7	75,7	77,7	128,7	88,8
8	80,4	82,6	136,8	94,4
9	86,4	88,8	147	101,4
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	1	2	3	4
Внутренний водопровод	0,8	0,8	0,7	0,6
Внутренняя канализация	2,8	1,9	1,4	2,7
Центральное отопление	3,7	3,1	2,7	4
Вентиляция	11,5	12,8	5,6	15,4
Горячее водоснабжение	0,7	0,6	0,4	0,5
Электроосвещение	4,3	3,5	4,5	3,5
Электрослаботочные устройства	1,3	1,5	4,2	0,9
К таблице 4

Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	1	2	3	4
Фундаменты	5	5	4	5
Стены и перегородки	29	24	30	21
Перекрытия (покрытия)	13	20	19	20
Кровля	5	7	5	5
Полы	9	7	11	6
Проемы	7	7	5	7
Отделочные работы	5	4	4	6
Внутренние санитарно-технические устройства	20	19	16	23
Внутренние электротехнические устройства	4	5	4	5
Прочие работы	3	2	2	2
Итого	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

(графа б). Группа капитальности I

(графа а). Группа капитальности III

(графа в) Группа капитальности IV

Характеристика зданий (графы а, б, в)

Графа а. Фундаменты - бутовые столбчатые или ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - деревянные по деревянным балкам. Перегородки - деревянные, из гипсошлаковых плит. Полы - деревянные дощатые, цементные. Кровли - из волнистых асбестоцементных листов. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки, Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа б. Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - железобетонные плиты. Перегородки - из шлакобетонных плит. Полы - из линолеума, цементные. Кровли - из волнистых асбестоцементных листов. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа в. Фундаменты - бутовые ленточные. Стены - деревянные брусчатые. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые, из керамической плитки. Кровли - из волнистых асбестоцементных листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - окраска стен, штукатурка цоколя. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	до 1000	от 1000 до 10 000	деревянные здания объемом в куб. м до 1000
	а	б	в
	1	2	3
1	28,1	22,7	35,8
2	29,8	24	38
3	31,2	25,2	40,5
4	32,9	26,5	42,6
5	34,3	27,7	44,8
6	54,8	44,2	71,6
7	67,1	54,2	87,7
8	71,3	57,6	93,2
9	76,7	61,9	100,2
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	3,4	1,1	1,6
Внутренняя канализация	4,9	4,1	4,4
Центральное отопление	-	4,5	7,5
Вентиляция	0,8	4,4	1,7
Горячее водоснабжение	1,2	1	1
Электроосвещение	3,4	5,2	2,7
Электрослаботочные устройства	-	1,6	-
К таблице 5

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	5	4	3
Стены и перегородки	27	27	37
Перекрытия (покрытия)	12	19	7
Кровля	7	2	5
Полы	8	7	7
Проемы	10	8	10
Отделочные работы	8	7	10
Внутренние санитарно-технические устройства	10	15	16
Внутренние электротехнические устройства	3	7	3
Прочие работы	10	4	2
Итого	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий (графы а, б)

Графа а. Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перегородки - из шлакобетонных плит. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Кровли - совмещенные с покрытием из рубероида. Полы - из линолеума и керамической плитки. Внутренняя отделка - обыкновенная. Наружная отделка - облицовка стен силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Графа б. Фундаменты - из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перегородки - из сборных железобетонных и гипсовых плит. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Кровли - совмещенные с покрытием из рубероида. Полы - из линолеума и керамической плитки. Внутренняя отделка - улучшенная. Наружная отделка - облицовка стен силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях.

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	до 500	до 1000	до 5000	до 10000
	а	б
	1	2	3	4
1	32,5	31,9	37,3	36,2
2	34,4	33,9	39,5	38,4
3	36,1	35,5	41,4	40,2
4	38	37,4	43,6	42,4
5	39,6	39	45,5	44,2
6	63,4	62,3	72,7	70,7
7	77,7	76,4	89,1	86,6
8	82,5	81,1	94,7	92
9	88,7	87,2	101,8	98,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	1	2	3	4
Внутренний водопровод	1,6	0,7	0,4	0,6
Внутренняя канализация	1,8	4,0	1,4	1
Центральное отопление	3	4,2	3,9	2,7
Вентиляция	4,7	4,4	3,4	4,6
Горячее водоснабжение	1,8	1,1	0,5	0,4
Электроосвещение	3,2	4,8	6,3	4,2
Электрослаботочные устройства	-	-	0,4	0,3
Лифты	-	-	8,8	1,5
К таблице 6

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	1	2	3	4
Фундаменты  Стены и перегородки  Перекрытия (покрытия)  Кровля	5  29  12  9	8  21  9  11	6  20  10  14	2  24  20  6
Полы	6	7	6	14
Проемы  Отделочные работы	7  8	9  10	7  5	7  8
Внутренние санитарно-технические устройства	9	15	11	11
Внутренние электротехнические устройства	7	5	15	5
Прочие работы	8	5	6	3
Итого	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ

Группа капитальности I (графа б)

Группа капитальности IV (графа а)

Характеристика зданий (графы а, б)

Графа а. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - деревянные. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые, из метлахской плитки. Кровли - асбестоцементные листы. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа б. Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - кирпичные, из гипсобетонных блоков. Полы - из линолеума, керамической плитки, цементные. Кровли - совмещенные с рубероидным покрытием. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - улучшенная.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	до 1500	более 1500
	а	б
	1	2
1	20,5	23,9
2	21,7	25,4
3	23,2	26,6
4	24,4	28
5	25,6	29,2
6	41	46,6
7	50,3	57,2
8	53,4	60,8
9	57,5	65,3
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного иди нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается

Вид оборудования	1	2
Внутренний водопровод	1,3	1
Внутренняя канализация	5,6	3,3
Центральное отопление	6,8	37
Вентиляция	1,8	1,1
Горячее водоснабжение	0,8	2,3
Электроосвещение  Электрослаботочные устройства	2,7  0,4	2,6  0,2
К таблице 7

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	1	2
Фундаменты	5	7
Стены и перегородки	18	25
Перекрытия (покрытия)	5	12
Кровля	14	7
Полы	8	10
Проемы	12	9
Отделочные работы	14	10
Внутренние санитарно-технические устройства	16	11
Внутренние электротехнические устройства	3	3
Прочие работы	5	6
Итого	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а и б)

Группа капитальности IV (графа в)

Характеристика зданий (графы а, б, в)

Графа а. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - кирпичные, из шлакобетонных плит. Полы - цементные, из керамической плитки. Кровли - совмещенные, с покрытием рубероидом. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа б. Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - кирпичные. Полы - цементные, из керамической плитки. Кровли - совмещенные, с покрытием рубероидом. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа в. Фундаменты - ленточные бутовые или бутобетонные. Стены - брусчатые деревянные. Перекрытия - деревянные. Перегородки -деревянные. Полы - дощатые по деревянным балкам. Кровли - асбестоцементные листы по деревянным стропилам. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	до 1000	от 1000 до 2000	от 2000 до 5000	более 5000	деревянные здания объемом до 500
	а	б	в
	1	2	3	4	5
1	40,9	32,8	33,2	26,4	32,9
2	43,4	34,8	35,1	27,9	34,9
3	45,4	36,4	36,8	29,3	37,2
4	47,8	38,4	38,8	30,8	39,2
5	49,9	40	40,4	32,2	41,2
6	79,8	63,9	64,6	51,4	65,9
7	97,8	78,4	79,2	63	80,7
8	103,9	83,3	84,2	66,9	85,6
9	111,7	89,6	90,5	72	92,2
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	1	2	3	4	5
Внутренний водопровод	1,2	1,5	1,8	2,0	1
Внутренняя канализация	3,7	1,3	0,9	1,3	1,5
Центральное отопление	6,9	3,7	3,2	3,8	4,4
Вентиляция	0,9	1,6	1,8	9,1	2,2
Горячее водоснабжение	1,1	0,5	0,5	1,3	0,6
Электроосвещение	4,2	4,6	3,3	3,4	3,2
Электрослаботочные устройства	2	0,2	0,1	0,3	-
Оборудование встроенной котельной	-	16,3	19,4	6,3	-
Газооборудование	-	-	-	2,5	-
К таблице 8

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	1	2	3	4	5
Фундаменты	7	5	7	6	7
Стены и перегородки	26	20	20	19	31
Перекрытия (покрытия)	15	12	14	11	9
Кровля	6	7	9	12	4
Полы	7	4	5	7	5
Проемы	12	7	7	7	8
Отделочные работы	4	4	4	4	16
Внутренние санитарно-технические устройства	14	25	27	26	7
Внутренние электротехнические устрой ства	6	5	4	4	3
Прочие работы	3	11	3	4	10
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПИЩЕБЛОКИ

Группа капитальности I (графа а)

Характеристика зданий (графа а)

Графа а. Фундаменты - сборные железобетонные и бетонные блоки. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - шлакобетонные, кирпичные, из гипсовых плит. Полы - из линолеума, керамической плитки, цементные. Кровли - совмещенные с покрытием рубероидом. Наружная отделка - облицовка стен керамическим кирпичом. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	до 5000	до 10000
	а
	1	2
1	30,3	30,1
2	32,1	31,9
3	33,7	33,4
4	35.5	35,2
5	36,9	36,7
6	59,1	58,7
7	72,5	71.9
8	77	76.4
9	82,8	82.1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного яви нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	1	2
Внутренний водопровод	0,5	0,7
Внутренняя канализация	1,6	2,4
Центральное отопление	1,7	2,5
Вентиляция	3,4	7
Горячее водоснабжение	0,6	0,4
Электроосвещение	5,4	7,6
Элёктрослаботочные устройства	0,1	0,4
Лифты	13,1	5,7
К таблице 9

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	1	2
Фундаменты	6	3
Стены и перегородки	22	25
Перекрытия -(покрытия)	11	10
Кровля	10	8
Полы	8	9
Проемы	6	3
Отделочные работы	6	7
Внутренние санитарно-технические устройства	8	13
Внутренние электротехнические устройства	19	14
Прочие работы	4	8
Итого	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ I ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛЕЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Группа капитальности I (графа а)

Характеристика зданий (графа а)

Графа а. Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - шлакобетонные, гипсошлаковые, деревянные. Полы - из линолеума, цементные, из керамической плитки. Кровля - из асбестоцементных листов. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	до 5000	до 10000
	а
	1	2
1	25,3	30,6
2	26,8	32,5
3	28,1	34
4	29,6	35,9
5	30,9	37,4
6	49,4	59,8
7	60.5	73,2
8	64.3	77,8
9	69,1	83,6
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	1	2
Внутренний водопровод	0,4	0,7
Внутренняя канализация	2,1	1,1
Центральное отопление	4,3	4,6
Вентиляция	0,5	2,8
Горячее водоснабжение	5,8	0,4
Электроосвещение	4,2	2,7
Электрослаботочные устройства	0,8	0,3
Лифты	-	0,8
К таблице 10

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	1	2
Фундаменты	10	3
Стены и перегородки	20	28
Перекрытия (покрытия)	17	14
Кровля	7	20
Полы	11	10
Проемы	9	7
Отделочные работы	5	4
Внутренние санитарно-технические устройства  Внутренние электротехнические устройства  Прочие работы	13  5  3	7  4  3
Итого	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В состав отдела II Сборника включены следующие объекты:

1. Главные корпуса санаториев и домов отдыха.

2. Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест.

3. Турбазы.

4. Общественные корпуса.

5. Лечебные корпуса для санаториев (профилакториев) и лечебно-бальнеологические корпуса для курортов.

6. Грязелечебницы и водогрязелечебницы.

7. Ночные санатории (профилактории).

8. Спальные корпуса.

9. Клубы — столовые.

10. Столовые.

11. Клубы и курзалы.

12. Административные и административно-приемные корпуса.

13. Хозяйственные корпуса для санаториев и домов отдыха.

14. Мотели.


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА САНАТОРИЕВ И ДОМОВ ОТДЫХА

Группа капитальности I (графы а, в, д и е)

Группа капитальности II (графы б и г)

Характеристика зданий (графы а, б, в, г, д, е)

Здания с подвалами. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; отделка внутренняя - повышенного качества.

Корпуса (графа а). Двух- и четырехэтажные; полы - паркетные; наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки.

Корпуса (графа б). Пятиэтажные. Перекрытия - частично деревянные; полы - паркетные; отделка наружная - штукатурка и облицовка стен керамической плиткой.

Корпуса (графа в). Четырехэтажные. Полы из линолеума, отделка наружная - штукатурка стен.

Корпуса (графа г). Пятиэтажные. Перекрытия - частично деревянные; полы - из линолеума; отделка наружная - облицовка стен керамической плиткой.

Корпуса (графа д). Семиэтажные. Монолитный железобетонный каркас; полы - линолеум, паркет; отделка наружная - облицовка керамическим кирпичом.

Корпуса (графа е). Шестиэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас; полы - линолеум, паркет; отделка наружная - облицовочный кирпич или штукатурка.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Санатории и дома отдыха	Туберкулезные санатории	Санатории	Дома отдыха
Территориальные	здания вместимостью (мест)
пояса	150	250	200	240	500	1000
	а	б	в	г	д	е
1	24,8	24	22,6	23,5	22,5	30,8
2	26,3	25,5	24	24,9	23,8	32,6
3	27,6	26,7	25,1	26,1	24,9	34,2
4	29	28,1	26,5	27,5	26,3	36
5	30,3	29,3	27,6	28,7	27,4	37,6
6	48,4	47,1	44,1	45,9	43,8	60
7	59,1	57,5	54,1,	56,2	53,7	73,6
8	63,1	61,9	57,5	59,8	57,1	78,2
9	67,8	65,7	61,8	64,2	61,3	84
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в	г	д	е
Водопровод	0,8	0,6	0,7	0,9	1	1
Канализация	2,3	2,1	3,3	3,2	2,8	2
Центральное отопление	2,3	2,5	3,5	1,8	2,5	2,2
Вентиляция	2,5	1,3	1,7	3,4	1,5	1,9
Горячее водоснабжение	0,5	0,6	0,3	0,9	1,1	1,2
Электроосвещение	3,3	3,7	2,9	3,6	4,6	3,6
Слаботочные устройства	2	1,9	1,4	2,1	1,2	1,2
Лифты	2,9	3,6	2,8	-	2,2	1,7
К таблице 11

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	5	5	7	6	3	5
Стены и перегородки  Перекрытия (покрытия)	21  18	22  18	22  15	23  17	26  14	21  18
Кровля	3	3	3	3	4	7
Полы	12	12	11	11	11	8
Проемы  Отделочные работы	11  8	11  8	9  13	11  9	11  4	10  6
Внутренние санитарно-технические устройства	9	7	10	10	9	8
Внутренние электротехнические устройства	8	9	7	6	8	7
Прочие работы	5	5	3	4	10	10
Итого	100	100	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

КИНОЗАЛЫ ДЛЯ ДОМОВ ОТДЫХА НА 1000 МЕСТ

Группа капитальности I (графа а)

Характеристика зданий (графа а)

Фундаменты - сборные железобетонные. Здания трехэтажные без подвалов. Стены - кирпичные; перекрытия - сборные железобетонные плиты, полы - паркетные; отделка внутренняя - повышенная; наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов или штукатурка.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные пояса	Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест
	а
1	30,9
2	32,7
3	34,3
4	36,1
5	37,7
6	60,2
7	73,8
8	78,4
9	84,3
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 и' здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а
Внутренний водопровод	1,7
Внутренняя канализация	1,1
Центральное отопление	2,8
Вентиляция	6,8
Горячее водоснабжение	0,5
Электроосвещение	5,8
Слаботочные устройства	2,2
К таблице 12

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а
Фундаменты	5
Стены и перегородки	28
Перекрытия (покрытия)	10
Кровля	7
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы	9
Внутренние санитарно-технические устройства	13
Внутренние электротехнические устройства	8
Прочие работы	4
Итого	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ТУРБАЗЫ

Группа капитальности I (графа а, б и в)

Характеристика зданий (графы а, б, в)

Фундаменты - бутобетонные, стены кирпичные, каркас - железобетонный; перекрытия - железобетонные сборные плиты; полы - поливинилхлоридные. Здания двух-, трехэтажные (графы а, в). Отделка наружная - синтетическая окраска по кирпичу.

Здания двухэтажные (графа б). Отделка наружная - штукатурка, облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	100	200	300
	а	б	в
1	33,9	31,2	34,1
2	35,9	33	36,2
3	37,6	34,6	37,8
4	39,6	36,5	39,9
5	41,3	38	41,6
6	66	60,7	66,5
7	79,2	72,9	79,8
8	86	79,1	86,7
9	92,5	85	93,2
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод Внутренняя канализация	0,6 2,1	0,8 2,2	0,5 2,1
Центральное отопление	3,4	3,4	3,4
Вентиляция Горячее водоснабжение Электроосвещение Слаботочные устройства	1,2 0,6 14,2 0,3	1,4 0,6 7,7 3,6	1,3 0,5 17,5 0,4
К таблице 13

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов я вида работ	а	б	в
Фундаменты	5	7	4
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровля Полы	15 13 9 10	18 13 10 9	13 14 10 9
Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства	11 6 8	10 5 8	11 6 8
Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	14 9	11 9	18 7
Итого	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности (графы а, б, в, г, д)

Характеристика зданий (графы а, б, в, г, д)

Фундаменты - бутобетонные, монолитные и сборные железобетонные; стены кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты; полы паркетные и линолеум; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а). Монолитный железобетонный каркас; отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа б). Сборный железобетонный каркас. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графы в, д). Железобетонный каркас. Отделка наружная - синтетическая окраска по кирпичной кладке.

Здания (графа г). Железобетонный каркас. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов или штукатурка.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные	санатории	дома отдыха	турбазы
пояса	на 600 мест	на 1000 мест	на 100 мест	на 200 мест	на 300 мест
	а	б	в	г	д
1	20,5	28,6	39,1	32,6	38,6
2	21,8	30,3	41,5	34,6	40,9
3	22,8	31,7	43,5	36,2	42,8
4	24	33,4	45,8	38,1	45,1
5	25,1	34,9	47,8	39,8	47
6	40	55,7	76,3	63,6	75,2
7	49,1	68,3	91,6	77,9	92,1
8	52,2	72,6	99,4	82,8	97,9
9	56,1	78	106,9	89	105,2
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость I куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	0,9	0,7	0,5	0,9	0,3
Внутренняя канализация	1,4	0,6	1,2	1,4	1
Центральное отопление	3,2	1,7	2,8	2,9	2,5
Вентиляция	3,5	2,8	1,9	2,1	1,5
Горячее водоснабжение	0,9	0,4	0,3	0,3	0,2
Электроосвещение	6	8	23,7	10,8	26
Слаботочные устройства	0,7	0,3	0,6	6,6	0,5
Лифты	0,8	2,6	-	-	-
К таблице 14

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	4	6	5	7	4
Стены и перегородки	25	19	11	16	11
Перекрытия (покрытия)	12	9	11	11	11
Кровля	6	14	11	14	14
Полы	12	9	12	9	10
Проемы	9	11	9	8	8
Отделочные работы	10	5	4	4	4
Внутренние санитарно-технические устройства	9	6	7	8	6
Внутренние электротехнические устройства	8	11	24	17	26
Прочие работы	5	10	6	6	6
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА ДЛЯ САНАТОРИЕВ (ПРОФИЛАКТОРИЕВ) И ЛЕЧЕБНО-БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОРПУСА ДЛЯ КУРОРТОВ

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Характеристика зданий (графы а, б, в)

Здания двухэтажные без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты, полы - паркетные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания лечебного корпуса (графа а). Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания лечебно-бальнеологического корпуса (графа б). Отделка наружная - штукатурка стен.

Здания лечебного корпуса профилактория (графа в). Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Лечебный корпус для санаториев	Лечебный бальнеологический корпус курорта	Лечебный корпус для профилакториев
Территориальные	количество процедурных мест
пояса	300	500	200-300
	а	б	в
1	28,8	22,2	31,1
2	29,6	23,6	33
3	30	24,7	34,5
4	31,7	26	36,4
5	33,2	27,1	38
6	54,2	43,4	60,7
7	66,9	53,1	74,4
8	71,2	56,5	79
9	76,7	60,7	84,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,3	1,2
Внутренняя канализация	2.6	1	1.8
Центральное отопление	3,1	2,4	2
Вентиляция	6	1,7	5,4
Горячее водоснабжение	0,6	0,5	1
Электроосвещение Слаботочные устройства	5,3 0,8	2,9 1,2	9,1 0,4
К таблице 15

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	9	9	2
Стены и перегородки	19	31	29
Перекрытия (покрытия)	16	10	10
Кровля	2	4	6
Полы	9	10	7
Проемы	10	8	9
Отделочные работы	12	16	7
Внутренние санитарно-технические устройства	13	6	11
Внутренние электротехнические устройства	6	4	10
Прочие работы	4	2	9
Итого	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ И ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ

Группа капитальности I (графы а, б, в)

Характеристика зданий (графы а, б, в)

Здания - одно-, двухэтажные, без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные и бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; полы - из метлахской плитки, отделка внутренняя - повышенного качества, наружная - расшивка швов кирпичной кладки.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Здания вместимостью мест
пояса	20 кушеток	10 ванн и 10 кушеток	20 ванн и 20 кушеток
	а	б	в
1	30	29,2	27,4
2	31,8	31	29,1
3	33,3	32,4	30,5
4	35,1	34,2	32,1
5	36,6	35,6	33,5
6	58,4	57	53,5
7	71,6	69,8	65,6
8	76,1	74,2	69,7
9	81,8	80,3	74,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод	0,6	0,5
Внутренняя канализация	2,8	2,4
Центральное отопление	3,3	2,8
Вентиляция	6,5	5,6
Горячее водоснабжение	0,6	0,5
Грязеотстойник	3,6	2,3
Электроосвещение	3,1	3,3
Слаботочные устройства	0,5	0,6
К таблице 16

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а - б	в
Фундаменты	8	8
Стены и перегородки	25	28
Перекрытия (покрытия)	9	10
Кровля	7	4
Полы	9	9
Проемы	7	8
Отделочные работы	13	14
Внутренние санитарно-технические устройства	17	14
Внутренние электротехнические устройства	4	4
Прочие работы	1	1
Итого	100	100
Примечание. При большей вместимости зданий водогрязелечебниц пользоваться табл. 15 Сборника. В этой таблице цифры 200, 300 и 500 означают вместимость бальнеологических корпусов.


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

НОЧНЫЕ САНАТОРИИ (ПРОФИЛАКТОРИИ)

Группа капитальности I (графы а, б, в, г, д)

Характеристика зданий (графы а, б, в, г, д)

Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты; полы - паркетные, линолеум и поливинилхлоридные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а) двух- и трехэтажные без подвалов. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графы б, в). Трехэтажные с подвалами. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа г). Пятиэтажные с подвалами. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа д). Шестиэтажные с подвалами. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	50	58	100	200	300
	а	б	в	г	д
1	25,4	33,2	31,6	28,5	25,9
2	26,9	35,2	33,5	30,2	27,4
3	28,2	36,9	35,1	31,6	28,7
4	29,7	38,9	37	33,3	30,3
5	31	40,5	38,6	34,8	31,6
6	49,5	64,8	61,7	55,6	50,5
7	60,7	79,4	75,6	68,1	61,9
8	64,5	84,4	74	72.4	65,7
9	69,3	90,7	86,4	77,8	70,7
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	1,8	0,9	1	0,9	1
Внутренняя канализация	3,1	2,5	2,8	3,1	2,1
Центральное отопление	2,7	1,9	2,6	2,6	2.2
Вентиляция	1,4	6,4	4	2,7	1,9
Горячее водоснабжение	0,4	0,8	1,3	0,8	0,9
Электроосвещение	4,1	8,2	8,5	8,7	7,9
Слаботочные устройства	0,5	1,3	1,5	1,3	1,1
Лифты	-	-	-	2,7	2,3
К таблице 17

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия (покрытая)	7 25 18	3 23 14	3 24 15	3 23 15	3 26 15
Кровля	5	4	4	4	5
Полы	8	8	8	8	7
Проемы	9	10	9	10	10
Отделочные работы	9	6	8	8	7
Внутренние санитарно-технические устройства	9	12	10	9	7
Внутренние электротехнические устройства	5	10	9	10	9
Прочие работы	5	10	10	10	11
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а - н)

Характеристика здание (графы а - н)

Здания без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; полы - из линолеума, паркетные; отделка - внутренняя повышенного качества; отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов, частично штукатурка, керамическая плитка.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания санаториев	Здания домов отдыха	Здания пионерских лагерей, без отдыха	Здания турбаз
Территори-	вместимость (мест)
альные пояса	50	100	500	50	75—100	212	406	508	летний корпус 82	80/70	120/106	100-200	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	28,1	27	24,1	27,7	23,5	29,5	29,6	31,6	25,4	31	30,3	29,7	28,9
2	29,8	28,7	25,6	29,4	24,9	31,3	31,4	33,5	27	32,8	32,1	31,5	30,5
3	31,2	30	26,8	30,7	26,1	32,8	32,8	35,1	28,2	34,4	33,6	33	31,9
4	32,9	31,6	28,9	32,4	27,5	34,6	34,6	37	29,8	36,2	35,4	34,8	33,7
5	34,3	33	29,4	33,8	28,7	36	36,1	38,6	31	37,8	36,9	36,3	35,1
6	54,8	52,7	57,1	54	45,9	57,6	57,7	61,6	49,6	60,4	59	58	56,1
7	67,1	64,6	57,7	66,2	56,2	70,6	70,7	75,6	60,8	74	72,3	71,1	68,8
8	71,3	68,7	61,3	70,3	59,8	75	75,2	80,3	64,6	78,6	79,9	75,5	73,1
9	76,7	73,8	65,9	75,6	64,2	80,6	80,8	86,3	69,5	84,5	82,6	81,2	78,5
Примечание, При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в	г-д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Внутренний водопровод	0,5	1,1	1	1,5	0,9	0,8	1	0,9	0,6	0,6	0,8	4,7
Внутренняя канализация	3,1	3,3	3,6	4,4	3,2	3,6	2,7	3,5	2,6	2,7	3	3,9
Центральное отопление	2,3	2,3	2,3	2,5	2	2	2,6	1,3	3,4	3,4	4,1	4,8
Вентиляция	3,1	2,2	0,3	3,5	0,3	0,4	0,7	-	0,4	0,4	0,5	1
Горячее водоснабжение	-	-	-	-	1,8	1,7	1,4	-	0,5	0,5	0,8	0,9
Электроосвещение	2,6	2,8	3,8	2,8	6,3	5,5	2	3,8	2,4	2,3	3,3	3,4
Слаботочные устройства	0,4	0,4	1,6	0,3	0,8	0,8	0,9	1,5	0,8	0,9	1,2	1,1
Лифты	-	3,9	3,1	-	3,7	2,2	1,7	-	-	-	-	-
К таблице 18

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Фундаменты	6	5	3	6	3	3	5	7	7	4	5	5
Стены и перегородки	23	22	26	26	27	25	20	17	23	23	19	16
Перекрытия (покрытия)	18	18	14	13	15	16	22	21	17	18	15	18
Кровли	6	4	4	6	5	5	5	5	6	6	7	4
Полы	9	7	10	8	7	8	9	8	10	9	10	8
Проемы	11	10	12	10	8	10	10	10	10	13	12	14
Отделочные работы	8	9	4	7	7	6	6	10	6	6	7	9
Внутренние сантехнические устройства	9	9	8	12	8	8	8	6	8	8	9	11
Внутреннее электрическое устройство	3	7	9	3	11	9	5	5	3	3	5	5
Прочие работы	7	9	10	9	9	10	10	11	10	10	11	10
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Примечание

1) Для переоценки зданий спальных корпусов из крупных блоков и крупнопанельных пользоваться Сборником № 4 (жилые и общественные здания, здания и сооружения коммунально-бытового назначения, крупноблочные жилые дома и крупнопанельные жилые дома).

2) При наличии в переоцениваемых зданиях спальных корпусов других, не указанных в конструктивной характеристике особенностей (планировочных внутреннего благоустройства и т. п.), восстановительная стоимость 1 куб. м здания определяется с поправочным коэффициентом, приведенным в технической части Сборника № 4. При наличии в спальном корпусе комнат с различной площадью средняя жилая площадь определяется путем деления общей жилой площади корпуса на число комнат.

3) Пои отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических и электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах, согласно примечанию к таблице 18 Сборника.


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

КЛУБЫ-СТОЛОВЫЕ

Группа капитальности I

(графы а, б, в, д)

Группа капитальности II

(графа г)

Характеристика зданий (графы а, б, в, г, д)

Фундаменты - бутовые, бутобетонные и бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; полы - паркетные, линолеум, поливинилхлоридные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графы а и б). Двухэтажные с подвалами и перголями. Отделка наружная - штукатурка и облицовка керамической плиткой.

Здания (графа в). Трехэтажные без подвалов. Отделка наружная - облицовка стен железобетонными и керамическими плитками.

Здания (графа г). Трехэтажные с подвалами. Перекрытия - частично деревянные; отделка наружная - штукатурка стен.

Здания (графа д). Двухэтажные с подвалом. Отделка наружная - лицевой кирпич с расшивкой швов, керамическая плитка, штукатурка с покраской поливинилхлоридной краской.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные пояса	100	150	250	350	пионерские лагеря на 300 - 360 мест
	а	б	в	г	д
1 2	23,2 24,6	23,8 25,2	23,3 24,7	20 21 4	26,4 28
3 4	25,8 27,2	26,4 27,9	25,9 27,3	22,4 23,6	29,3 30,9
5 6 7 8 9	28,4 45,3 55,5 59 63,5	29 46,4 56,9 60,5 65	28,4 45,4 55,7 59,2 63,6	24,6 39,4 48,3 51,3 55 2	32,2 51,5 63,2 67,1 72,2
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств оценочная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	0,7	1,1	1,1	0,8	0,9
Внутренняя канализация	1,1	1,7	1,1	0,7	1,3
Центральное отопление Вентиляция	2,6 1,2	3,9 1,7	2,8 2,7	2,1 2	2,5 3,1
Электроосвещение Слаботочные устройства	0,6 3,8	0,6 4,5	0,8 3,9	0,3 3	5,9 0,6
Лифты	-	2	3	0,9	2,8
К таблице 19

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	7	12	6	8	7
Стены и перегородки	28	24	27	39	26
Перекрытия (покрытия)	9	13	12	10	14
Кровли	4	3	3	3	6
Полы	10	8	11	10	9
Проемы	8	8	6	5	5
Отделочные работы	16	12	15	11	9
Внутренние санитарно-технические устройства	6	8	7	6	8
Внутренние электротехнические устройства	4	7	8	4	9
Прочие работы	8	5	5	4	7
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

СТОЛОВЫЕ

Группа капитальности IV (графы а и б)

Группа капитальности II (графа в)

Характеристика зданий (графы а, б, в)

Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; полы - из метлахской плитки, паркетные и поливинилхлоридные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а) Одноэтажные без подвалов. Стены - кирпичные; перекрытия - деревянные; отделка наружная - расшивка швов и частичная штукатурка стен.

Здания (графа б). Трехэтажные с подвалами. Стены - кирпичные; перекрытия деревянные, частично железобетонные; отделка наружная - расшивка швов и частичная штукатурка стен.

Здания (графа в). Трехэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас. Стены - кирпичные и из железобетонных панелей; перекрытия - сборные железобетонные плиты; отделка наружная - офактуровка панелей и облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	50	500	1000
	а	б	в
1	19,2	20,2	31
2	20,3	21,4	32,9
3	21,3	22,4	34,5
4	22,4	23,6	36,3
5	23,4	24,6	37.9
6	37,4	39,3	60,5
7	45,8	48,2	74,2
8	48,7	51,2	78,8
9	52,4	55	84,7
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	2	0,6	0,5
Внутренняя канализация	2,4	0,8	1,4
Центральное отопление	3,1	2,3	1,1
Вентиляция	3	3,5	6
Горячее водоснабжение	1,6	0,5	0,4
Электроосвещение	5,7	5,9	11,8
Слаботочные устройства	0,2	0,6	1,2
Лифты	-	1,8	2,6
К таблице 20

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	10	7	6
Стены и перегородки	28	31	25
Перекрытия (покрытия)	7	10	17
Кровля	8	7	5
Полы	9	8	11
Проемы	7	7	8
Отделочные работы	12	11	5
Внутренние санитарно-технические устройства	12	8	9
Внутренние электротехнические устройства	5	7	13
Прочие работы	1	4	8
Итого	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

КЛУБЫ И КУРЗАЛЫ

Группа капитальности I (графы а, б)

Группа капитальности II (графа в)

Характеристика зданий (графы а, б, в)

Здания двухэтажные с подвалами. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а) двухэтажные. Полы паркетные; отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа б) двухэтажные. Полы паркетные; отделка наружная - штукатурка стен.

Здания (графа в) двухэтажные. Перекрытия частично деревянные; полы - дощатые; отделка наружная - штукатурка стен.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	200	350	550
пояса	а	б	а
1	29,4	28,8	20,2
2	31,2	30,6	21,4
3	32,6	32	22,4
4	34,4	33,7	23,6
5	35,9	35,2	24,6
6	57,3	56,2	47,4
7	70,3	58,9	48,2
8	74,7	73,7	51,2
9	80,3	78,7	55
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стойкость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1,3	1,1	1,9
Электрооборудование и сигнализация сцены	2,7	7,3	4,1
Внутренняя канализация	1	0,6	1,4
Центральное отопление	2,4	2,5	2,9
Вентиляция	1,6	2,8	1,9
Оборудование встроенной котельной Электроосвещение Слаботочные устройства	2,8 5,5 1,5	2,8 4,9 1,3	- 5,4 1,4
К таблице 21

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	9	10	10
Стены и перегородки	20	21	35
Перекрытия (покрытия)	13	9	9
Кровля	4	3	3
Полы	7	6	5
Проемы	9	6	4
Отделочные работы	13	10	12
Внутренние санитарно-технические устройства	10	16	8
Внутренние электротехнические устройства	10	14	11
Прочие работы	5	5	3
Итого	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРИЕМНЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графа в)

Группа капитальности II

Характеристика здании (графы а, б, в)

Фундаменты - бутовые, бетонные и бутобетонные; стены - кирпичные.

Корпуса (графа а). Одноэтажные без подвала. Перекрытия - деревянные; полы - дощатые; отделка внутренняя - простая, наружная - расшивка швов кирпичной кладки.

Корпуса (графа б). Двухэтажные с подвалами. Перекрытая - железобетонные и деревянные, полы - паркетные и деревянные; отделка внутренняя - повышенного качества, наружная - штукатурка фасадов.

Корпуса (графа в). Двухэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас; перекрытия - сборные железобетонные; полы - линолеум, поливинилхлоридные плитки; отделка внутренняя - повышенного качества, наружная - лицевой кирпич с расшивкой швов, керамическая плитка и декоративная штукатурка.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Объем здания в куб. м
Территориальные пояса	санатории - дома отдыха 1000	санатории - дома отдыха 2000	пионерские лагеря - базы отдыха 1000 - 1500
	а	б	в
1	19,3	26,3	32,9
2	20,4	27,9	34,8
3	21,4	29,2	36,5
4	22,6	30,8	38,5
5	23,5	32.1	40
6	37,6	51,3	64,1
7	46,1	62,9	78,5
8	49	66,9	83.5
9	52,7	71,9	89,7
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1,2	1	0,9
Внутренняя канализация	1,8	3	3,8
Центральное отопление	3,3	4	3,9
Вентиляция	1,2	2,4	1,2
Горячее водоснабжение	-	0,3	1
Электроосвещение	3,5	2,6	3,8
Слаботочные устройства	3	0,8	0,4
К таблице 22

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	6	10	5
Стены и перегородки	41	41	25
Перекрытия (покрытия)	5	5	16
Кровля	6	2	5
Полы	5	9	9
Проемы	8	6	8
Отделочные работы	12	11	8
Внутренние санитарно-технические устройства	7	11	11
Внутренние электротехнические устройства	7	3	4
Прочие работы	3	2	8
Итого	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОРПУСА ДЛЯ САНАТОРИЕВ И ДОМОВ ОТДЫХА

Группа капитальности I (графы а, б, в, г)

Характеристика здании (графы а, б, в, г)

Здания одноэтажные (без подвалов). Фундаменты - бутовые, бутобетонные и сборные бетонные и железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; полы - цементные, дощатые; отделка - внутренняя простая, наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа в) одноэтажные. Отделка наружная - облицовка керамическим кирпичом с расшивкой швов и штукатурка.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест) для
Территориальные пояса	санаториев - 150, домов отдыха - 150 - 200	санаториев - 250, домов отдыха - 250 - 300	домов отдыха - 1000	санаториев и домов отдыха - 400
	а	б	в	г
1	33	30,5	34,7	31,8
2	34	32,4	36.8	33,7
3	36,6	33,9	38,6	35.3
4	38,6	35,7	40,7	37,2
5	40,2	37,3	42,4	38,8
6	64,3	59,5	67,7	62
7	78,8	73	83	76
8	83,8	77,6	88,2	80,8
9	90	83,4	94,8	86,8
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в	г
Внутренний водопровод	1,1	1	1	1,8
Внутренняя канализация	1,4	1,2	0,6	1
Центральное отопление	1,5	1,4	1,6	1,5
Вентиляция	3,4	3,1	2,5	1,8
Горячее водоснабжение	0,7	0,7	0,6	0,6
Оборудование встроенной котельной	23	22,8	29,2	24,9
Электроосвещение Слаботочные устройства	3,5 0,3	20,0 0,2	5,9 0,1	3 0,1
К таблице 23

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г
Фундаменты	9	9	9	10
Стены и перегородки	20	19	17	17
Перекрытия (покрытия)	8	8	7	12
Кровля	7	7	7	5
Полы	3	4	4	4
Проемы	7	7	4	5
Отделочные работы	3	6	4	4
Внутренние санитарно-технические устройства	31	30	35	32
Внутренние электротехнические устройства	4	3	6	3
Прочие работы	8	7	7	8
Итого	100	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ II САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

МОТЕЛИ

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий (графы а и б)

Фундаменты - ленточные бутобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - сборные железобетонные плиты; полы - линолеум, метлахские и мозаичные плитки; отделка внутренняя - улучшенного качества; отделка наружная - облицовка силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Террито риальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	100	200
	а	б
1	28,5	26,2
2	30,2	27,8
3	31,6	29,1
4	33,3	30,7
5	34,7	32
6	55,5	51,1
7	68	62,6
8	72,3	66,6
9	77,7	71,6
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств оценочная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшаемся в процентах.

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод	0,5	0,7
Внутренняя канализация	4	4,3
Центральное отопление	2,6	2,6
Вентиляция	1,3	3
Горячее водоснабжение	1,2	1,6
Электроосвещение	4,7	5,4
Слаботочные устройства	1,7	1,7
К таблице 24

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	9	9
Стены и перегородки	12	11
Перекрытия (покрытия)	14	14
Кровля	8	8
Полы	9	9
Проемы	11	11
Отделочные работы	11	11
Внутренние санитарно-технические устройства	10	12
Внутренние электротехнические устройства	7	7
Прочие работы	9	8
Итого	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ, СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ, ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В состав отдела III Сборника включены следующие объекты:

1. Аптеки.

2. Центральные аптечные склады,

3. Склады хранения медицинского имущества.

4. Учебные корпуса медицинских институтов.

5. Павильоны климатолечения пионерских лагерей.


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ, СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ, ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА АПТЕК

Группа капитальности I (графы а, б, в и г)

Группа капитальности IV (графа д)

Характеристика зданий (графы а, б, в, г, д)

Графы а, б, в. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - из кирпича. Перегородки - гипсобетонные и кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - линолеум, метлахская плитка, цементные. Кровля - совмещенная пятислойная из рубероида. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска стен. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Графа г. Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - из кирпича. Перегородки - гипсобетонные, кирпичные с армированием. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - линолеум, метлахская плитка, цементные. Кровля - совмещенная многослойная из рубероида. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска стен, панелей. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Графа д. Фундаменты. - ленточные бутовые. Стены - деревянные брусчатые. Перегородки - дощатые. Перекрытия, стропила - деревянные. Полы - дощатые. Кровля - волнистая асбофанера. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска стен. Отделка наружная - окраска фасадов казеиновой краской.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	от 1000 до 1200	от 1200 до 1800	от 1800 до 2500	от 2500 до 3500	здания деревянные от 500 до 1000
	а	б	в	г	д
1	31,4	30,2	28,6	23,7	35,7
2	33,3	31,9	30,3	25,2	37,8
3	34,9	33,5	31,7	26,4	40,3
4	36,7	35,3	33,4	27,8	42,5
5	38,3	36,8	34,8	28,9	44,6
6	61,2	58,8	55,7	46,3	71,4
7	75	72,1	68,3	56,7	87,4
8	79,7	76,6	72,5	60,3	92,7
9	85,7	82,4	77,9	64,8	99,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	0,8	0,6	0,4	0,2	1,3
Внутренняя канализация	1,4	1,1	1	1,5	1
Центральное отопление	6,2	4,6	9,1	6,8	4,7
Вентиляция	1,8	1,6	3,8	3,7	-
Горячее водоснабжение	0,4	0,2	0,2	0,1	1,5
Электроосвещение	4,9	6,2	8	4	3,4
Электрослаботочные устройства	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3
Лифты	4,6	3,6	3,6	5,3	-
К таблице 25

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов в вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	5	8	8	7	7
Стены и перегородки	24	25	24	24	34
Перекрытия (покрытия)	14	16	15	16	7
Кровля	6	7	6	5	6
Полы	8	7	7	9	8
Проемы	11	10	7	10	10
Отделочные работы	5	6	6	6	8
Внутренние санитарно-технические устройства	10	7	14	12	9
Внутренние электротехнические устройства	5	6	8	4	4
Прочие работы	11	8	5	7	7
Итого	100	100	100	100	100
Примечания.

1. Аптеки, размещенные в кирпичных зданиях со строительным объемом до 1000 куб. м и имеющие в своем составе необходимый для работы аптеки набор помещений, переоценивают по табл. 25 графа «а» с поправочным коэффициентом 1,05.

2. Аптечные киоски переоценивают по Сборнику № 33 (здания и сооружения торговых предприятий) применительно к табл. 8 (торговые павильоны Одноэтажные) и к табл. 10 (торговые киоски и павильоны в сборных конструкциях).

3. Аптеки, размещенные в деревянных зданиях с объемом до 300 куб. м и имеющие состав помещений, необходимых для работы аптеки, пересчитываются по Сборнику № 1 табл. (Лаборатория 1-2 этажа). Группа капитальности IV.


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ, СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ, ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий (графы а, б)

Фундаменты - бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - кирпичные. Полы - асфальтовые, из метлахской плитки и цементные. Кровля - трехслойная из рубероида. Окна - из стеклоблоков. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов. Отделка внутренняя - обыкновенная.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	от 5000 до 10000	от 10000 до 20000
	а	б
1	43,7	28,2
2	46,3	29,8
3	48,5	31,3
4	51,1	32,9
5	53,3	34,3
6	85,1	54,9
7	104,4	67,3
8	110,1	71,5
9	119,2	76,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод	0,7	0,6
Внутренняя канализация	0,4	0,5
Центральное отопление	1,7	2,3
Вентиляция	5	6,6
Горячее водоснабжение	0,1	0,2
Электроосвещение	5	5,1
Электрослаботочные устройства	3,3	2,7
Лифты	4,5	3,7
К таблице 26

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б
Фундаменты	7	6
Стены и перегородки	32	28
Перекрытия (покрытия)	14	13
Кровля	5	5
Полы	10	11
Проемы	5	5
Отделочные работы	6	7
Внутренние санитарно-технические устройства  Внутренние электротехнические устройства	8   8	12   8
Прочие работы	5	5
Итого	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ, СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ, ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий (графы а, б)

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перегородки - кирпичные. Покрытия - сборные железобетонные плиты. Кровля - трехслойная рубероидная. Полы - асфальтовые, цементные, из линолеума. Окна - переплеты с двойным остеклением. Отделка внутренняя - обыкновенная. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем зданий в куб. м
пояса	от 2500 до 5000	от 5000 до 10000
	а	б
1	17,4	16
2	18,5	16,9
3 4	19,4 20,4	17,7 18,7
5	21,3	19,5
6	33,9	31,1
7	41,7	38,1
8 9	44,3 47,6	40,5 43,6
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод Внутренняя канализация	1 0,5	1 0,7
Центральное отопление	6,7	6,2
Вентиляция	2,3	1,5
Горячее водоснабжение	-	-
Электроосвещение Электрослаботочные устройства	3,8 0,2	3,4 0,1
К таблице 27

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б
Фундаменты	9	10
Стены и перегородки	21	20
Перекрытия (покрытия)	14	14
Кровля	14	15
Полы	9	9
Проемы	9	10
Отделочные работы	4	5
Внутренние санитарно-технические устройства	10	10
Внутренние электротехнические устройства	4	3
Прочие работы	6	4
Итого	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ, СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ, ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ

Группа капитальности I (графы б, в)

Группа капитальности IV (графа а)

Характеристика зданий (графы а, б, в)

Графа а. Фундаменты - бутобетонные. Стены - кирпичные. Перегородки - гипсобетонные. Перекрытия - смешанные. Полы - линолеум, керамическая плитка. Кровля - рулонная из рубероида. Отделка внутренняя - обыкновенная. Отделка внешняя - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Графы б и в. Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - кирпичные. Перегородки - гипсобетонные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - линолеум, керамическая плитка. Кровля - рулонная из рубероида. Отделка внутренняя - обыкновенная. Отделка внешняя - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	от 5000 до 10 040	от 20000 до 80000	от 40000 до 70000
	а	б	в
1	43,3	31,3	32,4
2 3	45,9 48	33,2 34,7	34,3 35,9
4	50,6	36,6	37,9
5	52,8	38,2	39,5
6	84,4	61	63,2
7	103,4	74,8	77,4
8	109,9	79,5	82,3
9	118,2	85,4	88,4
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания. соответственно уменьшается а процентах.

Вид оборудования	а	б	д
Внутренний водопровод	1,1	0,6	0,5
Внутренняя канализация	2,1	0,7	1,2
Центральное отопление	2,2	3,1	3
Вентиляция	5,5	19,1	13,1
Горячее водоснабжение	-	0,3	0,2
Слаботочные устройства Электроосвещение	0,5  4,9	2,2  7,7	0,7  13,1
Газоснабжение	-	0,3	-
Лифты	5,5	1,8	0,8
К таблице 28

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов в вида работ	а	б	в
Фундаменты	7	3	4
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия)	24 14	25 11	25 12
Кровля	3	3	4
Полы	6	6	7
Проемы	8	5	5
Отделочные работы	7	7	6
Внутренние санитарно-технические устройства	17	24	18
Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	6 8	10 6	14 5
Итого	100	100	100


Сборник № 5

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1073 г.

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 18 августа 1971 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ, СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ, ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Характеристика (графы а, б, в)

Графы а, б. Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные или каркасные с заполнением бетонными блоками. Перегородки - гипсолитовые, шлакобетонные. Перекрытия (покрытия) - железобетонные совмещенные. Полы - линолеум, деревянный, метлахская плитка. Кровля - рулонная пятислойная из рубероида. Отделка внутренняя - клеевая окраска, масляная окраска, облицовка плиткой. Отделка внешняя - облицовка кирпичом с расшивкой швов.

Графа в. Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - паркетные, мозаичные, керамическая плитка. Отделка внутренняя - клеевая и масляная окраска, облицовка плиткой. Отделка наружная - солнцезащитная облицовка из асбоцементных листов.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	от 1000 до 1500	от 1500 до 3000	от 3000 до 10000
	а	б	в
1	22,1	20,9	23,8
2	23,4	22.1	25,3
3	24.5	23,1	26,5
4	25,8	24,4	27,9
5	26,9	25,4	29,1
6	43	40,7	46,5
7	52,7	49,8	56,9
8	56	52,9	60,6
9	60,2	56.9	65,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,7	0,3
Внутренняя канализация	1,4	1,1	1,9
Центральное отопление	2,3	1,8	2,1
Вентиляция	0,6	0,4	2,9
Горячее водоснабжение	0,3	0,2	0,4
Электроосвещение	1,3	1,1	2,7
Слаботочные устройства	1,1	0,8	0,3
К таблице 29

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов в вида работ	а	б	в
Фундаменты  Стены и перегородки	14  20	12  19	12  14
Перекрытия (покрытия)	10	12	14
Кровля	6	8	7
Полы	12	13	14
Проемы  Отделочные работы	18  8	18  8	4  13
Внутренние санитарно-технические работы  Внутренние электротехнические работы  Прочие работы	5  2  5	4  2  4	7  3  12
Итого	100	100	100


5
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Введение

Часть I. Электрические станции

Часть II. Электрические сети

Часть III. Наружные тепловые сети

Часть IV. Энергетические сооружения коммунального назначения


Часть I
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. Электрические станции

Раздел 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

Раздел 4. Сельские дизельные электростанции


Часть II
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II. Электрические сети

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35-500 кв

Раздел 2. Линии электропередачи напряжением 35-500 кв

Раздел 3. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Раздел 4. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв

Раздел 5. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 35 кв


Часть III
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III Наружные тепловые сети

Техническая часть

Таблица 122. Водоводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб

Таблица 123. Водоводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков с гидроизоляцией или попутным дренажем с подвесной изоляцией труб

Таблица 124. Водоводы в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб

Таблица 125. Водоводы в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах с гидроизоляцией или попутным дренажем с подвесной изоляцией труб

Таблица 126. Водоводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков с засыпной изоляцией

Таблица 127. Водоводы в непроходных каналах из железобетонных сегментов конструкции МОСЭНЕРГОПРОЕКТА

Таблица 128. Водоводы в полупроходных каналах со стенками из кирпича без попутного дренажа

Таблица 129. Водоводы в полупроходных каналах со стенками из кирпича с попутным дренажем

Таблица 130. Водоводы в полупроходных каналах со стенками из железобетонных блоков без попутного дренажа

Таблица 131. Водоводы в полупроходных каналах со стенками из железобетонных блоков с попутным дренажом

Таблица 132. Водоводы в унифицированных сборных железобетонных полупроходных каналах без гидроизоляции с подвижной изоляцией труб

Таблица 133. Водоводы в унифицированных сборных железобетонных полупроходных каналах с гидроизоляцией с подвесной изоляцией труб

Таблица 134. Водоводы в полупроходных каналах, сооруженных щитовым способом

Таблица 135. Водоводы бесканальной прокладки в монолитной армопенобетонной изоляции без попутного дренажа

Таблица 136. Водоводы бесканальной прокладки в монолитной армопенобетонной изоляции с попутным дренажом

Таблица 137. Паропроводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб

Таблица 138. Паропроводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков с гидроизоляцией или попутным дренажом с подвесной изоляцией труб

Таблица 139. Паропроводы в унифицированных сборных железобетонных непроходных каналах без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб

Таблица 140. Паропроводы в унифицированных сборных железобетонных непроходных каналах с гидроизоляцией или попутным дренажом с подвесной изоляцией труб

Таблица 141. Водоводы в проходных тоннелях (каналах)

Таблица 142. Водоводы на эстакадах

Таблица 143. Паропроводы в проходных тоннелях (каналах)

Таблица 144. Паропроводы на эстакадах

Таблица 145. Проходные каналы бетонные или бутобетонные с монолитным железобетонным перекрытием без гидроизоляции

Таблица 146. Проходные каналы бетонные или бутобетонные с монолитным железобетонным перекрытием и гидроизоляцией

Таблица 147. Проходные каналы бутобетонные с железобетонным сборным перекрытием без гидроизоляции

Таблица 148. Проходные каналы бутобетонные с железобетонным сборным перекрытием и гидроизоляцией

Таблица 149. Проходные тоннели (каналы) из типовых сборных железобетонных элементов без гидроизоляции

Таблица 150. Проходные тоннели (каналы) из типовых сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией

Таблица 151. Конструкции для надземной прокладки трубопроводов: отдельно стоящие опоры и эстакады в сборном железобетоне, установленные в сухом грунте

Таблица 152. Конструкции для надземной прокладки трубопроводов: отдельно стоящие опоры и эстакады в сборном железобетоне, установленные в мокром грунте

Таблица 153. Стальные эстакады для надземной прокладки трубопроводов

Таблица 154. Сетевые и дренажные насосные станции тепловых сетей

Таблица 155. Защита трубопроводов от электрокоррозии

Приложение к части III. Веса водоводов и паропроводов, проложенных по эстакадам, стоимость которых определяется по табл. 151, 152, 153, на 1 м длины


Часть IV
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. Энергетические сооружения коммунального назначения

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения

Раздел 2. Городские электрические сети


Раздел 1
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. Электрические станции

Раздел 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью

более 4000 квт

Техническая часть

Таблица 1. Главные корпуса - подземная часть

Таблица 2. Главные корпуса - надземная часть

Таблица 3. Открытые площадки установки дымососов и другого оборудования у стены котельной

Таблица 4. Фундаменты под турбогенераторы

Таблица 5. Фундаменты под котлы

Таблица 6. Пиковые водогрейные котельные

Таблица 7. Фундаменты под водогрейные котлы (железобетонные)

Таблица 8. Главные щиты управления

Таблица 9. Переходные мосты между главным и объединенно-вспомогательным корпусом

Таблица 10. Главные распределительные устройства

Таблица 11. Фундаменты под силовые трансформаторы у стены машинного зала

Таблица 12. Газоходы

Таблица 13. Золошлакопроводы

Таблица 14. Опоры под золошлакопроводы

Таблица 15. Разгрузочные устройства закрытые

Таблица 16. Разгрузочные устройства открытые

Таблица 17. Дробильные устройства

Таблица 18. Размораживающие устройства

Таблица 19. Склады топлива

Таблица 20. Галереи топливоподачи и узлы пересыпки

Таблица 21. Основные мазутные хозяйства с железобетонными резервуарами емкостью до 5000 куб. м

Таблица 22. Основные мазутные хозяйства с железобетонными резервуарами емкостью по 10000 куб. м

Таблица 23. Объединенные мазутные и масляные хозяйства с металлическими резервуарами

Таблица 24. Растопочные мазутные хозяйства

Таблица 25. Маслохозяйства

Таблица 26. Химводоочистка

Таблица 27. Башенные пленочные градирни и брызгальные бассейны

Таблица 28. Стальные трубопроводы технического водоснабжения

Таблица 29. Береговые насосные станции технического водоснабжения и камеры переключения

Таблица 30. Каналы и дамбы технического водоснабжения и гидрозолоудаления

Таблица 31. Крепление откосов земляных сооружений

Таблица 32. Каналы технического водоснабжения закрытые из сборных железобетонных конструкций с колодцами, односекционные

Таблица 33. Гидротехнические железобетонные сооружения на каналах технического водоснабжения

Таблица 34. Здания электролизерных и фундаменты под ресиверы водовода

Таблица 35. Служебные корпуса

ПРИЛОЖЕНИЕ к таблицам 2, 6, 8-10, 15, 17, 18, 26, 29, 35. Удельные веса отдельных конструктивных элементов, %


Раздел 2
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. Электрические станции

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

Техническая часть

Таблица 36. Выемка грунта сухопутными снарядами из котлованов и деривационных и прочих каналов

Таблица 37. Рыхление скальных грунтов

Таблица 38. Выемка грунта сухопутными снарядами в замкнутых котлованах

Таблица 39. Подводная (водолазная) разработка грунта в отвал

Таблица 40. Земляные плотины из грунта, разрабатываемого в карьере

Таблица 41. Земляные плотины из грунта полезных выемок

Таблица 42. Земляные плотины, возведенные методом гидромеханизации со всеми вспомогательными работами с учетом разработки и транспортировки грунта

Таблица 43. Каменные конструкции

Таблица 44. Бетонные и железобетонные конструкции

Таблица 45. Фильтры и дренажи

Таблица 46. Берегоукрепительные работы и забивка металлического шпунта

Таблица 47. Трубопроводы напорные деревянные

Таблица 48. Цементация грунтов

Таблица 49. Здание ГЭС и помещения подъемных механизмов

Таблица 50. Гидротехнические шахты

Таблица 51. Гидротехнические тоннели

Таблица 52. Закладные части затворов и других гидротехнических металлических конструкций

Таблица 53. Гидротехнические металлические конструкции


Раздел 3
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. Электрические станции

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

Техническая часть

Таблица 54. Надземная часть зданий деривационных гидроэлектростанций

Таблица 55. Подземная часть зданий деривационных гидроэлектростанций

Таблица 56. Водозаборные плотины деривационных гидроэлектростанций

Таблица 57. Земляные дамбы и плотины деривационных гидроэлектростанций

Таблица 58. Деривационные каналы, трубопроводы и акведуки

Таблица 59. Отстойники (песколовки) и напорные бассейны деривационных гидроэлектростанций

Таблица 60. Напорные металлические, деревянные и железобетонные трубопроводы деривационных гидроэлектростанций

Таблица 61. Смотровые колодцы-лазы, уравнительные башни и быстротоки холостых сбросов деривационных гидроэлектростанций

Таблица 62. Отводящие каналы деривационных гидроэлектростанций

Таблица 63. Надземная часть зданий приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 64. Подземная часть зданий при плотинных гидроэлектростанций

Таблица 65. Водосливные плотины приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 66. Бревноспуски приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 67. Земляные плотины и дамбы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 68. Переливные и струенаправляющие дамбы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 69. Подводящие каналы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 70. Отводящие каналы приплотинных гидроэлектростанций


Раздел 4
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. Электрические станции

Раздел 4. Сельские дизельные электростанции

Техническая часть

Таблица 71. Здания дизельных электростанций мощностью до 300 квт

Таблица 72. Здания дизельных электростанций мощностью до 2000 квт

Таблица 73. Хранилища топлива и масла и другие вспомогательные сооружения для дизельных электростанций

Таблица 74. Фундаменты под технологическое оборудование дизельных электростанций


Раздел 1
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II. Электрические сети

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35-500 кв

Техническая часть

Здания и сооружения электрических подстанций с высшим напряжением 33-500 кв. по типовым проектам института «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Таблица 75. Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН 6 - 10 кв.)

Таблица 76. Открытые распределительные устройства 35 кв.

Таблица 77. Открытые распределительные устройства 110 кв.

Таблица 78. Открытые распределительные устройства 150 кв.

Таблица 79. Открытые распределительные устройства 220 кв.

Таблица 80. Открытые распределительные устройства 330 кв.

Таблица 81. Открытые распределительные устройства 500 кв.

Таблица 82. Высокочастотная защита линий

Таблица 83. Комплектные трансформаторные подстанции

Таблица 84. Закрытые распределительные устройства 6-10 кв

Таблица 85. Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

Таблица 86. Трансформаторы собственных нужд и заземляющие реакторы

Таблица 87. Синхронные компенсаторы

Таблица 88. Общеподстанционные пункты управления

Таблица 89. Вспомогательные здания

Таблица 90. Аппаратные маслохозяйства и открытые склады масла

Таблица 91. Компрессорные установки

Таблица 92. Грузоподъемные устройства для ревизии силовых трансформаторов и автотрансформаторов

Таблица 93. Кабельные каналы между РУ и ОПУ

Таблица 94. Рельсовые пути для перекатки силовых трансформаторов и автотрансформаторов

Таблица 95. Внешние сети и сооружения водопровода и канализации

Таблица 96. Благоустройство территории

Здания и сооружения электрических подстанций с высшим напряжением 35-220 кв, включенные в сборник № 5 издания 1959 г., пересчитанные в нормы и цены, введенные в действие с 1 января 1969 г.

Таблица 97. Здания синхронных компенсаторов

Таблица 98. Баки железобетонные для масла

Таблица 99. Прочие подсобные здания

Удельный вес отдельных конструктивных элементов, %, для зданий со стенами из сборного железобетона

Удельный вес отдельных конструктивных элементов, %, для зданий со стенами из кирпича

Приложение. Характеристика типов продольных и поперечных путей и глухих пересечений для перекатки трансформаторов


Раздел 2
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II. Электрические сети

Раздел 2 Линии электропередачи напряжением 35-500 кв

Техническая часть

Таблица 100. Линии электропередачи 35 кв

Таблица 101. Линии электропередачи 110 кв

Таблица 102. Линия электропередачи 220 кв

Таблица 103. Линии электропередачи 330 кв

Таблица 104. Линии электропередачи 500 кв

Таблица 105. Линии связи


Раздел 3
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II. Электрические сети

Раздел 3. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Техническая часть

Таблица 106. На деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 107. На деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 108. На деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 109. На деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 110. На железобетонных опорах

Таблица 111. Подвеска провода на установленных опорах


Раздел 4
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II. Электрические сети

Раздел 4. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв

Техническая часть

Таблица 112. На деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 113. На деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 114. На деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 115. На деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 116. На железобетонных опорах


Раздел 5
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II. Электрические сети

Раздел 5. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 35 кв

Техническая часть

Таблица 117. На одностоечных деревянных опорах с железобетонными приставками, со штыревыми изоляторами

Таблица 118. На одностоечных деревянных опорах с деревянными приставками, со штыревыми изоляторами

Таблица 119. На одностоечных деревянных опорах с железобетонными приставками, с подвесными изоляторами

Таблица 120. На одностоечных деревянных опорах с деревянными приставками, подвесными изоляторами

Таблица 121. На железобетонных опорах, со штыревыми изоляторами


Раздел I
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. Энергетические сооружения коммунального назначения

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 квт коммунального и промышленного назначения

Техническая часть

Таблица 156. Главный корпус дизельных электростанций

Таблица 157. Главный корпус локомобильных электростанций

Таблица 158. Главный корпус паротурбинных электростанций

Таблица 159. Фундаменты под технологическое оборудование

Таблица 160. Дымовые трубы

Таблица 161. Здания и сооружения топливоснабжения и золоудаления электростанций

Таблица 162. Баки и резервуары для воды и топлива

Таблица 163. Градирни

Таблица 164. Продувочные колодцы и маслоуловители

Приложение к таблицам 156 - 158. Удельные веса отдельных конструктивных элементов по главным зданиям паротурбинных, дизельных и локомобильных электростанций коммунального и промышленного назначения, %


Раздел 2
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. Энергетические сооружения коммунального назначения

Раздел 2. Городские электрические сети

Техническая часть

Таблица 165. Опоры деревянные на деревянных приставках из пропитанного леса ВЛ 6-10 кв

Таблица 166. Опоры деревянные на деревянных приставках из непропитанного леса ВЛ 6-10 кв

Таблица 167. Опоры деревянные с железобетонными приставками ВЛ 6-10 кв

Таблица 168. Опоры железобетонные ВЛ 6-10 кв

Таблица 169. Подвеска алюминиевых проводов ВЛ 6-10 кв

Таблица 170. Подвеска сталеалюминевых проводов

Таблица 171. Подвеска стальных проводов ВЛ 6-10 кв

Таблица 172. Подвеска медных проводов ВЛ 6-10 кв

Таблица 173. Подвеска медных проводов ВЛ 6-10 кв

Таблица 174. Кабель подземной марки ААБ напряжением 10 кв

Таблица 175. Кабель подземный марки АБ напряжением 10 кв

Таблица 176. Кабель подземной марки АСБ напряжением 10 кв

Таблица 177. Кабель подземный марки СБ напряжением 10 кв

Таблица 178. Кабель подземный марки АСВВ напряжением 10 кв

Таблица 179. Кабель подземной марки ЦААБ напряжением 10 кв

Таблица 180. Кабель подземный марки ЦАСБ напряжением 10 кв

Таблица 181. Кабель подземный марки ААШВ напряжением 10 кв

Таблица 182. Кабель подземный марки ААБ напряжением 6 кв

Таблица 183. Кабель подземный марки АБ напряжением 6 кв

Таблица 184. Кабель подземной марки АСБ напряжением 6 кв

Таблица 185. Кабель подземный марки СБ напряжением 6 кв

Таблица 186. Кабель подземный марки ААБВ напряжением 6 кв

Таблица 187. Кабель подземный марки АСБВ напряжением 6 кв

Таблица 188. Кабель подземной марки АВПБ напряжением 6 кв

Таблица 189. Кабель подземный марки ЦААБ напряжением 6 кв

Таблица 190. Кабель подземный марки ЦАСБ напряжением 6 кв

Таблица 191. Кабель подземный марки ААШВ напряжением 6 кв

Таблица 192. Кабель подземный марки ААБ напряжением 1 кв

Таблица 193. Кабель подземный марки ААБ напряжением 1 кв

Таблица 194. Кабель подземные марки АБ напряжением 1 кв

Таблица 195. Кабель подземный марки АБ напряжением 1 кв

Таблица 196. Кабель подземный марки АСБ напряжением до 1 кв

Таблица 197. Кабель подземный марки АСВ напряжением до 1 кв

Таблица 198. Кабель подземный марки СБ напряжением до 1 кв

Таблица 199. Кабель подземный марки СБ напряжением 1 кв

Таблица 200. Кабель подземный марки ААБВ напряжением 1 кв

Таблица 201. Кабель подземный марки ААБВ напряжением 1 кв

Таблица 202. Кабель подземной марки АВПБ напряжением 1 кв

Таблица 203. Кабель подземный марки АВПБ напряжением 1 кв

Таблица 204. Кабель подземной марки ААШВ напряжением 1 кв

Таблица 205. Кабель подземный марки ААШВ напряжением 1 кв

Таблица 206. Контрольно-измерительный пункт с разрядником на силовом кабеле, включая ковер, заземление и земляные работы

Таблица 207. Опоры деревянные на деревянных приставках из пропитанного леса ВЛ 380/220 в

Таблица 208. Опоры деревянные на деревянных приставках из непропитанного леса ВЛ 380/220 в

Таблица 209. Опоры деревянные с железобетонными приставками ВЛ 380/220 в

Таблица 210. Опоры железобетонные ВЛ 380/220 в

Таблица 211. Подвеска алюминиевых проводов 380/220 в

Таблица 212. Подвеска стальных проводов ВЛ 380/220 в

Таблица 213. Подвеска медных проводов напряжением до 1 кв

Таблица 214. Опоры железобетонные уличного освещения

Таблица 215. Кронштейны железобетонные для светильников наружного освещения

Таблица 216. Кабель подземныц марки ААБ напряжением 1 кв

Таблица 217. Подвеска алюминиевых проводов сети наружного освещения на тросах

Таблица 218. Подвеска стальных проводов сети наружного освещения на тросах

Таблица 219. Подвеска стальных проводов для наружного освещения на тросах

Таблица 220. Светильники наружного освещения с лампами накаливания

Таблица 221. Светильники наружного освещения с ртутными лампами

Таблица 222. Светильники наружного освещения с люминесцентными лампами

Таблица 223. Дорожные покрытия кабельных сетей

Таблица 224. Городские трансформаторные подстанции и распределительные пункты

Таблица 225. Городские трансформаторные подстанции и распределительные пункты

Таблица 226. Распределительные пункты 6—10 кв


Введение
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Введение

1. 	Сборник разработан в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252 «О переоценке, основных фондов и об уточнении действующих норм амортизационных отчислений».

Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для электрических станций, электрических и тепловых сетей, и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений вспомогательного и обслуживающего назначения для электрических станций, электрических и тепловых сетей, как-то: жилые поселки, автомобильные и железные дороги и другие - следует принимать по другим сборникам. Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов приведен в «Общей части» к сборникам.

1. 	Настоящий Сборник состоит из четырех частей:

Часть I «Электрические станции»;

Часть II «Электрические сети»;

Часть III «Наружные тепловые сети»;

Часть IV «Энергетические сооружения коммунального назначения».

1. 	Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены для девяти территориальных поясов.

Вся территория СССР по уровню стоимостей разбита на 10 территориальных поясов, причем’ к десятому поясу отнесены все пункты, расположенные к северу от Полярного круга, и восстановительную стоимость для него следует принимать по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

Распределение территории СССР по поясам приведено в «Общей части» к сборникам.

Примечания:

1. 	Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для гидравлических электростанций и гидроузлов приведены для семи территориальных поясов, на которые была разбита вся территория СССР. Распределение территории СССР приведено в технической части раздела 2 части I Сборника.

1. 	Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для электрических сетей приведены для десяти территориальных поясов.

1. 	В восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывается полная восстановительная стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления, затраты на временные здания и сооружения (за исключением возвратных сумм), на удорожание работ в зимнее время, затраты, связанные с применением премиально-прогрессивной оплаты Труда, затраты на содержание дирекции строящегося предприятия и технического надзора, проектно-изыскательские работы, резерв на непредвиденные работы и затраты и другие.

1. 	Для упрощения учета при переоценке частей зданий и сложных сооружений различной степени физического износа в Сборнике приведены удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах от стоимости всего здания или сооружения. Определение физического износа зданий и сооружений производится в соответствии с инструкцией, издаваемой ЦСУ СССР.

1. 	Порядок пользования таблицами приводится в технической части к каждому разделу сборника.

1. 	Определение площади или объема здания или сооружения производится на основании рабочих и исполнительных чертежей или по обмерам в натуре. При отсутствии документации объем скрытых работ устанавливается экспертным путем.

Порядок определения строительного объема здания приведен в «Общей части» к сборникам.

1. 	Восстановительная стоимость зданий и сооружений, указанная в частях I и III, приведена для II климатического района, поправочные коэффициенты для определения стоимости по другим климатическим районам приведены в технической части к соответствующим разделам сборника.

Восстановительная стоимость линий электропередачи приведена для I - II районов по гололедности. Поправочные коэффициенты для определения восстановительной стоимости в других районах по гололедности приведены в технической части к соответствующим разделам сборника. Для городских линий электропередачи восстановительная стоимость приводится для I - II, III и IV районов по гололедности.

1. 	В таблицах сборника приняты усредненные гидрологические и геологические условия при производстве земляных работ и устройстве фундаментов, подземных трасс и сооружений, кроме случаев, оговоренных в соответствующих таблицах.


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	В восстановительную стоимость зданий и сооружений включена стоимость общестроительных работ, внутренних водопровода, канализации, отопления, вентиляции и электроосвещения.

1. 	В стоимости зданий, приведенной на 1 куб. м учтена стоимость всех подземных конструкций, за исключением главных корпусов электростанций, стоимость подземных конструкций которых дана отдельно. Так же отдельно даны показатели стоимости фундаментов под турбогенераторы и котлоагрегаты (энергетические и водогрейные).

1. 	Переоценка не приведенных в настоящем разделе, но встречающихся на ТЭС сооружений: технического водоснабжения, электрических устройств и других, производится соответственно по другим частям настоящего сборника и другим сборникам.

1. 	Стоимость главных корпусов приведена для тепловых электростанций на твердом топливе. Для электростанций, работающих на мазуте или газе и не имеющих резервных устройств для работы на твердом топливе, к показателю стоимости соответствующих частей главного корпуса следует применять коэффициент 0,9.

1. 	Удельные веса отдельных конструктивных элементов по зданиям, восстановительная стоимость которых приведена в таблицах 2, 6, 8-10, 15, 17, 18, 26, 29, 35, помещены в приложении к настоящему разделу.

1. 	Восстановительная стоимость приведена для II климатического района. Для определения стоимости по другим климатическим районам к восстановительной стоимости соответствующего территориального пояса необходимо применять следующие поправочные коэффициенты:

Таблица I

Климатические районы	Коэффициенты к восстановительной стоимости
	зданий	сооружений и видов работ
I	1,09	1,04
III	0,91	0,98
IV	0,89	0,97
Пример пользования показателями восстановительной стоимости, приведенными в таблицах

Требуется переоценить надземную часть здания главного корпуса тепловой электростанции объемом 300000 м3, расположенной в Пермской области и работающей на твердом топливе.

В соответствии с Общей частью к сборникам Пермская область относится ко второму территориальному поясу и I климатическому району.

Согласно п. 6 «Технической части» восстановительная стоимость этого здания составит:

10,0 х 1,09 х 300000 =3270000 руб.,

где

10,0 руб. - восстановительная стоимость 1 куб. м надземной части главного корпуса с указанной выше характеристикой для второго территориального пояса по табл. 2;

1,09 - поправочный коэффициент для I климатического района. Для определения физического износа здания составляется расчетная таблица.

Таблица II

Наименование	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания, %	Износ конструктивных элементов, %	Удельный износ конструктивных элементов, %
	а	б	в
Стены и перегородки	44	30	13,20
Перекрытия (покрытия)	22	20	4,40
Кровля	5	20	1,00
Полы	3	10	0,30
Проемы	6	15	0,90
Отделочные работы	3	25	0,75
Санитарно-технические работы и электроосвещение	8	30	2,40
Прочие работы	9	20	1,80
Итого	100	-	24,75
В графе «а» даны удельные веса отдельных конструктивных элементов здания (см. приложение в конце раздела 1, части I).

В графе «б» приведены проценты износа конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией.

В графе «в» приведен удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученной путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий износ здания составляет 24,75%.

Физический износ здания в денежном выражении составит:

3270000 х 0,2475 = 809325 руб.


Таблица 1
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА—ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

(Фундаменты под здание, конденсационный и зольный полы, каналы и фундаменты под вспомогательное оборудование.)

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м площади застройки, руб.

	Мощность турбогенераторов, квт
Территориаль-	4000-12000	25000	50000—100000	150 000 и более
ные пояса	Допускаемое давление на грунт, кГ/см3 до
	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	73,3	59,6	98,3	79,9	104	92,5	151	134
2	79,4	65,0	107,0	87,1	113	101,0	164	146
3	76,2	62,0	102,0	83,1	108	96,2	157	140
4	98,2	79,9	132,0	107,0	139	124,0	201	180
5	90,2	73,3	121,0	98,3	127	114,0	185	165
6	117,0	94,8	156,0	127,0	165	147,0	239	213
7	224,0	182,0	300,0	244,0	316	282,0	459	409
8	157,0	128,0	210,0	171,0	222	198,0	322	287
9	177,0	144,0	237,0	193,0	249	223,0	363	323


Таблица 2
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА—НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

выше нулевой отметки

(Машинный зал, деаэраторная, бункерная, котельная, постоянный и временный торцы, главная лестница, шахты грузовых и пассажирских лифтов, узел пересыпки.)

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

	Мощность турбоагрегатов, тыс. кет
Территориаль	от 4 до 25	50 и более
ные пояса	Каркас здания металлический или железобетонный; стеновое заполнение кирпичное или панельное	Каркас здания металлический или железобетонный; перекрытие, покрытие железобетонные; фермы стальные или железобетонные; стеновое заполнение панельное
	Строительный объем здания, тыс. куб. м
	до 50	50-200	201-500	более 500
	а	б	в	г
1	8,7	7,9	9,2	8,4
2	9,5	8,6	10,0	9,2
3	9,0	8,2	9,6	8,7
4	11,7	10,6	12,3	11,3
5	10,7	9,7	11,3	10,3
6	13,8	12,6	14,6	13,4
7	26,5	24,1	28,1	25,6
8	18,6	16,9	19,7	18,0
9	21,0	19,0	22,2	20,2


Таблица 3
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ УСТАНОВКИ ДЫМОСОСОВ И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ У СТЕНЫ КОТЕЛЬНОЙ

(Фундаменты и опорные конструкции под оборудование, крановые эстакады, укрытие золоуловителей, каналы и тоннели.)

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 м2 площади, руб.

	Пылеугольное топливо			Пылеугольное топливо
Территориаль- ные пояса	Установки с мокрыми золоулови- телями	Установки с электро- фильтрами	Газомазут- ное топливо	Территориаль- ные пояса	Установки с мокрыми золоулови- телями	Установки с электро- фильтрами	Газомазут- ное топливо
	а	б	в		а	б	в
1	126	143	92	6	200	227	146
2	137	156	100	7	385	436	281
3	131	149	96	8	270	306	197
4	169	192	123	9	304	345	222
5	155	176	113


Таблица 4
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ

(Подземная и надземная части железобетонных фундаментов с площадками обслуживания)

Таблица 4

Восстановительная стоимость одного фундамента, руб.

Территориаль	Мощность турбогенераторов, квт
ные пояса	1000-5000	12000	25 000	50000	100 000	150 000	200 000	300 000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	13890	23890	44450	70270	98150	115650	130280	188650
2	15140	26040	48450	76590	106980	126060	142010	205630
3	14450	24850	46230	73080	102 080	120280	135490	196200
4	18610	32010	59560	94160	131520	154970	174580	252790
5	17090	29390	54670	86430	120730	142250	160240	232040
6	22090	37990	70680	111730	156060	183880	207150	299950
7	42370	72870	135600	214320	299 360	352730	397350	575380
8	29730	51130	95120	150380	210040	247490	278800	403710
9	33480	57580	107130	169350	236540	278720	313980	454650


Таблица 5
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЛЫ

(Железобетонные)

Таблица 5

Восстановительная стоимость одного фундамента, руб.

	Производительность котлов, т/ч
Территори-						480—500	640	950
альные						Вид топлива
пояса	35-50	75	110-170	210-230	320-420	Твердое	Газ, мазут	Твердое	Газ, мазут	Твердое	Газ, мазут
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	3140	7040	18500	22240	31030	50250	36150	68600	46100	88100	54630
2	3420	7680	20160	24250	33820	54770	39400	74770	50250	96030	59550
3	3270	7320	19240	23130	32270	52260	37600	71340	47940	91620	56820
4	4210	9440	24790	29810	41570	67330	48440	91920	61770	118050	73200
5	3860	8660	22750	27360	38160	61810	44470	84380	56700	108360	67200
6	4990	11200	29410	35370	49530	79900	57480	109070	73300	140080	86860
7	9570	21480	56420	67840	94630	153260	110260	209230	140610	268710	166620
8	6720	15070	39590	47600	66390	107530	77360	146800	98650	188530	116910
9	7570	16970	44580	53610	74770	121100	87120	165330	111100	212320	131660
Примечание. Для котлов производительностью 35—75 т/ч с надземными рамными конструкциями к восстановительной стоимости применяется коэффициент 1,8.


Таблица 6
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ПИКОВЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

надземная и подземная части

(Каркас сборный железобетонный или металлический, заполнение кирпичное или панельное.)

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

	Вариант		Вариант
	закрытый	полуоткрытый		закрытый	полуоткрытый
Территориаль	Строительный объем здания, куб. м	Территориаль	Строительный объём здания, куб. м
ные пояса	до 10000	от 10000 до 16000	более 16000	до 10000	ные пояса	до 10000	от 10000 до 16000	более 16000	до 10000
	а	б	в	г		а	б	в	г
1	21,1	18,6	17,3	16,3	6	33,5	29,6	27,5	25,9
2	23,0	20,3	18,9	17,8	7	64,4	56,7	52,8	49,7
3	21,9	19,3	18,0	17,0	8	45,2	39,8	37,0	34,9
4	28,3	24,9	23,2	21,8	9	50,9	44,8	41,7	39,3
5	26,0	22,9	21,3	20,0


Таблица 7
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВОДОГРЕЙНЫЕ. КОТЛЫ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ)

Таблица 7

Восстановительная стоимость одного фундамента, руб.

	Производительность водогрейных котлов, Гкал/ч		Производительность водогрейных котлов, Гкад/ч
Территориаль- ные пояса	ПТВМ-50	ПТВМ-100	ПТВМ-180	Территориаль- ные пояса	ПТВМ-50	ПТВМ-100	ПТВМ-180
	а	б	в		а	б	в
1	3780	6860	10400	6	6000	10900	16540
2	4120	7480	11340	7	11510	20920	31720
3	3930	7130	10820	8	8080	14680	22260
4	5060	9190	13940	9	9100	16530	25060
5	4640	8440	12790


Таблица 8
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ГЛАВНЫЕ ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ

(Каркас и перекрытие сборные железобетонные, заполнение кирпичное или панельное.)

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

	Тип здания
Территориаль-	Пристроенное	Отдельно стоящее объемом, куб. м
ные пояса	к главному корпусу	до 1 000	1001—3000	3001-6000	6001 и более
	а	б	в	г	д’
1	24,4	29,9	24,8	22,6	21,7
2	26,6	32,6	27	24,6	23,7
3	25,4	31,1	25,8	23,5	22,6
4	32,7	40,1	33,2	30,3	29,1
5	30	36,8	30,5	27,8	26,7
6	38,8	47,5	39,4	35,9	34,5
7	74,4	91,1	75,6	68,9	66,2
8	52,2	64,0	53,1	48,4	46,4
9	58,8	72,1	59,8	54,5	52,3


Таблица 9
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТЫ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ И ОБЪЕДИНЕННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ КОРПУСОМ

(Опоры железобетонные, стены панельные или кирпичные; покрытие железобетонное)

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 м, руб.

Территориаль- ные пояса	Стоимость	Территориаль-ные пояса	Стоимость	Территориаль- ные пояса	Стоимость
1	562	4	754	7	1720
2	612	5	692	8	1200
3	585	6	894	9	1360


Таблица 10
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ГЛАВНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

(Каркас, перекрытие и фундаменты сборные железобетонные, заполнение кирпичное или панельное, конструкции для шкафов.)

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территори-	Тип здания	Территори-	Тип здания
альные пояса	Пристоен- ное к главному	Отдельно стоящее объемом, куб. м	альные пояса	Пристоен- ное к главному	Отдельно стоящее объемом, куб. м
	корпусу	до 1000	1001-3000	более 3000	пояса	корпусу	до 1000	1001-3000	более 3000
	а	б	в	г		а	б	в	г
1	21,8	23,8	20,8	19,8	6	34,7	37,8	33,1	31,5
2	23,8	25,9	22,7	21,6	7	66,5	72,6	63,4	60,4
3	22,7	24,8	21,6	20,6	8	46,7	50,9	44,5	42,4
4	29,2	31,9	27,9	26,5	9	52,5	57,4	50,1	47,7
5	26,8	29,3	25,6	24,4


Таблица 11
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ФУНДАМЕНТЫ ПОД СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ У СТЕНЫ МАШИННОГО ЗАЛА

(Фундаменты под трансформаторы, разъединители и разрядники, анкерные устройства путей перекатки, конструкции шинных мостов, аварийные маслостоки.)

Таблица 11

Восстановительная стоимость под один трансформатор, руб.

Территори-	Вес трансформаторов, т	Территори-	Вес трансформаторов, т
альные	до 100	до 150	до 300 и выше	альные	до 100	до 150	до 300 и выше
пояса	а	6	в	пояса	а	6,	в
1	11660	12870	18440	6	18540	20460	29320
2	12710	14030	20100	7	35560	39250	56240
3	12130	13390	19180	8	24950	27540	39460
4	15620	17250	24710	9	28100	31020	44440
5	14340	15830	22680


Таблица 12
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ГАЗОХОДЫ

(Надземные на железобетонных или металлических стойках со стеновым заполнением из кирпича или железобетонных плит от дымососной до отдельно стоящих труб.)

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 м газохода, руб.

	Стеновое заполнение кирпичное	Стеновое заполнение — железобетонные панели
Территориаль	Периметр газоходов, м
ные пояса	17	14	11	8	17	14	11	8
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	1100	846	760	640	920	751	649	550
2	1200	922	828	698	1000	819	707	600
3	1140	880	790	666	957	781	675	572
4	1470	1130	1020	858	1230	1010	870	737
5	1350	1040	935	787	1130	924	798	677
6	1750	1350	1210	1020	1460	1190	1030	875
7	3360	2580	2320	1950	2810	2290	1980	1680
8	2350	1810	1630	1370	1970	1610	1390	1180
9	2650	2040	1830	1540	2220	1810	1560	1330
Примечание. При параллельном расположении двух и более газоходов на общем основании, каждый последующий горизонтальный газоход оценивается с коэффициентом 0,66, а вертикальный - с коэффициентом 0,75.


Таблица 13
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ

(Одна нитка стальных труб с фасонными частями и арматурой, на готовых опорах и в каналах, без стоимости опор и каналов.)

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 м трассы, руб.

Территориаль	Диаметры труб, мм
ные пояса	100	200	300	400	500	600	700
	а	б	в	г	д	е	ж
1	12,8	21,8	31,5	44,4	57,9	65,1	72,2
2	14,0	23,8	34,3	48,4	63,1	71,0	78,7
3	13,3	22,7	32,8	46,2	60,2	67,7	75,1
4	17,2	29,2	42,2	59,5	77,6	87,2	96,7
5	15,7	26,8	38,7	54,6	71,2	80,1	88,8
6	20,4	34,7	50,1	70,6	92,1	104,0	115,0
7	39,0	66,5	96,1	135,0	177,0	199,0	220,0
8	27,4	46,7	67,4	95,0	124,0	140,0	155,0
9	30,8	52,5	75,9	107,0	140,0	157,0	174,0
Примечание. Восстановительная стоимость золошлакопроводов промежуточных диаметров определяется путем интерполяции.


Таблица 14
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ОПОРЫ ПОД ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м железобетонных опор, 1 т металлических, 1 куб. м деревянных, руб.

	Железобетонные
Территориаль- ные пояса	Лежневые	Анкерно- промежуточ ные высотой до 3 м	Промежу- точные высотой более 3 м	Анкерные высотой до 5 м	Анкерные, высотой более 5 м	Металли- ческие	Деревян- ные
	а	б	в	г	д	е	ж
1	306	210	199	237	208	442	83,9
2	334	229	217	258	227	482	91,5
3	318	219	207	246	217	460	87,3
4	410	282	266	317	279	593	112,0
5	376	258	244	291	256	544	103,0
6	487	334	316	376	331	703	133,0
7	933	641	606	722	636	1350	256,0
8	655	450	425	506	446	947	180,0
9	738	506	479	570	502	1070	202,0


Таблица 15
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ

(Подземная часть железобетонная, каркас железобетонный или металлический, стены кирпичные или панельные, покрытие железобетонное, включая маневровые устройства и железнодорожные пути.)

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

	Тип устройства
	С приемными бункерами	Скреперное багерное или	Скреперное с обратными	Безъемкост- ное	С вагоноопрокидывателями
Территориаль- ные пояса	Надземная часть	Подземная часть	с крановыми грейферными тележками	конвейерами на склад		однопут- ное	двухпут- ное
	а	б	в	г	д	е	ж
1	21,1	29,5	16,4	18,3	25,3	45,4	40,3
2	23,0	32,2	17,9	19,9	27,6	49,5	43,9
3	21,9	30,7	17,1	19,0	26,3	47,2	41,9
4	28,3	39,5	22,0	24,5	33,9	60,8	54,0
5	26	36,3	20,2	22,5	31,1	55,8	49,6
6	33,5	49,9	26,1	29,1	40,2	72,2	64,1
7	64,4	90,0	50,0	55,8	77,2	139,0	123,0
8	45,2	63,1	35,1	39,2	54,1	97,2	86,2
9	50,9	71,1	39,5	44,1	61,0	109,4	97,1


Таблица 16
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ

(Включая фундаменты под оборудование и железнодорожные пути)

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 м3 головной части, 1 м разгрузочной части, руб.

Территориаль- ные пояса	Головная часть	Разгрузочная часть	Территориаль- ные пояса	Головная часть	Разгрузочная часть
	а	б		а	б
1	36,4	92	6	57,9	146
2	39,7	100	7	111	281
3	37,9	95,7	8	77,9	197
4	48,8	123	9	87,7	222
5	44,8	113


Таблица 17
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ДРОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

(Фундаменты под здания, каналы, фундаменты под оборудование и прочие устройства внутри здания.)

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориальные пояса	Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; объем зданий до 4 000 куб. м	Фундамента монолитные железобетонные; каркас железобетонный; стены кирпичные или панельные; перекрытия железобетонные; объем зданий до 7 000 куб. м	Фундаменты, каркас, перекрытия железобетонные сборные; стеновое ограждение - панели; объем зданий более 10 000 куб. м
	а	б	в
1	21,9	24,6	19,8
2	23,9	26,8	21,6
3	22,8	25,6	20,6
4	29,3	33,0	26,5
5	26,9	30,3	24,4
6	34,8	39,1	31,5
7	66,8	75,0	60,4
8	46,9	52,6	42,4
9	52,8	59,3	47,7


Таблица 18
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

РАЗМОРАЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

(Фундаменты под здание и оборудование железобетонные, каркас здания железобетонный, стеновое заполнение панельное.)

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориаль- ные пояса	Стоимость	Территориаль- ные пояса	Стоимость	Территориаль- ные пояса	Стоимость
1	27,9	4	37,4	7	85,1
2	30,4	5	34,3	8	59,7
3	29	6	44,4	9	67,2


Таблица 19
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

СКЛАДЫ ТОПЛИВА

(Поездная эстакада, фундаменты для подкрановых путей, разгрузочные ямы, подкрановые пути, железнодорожные пути в пределах склада и основание склада.)

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 м2 площади склада (графы «а», «б», «д»),

1 м поездной эстакады (графы «в», «г», «е»), 1 м3 узла загрузки топлива (графа «ж»), руб.

Территориаль- ные пояса	С мостовыми перегружателями пролетом, м	С железнодорожными или гусеничными кранами при высоте эстакады до, м	Со скрепер- ными установка- ми	Поездная эстакада разгрузки неисправных вагонов высотой	Узел загрузки топлива со склада
	76,2	60,0	1,8	4,0		3 м
	а	б	в	г	д	е	ж
1	7,5	6,7	346	642	6,0	542	73,2
2	8,1	7,3	377	700	7,5	591	79,8
3	7,8	7,0	360	668	6,2	564	76,1
4	10,0	9,0	464	860	8,0	726	98,1
5	9,0	8,2	426	790	7,4	667	90,0
6	11,9	10,6	550	1020	9,5	862	116,0
7	22,7	20,4	1060	1960	18,3	1650	223,0
8	15,9	14,3	740	1370	12,8	1160	157,0
9	19,0	16,1	834	1550	14,5	1310	176,0


Таблица 20
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ГАЛЕРЕИ ТОПЛИВОПОДАЧИ И УЗЛЫ ПЕРЕСЫПКИ

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 м длины галереи, 1 м3 здания узлов пересыпки, руб.

	Галереи
	подземные	надземные	Узла
Территори-	Отметка пола	пере-
альные	до 5,00	до 15,00	до 2,00	до 10,00	до 15,00	выше 15,00	сып-
пояса	Одно- ленточ- ная	Двух- ленточ- ная	Одно- ленточ- ная	Двух- ленточ- ная	Одно- ленточ- ная	Двух- ленточ- ная	Одно- ленточ- ная	Двух- ленточ- ная	Одно- ленточ- ная	Двух- ленточ- ная	Одно- ленточ- ная	Двух- ленточ- ная	ки
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	723	975	1770	2400	602	790	830	1080	930	1210	1420	1490	33,6
2	788	1060	1930	2620	656	861	905	1180	1010	1320	1540	1630	36,6
3	752	1010	1840	2500	626	822	863	1120	967	1260	1470	1550	34,9
4	969	1310	2380	3220	807	1060	1110	1450	1250	1620	1900	2000	45,0
5	889	1200	2180	2960	740	982	1020	1330	1140	1490	1740	1840	41,3
6	1550	1550	2820	3820	957	1260	1320	1720	1480	1930	2250	2370	53,4
7	2200	2970	5410	7330	1840	2410	2530	3290	2840	3690	4320	4550	103,0
8	1550	2090	3790	5140	1290	1690	1780	2310	1990	2590	3030	3200	71,9
9	1740	2350	4270	5790	1450	1900	2000	2600	2240	2920	3410	3600	81,0
Примечание. Оценка подземных галерей, расположенных под складом угля, производится с коэффициентом 1,7.


Таблица 21
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ОСНОВНЫЕ МАЗУТНЫЕ ХОЗЯЙСТВА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ РЕЗЕРВУАРАМИ

ЕМКОСТЬЮ до 5000 куб. м

(Эстакада для слива мазута, промежуточные емкости, открытый склад мазута с каналами паромазутопроводов в пределах мазутного хозяйства, здание мазутонасосной.)

Таблица 21

Восстановительная стоимость одного мазутохозяйства

(без стоимости паромазутопроводов с эстакадами до котельной), руб.

Территориаль-	Количество и емкость резервуаров, куб. м
ные пояса	3 х 2000	2 х 3000	3 х 3000	2 х 5000	4 х 5000
	а	б	в	г	д
1 2 3	259500 282900 269900	284000 309600 295400	350200 381700 364200	423100 461200 440100	705000 768500 733200
4	347800	380600	469200	567000	944700
5	319200	349400	430700	520500	867200
6	413600	445800	556800	627800	1121000
7	791500	866300	1068000	1290600	2150300
8	555400	607800	747400	901300	1508700
9	625400	684500	843900	977500	1699100


Таблица 22
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ОСНОВНЫЕ МАЗУТНЫЕ ХОЗЯЙСТВА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ РЕЗЕРВУАРАМИ

ЕМКОСТЬЮ ПО 10000 куб. м

(Эстакада для слива мазута, промежуточные емкости, открытый склад мазута с каналами паромазутопроводов в пределах мазутного хозяйства, здание мазутонасосной.)

Таблица 22

Восстановительная стоимость одного мазутохозяйства

(без стоимости паромазутопроводов с эстакадами до котельной), руб.

Территориаль-	Количество и емкость резервуаров, куб. м	Территориаль-	Количество и емкость резервуаров, куб. м
ные пояса	10 х 10000	20 х 10000	ные пояса	10 х 10000	20 х 10000
	а	б		а	б
1	3541600	5533600	6	5631200	8853700
2	3860400	6031600	7	10802000	16877500
3	3683300	5754900	8	7579100	11841900
4	4745800	7415000	9	8535300	13336000
5	4356200	6806300


Таблица 23
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАЗУТНЫЕ И МАСЛЯНЫЕ ХОЗЯЙСТВА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕЗЕРВУАРАМИ

(Мазутослив, промежуточная емкость, открытые склады мазута и масла, каналы паромазутопроводов в пределах мазутного хозяйства, здание мазутонасосной с маслоаппаратной.)

Таблица 23

Восстановительная стоимость одного хозяйства

(без стоимости резервуаров для масла и паромазутопроводов с эстакадами до котельной), руб.

	Мазутослив длиной до 100 м; здание мазутонасосной объемом 1000 куб. м	Мазутослив длиной 180 м, здание мазутонасосной объемом более 2000 куб. м
Территориаль-	Количество и емкость резервуаров мазута и масла, куб. м
ные пояса	2 х 300 3х30 + 3х50	2 х 500 3х30 + 3х75	2 х 1000 3х30 + 6х50	1х2000 + 8х70	2х2000 + 12х70	3х2000 + 12х70
	а	б	в	г	д	е
1	80500	86800	111600	142600	209400	299000
2	87800	94600	121600	155400	228300	325800
3	83700	90300	116000	148300	217800	310800
4	107900	116300	149500	191000	280600	400000
5	99000	106700	137200	175300	257600	367600
6	128000	138000	177400	226700	333000	475200
7	245600	264700	340200	434800	638700	911600
8	172300	185700	238700	305100	448200	639600
9	194100	209100	268800	343500	504700	720300


Таблица 24
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

РАСТОПОЧНЫЕ МАЗУТНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

(Мазутослив, сливные лотки и опоры мазутопроводов, промежуточная емкость, мазутонасосная, склад мазута)

Таблица 24

Восстановительная стоимость одного мазутохозяйства

(без стоимости паромазутопроводов с эстакадами до котельной), руб.

Территори-	Металлические резервуары, куб. м	Железобетонные резервуары, куб. м
альные					подземные	надземные
пояса	2х250	2х500	2х1000	2х2000	2х100	2х250	2х600	2х1000	2х250	2х600	2х1000	2х2000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	55760	60800	82400	102780	41920	65530	104760	127670	56530	75190	97690	125310
2	60780	66270	89920	112030	45690	71430	114190	139160	61620	81960	106480	136590
3	57990	63230	85700	106890	43600	68150	108950	132780	58790	78200	101600	130320
4	74720	81470	110420	137730	56170	87810	140380	171080	75750	100760	130910	167920
5	68590	74780	101350	126420	51560	80600	128860	157030	69530	92480	120160	154130
6	88660	96670	131020	163420	66650	104190	166570	203000	89880	119550	155330	199240
7	170070	185440	251320	313480	127860	199870	319520	389390	172420	229330	297960	282200
8	119330	130110	176340	219950	89710	140230	224190	273210	120970	160910	209060	268160
9	134380	146530	198580	247700	101030	157930	252470	307690	136240	181210	235430	302000


Таблица 25
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

МАСЛОХОЗЯЙСТВА

(Аппаратная, сливной бак, открытый склад)

Таблица 25

Восстановительная стоимость одного маслохозяйства (без стоимости баков для масла), руб.

Территори-	Количество и емкость баков, м3	Территори-	Количество и емкость баков, м3
альные	6 х (5 - 16)	6 х (30 - 75)	10 х (30 - 75)	альные	6 х (5 - 16)	6 х (30 - 75)	10 х (30 - 75)
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	13300	17780	20700	6	21150	28270	32910
2	14500	19380	22560	7	40570	44230	63140
3	13830	18490	21530	8	28460	38050	44300
4	17820	23830	27740	9	32050	42850	49890
5	16360	21870	25460


Таблица 26
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ХИМВОДООЧИСТКА

(Здания кирпичные или сборные железобетонные, каналы, фундаменты под оборудование, осветлители, баки.)

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (графы «а», «б», «в» и «г»),

1 м2 площади установки баков (графа «е»), одного осветлителя (графа «д»), руб.

Территориаль-	Строительный объем, куб м	Осветли-	Баки
ные пояса	до 500	до 5000	до 10000	более 10000	тели	(открытая установка)
	а	б	в	г	д	е
1	32,9	30,5	29,0	14,0	43860	19,9
2	35,9	33,2	31,6	15,3	47810	21,7
3	34,2	31,7	30,2	14,6	45610	20,7
4	44,1	40,9	38,9	18,8	58770	26,7
5	40,5	37,5	35,7	17,2	53950	24,5
6	52,3	48,5	46,1	22,3	69740	31,6
7	100,0	93,0	88,1	42,7	133770	60,7
8	70,4	65,3	62,1	30,0	93860	42,6
9	79,3	73,5	69,9	33,7	105700	48,0


Таблица 27
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

БАШЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ГРАДИРНИ И БРЫЗГАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 м2 площади орошения градирен и 1 м2 зеркала брызгального бассейна, руб.

Территориаль- ные пояса	Металлический каркас с обшивкой асбоцементными или деревянными щитами	Гиперболические железобетонные	Брызгальные бассейны (одежда из бетонных,
	Тип оросителя	железобетонных
	Асбоцементные блоки	Деревянные блоки	Асбоцементные блоки	Деревянные блоки	плит или из асфальтобетона)
	а	б	в	г	д
1	336	317	486	456	19,9
2	366	346	529	497	21,7
3	349	330	505	474	20,7
4	450	425	651	611	26,7
5	413	390	597	561	24,5
6	534	504	772	725	31,6
7	1024	967	1480	1390	60,7
8	719	678	1040	975	42,6
9	809	764	1170	1100	48,0
Удельные веса конструктивных элементов, %

(к табл. 27)

Наименование	а	б	в	г
Подземные конструкции	12	19	15	16
Оросители	68	50	45	42
Башня	20	31	40	42
Всего	100	100	100	100


Таблица 28
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(Трубы, фасонные части и колодцы.)

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 м одной нитки трубопровода, руб.

Территориаль-	Диаметры труб, мм
ные пояса	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	93,1	198	265	383	472	566	662	712
2	102,0	215	290	417	515	616	722	776
3	96,8	205	277	398	491	588	689	741
4	125,0	265	356	513	633	758	887	954
5	115,0	243	327	471	581	696	815	876
6	148,0	314	423	609	751	899	1050	1130
7	284,0	602	811	1170	1440	1720	2020	2170
8	199,0	423	569	819	1010	1210	1420	1520
9	224,0	476	641	922	1140	1360	1600	1720
Примечание. Стоимость каждой последующей нитки, уложенной в одной траншее, оценивается: при диаметре до 1200 мм - с коэффициентом 0,53, а при диаметре выше 1200 мм - с коэффициентом 0,63.


Таблица 29
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

БЕРЕГОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАМЕРЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

(Подземная часть из монолитного или сборного железобетона; надземная часть из кирпича или сборного железобетона.)

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

	Насосные станции	Камеры переключения объемом, куб. м
Территориаль-	Подземная часть
ные пояса	для крупных ГРЭС с насосами ОП-110, ОП-145	для ГРЭС и ТЭЦ с насосами	Надземная часть	до 600	до 2000
	в сборном железобетоне	в монолитном железобетоне	других типов; в монолитном железобетоне
	а	б	в	г	д	е
1	94,2	.81,2	54,2	13,1	51,5	25,6
2	103,0	88,5	59,1	14,3	56,1	27,9
3	98,0	84,4	56,4	13,6	53,6	26,6
4	126,0	109,0	72,6	17,6	69,0	34,3
5	116,0	100,0	66,7	16,1	63,3	31,5
6	150,0	129,0	86,2	20,8	81,9	40,7
7	287,0	248,0	165,0	40,0	157,0	78,1
8	202,0	174,0	116,0	28,0	110,0	54,8
9	227,0	196,0	131,0	31,6	124,0	61,7


Таблица 30
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

КАНАЛЫ И ДАМБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЯ

(Земляные сооружения в виде выемок и насыпей без крепления откосов.)

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 м3 профильного объема, руб.

Территориаль- ные	Открытые каналы для воды	Насыпные земляные сооружения и дамбы	Территориаль- ные	Открытые каналы для воды	Насыпные земляные сооружения и дамбы
	а	б		а	б
1	1,4	1,5	6	2,2	2,4
2 3	1,5 1,5	1,6 1,6	7 8	4,3 3,0	4,6 3,2
4	1,9	2,0	9	3,4	2,6
5	1,7	1,8
Примечание. Крепление откосов оценивается по табл. 31.


Таблица 31
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

(Одерновка, каменная наброска, бетонная и железобетонная одежда.)

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 м2, руб.

	Типы крепления
Территориаль- ные пояса	Сплошной одерновкой	Одерновка в клетку и посев трав	Каменной или щебеночной наброской толщиной 500 мм	Монолитным бетоном толщиной 200 мм	Монолитным железобетоном толщиной 200 мм	Сборными железобетон- ными плитами толщиной 200 мм
	а	б	в	г	д	е
1	1,2	0,7	9,2	11,2	15,7	27,2
2	1,3	0,8	10,0	12,2	17,1	29,6
3	1,2	0,7	9,6	11,6	16,3	28,3
4	1,6	0,9	12,3	15,0	21,0	36,4
5	1,5	0,9	11,3	13,8	19,3	33,5
6	1,9	1,1	14,6	17,8	25,0	43,2
7	3,7	2,1	28,1	34,2	47,9	83,0
8	2,6	1,5	19,7	24,0	33,6	58,2
9	2,9	1,7	22,2	27,0	37,8	65,6
Примечание. При отклонении толщины крепления от указанных в таблице при» меняются следующие поправки:

а) на каждые 100 мм каменной одежды (графа «в») добавлять или исключать 1,2 руб.;

б) для бетонной и железобетонной одежды (графы «г», «д» и «е») применяются следующие коэффициенты: при толщине 150 мм - 0,8. При толщине 250 мм - 1,2, при толщине 300 мм - 1.5.


Таблица 32
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

КАНАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТЫЕ

ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С КОЛОДЦАМИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 м канала, руб.

Территориаль-	Поперечное сечение, мм
ные пояса	1800х2000	2000х2500	2500х2500	2500х3000	3000х3000	3000х3500	4200х3000
1	450	509	582	629	687	822	945
2	491	555	634	685	748	896	1030
3	468	530	605	654	714	855	982
4	603	682	779	843	920	1100	1270
5	554	626	715	773	844	1010	1160
6	716	810	925	1000	1090	1310	1500
7	1370	1550	1770	1920	2090	2510	2880
8	963	1090	1240	1350	1470	1760	2020
9	1080	1230	1400	1520	1650	1980	2280
Примечания:

1. 	При параллельном расположении двух и более односекционных каналов (находящихся в одной траншее) восстановительная стоимость второго и каждого следующего канала определяется с применением коэффициента 0,7.

1. 	Восстановительная стоимость каналов из монолитного железобетона определяется с применением коэффициента 0,8.


Таблица 33
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА КАНАЛАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 м3 железобетона, руб.

Территори- альные пояса	Головные и конце- вые соору- жения на каналах	Водосбро сы	Водосли- вы	Сифонные колодцы	Территори- альные пояса	Головные и конце- вые соору- жения на каналах	Водосбро сы	Водосли- вы	Сифонные колодцы
	а	б	в	г		а	б	в	г
1	63,8	55,2	114	74,4	6	101,0	87,8	181	118,0
2	69,5	60,2	124	81,1	7	195,0	168,0	347	227,0
3	66,4	57,4	119	77,4	8	137,0	118,0	244	159,0
4	85,5	74,0	153	99,7	9	154	133,0	275	179,0
5	78,5	67,9	140	91,5
Примечание. Берегоукрепительные  работы оцениваются дополнительно по табл. 31.


Таблица 34
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРНЫХ И ФУНДАМЕНТЫ ПОД РЕСИВЕРЫ ВОДОРОДА

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания и 1 куб. м фундамента, руб.

Территориаль- ные пояса	Электролизер- ные	Фундаменты под ресиверы	Территориаль- ные пояса	Электролизер- ные	Фундаменты под ресиверы
	а	б		а	б
1	26,0	58	б	41,3	92,2
2	28,3	63,2	7	79,3	177,0
3	27,0	60,3	8	55,6	124,0
4	34,8	77,7	9	62,7	140,0
5	32,0	71,3


Таблица 35
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

СЛУЖЕБНЫЕ КОРПУСА

(Каркас железобетонный, стеновое заполнение кирпичное или панельное, перекрытия железобетонные.)

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 м3, руб.

	Тип здания
Территориаль-	Пристроенное	Отдельно стоящее объемом, куб. м
ные пояса	к главному корпусу	до 5000	до 10000	более 10000
	а	б	в	г
1	23,4	22,4	21,8	21,4
2	25,5	24,4	23,8	23,3
3	24,3	23,3	22,7	22,3
4	31,4	30,0	29,2	28,7
5	28,8	27,6	26,8	26,3
6	37,2	35,6	34,7	34,0
7	71,4	68,3	66,5	65,3
8	50,1	47,9	46,7	45,8
9	56,4	54,0	52,5	51,6


ПРИЛОЖЕНИЕ к таблицам 2, 6, 8-10, 15, 17, 18, 26, 29, 35
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Промышленные паротурбинные электрические станции с турбогенераторами мощностью более 4000 квт

ПРИЛОЖЕНИЕ к таблицам 2, 6, 8-10, 15, 17, 18, 26, 29, 35

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

Наименование зданий	Фунда- менты	Каркас, стены и перего- родки	Перекры тия и покры- тия	Кровля	Полы	Проемы	Отдело- чные работы	Санитар- но-тех- нические работы и электро- освеще- ние	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Главный корпус (надземная часть)	-	44	22	5	3	6	3	8	9	100
Главный щит управления	13	31	16	5	7	6	11	10	1	100
Распределительное устройство 6 - 10 кв.	31	38	6	6	2	0,5	0,5	14	2	100
Служебный корпус	12	24	14	6	9	8	9	11	7	100
Котельная водогрейная	20	27	13	7	2	3	2	9	17	100
Размораживающее устройство	26	24	16	9	2	1	3	1	18	100
Дробильное устройство	12	39	5	3	2	3	2	16	18	100
Химводоочистка	19	14	7	4	5	3	2	9	37	100
Разгрузочные устройства с вагоно-опрокидывателем и без него	41	31	14	1	2	1	1	2	7	100
Переходные мосты	9	38	15	8	5	11	9	2	3	100
Береговая насосная и камеры переключения	-	82	2	1	-	2	1	4	8	100


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

Техническая часть

1. 	Показатели раздела 2 охватывают следующие работы, конструкции и сооружения:

земляные работы и конструкции;

каменные конструкции;

бетонные и железобетонные конструкции;

фильтры и дренажи;

берегоукрепительные работы;

забивка металлического шпунта;

деревянные напорные трубопроводы;

цементация грунтов;

здания ГЭС (надводная часть);

помещения подъемных механизмов;

гидротехнические тоннели;

стальные гидротехнические конструкции.

1. 	По согласованию с Госстроем СССР в отличие от распределения территории СССР на 10 территориальных поясов согласно «Методическим Указаниям на разработку сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений», утвержденным Госстроем СССР 23 апреля 1969 г., показатели настоящего раздела приняты для семи территориальных районов расположения гидроэлектростанций.

В восстановительной стоимости по территориальным районам учтены все затраты, вызываемые климатическими условиями, в связи с чем корректировка по климатическим районам не производится. При распределении территории СССР на семь районов учитывалась как специфика ценообразовании при строительстве гидроэлектростанций, так и структура затрат по 9 главе сводных сметно-финансовых расчетов, а также и структура по ним в целом.

Распределение территории СССР на районы строительства гидроэлектростанций принято следующее:

. 	Гидроэлектростанции европейской части СССР: вся территория РСФСР без районов, отнесенных к второму территориальному району; Украинская ССР; Белорусская ССР; Латвийская ССР; Литовская ССР; Молдавская ССР; Эстонская ССР.

. 	Гидроэлектростанции Кавказа, включая Северный Кавказ: Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, РСФСР (Дагестанская АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Северо-Осетинская АССР, Чечено-Ингушская АССР, а также Карачаево-Черкесская АО Ставропольского края).

. 	Гидроэлектростанции Средней Азии: Казахская ССР (южнее 45-й параллели); Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР.

. 	Гидроэлектростанции Урала и Сибири: края и области Урала, Сибири и Дальнего Востока (южнее 60-й параллели).

. 	Гидроэлектростанции севера европейской части СССР: Карельская АССР, Коми АССР, Архангельская область. Мурманская область, районы Вологодской, Кировской и Пермской областей севернее 60-й параллели.

. 	Гидроэлектростанции районов, приравненных к Крайнему Северу.

. 	Гидроэлектростанции районов Крайнего Севера.

1. 	Укрупненные показатели стоимости усреднены и в них учитываются современные способы производства и организации работ,

1. 	В показателях сборника учтены все работы и затраты, связанные с производством основных строительных работ при возведении гидротехнических сооружений.

1. 	Все показатели раздела, применяются для оценки стоимости строительных работ и конструкций гидротехнических сооружений независимо от типа переоцениваемых гидроэлектростанций и гидроузлов.

1. 	Стоимость земляных работ, приведенная в показателях настоящего раздела, исчислена на 1 м3 профильной выемки и на 1 м3 профильной насыпи в плотном теле. В показателях стоимости земляных работ учтены: устройство съездов и въездов, уплотнение грунтов, зачистка и планировка откосов насыпей и выемок, а также вскрышные работы при получении грунтов из карьеров.

1. 	Показатели стоимости земельно-скальных работ даны осредненно по структуре грунтов и пород: песчаные, глинистые, полускальные и скальные. Стоимость рыхления полускальных и скальных грунтов следует принимать по табл. 37 в зависимости от категории грунтов по классификации ч. IV СНиП.

1. 	Насыщенность железобетонных конструкций арматурой и марки применяемых бетонов в показателях стоимости усреднены, поэтому при определении стоимости конструкций эти показатели корректировке не подлежат.

1. 	Железобетонные напорные трубопроводы оцениваются по объему железобетона независимо от сечения и толщины стенок. В показателях учитываются все затраты по подготовке оснований.

1. 	Дренажи оцениваются по их протяженности независимо от типа и сечений дренажных устройств.

1. 	Берегоукрепительные работы оцениваются по объему креплений независимо от толщины, типа оснований и характера укрепляемых сооружений.

1. 	Металлический шпунт оценивается независимо от способа забивки, длины шпунтовых свай и категории грунтов в конструкциях основных сооружений.

1. 	Деревянные напорные трубопроводы оцениваются по внутренней поверхности. В стоимости учтены все затраты на устройство траншей, оснований или опор, установку фасонных частей и .присоединение их к сооружениям.

1. 	Цементация грунтов оценивается по высоте скважин цементируемой зоны. В показателях учитываются затраты на бурение и подготовку скважин к цементации. Категории грунтов следует принимать по классификации СНиП.

1. 	Надводная часть зданий ГЭС оценивается в зависимости от строительного объема и типа сооружений. Объем здания вычисляется по наружному обмеру от отметки пола машинного зала.

При оценке зданий ГЭС приплотинного типа объем бетонных конструкций напорной грани включается в объем бетона подводной части ГЭС и оценивается по табл. 44. Объем зданий встроенных ГЭС определяется по внутреннему очертанию стен и потолка от отметки пола машинного зала.

1. 	В показателе стоимости 1 м3 объема подземных ГЭС учитываются стоимости всех работ и затраты, связанные с сооружением этих станций: разработка и уборка скальной породы, бетонная облицовка, сооружение подводной части ГЭС, внутренняя отделка, строительные металлоконструкции, полы и т. д. В стоимости учтены также затраты на обслуживающие процессы.

Объем подземных ГЭС определяется по внутреннему очертанию от отметки пола машинного зала и монтажной площадки.

1. 	Показатели стоимости горизонтальных гидротехнических тоннелей исчислены на 1 м3 готового тоннеля по расчетному сечению в свету.

В показателе стоимости 1 м3 объема выработки тоннеля учитывается стоимость основных работ по выломке породы, временному креплению и облицовке, а также всех обслуживающих процессов и сопутствующих работ и нагнетания раствора за обделку.

1. 	При определении стоимости наклонных тоннелей к показателям стоимости табл. 51 надлежит применять следующие коэффициенты:

При угле наклона 13—30°	1,06
»   »     »   30—45°	1,12
»    более 45°	1,22
1. 	В показателях стоимости гидротехнических стальных конструкций учтена стоимость конструкций и всех видов уплотнений, монтажных работ, включая подгонку механических деталей, окраску стальных конструкций и пр.

1. 	Затраты по зонам водохранилищ включены в восстановительную стоимость всех видов гидротехнических работ, поэтому при переоценке гидроузлов затраты по водохранилищам отдельному учету не подлежат.

1. 	В номенклатуру показателей восстановительной стоимости гидравлических электростанций и гидроузлов не включены показатели по следующим зданиям и сооружениям:

постоянные объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3 сводной сметы);

объекты энергетического хозяйства (гл. 4 сводной сметы);

объекты транспортного хозяйства (гл. 5 сводной сметы);

внешние сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплофикации (гл. 6 сводной сметы).

Восстановительная стоимость этих зданий и сооружений должна приниматься по сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости соответствующих зданий и сооружений согласно «Общей части» к сборникам


Таблица 36
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ВЫЕМКА ГРУНТА СУХОПУТНЫМИ СНАРЯДАМИ ИЗ КОТЛОВАНОВ И ДЕРИВАЦИОННЫХ

И ПРОЧИХ КАНАЛОВ

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м выемки, руб.

	При отвозке грунтов	При работе навымет
Территориаль-	Категория грунтов
ные пояса	Песчаные	Глинистые	Полускаль ные	Скальные	Песчаные	Глинистые	Полускаль ные	Скальные
	а	б	в	г	д	е	ж	з
I	0,9	1,2	1,3	1,7	0,3	0,6	0,8	0,8
II	0,9	1,2	1,3	1,7	0,3	0,6	0,8	0,8
III	1,0	1,3	1,4	1,8	0,4	0,6	0,8	0,9
IV	1,1	1,5	1,6	2,2	0,4	0,7	1,0	1,0
V	1,4	1,9	2,0	2,7	0,5	0,9	1,2	1,3
VI	1,6	2,1	2,3	3,0	0,6	1,0	1,4	1,5
VII	3,4	4,5	4,9	6,5	1,3	2,2	2,9	3,2
Примечание. Стоимость рыхления полускальных и скальных грунтов в данной таблице не учтена и подлежит дополнительной оценке по табл. 37.


Таблица 37
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

РЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 куб. м скального грунта, руб.

Территориаль	Категория грунтов
ные пояса	IV	V-VI	VII	VIII	IX	X	XI
	а	б	в	г	д	е	ж
I	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	2,1	3,0
II	0,4	0,5	0,8	1,0	1,5	2,1	3,0
III	0,4	0,6	0,8	1,1	1,5	2,3	3,2
IV	0,5	0,7	0,9	1,2	1,8	2,6	3,7
V	0,6	0,8	1,2	1,5	2,2	3,3	4,6
VI	0,6	0,9	1,3	1,7	2,5	3,7	5,3
VII	1,4	2	2,8	3,7	5,4	8,0	11,2


Таблица 38
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ВЫЕМКА ГРУНТА СУХОПУТНЫМИ СНАРЯДАМИ В ЗАМКНУТЫХ КОТЛОВАНАХ

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 м3 выемки, руб.

Территориаль-	Категория грунтов	Территориаль-	Категория грунтов
ные пояса	Песча- ные	Глини- стые	Полу- скальные	Скаль- ные	ные пояса	Песча- ные	Глини- стые	Полу- скальные	Скаль- ные
	а	б	в	г		а	б	в	г
I	2,8	3,8	4,8	6,7	V	4,4	6,0	7,4	10,6
II	2,8	3,8	4,8	6,7	VI	5,0	6,6	8,6	11,8
III	3,1	4,1	5,2	7,1	VII	10,7	14,1	18,2	25,5
IV	3,4	4,7	6,0	8,6


Таблица 39
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ПОДВОДНАЯ (ВОДОЛАЗНАЯ) РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 куб. м выемки, руб.

Территориаль-	Категории грунтов	На рыхление	Территориаль-	Категории грунтов	На рыхление
ные пояса	I-II	III-IV	скальных грунтов добавляется	ные пояса	I-II	III-IV	скальных грунтов добавляется
	а	б	в		а	б	в
I	9,4	22,2	12,2	V	21,5	50,8	27,9
II	13,9	32,4	18,1	VI	24,4	57,7	31,7
III	14,8	34,8	19,2	VII	52,1	123,0	68,0
IV	17,3	40,8	22,4


Таблица 40
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ ИЗ ГРУНТА, РАЗРАБАТЫВАЕМОГО В КАРЬЕРЕ

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 м3 тела плотины, руб.

Территориаль	Плотины		Территориаль	Плотины
ные пояса	из песчаных грунтов (несвязных)	из глинистых грунтов (связных)	Экраны ядра и понуры	ные пояса	из песчаных грунтов (несвязных)	из глинистых грунтов (связных)	Экраны ядра и понуры
	а	б	в		а	б	в
I	2,2	2,8	3,0	V	3,5	4,4	4,7
II	2,3	2,8	3,0	VI	4,0	4,9	5,3
III	2,4	3,0	3,2	VII	8,5	10,5	11,4
IV	2,8	3,5	3,8


Таблица 41
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ ИЗ ГРУНТА ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМОК

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 м3 тела плотины, руб.

Территориаль-	Характеристика грунтов	Территориаль-	Характеристика грунтов
ные пояса	Песчаные	Глинистые	ные пояса	Песчаные	Глинистые
	а	б		а	б
I	0,3	0,3	V	0,4	0,5
II	0,3	0,3	VI	0,5	0,5
III	0.3	0,3	VII	1,0	1,1
IV	0,3	0,4


Таблица 42
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ, ВОЗВЕДЕННЫЕ МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ СО ВСЕМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ С УЧЕТОМ РАЗРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУНТА

Таблица 42

Восстановительная стоимость на 1 м3 сооружения, руб.

Территориаль-	Категория грунтов	Территориаль-	Категория грунтов
ные пояса	I-III	IV-VI	ные пояса	I-III	IV-VI
	а	б		а	б
I	1,1	1,5	V	1,8	2,4
II	1,1	1,5	VI	2,0	2,7
III	1,2	1,6	VII	4,3	5,8
IV	1,4	1,9


Таблица 43
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 м3 каменных отсыпок, призм, набросок, руб.

Территориаль-	Каменные отсыпки и призмы	Каменная наброска
ные пояса	с разработкой камня в карьере и транспортированием	при использовании камня из полезных выемок	с разработкой камня в карьере и транспортированием	при использовании камня из полезных выемок
	а	б	в	г
I	6	0,5	4,6	0,5
II	6,1	0,6	4,7	0,6
III	6,4	0,6	5,0	0,6
IV	7,5	0,7	5,8	0,7
V	9,4	0,8	7,3	0,8
VI	10,7	1,0	8,3	1,0
VII	22,7	2,0	17,6	2,0


Таблица 44
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 куб. м конструкции, руб.

	Бетон и армированный бетон в массивных гидротехнических	Бетон и железобетон в сложных и тонких конструкциях:	Бетон и железобетон в сложных конструкциях; щитовые стенки,	Стены бутобетонные подпорные
Территориаль- ные пояса	конструкциях, простых по выполнению; масси- вы глухих плотин, пли- ты основания, водобой, днища шлюзов и др.	водосливные плотины, бычки, устои, стены и головы шлюзов, обли- цовки каналов и бассей- нов, экраны, рисбермы и др.	водоприемники, подводная часть ГЭС, включая отсасывающие трубы и другие особо сложные конструкции	Надво- дные	Подво- дные	Железобетонные напорные трубопроводы
	а	б	в	г	д	е
I	49,1	62	71	41,9	46,0	123
II	49,7	63	72	42,5	46,6	124
III	52,8	67	76	45,1	49,4	132
IV	62,0	79	89	52,8	58,0	155
V	77,0	98	111	66,0	72,0	192
VI	87,0	111	126	75,0	82,0	218
VII	186,0	237	268	159,0	174,0	465


Таблица 45
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ФИЛЬТРЫ И ДРЕНАЖИ

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 м3 фильтра и 1 м дренажа, руб.

Территориаль-	Фильтры		Территориаль-	Фильтры
ные пояса	из песка	из гравия и щебня	Дренажи	ные пояса	из песка	из гравия и щебня	Дренажи
	а	б	в		а	б	в
I	5,9	15,6	16,5	V	12,4	24,5	25,9
II	8,0	15,8	16,7	VI	14,1	27,8	29,4
III	8,5	16,8	17,7	VII	30,0	59,3	63,0
IV	10,0	19,7	20,8


Таблица 46
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЗАБИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТА

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 куб. м берегоукрепительных работ и 1 т шпунта, руб.

Территориаль- ные пояса	Мощение одиночное на щебне	Каменная наброска	Гибкие железобетон- ные тюфяки	Железобе- тонные плиты	Бетонные плиты	Габион- ная кладка	Забивка металличес- кого шпунта
	а	б	в	г	д	е	ж
I	26,1	12,6	348	172	138	16,2	304
II	26,5	12,7	352	174	140	16,4	308
III	28,1	13,5	374	185	148	17,4	327
IV	32,9	15,8	438	217	174	20,4	383
V	41,0	19,7	546	270	216	25,4	477
VI	46,5	22,4	620	306	245	28,8	542
VII	99,0	47,6	1320	650	522	61,0	1150


Таблица 47
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Таблица 47

Восстановительная стоимость 100 л2 внутренней поверхности трубопровода, руб.

Территориаль-	Диаметр трубопровода до, м	Территориаль-	Диаметр трубопровода до, м
ные пояса	2	4	ные пояса	2	4
	а	б		а	б
I	22,6	26,5	V	51,8	61,0
II	33,4	39,2	VI	58,8	69,0
III	35,5	41,6	VII	125,0	147,0
IV	41,6	48,8


Таблица 48
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ЦЕМЕНТАЦИЯ ГРУНТОВ

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 м высоты скважины цементируемой зоны, руб.

	Поглощение цемента на 1 м цементируемой зоны, кг
Террито-	200	от 200 до 800	от 800 до 1200	свыше 1200
риальные	Категория грунтов
пояса	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
I	29,1	35,3	46,9	85	49,3	55,6	67	107	62	68	80	118	81	87	99	137
II	29,4	35,8	47,5	86	50,0	56,4	68	108	63	69	81	120	82	88	100	139
III	31,2	38,0	50,4	92	53,1	59,8	72	115	66	73	86	127	87	94	106	148
IV	36,6	44,5	59,1	107	62,0	70,0	85	135	78	86	101	149	102	110	125	173
V	45,6	55,4	74,0	134	77,0	87,0	105	168	97	107	125	185	127	137	155	216
VI	51,7	63,0	84,0	152	88,0	99,0	120	190	110	121	142	210	145	156	176	245
VII	110,0	134,0	178,0	324	187,0	211,0	255	406	234	258	306	448	308	332	376	521


Таблица 49
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ЗДАНИЯ ГЭС И ПОМЕЩЕНИЯ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Таблица 49

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

	Здания ГЭС	Помещение
Территори-			береговые	приплотинные	подъемных
альные	встроенные	подземные	объемом, тыс. куб. м	механиз-
пояса			до 25	до 100	более 100	до 50	до 200	более 200	мов
	1 куб. м по внутреннему обмеру	1 куб. м по наружному обмеру	1 куб. м по наружному обмеру за вычетом конструкций, воспринимающих напор	1 куб. м внутрен- нему очертанию
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
I	4,2	126	40,0	31,5	19,3	17,8	15,8	12,3	38,0
II	4,3	127	40,6	32,0	19,5	18,1	16,0	12,4	38,5
III	4,6	135	43,0	33,9	20,7	19,2	17,0	13,2	40,8
IV	5,3	159	50,4	39,7	24,3	22,4	19,9	15,5	47,8
V	6,6	197	63,0	49,5	30,2	27,9	24,7	19,2	59,5
VI	7,5	224	71,0	56,1	34,3	31,7	28,1	21,8	68,0
VII	16,1	478	152,0	120,0	73,0	68,0	59,8	46,5	144,0
Примечание. В стоимость подземных зданий ГЭС входит стоимость всего комплекса работ (подземная выработка, бетонные конструкции и облицовка, цементация, строительные металлоконструкции).


Таблица 50
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШАХТЫ

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 м3 выработки по наружному расчетному очертанию конструкции, руб.

	Шахты диаметром, м
Территориаль	до 6	более 6
ные пояса	Категория грунтов
	VI-VII	VIII	IX	Х-ХI	VI-VII	VIII	IX	Х-ХI
	а	б	в	г	д	е	ж	з
I	37,4	37,4	37,4	40,2	28,1	29,1	29,5	30,3
II	38,0	38,0	38,0	40,7	28,4	29,5	30,0	30,7
III	40,2	40,2	40,2	42,9	30,1	31,2	31,8	32,6
IV	46,8	46,8	47,3	50,1	35,2	36,9	37,4	38,0
V	58,3	58,3	58,9	63,0	44,0	45,7	46,2	47,3
VI	66,0	67,0	67,0	71,0	50,1	51,7	52,8	53,9
VII	141,0	141,0	142,0	151,0	106,0	111,0	112,0	115,0


Таблица 51
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТОННЕЛИ

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 куб. м выработки по очертанию готового тоннеля, руб.

	Тоннели сечением, м2
Терри-	до 10	до 20	до 40	до 100	более 100
тори-	Категория грунтов
альные пояса	VI-VII	VIII	IX	X-XI	VI-VII	VIII	IX	X-XI	VI-VII	VIII	IX	X-XI	VI-VII	VIII	IX	X-XI	VI-VII	VIII	IX	X-XI
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф
I	102	106	112	117	68	68	68	73	51,0	52,9	53,7	55,0	43,2	43,4	43,8	45,8	35,5	35,8	36,8	40,3
II	103	107	114	118	69	69	69	74	51,7	53,6	54,5	55,8	43,8	44,0	44,4	46,5	36,0	36,3	37,3	40,8
III	109	114	121	125	73	73	73	78	54,8	56,8	57,8	59,2	46,5	46,6	47,1	49,3	38,2	38,5	39,6	43,3
IV	128	133	141	147	85	85	86	91	64,0	67,0	68,0	69,0	54,5	54,6	55,2	57,8	44,7	45,1	46,4	50,8
V	159	166	176	183	106	106	107	114	80,0	83,0	84,0	86,0	68,0	68,0	69,0	72,0	55,6	56,1	57,7	63,0
VI	181	188	200	208	120	121	121	129	91,0	94,0	96,0	98,0	77,0	77,0	78,0	82,0	63,0	64,0	66,0	72,0
VII	385	401	426	442	257	257	258	275	193,0	201,0	204,0	209,0	164,0	165,0	166,0	174,0	135,0	136,0	140,0	153,0


Таблица 52
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ ЗАТВОРОВ И ДРУГИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 т конструкций по проекту, руб.

Территориаль- ные пояса	Для плоских и сегментных затворов и решеток	Для секторных затворов	Для клапанных и вальцовых затворов	Для откатных ворот	Для двустворчатых ворот
	а	б	в	г	д
I	710	910	1070	870	760
II	720	920	1090	880	770
III	760	980	1150	940	820
IV	890	1150	1350	1100	960
V	1110	1430	1680	1360	1200
VI	1260	1620	1910	1550	1360
VII	2690	3450	4070	3300	2890


Таблица 53
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Гидравлические электростанции и гидроузлы

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 т конструкций по проекту, руб.

Территориаль- ные пояса	Трубопроводы напорные	Облицовка водопроводных галерей	Мостики, крышки, ограждения	Подкрановые пути
	а	б	в	г
I	620	620	501	950
II	630	630	508	960
III	670,	660	539	1020
IV	780	780	630	1200
V	970	970	790	1490
VI	1110	1100	890	1690
VII	2360	2340	1900	3600


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	Номенклатура сборников для переоценки зданий и сооружений сельских гидроэлектростанций на 1 января 1972 г. определена по сборнику № 5 укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей для переоценки основных фондов, утвержденному Госстроем СССР 23 февраля 1959 г. (раздел 4, таблицы 72—88).

1. 	Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских гидроэлектростанций приняты в таблицах на 1 куб. м здания гидроэлектростанции, земляных работ, бетонной кладки и другие показатели, указанные в таблицах.

В восстановительную стоимость сооружений деривационных и приплотинных гидроэлектростанций включены все затраты, связанные с возведением основных сооружений, в том числе затраты на мелкие линейные сооружения на каналах (железобетонные трубы, водовыпуски, мосты через каналы и др.), пропуск паводковых вод, стоимость металлоконструкций и др.

В восстановительную стоимость зданий гидроэлектростанций, кроме затрат на общестроительные работы, включены также затраты на санитарно-технические устройства и внутреннее освещение здания.

1. 	Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских гидроэлектростанций приведены для II климатического района.

Для определения восстановительной стоимости по другим климатическим районам надо применять следующие поправочные коэффициенты:

Таблица I

Климатические районы	Коэффициенты к восстановительной стоимости
	зданий	сооружений и видов работ
I	1,09	1,04
III	0,91	0,98
IV	0,89	0,97
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в «Общей части» к сборникам.

Пример пользования показателями восстановительной стоимости. Требуется переоценить стоимость надземной части здания деривационной гидроэлектростанции, расположенной в Андижанской области, Узбекской ССР. Объем здания 1300 м3. В соответствии с «Общей частью» к сборникам Андижанская область Узбекской ССР относится к третьему территориальному поясу и к III климатическому району. Согласно табл. 54 (графа «в») настоящего раздела и указаниям п. 3 «Технической части» восстановительная стоимость составит:

16,8 х 0,91 х 1300 = 19874 руб.,

16,8 руб. - оценочная стоимость 1 м3 бетонной кладки надземной части гидроэлектростанции для третьего территориального пояса;

0,91 - поправочный коэффициент для III климатического района;

1300 куб. м - объем здания гидроэлектростанции.

Определение физического износа здания в процентах и в денежном выражении производится по табл. II,

Таблица II

Наименование	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания, %	Износ конструктив- ных элементов, %	Удельный износ кон- структивных элементов, %
	а	б	в
Надземная часть здания с кирпичными стенами и различными видами кровель и перекрытии:
бетонные и железобетонные работы	26	9	2,3
металлические конструкции	2	14	0,3
деревянные конструкции	4	20	0,8
каменные конструкции	39	12	4,7
прочие работы	29	16	4,6
Итого	100	-	12,7
В графе «а» даны удельные веса отдельных конструктивных элементов надземной части здания гидроэлектростанции (см. удельные веса отдельных -конструктивных элементов к табл. 54).

В графе «б» приведены проценты износа конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией.

В графе «в» приведен удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученной путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий износ здания в денежном выражении составит:

19874 х 0,127 = 2524 руб.’


Таблица 54
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ные пояса	Каркасно-камышитовая конструкция с покрытием по деревянным фермам, кровля металлическая	Деревянная рубленая, перекрытие бесчердачное деревянное, внутренняя и наружная штукатурка	Кирпичные стены с различными видами перекрытий и кровель
	а	б	в
1	18,6	20	16,2
2	20,3	21,7	17,6
3	19,3	20,7	16,8
4	24,9	26,7	21,7
5	22,9	24,5	19,9
6	29,6	31,7	25,7
7	56,7	60,8	42,3
8	39,8	42,7	34,6
9	44,8	48,1	39,0
Примечание. Стоимость надземной части зданий со стенами из других местных каменных материалов: ракушечника, шлакоблоков и пр. Определять по графе «в» настоящей таблицы.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 54)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	бетонные и железобе- тонные конструкции	металличес кие кон- струкции	деревянные конструк- ции	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Надземная часть каркасно-камышитовой конструкции с покрытием по деревянным фермам и металлической кровлей	100	6	12	35	10	37
б	Надземная часть деревянная рубленая, перекрытие бесчердачное деревянное с внутренней и наружной штукатуркой	100	-	-	60	-	40
в	Надземная часть здания с кирпичными стенами и различными видами кровель и перекрытий	100	26	2	4	39	29


Таблица 55
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 м3 конструкции, руб.

	Материал конструкций		Материал конструкций
Территориаль- ные пояса	Бут	Бутобетон	Бетон и железобе- тон	Территориаль- ные пояса	Бут	Бутобетон	Бетон и железобе- тон
	а	б	в		а	б	в
1	29,5	37,5	51,2	6	46,9	59,7	81,4
2	32,1	40,9	55,8	7	89,9	114,4	156,1
3	30,7	39,0	53,2	8	63,1	80,3	109,5
4	39,5	50,3	68,6	9	71,0	90,4	123,4
5	36,3	46,1	63,0
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 55)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земляные работы	бетонные и железобе- тонные работы	каменные: конструк- ции
а	Подземная часть здания ГЭС из бутовой кладки	100	28	47	25
б	То же из бутобетона	100	28	55	17
в	То же из бетона и железобетона	100	25	67	8


Таблица 56
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ВОДОЗАБОРНЫЕ ПЛОТИНЫ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 56

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

Территориальные пояса	Плотина из бутовой кладки с донной водоприемной решеткой	Бутобетонная плоти- на с водосбросными и промывными от- верстиями, перекры- ваемыми затворами и водоприемником	Бетонная (железо- бетонная) плотина с водосбросными и промывными отверс- тиями, затворами .и водоприемником	Бесплотинный водозабор со струенаправляющей дамбой
	1 куб. м бутовой кладки	1 куб. м бутобетонной кладки	1 куб. м бетонной кладки	1 куб. м насыпи
	а	б	в	г
1	31,4	38,0	62,4	3,6
2	34,3	41,4	68,0	4,0
3	32,7	39,5	64,9	3,8
4	42,1	50,9	83,6	4,9
5	38,7	46,7	76,7	4,5
6	50,0	60,4	89,2	5,8
7	95,9	116,0	190,0	11,1
8	67,3	81,3	133,0	7,8
9	75,8	91,6	150,0	8,8
Примечания:

1. 	При оценке плотин другой конструкции следует пользоваться данной таблицей, исходя из основных конструкций плотин.

1. 	Головные регуляторы, расположенные отдельно от водозабора, следует оценивать по данной таблице в зависимости от основного материала сооружения.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 56)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	металли- ческие констру- кции	деревян ные констру кции	камен- ные констру кции	прочие работы
а	Плотины из бутовой кладки с донной водоприемной решеткой	100	11	-	15	1	58	15
б	Бутобетонная плотина с водосбросными и промывными отверстиями, перекрываемыми затворами и водоприемником	100	23	66	9	2	-	-
в	Бетонная (железобетонная) плотина с водосбросными и промывными отверстиями, перекрываемыми затворами и водоприемником	100	7	59	9	-	17	8
г	Бесплотинный водозабор со струенаправляющей дамбой	100	24	-	-	-	76	-


Таблица 57
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ЗЕМЛЯНЫЕ ДАМБЫ И ПЛОТИНЫ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 куб. м тела дамбы, руб.

Территориальные пояса	Земляная дамба без крепления откосов	Земляная дамба с креплением верхового откоса одиночным мощением	Земляная дамба с креплением верхового откоса двойным мощением и обратным фильтром в низовом откосе
	а	б	в
1	0,7	1,4	2,5
2	0,8	1,6	2,7
3	0,7	1,5	2,6
4	0,9	1,9	3,3
5	0,9	1,8	3,0
6	1,1	2,3	3,9
7	2,1	4,4	7,5
8	1,5	3,1	5,3
9	1,7	3,5	6,0
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 57)

			В том числе
Гра-фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земляные работы	каменные конструкции
а	Земляная дамба без крепления откосов	100	100	-
б	То же с креплением верхового откоса одиночным мощением	100	73	27
в	То же с креплением верхового откоса двойным мощением и обратным фильтром в низовом откосе	100	62	38


Таблица 58
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ДЕРИВАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И АКВЕДУКИ

Таблица 58

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

	Деривационные каналы с сооружениями
Территориальные пояса	без крепления откосов и дна в нескаль- ных грунтах	с креплением откосов и дна каменным мощением	с бетонной облицовкой откосов и дна	прямоугольного и трапецеидально- го сечения с бетонной облицовкой в скальных грунтах	Дериваци- онные металли- ческие трубопроводы	Дериваци- онные деревян- ные трубопро- воды диаметром 1 м	Акведуки (железобе- тонные) на дериваци- онных каналах
	1 куб. м выемки	1 т	1 м	1 м3 бетона
	а	б	в	г	д	е	ж
1	0,5	1,4	2,8	7,6	460	130	53,0
2	0,6	1,5	3,0	8,3	502	142	57,8
3	0,5	1,4	2,9	7,9	479	135	55,2
4	0,7	1,9	3,7	10,2	617	174	71,1
5	0,6	1,7	3,4	9,4	566	160	65,2
6	0,8	2,2	4,4	12,1	732	207	84,3
7	1,5	4,2	8,4	23,3	1400	397	162,0
8	1,1	3,0	5,9	16,3	985	278	114,0
9	1,2	3,3	6,6	18,4	1110	313	128,0
Примечания:

1. 	Деривационные каналы смешанной конструкции оцениваются по отдельным участкам, причем в объем выемки входит не только выемка грунта в русле канала, но и срезка косогора, нагорной канавы и пр.

1. 	Деривационные деревянные трубопроводы диаметром более или менее 1 м оцениваются пропорционально увеличению или уменьшению диаметра.

1. 	Деривационные каналы с асфальтобетонной облицовкой оцениваются аналогично каналам с бетонной облицовкой.

1. 	Металлические лотки оцениваются по весу металла, как металлические деривационные трубопроводы.

1. 	Деривационные каналы, имеющие специальные противофильтрационные устройства (глиняные экраны, подушки кольматированные и пр.), не указанные в данной таблице, оцениваются по графе «каналы без креплений» с коэффициентом 1,20.

1. 	Подводящие каналы оцениваются по данной таблице в соответствии с их конструкцией.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 58)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	металли- ческие констру- кции	деревян ные констру кции	камен- ные констру кции	прочие работы
а	Деривационный канал с сооружениями без крепления откосов и дна в нескальных грунтах	100	72	18	-	-	10	-
б	То же с креплением откосов и дна каменным мощением	100	30	21	-	10	39	-
в	То же с бетонной облицовкой откосов и дна	100	24	38	-	-	38	-
г	То же прямоугольного и трапецеидального сечения с бетонной облицовкой в скальных грунтах	100	35	52	-	1	-	12
Д	Деривационный металлический трубопровод	100	28	10	58	-	-	4
е	Деривационный деревянный трубопровод диаметром 1 м	100	22	6	16	50	6	-
ж	Акведуки бетонные (железобетонные) на деривационных каналах	100	1	89	4	1	5	-


Таблица 59
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ОТСТОЙНИКИ (ПЕСКОЛОВКИ) И НАПОРНЫЕ БАССЕЙНЫ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 59

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

	Отстойники	Напорные бассейны
Территориаль- ные пояса	Бетонный и железобетонный	Из бутовой кладки	Из бутовой кладки с оголовком холо- стого водосброса	Бетонный с оголовком холостого водосброса
	1 .м3 бетона	1 м3 кладки	1 м3 бетона
	а	б	в	г
1	68,6	39,0	33,2	56,2
2	74,8	42,5	36,1	61,2
3	71,4	40,6	34,5	58,4
4	92,0	52,3	44,4	75,3
5	84,4	48,0	40,8	69,1
6	109,0	62,0	52,7	89,3
7	209,0	119,0	101,0	171,0
8	147,0	83,5	70,9	120,0
9	165,0	94,0	79,9	135,0
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 59)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	металли- ческие констру- кции	деревян ные констру кции	камен- ные констру кции	прочие работы
а	Отстойник (песколовка) бетонный и железобетонный	100	10	46	10	-	33	1
б	То же из бутовой кладки	100	10	34	9	-	46	1
в	Напорный бассейн из бутовой кладки с оголовком холостого водосброса	100	18	6	4	-	60	12
г	То же из бетонной кладки	100	10	69	7	1	3	10


Таблица 60
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

НАПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 60

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

	Металличе- ский трубо-	Деревянный трубопровод	Железобетонные трубопроводы монолитной конструкции для напора 10—30 м
Территориаль-	провод	Диаметр, м
ные пояса		1,0	1,0	1,25	1,5	1,75	2
	1 т	1 м длины
	а	б	в	г	д	е	ж
1	591	130	119	148	194	233	288
2	644	142	130	161	212	254	314
3	614	135	124	153	202	242	300
4	792	174	160	198	260	312	386
5	727	160	147	182	239	286	354
6	939	207	190	235	309	370	458
7	1800	397	364	450	593	710	878
8	1260	278	256	316	416	498	616
9	1420	313	288	356	469	561	694
Примечания:

1. 	При оценке металлических трубопроводов следует учесть вес трубопровода, опорных металлических частей, компенсаторов и пр.

1. 	Деревянные напорные трубопроводы диаметром более или менее 1 м оцениваются пропорционально увеличению или уменьшению диаметра.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 60)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	металли- ческие констру- кции	деревян ные констру кции	камен- ные констру кции	прочие работы
а	Напорные железобетонные трубопроводы диаметром 1000 мм для напора 10 - 30 м	100	14	83	-	-	-	3
б	То же диаметром 1250 мм	100	14	83	-	-	-	3
в	То же диаметром 1750 мм	100	12	85	-	-	-	3
г	То же диаметром 1500 мм	100	13	84	-	-	-	3
д	То же диаметром 2000 мм	100	12	85	-	-	-	3
е	Напорный металлический трубопровод	100	17	16	62	1	2	2
ж	Напорный деревянный трубопровод	100	22	6	16	50	6	-


Таблица 61
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ-ЛАЗЫ, УРАВНИТЕЛЬНЫЕ БАШНИ И БЫСТРОТОКИ ХОЛОСТЫХ СБРОСОВ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Таблица 61

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

Территори- альные пояса	Железобетонные смотровые колодцы-лазы диаметром, мм	Металлическая урав- нитель-	Быстротоки холостых сбросов
	1000	1250	1500	1750	2000	ная башня	бетонные	бетонные
	1 колодец-лаз	1 т	1 куб. м
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	672	683	806	1100	1200	411	48,4	66,0
2	732	744	879	1200	1300	448	52,7	72,0
3	699	710	839	1140	1240	427	50,3	68,7
4	900	915	1080	1470	1600	551	64,8	88,5
5	827	840	990	1350	1470	505	59,5	81,2
6	1070	1090	1280	1740	1900	653	76,9	105,0
7	2050	2080	2460	3350	3650	1250	148,0	201,0
8	1440	1460	1730	2350	2560	879	103,0	141,0
9	1620	1650	1940	2640	2880	990	117,0	159,0
Примечания:

1. 	В стоимость железобетонного смотрового колодца включен участок трубы длиной 2,5 м, имеющий специальную конструкцию.

1. 	Сбросные тракты в естественных грунтах с облицовкой или без облицовки оцениваются по таблице деривационных каналов.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 61)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	металли- ческие констру- кции	камен- ные констру кции	прочие работы
а	Железобетонные смотровые колодцы-лазы диаметром 1000 мм	100	-	84	11	-	5
б	То же диаметром 1250 мм	100	-	83	11	-	6
в	То же диаметром 1500 мм	100	-	85	9	-	6
г	То же диаметром 1750 мм	100	-	87	7	-	6
д	То же диаметром 2000 мм	100	-	87	7	-	6
е	Металлическая уравнительная башня	100	-	-	100	-	-
ж	Быстроток холостого сброса бетонный	100	11	73	10	1	5
з	То же железобетонный	100	26	57	-	16	1


Таблица 62
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ОТВОДЯЩИЕ КАНАЛЫ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 м3 выемки, руб.

	Грунты нескальные	Грунты скальные
Территориаль- ные пояса	Каналы без крепления дна и откосов	Каналы с креплением дна и откосов каменным мощением	Каналы с бетонной облицовкой дна и откосов	Каналы прямоугольного и трапецеидального сечения с бетонной облицовкой
	а	б	в	г
1	0,5	1,1	2,8	7,6
2	0,6	1,2	3,0	8,3
3	0,5	1,2	2,9	7,9
4	0,7	1,5	3,7	10,2
5	0,6	1,4	3,4	9,4
6	0,8	1,8	4,4	12,1
7	1,5	3,5	8,4	23,3
8	1,1	2,4	5,9	16,3
9	1,2	2,7	6,6	18,4
Примечания:

1. 	Переходной участок у здания ГЭО с усиленным креплением следует относить к каналам.

1. 	В объем выемки входит ве только выемка грунта в русле канала, но и срезка косогора, нагорные канавы и пр.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 62)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	деревян ные констру кции	камен- ные констру кции	прочие работы
а	Отводящий канал здания ГЭС без крепления дна и откосов в нескальных грунтах	100	91	-	4	4	1
б	То же с креплением каменным мощением	100	68	-	-	32	-
в	То же с бетонной облицовкой дна и откосов	100	24	38	-	38	-
г	То же прямоугольного и трапецеидального сечения с бетонной облицовкой в скальных грунтах	100	35	52	1	-	12


Таблица 63
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ные пояса	Деревянная с различными видами кровли	С каменными стенами, с раз- личными видами перекрытий и кровли	Территориаль- ные пояса	Деревянная с различными видами кровли	С каменными стенами, с раз- личными видами перекрытий и кровли
	а	б		а	б
1	8,9	18,2	6	14,1	29,0
2	9,7	19,9	7	27,0	55,6
3	9,2	19,0	8	18,9	39,0
4	11,9	24,4	9	21,3	43,9
5	10,9	22,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 63)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	деревян ные констру кции	камен- ные констру кции	прочие работы
а	Надземная часть здания ГЭС деревянная с различными видами кровли	100	-	-	57	-	43
б	Надземная часть здания ГЭС с кирпичными стенами и различными видами кровли и перекрытий	100	12	2	10	39	37


Таблица 64
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ ПРИ ПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 64

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

	Материал основных конструкций
Территориаль- ные пояса	дерево	бут	бетон	бетон с ячеистым устоем плотины из сборных железобетонных блоков
	1 куб. м древесины	1 куб. м кладки	1 куб. м бетона	1 куб. м бетона и железобетона
	а	6	в	г
1	39,7	46,0	53,3	78,5
2	43,3	50,1	58,1	85,6
3	41,3	47,8	55,5	81,7
4	53,2	61,6	71,5	105,0
5	48,8	56,5	65,6	96,6
6	63,1	73,1	84,8	125,0
7	121,0	140,0	163,0	239,0
8	85,0	98,4	114,0	168,0
9	95,7	111,0	129,0	189,0
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 64)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	деревян ные констру кции	камен- ные констру кции	металли- ческие констру- кции	прочие работы
а	Подземная часть здания ГЭС деревянная	100	9	5	53	14	1	19
б	Подземная часть здания ГЭС бутовая	100	15	-	-	64	-	21
в	Подземная часть здания ГЭС бетонная	100	13	6	12	6	-	9
г	Подземная часть. Здания ГЭС бетонная с ячеистым устоем плотины из сборных железобетонных блоком	100	7	69	1	11	4	8


Таблица 65
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ВОДОСЛИВНЫЕ ПЛОТИНЫ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 65

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

Территори- альные пояса	Ячеистая плотина из железобе- тонных блоков	Монолитная бетонная плотина	Бетонная плотина с бутобетон- ным флютбетом	Плотина из бутовой кладки	Плотина смешанной конструкции: бетонные флютбет и устой, ряжевые понур и водобой, свайное основание	Плотина деревянная всех типов и конструкций
	1 куб. м бетона	1 куб. м бетона и бутобетона	1 куб. м бутовой кладки	1 куб. м бетона	1 куб. м древесины в деле
	а	б	в	г	д	е
1	70,5	62,9	61,2	43,4	110	75,3
2	76,8	68,5	66,7	47,3	120	82,1
3	73,3	65,4	63,6	45,1	115	78,4
4	94,4	84,3	82,0	58,1	148	101,0
5	86,7	77,3	75,3	53,3	136	92,7
6	112,0	100,0	97,3	68,9	175	120,3
7	215,0	192,0	187,0	132,0	336	230,0
8	151,0	135,0	131,0	92,8	236	161,0
9	170,0	152,0	147,0	105,0	265	182,0
Примечание. При оценке деревянных плотин следует, как правило, пользоваться показателем на I куб. м древесины в деле.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 65)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	металли- ческие констру- кции	деревян ные констру кции	камен- ные констру кции	прочие работы
а	Водосливная ячеистая плотина из сборных железобетонных блоков	100	13	61	6	1	7	12
б	Водосливная плотина монолитная бетонная	100	11	47	-	13	5	24
в	Бетонная плотина с бутобетонным флютбетом	100	11	46	14	18	6	5
г	Плотина из бутовой кладки	100	13	2	-	11	68	6
д	Плотина деревянная	100	12	-	-	61	16	11
е	Плотина смешанной конструкции:
	бетонные флютбет и устой, ряжевый понур и водобой, свайное основание	100	4	29	7	35	23	2


Таблица 66
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

БРЕВНОСПУСКИ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 м3 конструкции в деле, руб.

Территориаль- ные пояса	Железобетонные	Деревянные	Территориаль- ные пояса	Железобетонные	Деревянные
	а	б		а	б
1	56,8	93,3	6	90,3	148,0
2	61,9	102,0	7	173,0	285,0
3	59,1	97,0	8	122,0	200,0
4	76,1	125,0	9	137,0	225,0
5	69,9	115,0
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 66)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земля- ные работы	бетонные и железобе- тонные работы	деревян ные констру кции	камен- ные констру кции	прочие работы
а	Бревноспуск железобетонный	100	24	64	11	1	-
б	Бревноспуск деревянный	100	-	-	99	-	1


Таблица 67
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 67

Восстановительная стоимость 1 м3 насыпи, руб.

	Плотины
Территориальные пояса	с откосами, укрепленными каменным мощением и одерновкой	с каменным мощением верхового откоса, глиняным экраном и бетонной сопрягающей стенкой	с креплением верхового откоса набросков камня в плетневых клетках, низового - с посевом трав
	а	б	в
1	2,1	2,2	2,9
2	2,3	2,4	3,1
3	2,2	2,3	3,0
4	2,8	3,0	3,8
5	2,6	2,7	3,5
6	3,3	3,5	4,6
7	6,3	6,7	8,7
8	4,5	4,7	6,1
9	5,0	5,3	6,9
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 67)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земляные работы	бетонные и железобетон- ные работы	каменные работы	прочие работы
а	Земляная плотина (дамба) с откосами, укрепленными каменным мощением и одерновкой	100	42	-	56	2
б	Земляная плотина (дамба) с каменным мощением верхового откоса и бетонной сопрягающей стенкой	100	49	6	44	1
в	Земляная плотина (дамба) с креплением верхового откоса наброской камня в плетневых клетках, низового - посевом трав	100	54	-	43	3


Таблица 68
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ПЕРЕЛИВНЫЕ И СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩИЕ ДАМБЫ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 м.3 насыпи, руб.

Территориальные пояса	Дамбы с креплением откосов и гребня одиночным мощением и каменной наброской	Территориальные пояса	Дамбы с креплением откосов и гребня одиночным мощением и каменной наброской
1	6,0	6	9,5
2	6,5	7	18,2
3	6,2	8	12,8
4	8,0	9	14,4
5	7,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 68)

		В том числе
Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земляные работы	бетонные и железобе- тонные рабо ты	деревянные конструк- ции	каменные конструк- ции
Переливные и струенаправляющие дамбы с креплением откосов и гребня одиночным мощением и каменной наброской	100	16	-	4	80


Таблица 69
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ПОДВОДЯЩИЕ КАНАЛЫ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 69

Восстановительная стоимость 1 м3 выемки, руб.

	Каналы
Территориаль- ные пояса	без крепления	с креплением откосов и дна одиночным каменным мощением	с креплением откосов и дна одиночным каменным мощением и двойным у водозабора	с креплением дна и откосов бетонными плитами
	а	б	в	г
1	0,6	1,1	1,5	4,1
2	0,7	1,2	1,6	4,5
3	0,7	1,2	1,6	4,3
4	0,8	1,5	2,0	5,5
5	0,8	1,4	1,9	5,1
6	1,0	1,8	2,4	6,6
7	1,9	3,5	4,6	12,6
8	1,4	2,4	3,2	8,8
9	1,5	2,7	3,6	10,0
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 69)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земляные работы	бетонные и железобетон- ные работы	каменные конструк- ции
а	Подводящий канал без крепления	100	100	-	-
б	Подводящий канал с креплением откосов и дна одиночным каменным мощением	100	44	-	56
в	Подводящий канал с креплением откосов и дна одиночным каменным мощением и двойным мощением понурной части у, водозабора	100	51	-	49
г	Подводящий канал с креплением дна и откосов бетонными плитами	100	20	71	9


Таблица 70
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 3. Сельские гидроэлектростанции

ОТВОДЯЩИЕ КАНАЛЫ ПРИПЛОТИННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 куб. м выемки, руб.

	Каналы
Территориаль- ные пояса	без крепления откосов	с креплением дна и откосов каменным мощением	с двойным мощением дна и одиночным мощением откосов	с железобетонными подпорными стенками, железобетонной плитой у здания ГЭС и креплением дна и откосов каменным мощением	с креплением  дна и откосов бетонными плитами
	а	б	в	г	д
1	0,8	1,3	1,5	1,9	4,1
2	0,8	1,4	1,6	2,1	4,5
3	0,8	1,3	1,6	2,0	4,3
4	1,0	1,7	2,0	2,5	5,5
5	0,9	1,5	1,9	2,3	5,1
6	1,2	2,0	2,4	3,0	6,6
7	2,3	3,8	4,6	5,7	12,6
8	1,6	2,7	3,2	4,0	8,8
9	1,8	3,0	3,6	4,5	10,0
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, %

(к табл. 70)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений и краткая характеристика	Всего	земляные работы	бетонные и железобетон- ные работы	каменные конструкции
а	Отводящий канал с откосами без крепления	100	100	-	-
б	Отводящий канал с креплением откосов и дна каменным мощением	100	80	-	20
в	Отводящий канал с двойным креплением дна и одиночным креплением откосов	100	41	-	59
г	Отводящий канал с железобетонными подпорными стенками и железобетонной плитой у здания ГЭС и креплением дна и откосов каменным мощением	100	34	29	37
д	Отводящий канал с креплением дна и откосов бетонными плитами	100	20	71	9


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 4. Сельские дизельные электростанции

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских Дизельных электростанций разработаны на основе пересчитанных в цены 1969 г смет к следующим действующим типовым проектам сельских дизельных электростанций института «Сельэнергопроект»:

а) здания дизельных автоматизированных электростанций мощностью от 12 до 150 квт с одним, двумя и тремя агрегатами, в том числе:

здания электростанции, со стенами из кирпича;

здания электростанции каркасно-панельные из сборного железобетона;

здания электростанции каркасно-камышитовые;

б) здания дизельных автоматизированных электростанций мощностью от 100 до 2 000 квт, в том числе:

здания со стенами из кирпича;

здания каркасно-панельные из сборного железобетона;

в) унифицированное здание из дерева для ДЭС мощностью 300 - 1 000 квт;

г) внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение зданий ДЭС по типовым проектам дизельных автоматизированных электростанции мощностью 12 - 150, 405, 600, 900, 1 200 и 1 890 квт;

д) унифицированные хранилища топлива и масла для автоматизированных дизельных электростанций мощностью от 100 до 4 000 квт.

1. 	Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских дизельных электростанций приняты в таблицах на 1 м3 строительного объема здания, на 1 куб м фундамента, на 1 м3 емкости хранилища, на единицу сооружения.

1. 	В восстановительную стоимость зданий сельских дизельных электростанций, кроме затрат, на общестроительные работы, включены также затраты на санитарно-технические устройства и внутреннее освещение здания.

Стоимость фундаментов под оборудование дизельных электростанций в восстановительную стоимость зданий не включена, поэтому оценку фундаментов следует производить по табл. 74 настоящего раздела.

1. 	Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских дизельных электростанций приведены для II климатического района.

Для определения восстановительной стоимости по другим климатическим районам надо применять следующие поправочные коэффициенты.

Таблица I

Климатические районы	Коэффициенты к восстановительной стоимости
	зданий	сооружений и видов работ
I	1,09	1,04
III	0,91	0,98
IV	0,89	0,97
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в «Общей части» к сборникам.

Пример пользования показателями восстановительной стоимости, приведенными в таблицах.

Требуется переоценить здание дизельной электростанции, расположенной в Киргизской ССР. Строительный объем здания 2000 м3. Техническая характеристика здания: фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные сборные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная.

В соответствии с «Общей частью» к сборникам Киргизская ССР относится к третьему территориальному поясу и III климатическому району. Согласно табл. 72, графа «а» и п. 4 «Технической части», восстановительная стоимость этог здания составит:

15,0 х 0,91 х 2000 = 27300 руб.,

где 15,0 руб. - восстановительная стоимость 1 куб. м здания дизельной электростанции с указанной выше характеристикой для третьего территориального пояса по табл. 72;

0,91—поправочный коэффициент для III климатического района. Для определения физического износа здания составляется расчетная таблица

Таблица II

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов, %	Износ конструктивных элементов, о/ /о	Удельный износ конструктивных элементов, %
	а	б	в
Фундаменты	9	10	0,9
Стены и перегородки	26	25	6,5
Перекрытия	15	20	3,0
Кровля	4	25	1,0
Полы	7	10	0,7
Проемы	8	5	0,4
Отделочные работы	8	15 .	1,2
Санитарно-технические работы и электроосвещение	11	20	2,2
Разные работы	12	15	1,8
Итого	100	-	17,7
В графе «а» даны удельные веса отдельных конструктивных элементов здания (см. удельные веса отдельных конструктивных элементов к табл. 72).

В графе «б» приведены проценты износа конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией.

В графе «в» приведен удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученный, путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий износ здания составляет. 17,7%.

Физический износ здания в денежном выражении составит;

27300 х 0,177 = 4832 руб.


Таблица 71
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 4. Сельские дизельные электростанции

ЗДАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ до 300 квт

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, объемом до 600 м3, руб.

Территориаль- ные пояса	Фундаменты железобетонные сборные, стены из керамзитобетонных панелей, пере- крытия из бетонных плит, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены каркас- но-камыши- товые, перекрытия деревянные с утеплением камышитом, полы из кирпича	Фундаменты бутовые или кирпичные, стены каркас- но-засыпные, перекрытия бесчер- дачные, деревян- ные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия бесчердачные деревянные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная
	для ДЭС мощностью до 150 квт	для ДЭС мощностью до 300 квт
	а	б	в	г	Д
1	23,9	20,0	19,2	18,4	18,0
2	26,1	21,8	20,9	20,0	19,6
3	24,9	20,8	20,0	19,1	18,7
4	32,0	26,8	25,7	24,6	24,1
5	29,4	24,6	23,6	22,6	22,1
6	38,0	31,8	30,5	29,2	28,6
7	72,9	61,0	58,6	56,0	54,8
8	51,1	42,8	41,1	39,3	38,5
9	57,6	48.2	46,3	44,3	43,3
Здания дизельных электростанций, не предусмотренные действующими типовыми проектами, но учтенные в «Сборнике № 5 укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений электрических и тепловых сетей для переоценки основных фондов» Госстроя < СССР 1959 г. (раздел 4, табл. 89).

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ ДЭС, %

(к табл. 71)

		В том числе
Графы	Всего	фунда- менты	стены и перего- родки	пере- крытия	кровля	полы	проемы	отделоч ные работы	внутренние санитарно- технические работы и освещение	разные работы
а	100	18	39	7	7	8	5	2	7	7
б	100	7	34	12	5	9	7	1	14	11
в	100	7	17	9	3	14	9	11	16	14
г	100	16	13	5	10	7	14	20	2	13
а	100	14	36	5	5	4	6	7	10	13


Таблица 72
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 4. Сельские дизельные электростанции

ЗДАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ до 2000 квт

Таблица 72

Восстановительная стоимость 1 м.3 здания, руб.

Территориальные пояса	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные сборные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты железобетонные сборные, стены каркасно-панельные сборные, перекрытия железобетонные сборные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены из деревянных брусьев, перекрытия деревянные, полы из метлахских плиток, кровля из волнистых асбестоцементных листов
	Объем зданий
	до 3600 куб. м	300 - 1000 куб. м
	а	б	в
1	14,4	16,9	18,2
2	15,7	18,4	19,8
3	15,0	17,6	18,9
4	19,3	22,6	24,4
5	17,7	20,8	22,4
6	22,9	26,9	28,9
7	43,9	51,5	55,5
8	30,8	36,2	38,9
9	34,7	40,7	43,9
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ ДЭС, %

(к табл. 72)

		В том числе
Графы	Всего	фунда- менты	стены и перего- родки	пере- крытия	кровля	полы	проемы	отделоч ные работы	внутренние санитарно- технические работы и освещение	разные работы
а	100	9	26	15	4	7	8	8	11	12
б	100	9	41	10	3	5	8	5	9	10
в	100	7	25	16	4	9	7	8	12	12


Таблица 73
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 4. Сельские дизельные электростанции

ХРАНИЛИЩА ТОПЛИВА И МАСЛА И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 73

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

	Хранилища топлива и масла (без стоимости стальных цистерн)		1
Территори- альные пояса	полуподземного типа с приемным колодцем	полуподземного типа со зданием насосной, прием ным колодцем и камерой управления	надземного типа со зданием насосной	Колодец для аварийного спуска топлива и масла	Резервуары железобетонные для воды емко- стью 4,3 куб. м
	для ДЭС мощно- стью до 150 квт	для ДЭС мощностью до 2 000 квт	1 колодец	для ДЭС мощно- стью до 300 квт
	1 куб. м емкости		1 резервуар
	а	б	в	г	д
1	130	75,9	35,6	375	418
2	142	82,7	38,8	409	456
3	135	78,9	37,0	390	435
4	174	102	47,7	503	560
5	160	93,4	43,8	461	514
6	207	121	56,6	596	665
7	397	232	109	1140	1270
8	278	162	76,2	803	895
9	313	183	85,8	904	1010
Резервуары железобетонные, для сельских дизельных электростанций, не предусмотренные действующими типовыми проектами, но учтенные в «Сборнике № 5 укрупненный показателей стоимости зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей для .переоценки основных фондов» Госстроя СССР 1959 г. (раздел 4, табл. 90)


Таблица 74
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 4. Сельские дизельные электростанции

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 куб. м фундамента, руб.

Территориальные пояса	Бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты	Территориальные пояса	Бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты
1	51,2	6	81,4
2	55,8	7	156,0
3	53,2	8	110,0
4	68,6	9	123,0
5	63,0


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35—500 кв

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	В таблицах настоящего раздела приведены показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений и отдельных узлов сооружений электрических подстанций с высшим напряжением 35 - 500 кв.

1. 	В стоимость зданий и сооружений включены: общестроительные работы внутренний водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электрическое освещение.

1. 	Показатели восстановительной стоимости определены для расчетной температуры наружного воздуха -30° С.

Оценочная стоимость для климатических районов с расчетной температурой наружного воздуха -20-и -40° С устанавливается при пользовании сборником на местах путем применения следующих поправочных коэффициентов при расчетной температуре -20° С К = 0,99; при -40° С К. = 1,08.

1. 	Отклонения норм зимнего удорожания учтены поправочными коэффициентами для территориальных поясов.

1. 	Показателями восстановительной стоимости зданий синхронных компенсаторов по табл. 97 следует пользоваться лишь при отсутствии их в табл. 87.

1. 	Восстановительную стоимость строительных конструкций высокочастотной обработки связи по ВЛ следует определять по показателям табл. 82.

1. 	Удельные веса отдельных конструктивных элементов по зданиям, оценочная стоимость которых приведена в таблицах 84, 88, 89, 90, 91, помещены в конце настоящего раздела. Ниже приводится пример определения физического износа здания ОПУ с учетом .различной степени износа отдельных конструктивных элементов.

Пример. Требуется переоценить здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), одноэтажного, совмещенного со. Вспомогательными помещениями (строительная часть - стены из кирпича), объемом 2030 м3, расположенного в Пермской области.

Согласно общей части к сборникам Пермская область относится ко 2-му территориальному поясу.

А) Определяем полную восстановительную стоимость здания «ОПУ». Согласно табл. 19 восстановительная стоимость 1000 м3 составляет 19800 руб. Полная восстановительная стоимость здания ОПУ составит

19800 х 2,030=40194 руб.

б) Определяем физический износ «ОПУ» в процентах и в денежном выражении.

Для определения физического износа ОПУ составляем расчетную таблицу.

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания, %	Износ конструктивных элементов,	Удельный износ конструктивных элементов, %
1	Фундаменты	14	10	1,4
2	Стены и перегородки	23	30	6,9
3	Перекрытия (покрытия)	7	15	1,05
4	Кровля	8	15	1,2
5	Полы	11	20	2,2
6	Проемы	7	10	0,7
7	Отделочные работы	4	15	0,6
8	Санитарно-технические работы и электроосвещение	22	20	4,4
9	Прочие работы	4	20	0,8
	Итого	100	-	19,25
В графе З даны удельные веса отдельных конструктивных элементов «ОПУ (см. удельные веса отдельных конструктивных элементов к табл. 84, 88, 89, 90, 91).

В графе 4 приведены проценты износа конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией.

В графе 5 приведен удельный износ конструктивных элементов в процента от полной стоимости, полученный путем перемножения показателей графы на данные графы 4.

Таким образом, общий износ здания «ОПУ» составляет 19,25%.

Физический износ здания «ОПУ» в денежном выражении составляет

40194 х 0,1925=7737 руб.


Таблица 75
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35—500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН 6 - 10 кв)

Состав работ:

1. 	В показателях не учтена стоимость сооружения кабельных каналов от КРУН до ОПУ, которую надлежит исчислять по показателям табл. 93.

1. 	Для корректировки стоимости в части количества отходящих линий надлежит пользоваться п. 3.

Таблица 75

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или узла	Единица	Территориальные пояса
пп/п	объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	6	6	7	8	9	10
1	Комплектное распределительное устройство 6—10 кв из шкафов К-У1-У наружной установки (КРУН), состоящее из двух секций, с 10 отходящими линиями, включая заземление, фундаменты и кабель ные каналы в пределах РУ	КРУН	1,24	1,3	1,37	1,64	1,85	2,76	2,46	2,67.	2,91	3,74
2	То же с одной секцией и 5 отходя щими линиями	«	0,63	0,66	0,69	0,83	0,94	1,39	1,24	1,35	1,47	1,89
3	Шкаф К-У1-У отходящей линии или ввода комплектного распределительного устройства 6 - 10 кв. наружной установки (КРУН), включая заземление, фундамент под шкаф и кабельные каналы в пределах шкафа	шкаф	0,06	0,06	0,06	0,08	0,09	0,13	0,12	0,13	0,14	0,18


Таблица 76
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Открытые распределительные устройства 35 кв

Состав работ:

1. 	Показатели приведены для ОРУ: в числителе - с порталами ошиновки в железобетоне, в знаменателе - с порталами ошиновки в металле.

1. 	В показателях учтены: порталы, фундаменты под оборудование и кабельные каналы в пределах ОРУ.

1. 	В показателях не учтено сооружение в ОРУ: дорожек, ограждения, а также кабельных каналов между ОРУ и ОПУ.

Стоимость этих работ следует исчислять по показателям таблиц 93 и 96.

1. 	Для корректировки стоимости ОРУ при схемах заполнения, отличных от принятых в сборнике, надлежит пользоваться показателями стоимости соответствующих ячеек.

Таблица 76

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
№ п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОРУ 35 кв по схеме:
			1,07	1,12	1,18	1,41	1,59	2,37	2,11	2,3	2,5	3,21
1	Блок с предохранителями	ОРУ	2,59	2,72	2,85	3,42	3,86	5,76	5,13	5,58	6,1	7,8
			1,42	1,49	1,56	1,87	2,11	3,15	2,81	3,05	3,32	4,27
2	Блок с отеплителем	«	2,94	3,09	3,24	3,89	4,39	6,5	5,83	6,3	6,9	8,9
3	Объединенный блок с	«	1,97	2,07	2,16	2,6	2,93	4,37	3,9	4,23	4,6	5,92
	предохранителмми		3,49	3,67	3,84	4,61	5,21	7,8	6,9	7,5	8,2	10,5
4	Объединенный блок с	«	2,2	2,31	2,42	2,9	3,27	4,88	4,35	4,72	5,14	6,6
	отделителями		3,72	3,91	4,09	4,91	5,55	8,26.	7,37	8	8,7	11,2
5	Объединенный блок с отделите- лями с учетом дальнейшего
	расширения до двух блоков с	«	3,97	4,16	4,36	5,24	5,91	8,8	7,9	8,5	9,3	11,9
	автоматической перемычкой		6,9	7,2	7,6	9,1	10,2	15,2	13,6	14,8	16,1	20,7
6	Два блока с перемычкой	«	4,03	4,23	4,43	5,32	6	8,9	8	8,7	9,4	.12,1
	автоматической		6,9	7,3	7,6	9,1	10,3	15,4	13,7	14,9	16,9	20,8
	ОРУ 35 кв. со сборными шинами, с выключателями типа:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 или
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	В БД-35/600-0,6
	по схеме:
7	Одиночная секционированная
	система шин с восемью	»	17,5	18,3	19,2	23,1	26	38,8	34,6	37,6	40,9	52,6
	отходящими линиями		27,5	28,9	30,3	36,3	41	61	54,5	59,2	64	83
8	То же с параллельно располо-
	женными секциями, с восемью -	«	22,1	23,2	24,3	29,2	32,9	49,1	43,7	47,5	51,7	67
	отходящими линиями		35,7	37,5	39,2	47,1	53,1	79	71	77	83	107
9	Две рабочие системы шин с	»	23,1	24,3	25,5	30,5	34,5	51,4	45,8	49,7	54,1	70
	восемью отходящими линиями		36,7	38,5	40,4	48,5	54,7	82	73	79	86	111
	Ячейки ОРУ 35 кв по схемам со сборными шинами, с выключа- телями типа:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1,
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	ВБД-35/600-0,6
10	Ячейка отходящей линии, сило- вого трансформатора, секцион- ного выключателя по схеме «одиночная секционированная система шин с параллельно расположенными секциями», шиносоединительного выключа
	теля по схеме «две рабочие	ячейка	1,8	1,89	1,98	2,37	2,68	3,99	3,56	3,86	4,21	5,41
	системы шин»		2,93	3,07	3,22	3,86	4,36	6,5	5,79	6,3	6,8	8,8
11	Ячейка секционного выключа- теля по схеме «одиночная секционированная система
	шин с продольным расположе-	»	0,564	0,593	0,62	0,75	0,84	1,25	1,12	1,21	1,32	1,7
	нием секций»		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ячейка с трансформаторами
	напряжения ЭНОМ-35 и	»	0,229	0,24	0,252	0,302	0,341	0,508	0,453	0,492	0,535	0,69
	разрядниками РВС-35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Таблица 77
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Открытые распределительные устройства 110 кв

Состав работ:

1. 	Показатели приведены для ОРУ: в числителе - с порталами ошиновки в железобетоне; в знаменателе - с порталами ошиновки в металле.

1. 	В показателях учтены: порталы, фундаменты под оборудование и кабельные каналы в пределах ОРУ.

1. 	В показателях не учтено сооружение в ОРУ: дорожек, ограждения, а также кабельных каналов между ОРУ и ОПУ.

Стоимость этих работ следует исчислять по показателям таблиц 93 и 96.

1. 	Для корректировки стоимости ОРУ при схемах заполнения отличных от принятых в сборнике надлежит пользоваться показателями стоимости соответствующих ячеек,

Таблица 77

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОРУ 110 кв. с отделителями и короткозамыкателями по схеме:
1	Блок «линия - трансформатор» с
	отделителем и короткозамыка-	ОРУ	3,42	3,59	3,76	4,51	5,09	7,6	6,8	7,3	8	10,3
	телем		5,4	5,67	5,94	7,1	8	12	10,7	11,6	12,6	16,3
2	Два блока с автоматической	«	8,6	9	9,4	11,3	12,8	19	17	18,4	20,1	25,8
	перемычкой между ними		14,4	15,1	15,8	19	21,4	31,9	28,5	30,9	33,6	43,3
3	То же без учета дальнейшего	«	7,2	7,6	8	9,6	10,8	16,1	14,3	15,6	17	21,8
	расширения		8,8	9,2	9,6	11,6	13,1	19,5	17,4	18,9	20,5	26,4
4	Два блока с дополнительной
	линией между ними, с отдели-	»	13,8	14,4	15,1	18,2	20,5	30,5	27,2	29,6	32,2	41,4
	телями в перемычке		23,5	24,7	25,9	31	35	52,2	46,6	50,6	55	71
5	То же без учета дальнейшего		12	12,6	13,2	15,8	17,8	26,5	23,7	25,7	28	36
	расширения	«	20,2	21,2	22,2	26,7	30,1	44,Й	40	43,4	47,3	61
	Блочные и мостиковые схемы ОРУ-110 кв с выключателями типа:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5
6	Два блока с дополнительной
	линией между ними, с выклю-	»	18,1	19	19,9	23,9	26,9	40,1	35,8	38,9	42,3	54,4
	чателями в перемычке		29,8	31,3	32,й	39,4	44,4	66	59	64	70	90
7	Мостик с отделителями в цепях	ОРУ	17,1	17,9	18,8	22,5	25,4	37,9	33,8	36,7	39,9	51,4
	линии		26,8	28,2	29,5	35,4	40	60	53,1	57,7	63	81
8	Мостик с выключателями в	»	18,6	19,6	20,5	24,6	27,8	41,4	36,9	40,1	43,6	56,1
	цепях линии и перемычке		28,4	29,8	31,2	37,5	42,3	63	56,2	61	66	86
	Кольцевые схемы ОРУ 110 кв с выключателями типа:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5.
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5
9	Треугольник «две линии - транс	»	22,3	23,4	24,5	29,4	33,2	49,5	44,1	47,9	52,1	67
	форматор»		36,9	38,8	40,6	48,7	55	82	73	79	86	111
10	То же «три линии - два транс-		25,1	26,4	27,6	33,1	37,4	55,7	49,7	54	58,7	76
	форматор»	»	40,7	42,7	44,7	53,7	61	90	81	87	95	122
11	Четырехугольник «две линии -	»	25,2	26,5	27,8	33,3	37,6	56,1	50	54,3	59,1	76
	два трансформатора»		40,5	42,5	44,6	53,5	60	90	80	87	95	122
12	То же «четыре линии - два	»	32	33,5	35,1	42,2	47,6	71	63	69	75	96
	трансформатора»		51,5	54	56,6	68	77	114	102	111	120	155
13	То же «две транзигные линии -	»	29,8	31,3	32,8	39,3	44,4	66	59	64	70	90
	два трансформатора»		48,4	50,8	53,3	64	72	107	96	104	113	146
	ОРУ 110 кв со сборными шинами, с выключателями типа:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-ПО/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600.2,5,
	ВМК-110/2000-3,5
14	Одиночная секционированная система шин с обходной, с выключателями в цепях трансформаторов, с совмещенным обходным и секционным вы
	ключателем,с четырьмя отхо	»	37,8	39,7	41,6	49,9	56,3	84	75	81	88	114
	дящими линиями		58,3	61	64	77	87	129	115	125	136	175
15	То же с отдельным обходным и
	секционным выключателями, с	»	43,8	46	48,2	57,9	65	97	87	94	103	132
	пятью отходящими линиями		66	69	72	87	98	146	130	141	154	198
16	Одиночная секционированная система шин с обходной, с отделителями в цепях трансформаторов, с совмещенным обходным и секционным выклю-
	чателем, с четырьмя отходя-	»	32,2	33,8	35,4	42,5	48	71	64	69	75	97
	щими линиями		50,2	52,7	55,2	66	75	111	99	108	117	151
17	То же, с отдельным обходным и
	секционным выключателями, с	»	39	40,9	42,8	51,4	58	86	77	84	91	117
	пятью отходящими линиями		59	62	65	78	88	132	118	128	139	179
18	Две рабочие системы шин с обходной, с совмещенным обходным и шино-соединитель-
	ным выключателем, с пятью	»	43,8	46	48	57,8	65	97	87	94	102	132
	отходящими линиями		68	71	74	89	101	150	134	146	158	204
19	То же с отдельными обходным и шино-соединительным выключателями, с шестью отходящими линиями
	Ячейки ОРУ 110 кв по схемам
	со сборными шинами, с выклю-	»	49,8	52,3	54,8	66	74	111	99	107	117	150
	чателем типа:		75	79	83	99	112	167	149	162	176	226
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-ПО/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5
	Ячейка отходящей линии, сило- вого трансформатора, секцион- ного (шиносоединительного) выключателя, совмещенного об-
	ходного и секционного (шино-	ячейка	5,07	5,32	5,57	6,7	7,6	11,2	10	10,9	11,9	15,3
	соединительного) выключателя		8,1	8,5	8,9	10,7	12,1	18	16,1	17,5	19	24,4
	Ячейка обходного выключателя	«	2,24	2,35	2,46	2,95	3,33	4,96	4,43	4,81	5,23	6,7
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ячейка силового трансформато- ра с отделителем по схеме «оди- ночная секционированная сис-
	тема шин с обходной» с отдели-	«	0,73	0,77	0,81	0,97	1,09	1,63	1,45	1,57	1,71	2,2
	телем в цепях трансформатора		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ячейка трансформаторов напря-
	жения НКФ-110 с разрядниками	«	0,82	0,87	0,91	1,09	1,23	1,83	1,63	1,77	1,93	2,48
	РВНГ-110 или РВС-110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Таблица 78
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Открытые распределительные устройства 150 кв.

Состав работ:

1. 	Показатели приведены для ОРУ: в числителе - с порталами ошиновки в железобетоне, в знаменателе - с порталами ошиновки в металле

1. 	В показателях учтены: порталы, фундаменты под оборудование и кабельные каналы в пределах ОРУ

1. 	В показателях не учтено сооружение в ОРУ: дорожек, ограждения, а также кабельных каналов между ОРУ и ОПУ.

Стоимость этих работ следует исчислять по показателям таблиц 93 и 96.

1. 	Для корректировки стоимости ОРУ при схемах заполнения, отличных от принятых в сборнике, надлежит пользоваться показателями стоимости соответствующих ячеек.

Таблица 78

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОРУ 150 кв. по схеме:
1	Блок «линия - трансформатор» с
	отделителем и короткозамыка-	ОРУ	5,57	5,85	6,1	7,4	8,3	12,4	11	12	13	16,8
	телем		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Два блока с автоматической	«	15,9	16,7	17,5	21	23,7	35,4	31,5	34,2	37,3	47,9
	перемычкой между ними		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	То же без учета дальнейшего	«	12	12,6	13,2	15,8	17,9	26,6	23,7	25,8	28,1	36,1
	расширения		13,5	14,2	14,9	17,8	20,1	30	26,8	29,1	31,6	40,7
4	Два блока с дополнительной ли-
	нией между ними с отделителя-	«	26,1	27,5	28,8	34,5	39	58	51,8	56,2	61	79
	ми в перемычке		27,7	29,1	30,4	36,5	41,2	61	54,8	59,5	65	83
5	То же без учета дальнейшего	«	22,4	23,5	24,6	29,6	33,4	49,7	44,3	48,1	52,4	67
	расширения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Блочные и мостиковые схемы
	ОРУ 150 кв. с выключателями
	типа ВВН-154/2000-8
6	Два блока с дополнительной
	линией между ними, с выклю-	«	31,8	33,4	35	42	47,4	71	63	68	74	96
	чателем типа ВВН-154/2000-8		33,5	35,2	36,8	44,2	49,9	74	66	72	78	101
7	Мостик с отделителем в цепях	«	28,6	30	31,5	37,8	42,6	63,5	56,7	62	67	86
	линий		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Мостик с выключателями в	«	30,2	31,8	33,3	39,9	45,1	67	59,9	65	71	91
	цепях линий и перемычки		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кольцевые схемы ОРУ 150 /ее с выключателями ВВН-154/2000-8:
9	Треугольник «две линии - тран-	ОРУ	30,5	32	33,5	40,2	45,4	68	60	66	71	92
	сформатор»		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	То же «три линии - два транс-	«	39,3	41,3	43,3	51,9	58,6	87	78	85	92	118
	форматор»		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Четырехугольник «две линии -	«	32,4	34,1	35,7	42,8	48,3	72	64	70	76	98
	два трансформатора»		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	То же «четыре линии — два	«	47,9	50,3	52,7	63	71	106	95	103	112	144
	трансформатора»		52,4	55	57,6	69	78	116	104	113	123	158
13	То же «две трансформаторные	«	40,7	42,7	44,7	53,7	61	90	80	87	95	122
	линии — два трансформатора»		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОРУ 150 кв со сборными шинами, с выключателями ВВН-154/2000-8 по схеме:
14	«Одиночная секционированная система шин с обходной, с вы- ключателями в цепях трансфор- маторов», с совмещенным об- ходным и секционным выклю-
	чателем, с четырьмя отходящи-	«	63	66	69	83	94	140	125	136	148	190
	ми линиями		68	72	75	90	102	151	135	147	160	205
15	То же с отдельным обходным и
	секционным выключателями, с	«	79	83	87	105	118	176	157	170	185	238
	шестью отходящими линиями		85	89	94	112	127	189	169	183	199	256
16	«Одиночная секционированная система шин с обходной с отде- лителями в цепях трансформа- торов», с совмещенным обход- ным и секционным выключате-
	лем, с четырьмя отходящими	«	52,6	55,2	57,8	69	78	117	104	113	123	158
	линиями		55,6	58,4	61	73	83	123	110	120	130	167
17	То же с отдельными обходными
	и секционными выключателями	«	69	73	76	91	103	154	137	149	162	208
	с шестью отходящими линиями		74	77	81	97	110	163	146	158	172	221
18	«Две рабочие системы шин с обходной», с совмещенным обходным и шиносоединитель-
	ным выключателем, с четырьмя	«	65	68	72	86	97	145	129	140	152	196
	отходящими линиями		68	72	75	90	102	151	135	147	160	205
19	То же с отдельными обходным и шиносоединительным выклю-
	чателями, с шестью отходящи-	«	82	86	90	108	122	181	162	175	191	246
	ми линиями		88	92	96	116	130	194	173	188	205	264
	Ячейки ОРУ 150 кв по схемам со сборными шинами с выключателем типа ВВН-154/2000-8:
20	Ячейка отходящей линии, сило- вого трансформатора, секцион- ного (шиносоединительного) выключателя, совмещенного
	секционного (шиносоединитель-	ячейка	8,3	8,7	9,1	11	12,4	18,4	16,4	17,9	19,4	25
	ного) и обходного выключателя		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Ячейка силового трансформато- ра по схеме «одиночная секцио-
	нированная система шин с	«	1,89	1,99	2,08	2,5	2,82	4,2	3,75	4,07	4,43	5,69
	обходной с отделителями»		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ячейка обходного выключателя	«	2,9	3,04	3,19	3,83	4,32	6,4	5,74	6,2	6,8	8,7
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ячейка трансформаторов
	напряжения НКФ-220, с	«	1,43	1,51	1,58	1,89	2,14	3,18	2,84	3,08	3,36	4,32
	разрядниками РВНГ-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Таблица 79
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Открытые распределительные устройства 220 кв.

Состав работ:

1. 	Показатели приведены для ОРУ: в числителе - с порталами ошиновки в железобетоне; в знаменателе - с порталами ошиновки в металле.

1. 	В показателях учтены: порталы, фундаменты под оборудование и кабельные каналы в пределах ОРУ.

1. 	В показателях не учтено сооружение в ОРУ: дорожек, ограждения, а также кабельных каналов между ОРУ и ОПУ. Стоимость этих работ следует исчислять по показателям таблиц 93 и 96.

1. 	Для корректировки стоимости ОРУ при схемах заполнения, отличных от принятых в сборнике, надлежит пользоваться показателями стоимости соответствующих ячеек.

Таблица 79

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОРУ 220 кв с отделителями и короткозамыкателями по схеме:
1	Блок «линия - трансформатор» с
	отделителем и короткозамыка-	ОРУ	8,5	8,9	9,3	11,2	12,6	18,8	16,8	18,2	19,8	25,5
	телем		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объединенный блок «линия - два трансформатора», с разъ- единителем в цепи линии, отде-
	лителями и короткозамыкателя-	«	16,8	17,6	18,5	22,1	25	37,2	33,2	36,1	39,3	50,5
	ми в цепях трансформаторов		20,3	21,3	22,3	26,8	30,2	45	40,2	43,6	47,5	61
3	То же без учета дальнейшего	«	12,6	13,3	13,9	16,7	18,8	28,1	25	27,2	29,6	38,1
	расширения		15,2	16	16,8	20,1	22,7	33,8	30,2	32,8	35,7	45,9
4	Два блока с автоматической	«	22	23,1	24,2	29	32,7	48,8	43,5	47,2	51,4	66
	перемычкой между ними		25	26,3	27,5	33	37,3	55,5	49,5	53,8	58,5	75
5	То же без учета дальнейшего	«	17,5	18,3	19,2	23,1	26	38,8	34,6	37,6	40,9	52,6
	расширения		19	19,9	20,9	25,1	.28,3	42,2	37,6	40,8	44,4	57,2
	ОРУ 220 кв с выключателями типа ВВН-220/2000-15, У-220/2000-10 по схеме:
6	Блок «линия - трансформатор»	ОРУ	9,2	9,7	10,2	12,2	13,8	30,5	18,3	19,9	21,6	27,8
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Объединенный блок «линия -
	два трансформатора», с разъ-	»	25	26,2	27,5	33	37,2	55,5	49,5	53,7	58,5	75
	единителем в цепи линии		29,2	30,7	32,2	38,6	43,6	65	57,9	63	68	88
8	То же без учета дальнейшего	»	16,9	17,7	18,6	22,3	25,1	37,5	33,4	36,3	39,5	50,8
	расширения		19	20	20,9	25,1	28,3	42,2	37,6	40,9	44,5	57,2
9	Два блока с дополнительной
	линией между ними, с выключа-	»	40,7	42,7	44,7	53,7	61	90	81	87	95	122
	телями в перемычке		46,5	48,8	51,1	61	69	103	92	100	109	140
10	Мостик с отделителями в цепях
	линии, с выключателем в	»	40,1	42,1	44,1	53	59,8	89	79	86	94	121
	перемычке		43,7	45,9	48,1	57,7	65	97	87	94	102	132
11	Мостик с выключателями в		42	44	46,1	55,3	62	93	83	90	98	126
	цепях линии в перемычке		46,6	49	51,3	62	69	104	92	100	109	140
	ОРУ 220 кв с выключателями типа ВВН-220/2000-15, У-220/2000-10 по схеме:
12	Треугольник «две линии - тран-	»	44,9	47,1	49,4	59,2	67	100	89 ,	97	105	135
	сформатор»		51,7	54,3	56,9	68	77	115	102	111	121	156
13	То же «три линии - два тран-	»	52	54,6	57,2	69	78	115	103	112	122	157
	сформатора»		59,8	63	66	79	89	133	118	129	140	180
14	Четырехугольник «две линии -	»	42	44,1	46,2	55,4	63	93	83	90	98	126
	два трансформатора»		50,4	52,9	55,4	67	75	112	100	108	118	152
15	То же «четыре линии - два тран-	»	64	68	71	85	96	143	128	139	151	194
	сформатора»		74	78	82	98	111	165	147	160	174	224
16	То же «две линии - два тран-	»	52,5	55,1	57,8	69	78	117	104	113	123	158
	сформатора»		63	66	69	83	93	139	124	135	147	189
	ОРУ 220 кв со сборными шинами, с выключателями ВВН-220/2000-15, У-220/2000-10 по схеме:
17	«Одиночная секционированная система шин с обходкой, с вы- ключателями в цепях трансфор- маторов», с совмещенным об- ходным и секционным выклю-
	чателем, с четырьмя отходящи-	»	91	96	100	120	136	202	180	196	213	274
	ми линиями		106	111	116	140	157	235	209	227	247	318
18	«Секционированная система шин с обходной, с отделителями в цепях трансформаторов», с
	совмещенным телем, с четырь-	»	76	80	83	100	113	168	150	163	177	228
	мя отходящими линиями		89	94	98	118	133	198	176	192	208	268
19	«Одиночная секционированная система шин с обходной, с выключа телями в цепях трансформаторов», с отдельными обходными и сек
	ционными выключателями, с	»	113	119	124	149	169	251	224	243	265	340
	шестью отходящими линиями		131	137	144	173	195	291	259	282	306	394
20	«Одиночная секционированная система шин с обходной, с от- делителями в цепях трансфор- маторов», с отдельными обход- ным и секционным выключате-
	лями, с шестью отходящими	»	98	103	108	130	146	218	195	211	230	296
	линиями		114	120	126	151	171	254	227	246	268	345
21	«Две рабочие системы шин с обход ной», с совмещенным обходным и шиносоединитель-
	ным выключателем, с четырьмя	»	94	98	103	123	139	208	185	201	219	281
	отходящими линиями		108	114	119	143	161	240	214	233	253	326
22	То же с отдельными обходными и шиносоединительными вы-
	ключате лями, с шестью	»	116	122	128	154	174	259	231	250	273	351
	отходящими линиями		134	141	148	177	200	298	266	289	414	404
	Ячейки ОРУ 220 кв по схемам со сборными шинами, с выключате лями типа ВВН-220/2000-15, У-220/2000-10
23	Ячейка отходящей линии, сило- вого трансформатора секцион- ного (шиносоединительного) выключателя, сов мещенная ячейка обходного и секционно-
	го (шиносоединительного)	ячейка	11,6	12,2	12,8	15,4	17,3	25,8	.23	25	27,2	35
	выключателя		13,7	14,4	15,1	18,1	20,5	30,5	27,2	29,6	32,2	41,4
24	Ячейка обходного выключателя	«	4,01	4,21	4,41	5,3	5,98	8,9	7,9	8,6	9,4	12,1
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ячейка силового трансформато- ра по схеме «одиночная секцио-
	нированная система шин с	«	2,06	2,16	2,27	2,72	3,07	4,57	4,08	4,43	4,82	6,2
	обходной» с отделителем		4,16	4,37	4,58	5,5	6,2	9,2	8,2	9	9,7	12,5
26	Ячейка трансформаторов
	напряжения НКФ-220 и с	«	2,07	2,18	2,28	2,74	3,09	4,6	4,11	4,46	4,85	6,2
	рязрядниками РВМГ-220		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Ячейка с разрядниками РВС-
	220 или РВМГ-220, присоеди-	»	0,97	1,02	1,07	1,28	1,44	2,15	1,92	2,08	2,27	2,92
	няемыми через разъединитель		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	То же без разъединителей		0,465	0,488	0,512	0,61	0,69	1,03	0,92	1	1,09	1,4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Таблица 80
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Открытые распределительные устройства 330 к8

Состав работ:

1. 	Показатели приведены для ОРУ: в числителе - с порталами ошиновки в железобетоне; в знаменателе - с порталами ошиновки в металле.

1. 	В показателях учтены: порталы, фундаменты под оборудование и кабельные каналы в пределах ОРУ.

1. 	В показателях не учтено сооружение в ОРУ: дорожек, ограждения, а также кабельных каналов между ОРУ и ОПУ. Стоимость этих работ следует исчислять по показателям таблиц 93 и 96.

1. 	Для корректировки стоимости ОРУ при схемах заполнения в сборнике надлежит пользоваться показателями стоимости соответствующих ячеек.

Таблица 80

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	ОРУ 330 /ее с выключателями
	ВВН-330/2000-15 по схеме:
1	Блок «линия — трансформатор»	ОРУ	11	11,6	12,1	14,5	16,4	24,4	21,8	23,7	25,8	33,1
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объединенный блок «линия -
	два трансформатора», с разъ-	»	38	39,9	41,8	50,1	56,6	84	75	82	89	114
	единителем в цепи линии		41,2	43,2	45,3	54,3	61	91	82	89	96	124
3	То же без учета дальнейшего	»	23,9	25,1	26,3	31,5	35,6	53	47,3	51,3	55,9	72
	расширения		25,4	26,7	27,9	33,5	37,8	56,4	50,3	54,6	59,4	76
4	Мостик с выключателями в	»	89	93	98	117	132	197	176	191	208	267
	цепях линии и в перемычке		96	101	106	127	144	214	191	207	225	290
	ОРУ 330 кв с выключателями типа ВВН-330/2000-15 по схеме:
5	Треугольник «две линии -	«	76	80	84	101	114	170	151	164	179	230
	трансформатор»		87	92	96	115	130	194	173	188	204	263
6	Четырехугольник «две линии -	ОРУ	92	97	101	121	137	204	182	198	215	277
	два трансформатора»		100	105	110	131	148	221	197	214	233	300
	ОРУ 330 кв со сборными шинами,с выключателями ВВН-330/2000-15 по схеме:
7	«Две рабочие системы шин с обходной», с совмещенным обходным и шиносоединитель-
	ным выключателем, с пятью	»	157	165	173	208	234	349	312	338	368	474
	линиями		172	181	189	227	256	382	341	370	403	518
8	То же с отдельными обходными и шиносоединительными вы-
	ключателями, с шестью отхо-	»	173	181	190	228	257	383	342	371	404	519
	дящими линиями		191	200	210	252	284	423	377	410	446	574
	Ячейки ОРУ 330 кв по схемам со сборными шинами, с выклю- чателями ВВН.330/2000-15:
9	Ячейка отходящей линии, сило- вого трансформатора, шиносое- динительного выключателя, совмещенная ячейка обходного
	и шиносоедини-тельного	ячейка	16,6	17,4	18,2	21,9	24,7	36,8	32,8	35,6	38,8	49,9
	выключателя		18,6	19,5	20,4	24,5	27,7	41,2	36,8	39,9	43,4	55,9
10	Ячейка обходного выключателя	»	7,8	8,2	8,6	10,3	11,6	17,3	15,4	16,7	18,2	23,4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ячейка трансформаторов	»	2,82	2,96	3,1	3,73	4,21	6,3	5,59	6,1	6,6	8,5
	напряжения НКФ-330		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ячейка с разрядниками РВМГ-330 или РВМК-330, присое-
	единяемыми через разъедини-	»	1,59	1,67	1,75	,2,09	2,36	3,52	3,14	3,41	3,71	4,77
	тель		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	То же без разъединителя	»	0,72	0,75	0,79	0,95	1,07	1,59	1,42	1,54	1,68	2,16
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Таблица 81
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Открытые распределительные устройства 500 кв

Состав работ:

1. 	Показатели приведены для типового ОРУ с порталами в металле с оттяжками.

1. 	В показателях учтены: порталы, фундаменты под оборудование и кабельные каналы в пределах ОРУ.

1. 	В показателях не учтено сооружение в ОРУ: дорожек, ограждения, а также кабельных каналов между ОРУ и ОПУ. Стоимость этих работ следует исчислять по показателям таблиц 93 и 96.

1. 	Для корректировки стоимости ОРУ при схемах заполнения, отличных от принятых в сборнике, надлежит пользоваться показателями стоимости соответствующих ячеек.

Таблица 81

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	в	7	8	9	10
	ОРУ 500 кв с выключателями типа ВВ-500/2000-25 по схеме:
1	Блок «линия - трансформатор»	ОРУ	63	66	69	83	94	140	125	136	148	190
2	Треугольник «две линии - автотранс форматор»	«	115	121	127	152	171	255	228	247	269	346
3	То же «линия - два автотранс- форматора»	»	101	106	111	134	151	225	201	218	237	305
4	Четырехугольник «две линии - два автотрансформатора»	»	147	154	161	194	219	326	290	315	343	441
5	То же «три линии - автотранс- форматор»	»	145	152	159	191	216	321	286	311	339	436
6	«Шины - трансформатор» (три ли нии - два автотрансформа- тора)	»	147	154	162	194	219	326	291	316	344	442
7	«Шины — трансформатор» (четыре линии - два автотранс- форматора)	»	172	181	189	227	256	382	341	370	403	518
	Ячейки ОРУ 500 кв
8	Ячейка отходящей линии по схеме «Шины—трансформатор» с двумя выключателями ВВ-500/2000-25 и трансформатора- ми напряжения НКФ-500 для целей измерения и защиты	ячейка	30,7	32,3	33,8	40,6	45,8	68	61	66	72	92
9	То же с одним выключателем ВВ-500/2000-25 и трансформа- торами напряжения НКФ-500 для целей измерения и защиты	»	23,2	24,3	25,5	30,6	34,5	51,4	45,8	49,8	54,2	70
10	Ячейка автотрансформатора по схеме «Шины - трансформатор» с двумя разъединителями I и II системы шин	»	22,7	23,8	25	29,9	33,8	50,4	44,9	48,8	53,1	68,3
11	То же с одним разъединителем II системы шин	»	20,1	21,1	22,1	26,5	29,9	44,6	39,8	43,2	47	60
12	То же с одним разъединителем I системы шин	»	15,2	16	16,7	20,1	22,7	33,8	30,1	32,7	35,6	45,8
13	Ячейка отходящей линии по схеме «шины - трансформатор» с одним разъединителем	»	18,1	19	19,9	23,9	27	40,2	35,9	39	42,4	54,5
14	Перемычка между двумя системами шин по схеме «шины - трансформатор» с одним выключателем ВВ-500/2000-25	»	20,7	21,7	22,8	27,3	30,8	45,9	41	44,5	48,4	62
15	Установка трансформаторов Напряжением НДЕ-500 для отбора мощности от конденато- ов связи (вместо НКФ-500)	»	0,64	0,67	0,71	0,85	0,96	1,42	1,27	1,38	1,5	1,93
16	Монтаж сборных шин по схеме шины -трансформатор» (на один пролет)	»	4,87	5,11	5,35	6,4	7,3	10,8	9,6	10,5	11,4	14,6
	Установка на линии комбинированного разрядника типа РВМК-500	»	0,84	0,88	0,92	1,11	1,25	1,86	1,66	1,8	1,96	2,53


Таблица 82
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Высокочастотная защита линий

Состав работ:

В показателях учитывается высокочастотная защита линии только с одной ее стороны (полукомплект). При необходимости определения стоимости в. ч. Защиты всей линии показатели должны быть удвоены.

Таблица 82

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	6	6	7	8	9	10
1	Высокочастотная защита ВЛ110, 150и 220 кв., включая фундаменты под оборудование	полу- комплект	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12	0,18	0,16	0,17	0,19	0,24
2	То же ВЛ 330 кв.	То же	0,15	0,16	0,17	0,2	0,23	0,34	0,3	0,33	0,36	0,46
3	То же ВЛ 500 кв, включая разъединитель с приводом и трансформатор напряжения НДЕ-500	»	0,84	0,88	0,92	1,11	1,25	1,86	1,66	1,8	1,96	2,53


Таблица 83
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Комплектные трансформаторные подстанции

Состав работ:

1. 	В показателях не учтено сооружение кабельных каналов и дорожек. Стоимость этих работ следует исчислять по показателям таблиц 93 и 96.

1. 	Для корректировки стоимости КТП в части количества отходящих линий 6 - 10 кв. надлежит пользоваться стоимостью шкафа КРУН, приведенной в таблице 75.

1. 	При расширении действующей однотрансформаторной подстанции в двухтрансформаторную стоимость достраиваемой части определяется как разность между стоимостью двухтрансформаторной, и однотрансформаторной подстанций.

1. 	Распределительные устройства 6 - 10 кв. приняты из шкафов К-VI-V.

Таблица 83

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплектная однотрансформаторная подстанция КТП-35/6-10 кв. с предохранителями на стороне 35 кв. с трансформатором 3200/ква., включая комплектное распределительное устройство наружной установки 6 - 10 кв, состоящее из четырех шкафов отходящих линий с выключателями ВМГ-133-П, шкафов ввода с выключателем ВМГ-133-П трансформатора собственных нужд, трансфор- матора напряжения с разряд- никами, а также заземление, фундаменты, порталы и ограждение	КТП	2,47	2,6	2,72	3,27	3,69	5,49	4,9	5,32	5,79	7,4
2	Комплектная однотрансформаторная подстанция КТП-35/6-10 кв. с предохранителями или с отделителем и короткозамыка- телем на стороне 35 кв. с транс- форматорами до 15000 ква, включая комплектное распреде- лительное устройство наружной установки 6—10 кв., состоящее из четырех шкафов отходящих линий, шкафов ввода трансформатора собственных нужд, трансформатора напряжения, разрядников, а также заземле- ние, фундаменты, порталы и ограждение	»	4,03	4,23	4,43	5,31	6	8,9	8	8,7	9,4	12,1
3	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП-35/6-10 кв с предохранителями или с отделителем и короткозамыка- телем на стороне 35 кв с транс- форматорами до 15000 ква, включая комплектное распре- делительное устройство наруж- ной установки 6—10 кв, со- стоящее из восьми шкафов отходящих линий, шкафов ввода и секционного выключа- теля, трансформаторов собст- венных нужд, трансформаторов напряжения, разрядников, а также заземление, фундаменты, порталы и ограждение	«	7,7	8	8,4	10,1	11,4	17	15,2	16,5	17,9	23,1
4	Комплектная однотрансформаторная подстанция КТП-110/6-10 кв с отделителем и коротко- замыкателем на стороне 110 кв с трансформатором 15000 ква, включая комплектное распре- делительное устройство на- ружной установки 6—10 кв, состоящее из пяти шкафов от- ходящих линий с выключателя- ми ВМП-Юк на 600—1 000 а с пружинным приводом, шкафов ввода с выключателем ВМП-Юк на 1000 а, трансформатора, собственных нужд, трансформа- тора напряжения, разрядников, а также заземление, фундамен- ты, порталы и ограждение	«	7,1	7,5	7,8	9,4	10,6	15,8	14,1	15,3	16,6	21,4
5	Комплектная  двухтрансформаторная подстанция 2КТП-ПО/6-10 кв. с отделителями и корот- козамыкателями и перемычкой «Н» на стороне 110 кв. с транс- форматорами 15000 ква, вклю- чая комплектное распредели- тельное устройство наружной установки 6 - 10 кв, состоящее из десяти шкафов отходящих линий с выключателями ВМП-Юк на 600 - 1000 а, шкафов ввода и секционного выключа- теля с выключателем ВМП-Юк на 1 000 а, трансформаторов напряжения, разрядников, а также заземление, фундаменты, порталы и ограждение	«	12,8	13,5	14,1	16,9	19,1	28,5	25,4	27,6	30	38,6
6	Комплектная однотрансформаторная подстанция КТП-110/35/ 6-10 кв с отделителем и короткозамыкателем на стороне 110 кв. с трансформатором 15000 ква, включая распределительное устройство 35 кв, со- стоящее из трех линейных ячеек, ячейки ввода и ячейки трансформаторов напряжения и разрядников, комплектное рас- пределительное устройство наружной установки 6 - 10 кв, состоящее из трех шкафов от- ходящих линий, далее - как в п.4	«	11,6	12,2	12,7	15,3	17,3	25,7	22,9	24,9	27,1	34,9
7	Комплектная двухтрансформа- торная подстанция 2КТП-110/ 35/6-10 кв с отделителями и короткозамыкателями и перемычкой «Н» на стороне 110 кв с трансформаторами 15000 ква, включая распределительное устройство 35 кв, состоящее из четырех линейных ячеек, ячеек ввода, секционного выключате- ля и трансформаторов напря- жения и разрядников, комплект- ное распределительное устрой- ство из восьми шкафов отходя- щих линий, далее - как в п. 5	«	23,9	25,1	26,2	31,5	35,5	53	47,2	51,3	55,8	72


Таблица 84
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Закрытые распределительные устройства 6—10 кв

Таблица 84

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здание закрытого распредели- тельного устройства 6—10 кв объемом до 1 100 куб. м из типовых секций, (без помеще- ния для реакторов), строитель- ная часть- стены из сборного железобетона или кирпича, включая устройство рабочей и аварийной вентиляции	1000 куб. м	16,6	17,4	18,3	21,9	24,7	36,8	32,9	35,7	38,8	50
2	То же объемом свыше 1 100 куб. м	То же	15,7	16,5	17,3	20,8	23,4	34,9	31,1	33,8	36,8	47,3
3	Помещение реакторов со стена- ми из сборного железобетона, пристраиваемое к ЗРУ 6—10 кв (включая стоимость здания и заземление) с реакторами типа: РБАМ-6-1500, РБАМ-6-2000, РБА-6-2500, РБА-6-3000, РБАСМ-6-2 х 1500, РБАСМ-6 х 2000 с естественной вентиля- цией и РБАСМ-6-2 х 2500, РБАС-6-2 х 3000 с устройством принудительной вентиляции; РБАМ-10-1500, РБАМ-10-2000, РБА-10-2500, РБА-10-3000, РБАСМ-10-2 X 1500 с естест- венной вентиляцией, РБАСМ-10-2х2000, РБАСМ-10-2 х 2500, РБАС-10-2 х ЗООО с устройст- вом принудительной вентиля- ции	установка	10,9	11,5	12	14,4	16,3	24,3	21,7	23,5	25,6	32,9
	То же со стенами из кирпича	«	9,3	9,7	10,2	12,2	13,8	20,6	18,3	19,9	21,7	27,9


Таблица 85
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

Состав работ:

1. 	В показателях учтены строительные работы в пределах установки, включая кабельные каналы, конструкции гибких связей и шинопроводы.

1. 	В показателях не учтено сооружение кабельных каналов от трансформаторов до ОПУ, Стоимость этих работ следует исчислять по показателям табл. 93.

1. 	В стоимости строительных работ учтены затраты на сооружение трансформаторных порталов ошиновки. При применении совмещенных порталов для ошиновки и ревизии трансформаторов стоимость их надлежит определять по табл. 92 (поз. 1 - 5), при этом показатели стоимости строительных работ соответственно по табл. 85 следует уменьшать в следующих размерах (тыс. руб.):

Позиции	Единица	Территориальные пояса
	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	компл.	1	1,05	1,1	1,32	1,49	2,22	1,98	2,15	2,34	3,01
2	»	1,08	1,13	1,19	1,43	1,61	2,4	2,14	2,32	2,53	3,25
3 - 13	»	3,38	3,55	3,72	4,46	5,04	7,5	6,7	7,3	7,9	10,2
14, 15, 17	»	6,3	6,6	6,9	8,3	9,3	13,9	12,4	13,5	14,6	18,8
16	»	3,72	3,91	4,09	4,91	5,54	8,3	7,4	8	8,7	11,2
1. 	В показателях не учтено сооружение установок пожаротушения трансформаторов и автотрансформаторов.

1. 	В показателях стоимости автотрансформаторных групп 500 кв (п. 18 и 19) учтена стоимость противопожарных стенок.

Таблица 85

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Трансформаторы силовые типа ТМ-6300/35, « ТДН-10000/35, ТДН-15000/35, ТМ-6300/110, ТДН-10000/110, ТДНГ-20000/ 110, ТДНГ-31500/110, ТДНГ-40500/110, ТДНГ-60000/110, ТДНГУ-63000/ПО	компл.	3,92	4,11	4,31	5,17	5,83	8,7	7,8	8,4	9,2	11,8
2	То же типа ТДТН-10000/110, ТДТНГ-15000/110, ТДТНГУ-20000/110, ТДТН-31500/110, ТДТНГ-40500/110, ТДТНГ-60000/110	«	7,7	8,1	8,5	10,2	11,5	17,2	15,3	16,6	18,1	23,3
3	То же типа ТРДН-32000/150, ТДГ-60000/150. ТДГ-65000/150	«	11,7	12,3	12,9	15,5	17,5	26,0	23,2	25,2	27,4	35,3
4	То же типа ТМТ-6300/150	«	4,08	4,29	4,49	5,39	6,1	9,1	8,1	8,8	9,6	12,3
5	То же типа ТД Т Г-15000/150, ТДТНГ-25000/150, ТДТГ-60000 /150	«	10,3	10,8	11,3	13,6	15,3	22,9	20,4	22,1	24,1	31
6	Автотрансформатор силовой типа АТДТГ-90000/150	«	24,3	25,5	26,7	32,0	36,1	53,8	48	52,1	56,8	73
7	Трансформаторы силовые типа ТРДНГ-32000/220	«	14,7	15,4	16,1	19,4	21,9	32,6	29	31,5	34,3	44,1
8	То же типа ТДЦГ-90 000/220, ТДЦГ-125000/220 ..........	»	15,8	16,6	17,4	20,8	23,5	35	31,2	33,9	36,9	47,5
9	То же типа ТДЦГ-180 000/220, ТДЦГ-25000/220	»	40,5	42,5	44,5	53,4	60	90	80	87	95	122
10	То же типа ТДЦГ-360000/220	»	61	64	67	81	91	135	121	131	143	184
11	То же типа ТДТНГ-20000/220, ТДТНГ-40000/220	»	12,8	13,4	14,1	16,9	19,1	28,4	25,4	27,5	30	38,6
12	Автотрансформаторы силовые типа АТДТНГ-30000/220, АТДЦТНГ-63000/220, АТДЦТНГ-125000/220	«	28,3	29,7	31,1	37,3	42,1		55,9	61	66	85
13	То же типа АТДЦТГ-180000/ 220 и АТДЦТГ-240000/220 с вольтодобавочными трансформаторами типа ВРТДНУ-240000/35	»	40,5	42,5	44,5	53,4	60	90	80	87	95	122
14	Трансформаторы силовые типа ТДЦГ-200 000/330, ТДЦГ-250000/330	»	42,5	44,6	46,7	56	63	94	84	91	99	128
15	То же типа ТДЦГ-400000/330	»	64	67	70	84	95	141	126	137	149	192
16	Автотрансформаторы силовые типа АТДЦТН-125000/330, АТДЦТН-200000/330	»	27,8	29,2	30,6	36,7	41,4	62	55,1	59,8	65	84
17	То же типа АТДЦТГ-240000/ 330 с вольтодобавочным трансформатором типа ВРТДНУ-240000/35	»	42,5	44,6	46,7	56	63	94	84	91	99	128
18	То же типа АОДЦТН-167000/ 500 с шинным мостом на стороне НН	3 фазы	39,7	41,6	43,6	52,4	59,1	88	79	85	93	119
19	То же типа АОДЦТН-167000/ 500с гибкой связью	то же	43,2	45,4	47,5	57	64	96	86	93	101	130
20	То же типа АТДЦТН-250000/ 500	КОМПЛ.	18,1	19	19,9	23,8	26,9	40,1	35,8	38,8	42,3	54,4
21	Шунтирующие реакторы 3х55000 ква 500 кв	3 фазы	35,8	37,6	39,4	47,2	53,3	79	71	77	84	108


Таблица 86
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Трансформаторы собственных нужд и заземляющие реакторы

Состав работ:

1. 	Показатели приведены для наружной установки трансформаторов собственных нужд и заземляющих реакторов.

1. 	В показателях учтена установка опорных конструкций.

Таблица 86

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка трансформаторов типа ТМ-20/6-10, ТМ-30/6-10, ТМ-50/6-10	компл.	0,06	0,06	0,06	0,08	0,09	0,13	0,11	0,!2	0,13	0,17
2	То же типа ТМ-100/6-10, ТМ-160/10, ТМ-180/7-10, ТМ-250/6-10, ТМ-320/6-10, ТСМ-320/6-10, ТМ-400/6-10-64, ТМ-560/10, ТСМ-560/6-10, ТМ-630/10	«	0,11	0,12	0,12,	0,15	0,17	0,25	0,22	0,24	0,26	0,34
3	То же типа ТМ-1000/6-10А	«	0,22	0,23	0,24	0,29	0,32	0,48	0,43	0,47	0,51	0,65
4	То же типа ТМ-560/35	»	0,81	0,85	0,89	1,07	1,21	1,8	1,61	1,75	1,9	2,44
5	Установка реакторов типаЗРОМ-350/6, 300/10, ЗРОМ-275/35, ЗРОМ-550/35	«	0,12	0,12	0,13	0,15	0,17	0,26	0,23	0,25	0,27	0,35


Таблица 87
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Синхронные компенсаторы

Состав работ:

В показателях не учтено сооружение кабельных каналов от установки до ОПУ, которые в случае необходимости надлежит определять по показателям табл. 93.

Таблица 87

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	Узла объекта подстанции	измерения	1	2	»	4	5	6,	7	8	9	10
1	Закрытая установка двух синхронных компенсаторов типа КС-15000-6(10) кв с воздушным охлаждением, включая здание (строительная часть - стены из сборного железобетона) с фундаментами под оборудование и кабельные каналы в пределах здания	объект	59,7	63	66	79	89	133	118	128	140	180
2	То же, стены из кирпича	»	54,8	57,5	60	72	82	122	108	118	128	165
3	То же одного синхронного компенсатора типа КС-15000-6/10 кв (строительная часть - стены из сборного железобетона)	»	32	33,6	35,2	42,2	47,7	71	63,4	69	75	96
4	То же, стены из кирпича	»	29,6	31,1	32,6	39,1	44,2	66	58,7	64	69	89
5	Открытая установка двух синхронных компенсаторов типа КСБ-50000-11 с водородным охлаждением, включая фундамент под компенсаторы, здание вспомогательных устройств и здание установки централизованного снабжения воздухом (стены из сборного железобетона); заземление, кабельные каналы в пределах установки, встроенную насосную тех. Водоснабжения	»	97	101	106	127	144	214	191	207	226	290
6	То же, стены из кирпича	»	83	88	92	110	124	185	165	179	195	251
7	То же одного синхронного компенсатора КСВ-50000-11, здание (строительная часть - стены из сборного железобетона)	»	66	69	72	87	98	146	130	141	154	197
8	То же, стены из кирпича	»	56,4	59,2	62	74	84	125	112	121	132	170


Таблица 88
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Общеподстанционные пункты управления

Состав работ:

1. 	В стоимость здания ОПУ фундаменты под воздухосборники не включены.

1. 	Стоимость фундаментов под компрессоры приведена для случая расширения действующих подстанций.

Таблица 88

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здание общеподстанционного пункта управления, совмещен- ного со вспомогательными помещениями (строительная часть - стены из сборного железобетона)	1000 куб. м	18,7	19,7	20,6	24,7	27,9	41,6	37,1	40,3	43,9	56,4
2	То же, стены из кирпича	то же	18,8	19,8	20,7	24,9	28,1	41,8	37,3	40,5	44,1	56,7
3	Фундамент для установки десяти воздухосборников	фундамент	1,22	1,28	1,34	1,6	1,81	2,7	2,41	2,61	2,84	3,66
4	То же для восьми	»	0,98	1,03	1,08	1,29	1,46	2,17	1,94	2,1	2,29	2,94
5	То же для шести	»	0,76	0,79	0,83	1	1,13	1,68	1,5	1,63	1,77	2,28
6	То же для четырех	»	0,53	0,56	0,59	0,7	0,79	1,18	1,06	1,15	1,25	1,6
7	Фундаменты под компрессор производительностью 180 куб. м (при установке дополнитель- ного компрессора на расши- ряемых подстанциях)	»	0,21	0,22	0,23	0,27	0,31	0,46	0,41	0,45	0,48	0,62
8	То же производительностью 60 куб. м/ч	»	0,15	0,16	0,16	-0,2	0,22	0,33	0,29	0,32	0,35	0,45


Таблица 89
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Вспомогательные здания

Таблица 89

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здание вспомогательного значения одноэтажное (строительная часть - стены из сборного железобетона)
	Размеры в плане, м:
1	24х12	здание	27,8	29,2	30,6	36,7	41,4	62	55,1	59,8	65	84
2	18х12	»	23,2	24,4	25,5	30,7	34,6	51,6	46	49,9	54,3	70
3	12х12	»	17,5	18,4	19,3	23,2	26,1	38,9	34,7	37,7	41,1	52,8
	Здание вспомогательного значе- ния одноэтажное (строительная часть - стены из кирпича)
	Размеры в плане, м:
4	24х12	»	26,3	27,6	28,9	34,7	39,2	58,3	52	56,5	62	79
5	18х12	>	21,3	22,3	23,4	28,1	31,7	47,2	42,1	45,7	49,8	64
6	12х12	»	16,6	17,4	18,2	21,9	24,7	36,8	32,8	35,6	38,8	49,9


Таблица 90
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Аппаратные маслохозяйства и открытые склады масла

Таблица 90

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здание аппаратной маслохозяй- ства (строительная часть - стены из сборного железобетона)
	Размеры в плане, м:
1	6 х 12	здание	10,8	11,3	11,8	14,2	16	23,9	21,3	23,1	25,2	32,4
2	6 х 18.	»	14,6	15,3	16	19,2	21,7	32,3	28,9	31,3	34,1	43,9
	Здание аппаратной маслохозяй- ства (строительная часть - стены из кирпича
	Размеры в плане, м:
3	6 х 6	»	3,43	3,6	37,7	4,53	5,11	7,6	6,8	7,4	8	103
4	6 х 12	»	6,5	6,8	7,1	8,6	9,7	14,4	12,9	14	15,2	19,6
5	6 х 18	»	8.9	9,4	9,8	11,8	13,3	19,8	17,7	19,2	20,9	26,8
6	Открытый склад масла на восемь баков по 60 .и3 и два бака по 10 м»	склад	6,6	6,9	7,2	8,7	9,8	14,6	13,0	14,2	15,4	19,8
7	То же на шесть баков по 60 м» и два бака по 10 куб. м	«	5,53	5,81	6,1	7,3	8,2	12,3	11	11,9	12,9	16,7
8	То же на восемь баков по 60 куб. м	»	5,65	5,94	6,2	7,5	8,4	12.6	11,2	12,2	13,2	17
9	То же на шесть баков по 60 куб. м	»	4,6	4,83	5,06	6,1	6,9	10,2	9,1	9,9	10,8	13,9
10	То же на четыре бака по 60 куб. м	»	3,57	3,74	3,92	4,71	5,31	7,9	7,1	7,7	8,3	10,8
11	То же на три бака по 60 куб. м	»	3,2	3,36	3,52	4,23	4,77	7,1	6,3	6,9	7,5	9,6
12	То же на четыре бака по 30 куб. м	»	3,97	4,17	4,37	5,24	5,92	8,8	7,9	8,5	9,3	12
I3	То же на три бака по 30 куб. м	»	3,62	3,81	3,99	4,78	5,4	8	7,2	7,8	8.5	10,9


Таблица 91
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Компрессорные установки

Состав работ:

Стоимость сооружения фундаментов дана для корректировки комплексных стоимостей и определения стоимости расширяемых подстанций.

Таблица 91

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компрессорная установка от- дельно стоящая для воздушных выключателей на три компрес- сора производительностью по 60 куб. м/ч и четыре воздухо- сборника объемом по 3 куб. м (фундамент под шесть воздухо- сборников). Здание (строитель- ная часть - стены уз сборного железобетона) размером в плане 12 х 6 м	компрес- сорная	11,6	12,2	12,8	15,4	17,3	25,8	23	25	27,2	35
2	То же (строительная часть - стены из кирпича)	то же	6,9	7,2	7,6	9,1	10,2	15,3	13,6	14,8	16,1	20,7
3	Компрессорная установка от- дельно стоящая для воздушных выключателей на три компрес- сора производительностью по 180 куб. м/ч и пять воздухо- сборников объемом по 6 куб. м (фундамент под шесть воздухо- сборников). Здание (строитель- ная часть - стены из сборного железобетона)размером в плане 12 х 6 м	»	11,9	12,5	13,1	15,7	17,7	26,4	23,6	25,6	27,9	35,8
4	То же (строительная часть - стены из кирпича)	»	7,1	7,4	7,8	9,4	10,6	15,7	14	15,2	16,6	21,3
5	Фундамент под компрессор производительностью 60 куб. м/ч для установки в отдельно стоящей компрессорной	компрес- сорная	0,11	0,12	0,12	0,15	0,16	0,24	0,22	0,24	0,26	0,33
6	То же под компрессор производительностью 180 куб. м/ч	фундамент	0,17	0,18	0,19	0,23	0,26	0,38	0,34	0,37	0,41	0,52
7	То же под воздухосборник емкостью 3 или 5 куб. м	То же	0,19	0,2	0,21	0,25	0,28	0,42	0,37	0,4	0,44	0,57


Таблица 92
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Грузоподъемные устройства для ревизии силовых трансформаторов и автотрансформаторов

Состав работ:

1. 	Инвентарные устройства (п. 6, 7 и 8) являются инвентарем сетевого района. На подстанциях для ревизии трансформаторов с применением инвентарных порталов предусматривается только фундамент под него (за исключением п. 5, где для портала фундамент не нужен).

1. 	Стоимость совмещенных порталов для ошиновки и ревизии силовых трансформаторов определяется по п. 1—5, при этом необходимо исключать из показателей табл. 85 «Трансформаторы силовые и автотрансформаторы» стоимость трансформаторных порталов в соответствии с п. 3 технической части к табл. 85.

Таблица 92

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совмещенный портал в сборном железобетоне для ошиновки и ревизии силовых трансформато- ров трехобмоточных с высшим напряжением 110—330 кв (для трансформаторов 110 кв мощностью более 40 Мва) и двухобмоточных с высшим напряжением 220 - 330 кв	портал	13,8	14,5	15,2	18,2	20,6	30,7	27,4	29,7	32,3	41,6
2	То же трехобмоточных транс- форматоров с высшим напряже- нием 110 кв мощностью до 40,5 Мва и двухобмоточных с высшим напряжением 35-110 кв	»	2,55	2,68	2,81	3,37	3,81	5,67	5,06	5,49	5,98	7,7
3	Совмещенный портал в металле для ошиновки и ревизии силовых трансформаторов с высшим напряжением 110—330 кв (для трансформаторов 110 кв мощностью более 40 Мва)	»	5,86	6,2	6,5	7,7	8,7	13	11,6	12,6	13,7	17,6
4	То же с приставкой (опорой) для ошиновки среднего напряжения 35—110 кв	»	7,2	7,6	7,9	9,5	10,7	16	14,3	15,5	16,9	21,7
5	Совмещенный портал в металле для ошиновки и ревизии силовых трансформаторов с высшим напряжением 35—110 кв (для трансформаторов 110 кв мощностью до 40 Мва)	»	3,18	3,34	3,5	4,2	4,74	7,1	6,3	6,8	7,5	9,6
6	Инвентарное устройство грузоподъемностью 25 т для ревизии трансформаторов	»	0,81	0,85	0,89	1,07	1,21	1,8	1,6	1,74	1,89	2,44
7	То же грузоподъемностью 42 т	»	1,37	1,44	1,51	1,81	2,04	3,04	2,71	2,94	3,2	4,12
8	То же грузоподъемностью 65 т	»	1,7	1,79	1,87	2,25	2,54	3,78	3,37	3,66	3,98	5,12
9	Брезентовый шатер	шатер	0,41	0,43	0,45	0,54	0,6	0,9	0,8	0,87	0,95	1,22
10	Башня грузоподъемностью 100 т для ревизии трансформаторов	башня	25,8	27,1	28,4	84	38,4	57,3	51,1	55,4	60	78


Таблица 93
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Кабельные каналы между РУ и ОПУ

Состав работ:

1. 	В показатели стоимости сооружения кабельных каналов включены повороты каналов.

1. 	При подсчете объемов работ не должны включаться каналы, находящиеся в пределах распредустройств.

1. 	В показателях не учтены (за исключением п. 12) опорные металлические конструкции для кабелей.

Таблица 93

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кабельные каналы наземные из сборного железобетона (включая углы поворота) сечением в свету 90 х 10 см	100 м	1,68	1,77	1,85	2,22	2,51	3,74	3,33	3,62	3,94	5,07
2	То же сечением в свету 40х10 см	То же	1,33	1,39	1,46	1,75	1,97	2,94	2,62	2,85	3,1	3,99
	Кабельные каналы полуподзем- ные из сборного железобетона включая компенсаторные ниши, углы поворота) сечением в свету, см
3	60х45	«	2,88	3,03	3,17	3,8	4,29	6,4	5,71	6,2	6,7	8,7
4	60х60	«	4	4,2	4,4	5,28	5,96	8,9	7,9	8,6	9,4	12
5	90х60	«	4,61	4,84	5,07	6,1	6,9	10,2	9,1	9,9	10,8	13,9
6	120х60	«	5,5	5,77	6	7,3	8,2	12,2	10,9	11,8	12,9	16,6
7	120х90	«	8,2	8,6	9	10,8	12,2	18,2	16,3	17,7	19,2	24,7
8	Переходы кабельных каналов под автомобильными дорогами шириной 6 м при ширине кабельного канала до 0,5 м	переход	0,14	0,15	0,16	0,19	0,21	0,31	0,28	0,3	0,33	0,42
9	То же при ширине канала до 1 м	»	0,25	0,26	0,27	0,33	0,37	0,55	0,49	0,53	0,58	0,75
10	То же под автомобильными дорогами шириной 3,5 м при ширине кабельного канала до 0,5 м	»	0,09	0,1	0,1	0,12	0,14	0,21	0,19	0,2	0,22	0,28
11	То же при ширине кабельного канала до 1 м	»	0,16	0,16	0,17	0,206	0,23	0,35	0,31	0,34	0,37	0,47
12	Кабельные тоннели сечением 180х200 см с опорными стальными конструкциями для подвески кабелей	100 м	19,3	20,3	21,2	25,5	28,8	42,9	38,2	41,5	45,2	58,1


Таблица 94
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Рельсовые пути для перекатки силовых трансформаторов и автотрансформаторов

Состав работ:

В показателях учтены: устройство корыта, балластной подушки дренажа, укладка сборных железобетонных элементов, укладка рельс и вкладышей, одерновка откосов для путей и пересечений по типам, приведенным в приложении в конце раздела.

Таблица 94

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Продольные рельсовые пути перекатки трансформаторов на деревянных шпалах или брусьях, ширина колеи 1 524 мм, тип I	100 м	4,66	4,9	5,13	6,2	6,9	10,4	9,2	10	10,9	14
2	То же, тип II, III и V	»	5,61	5,89	5,2	7,4	8,4	12,5	11,1	12,1	13,1	16,9
3	То же, тип IV и VI	»	6,9	7,3	7,6	9,1	10,3	15,4	13,7	14,9	16,2	20,9
4	Поперечные рельсовые пути перекатки трансформаторов на железобетонных плитах, шири- на колеи 1х2000 мм, тип VII	»	15,9	16,7	17,4	20,9	23,6	35,2	31,4	34,1	37,1	47,7’
5	Тоже, ширина колеи 1х2000 мм; 1х2500 мм, 1х3000 мм, тал VIII, IX, Х	»	21,1	22,1	23,2	27,8	31,4	46,8	41,7	45,3	49,3	63,4
6	То же, ширина колеи 2х2000 мм, тип XI	»	29,8	31,3	32,8	39,4	44,4	66	59	64	70	90
7	То же, ширина колеи 1х3000; 2х2000, тип XII	»	42,6	44,7	46,8	56,2	64	95	84	92	100	128
8	Глухие пересечения рельсовых путей перекатки трансформато- ров, тип I V, IX, Х	пересечение	1,43	1,5	1,57	1,89	2,13	3,18	2,83	3,08	9,35	4,31
9	То же, тип VI, XI, XVI	»	1,96	2,05	2,15	2,58	2,91	4,34	3,87	4,21	4,58	5,89
10	То же, тип XII-XV	»	2,61	2,74	2,87	3,44	3,89	5,79	5,16	5,61	6,1	7,9
11	То же, тип XVII	»	4,72	4,96	5,19	6,2	7	10,5	9,3	10,1	11	14,2


Таблица 95
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Внешние сети и сооружения водопровода и канализации

Состав работ:

1. 	Показатели раздела предназначены для определения стоимости строительства внешних и внутриплощадочных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, водоводов технического водоснабжения, промышленно-бытовой и ливневой канализации, зданий и сооружений водопровода и канализации.

1. 	В показателях п. 1 - 138 учитывается полный комплекс работ, в том числе земляные работы, водоотлив при мокрых грунтах, укладка труб с противокоррозийной изоляцией и в необходимых случаях устройство колодцев с арматурой и задвижками, промывка трубопроводов с хлорированием, устройство временных переходов, врезка в действующие магистрали.

1. 	Показатели стоимости п. 1 - 138 являются усредненными и не корректируются по условиям разработки грунтов (с креплением или откосами), а также по группам грунтов за исключением скальных, для которых следует учитывать дополнительными расчетами предварительное разрыхление (на основании специальных проектных решений).

1. 	Показатели по трубопроводам для водопровода (диаметром до 300 мм включительно) приведены для прокладки первых и последующих 100 м.

В показателях стоимости на последующие 100 м учтено устройство колодцев по их назначению и количеству в зависимости от условий прохождения трассы.

Общая стоимость прокладки трубопроводов определяется суммой затрат на устройство первых 100 м трубопроводов и остальной длины по показателю на последующие 100 м.

При длине водопровода более 1 км на каждый километр трассы следует добавлять следующие стоимости колодцев в зависимости от диаметра сети:

			Стоимость колодцев, тыс. руб.: в числителе - для сухих грунтов, в знаменателе - для мокрых
№	Диаметр	Единица	Территориальные пояса
п/п.	сети, мм	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100	1 км	0,27	0,29	0,30	0,36	0,41	0,61	0,54	0,59	0,64	0,83
		трассы	0,32	0,33	0,35	0,42	0,47	0,70	0,63	0,68	0,74	0,95
	200	То же	0,36	0,38	0,4	0,47	0,54	0,8	0,71	0,77	0,84	1,08
			0,39	0,41	0,43	0,51	0,58	0,86	0,77	0,83	0,91	1,17
	250	То же	0,39	0,41	0,43	0,51	0,58	0,86	0,77	0,83	0,91	1,17
			0,42	0,44	0,46	0,55	0,62	0,93	0,83	0,9	0,98	1,26
	300	То же	0,48	0,5	0,52	0,63	0,71	1,06	0,94	1,02	1,11	1,43
			0,52	0,54	0,57	0,68	0,77	1,15	1,03	1,11	1,21	1,56
1. 	Показатели стоимости прокладки водоводов технического водоснабжения (при диаметре более 300 мм) и трубопроводов канализации не зависят от условий прохождения трассы, и стоимость прокладки определяется без подразделения на первые  и последующие 100 м.

Стоимость водоводов технического водоснабжения следует определять по позициям.

1. 	Показатели стоимости зданий и сооружений водопровода, канализации и технического водоснабжения даны на одно сооружение и учитывают полный комплекс работ.

1. 	Показатели стоимости приведены: в числителе - для сухих грунтов, в знаменателе - для мокрых.

Таблица 95

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Диаметр сети	Единица	Территориальные пояса
п/п.		измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Трубопроводы водопровода и водоводов технического водоснабжения
	Первые 100 м трассы из стальных и чугунных труб диаметром 50 мм при глубине заложения, м
1	до 2	100 м	1,55	1,63	1,71	2,05	2,32	3,45	3,08	3,34	3,64	4,68
			1,83	1,92	2,01	2,41	2,72	4,06	3,62	3,93	4,28	5,5
2	до 3	То же	1,81	1.9	1,99	2,39	2,7	4,02	3,59	3,9	4,24	5,45
			2,45	2,57	2,69	3,23	3,64	5,43	4,84	5,26	5,72	7,4
3	до 4,5	»	2,37	2,49	2,61	3,13	3,54	5,27	4,7	5,1	5,56	7,1
			3,57	3,75	3,93	4,71	5,32	7,9	7,1	7,7	8,4	10,7
	То же диаметром 80 мм при глубине заложения, м:
4	до 2	»	2,22	2,33	2,44	2,93	3,3	4,92	4,39	4,76	5,19	6,7
			2,52	2,64	2,77	3,32	3,75	5,59	4,99	5,41	5,89	7,6
5	»до 3	»	2,5	2,63	2,75	3,31	3,73	5,56	4,96	5,38	5,86	7,5
			3,17	3,32	3,48	4,18	4,72	7	6,3	6,8	7,4	9,5
6	до 4,5	»	3,09	3,25	3,4	4,08	4,61	6,9	6.1	6,7	7,2	9,3
			4,33	4,55	4,76	5,72	6,5	9,6	8,6	9,3	10,1	13
	То же диаметром 100 мм при глубине заложения, м
7	до 2	»	2,32	2,43	2,55	3,06	3,45	5,14	4,59	5	5,42	7
			2,65	2,78	2,91	3,5	3,95	5,88	5,24	5,69	6,2	8
8	до 3	»	2,6	2,73	2,86	3,44	3,88	5,78	5,16	5,6	6,1	7,8
			3,28	3,45	3,61	4,33	4,89	7,3	6,5	7,1	7,7	9,9
9	до 4,5	»	3,21	3,37	3,53	4,24	4,78	7,1	6,4	6,9	7,5	9,7
			4,45	4,67	4,89	5,87	6,6	9,9	8,8	9,6	10,4	13,4
	То же диаметром 150 мм при глубине заложения, м:
10	до 2	»	2,89	3,04	3,18	3,82	4,31	6,4	5,73	6.2	6,8	8,7
			3,21	3,37	3,53	4,24	4,78	7,1	6,4	6,9	7,5	9,7
11	до 3	»	3,17	3,32	3,48	4,18	4,72	7	6,3	6,8	7,4	9,5
			3,86	4,05	4,24	5,09	5,74	8,6	7,6	8,3	9	11,6
12	до 4,5	»	3,77	3,96	4,15	4,98	5,62	8,4	7,5	8,1	8,8	11,3
			5,02	5,27	5,52	6,6	7,5	11,1	9,9	10,8	11,8	15,1
	Первые 100 м трассы из стальных и чугунных труб диаметром 200 мм при глубине заложения, м:
13	до 2	«	3,77	3,96	4,15	4,98	5,62	8,4	7,5	8,1	8,8	11,3
			4,16	4,37	4,57	5,49	6,2	9,2	8,2	8,9	9,7	12,5
14	до 3	«	4,06	4,26	4,46	5,36	6	9	8	8,7	9,5	12,2
			4,82	5,06	5,3	6,4	7,2	10,7	9,5	10,4	11,3	14,5
15	до 4,5	«	4,68	4,91	5,15	6,2	7	10,4	9,3	10,1	10,9	14,1
			5,97	6,3	6,6	7,9	8,9	13,3	11,8	12,8	14	18
	То же диаметром 250 мм при глубине заложения, м:
16	до 2	«	4,73	4,97	5,21	6,2	7,1	10,5	9,4	10,2	11,1	14,2
			5,09	5,35	5,6	6,7	7,6	11,3	10,1	11	11,9	15,3
17	до 3	«	5,01	5,26	5,51	6,6	7,5	11,1	9,9	10,8	11,7	15,1
			3,73	6	6,3	7,6	8,5	12,7	11,3	12,3	13,4	17,2
18	до 4,5	«	5,61	5,89	6,2	7,4	8,4	12,5	11,1	12,1	13,1	16,9
			6,9	7,2	7,6	9,1	10,3	15,3	13,6	14,8	16,1	20,7
	То же диаметром 300 мм при глубине заложения, м:
19	до 2	«	5,25	5,51	5,78	6,9	7,8	11,7	10,4	11,3	12,3	15,8
			5,64	5,92	6,2	7,4	8,4	12,5	11,2	12,1	13,2	17
20	до 3	«	5,55	5,83	6,1	7,3	8,3	12,3	11	11,9	13	16,7
			6,3	6,6	6,9	8,3	9,4	14	12,5	13,5	14,7	19
21	до 4,5	«	6,2	6,5	6,8	8,1	9,2	13,7	12,2	13,2	14,4	18,5
			7,5	7,8	8,2	9,8	11,1	16,6	14,8	16,0	17,4	22,4
	Последующие 100 м трассы стальных и чугунных труб диаметром 50 мм, при ширине заложения, м:
22	до 2	«	0,59	0,62	0,65	0,78	0,88	1,31	1,17	1,27	1,38	1,78
			0,75	0,79	0,82	0,99	1,12	1,66	1,48	1,61	1,75	2,25
23	до 3	«	0,79	0,83	0,87	1,04	1,18	1,76	1,57	1,7	1,85	2,38
			1,3	1,36	1,43	1,71	1,93	2,88	2,56	2,78	3,03	3,9
24	до 4,5	«	1,27	1,33	1,39	1,67	1,89	2,81	2,51	2,72	2,96	3,81
			2,33	2,45	2,56	3,08	3,47	5,18	4,62	5,01	5,46	7
	То же диаметром 80 мм при глубине заложения, м:
25	до 2	«	1,01	1,06	1,11	1,33	1,5	2,24	1,99	2,17	2,36	3,03
			1,21	1,27	1,33	1,6	1,8	2,68	2,39	2,6	2,83	3,64
26	до 3	«	1,22	1,28	1,35	1,61	1,82	2,72	2,42	2,63	2,86	3,68
			1,77	1,86	1,95	2,34	2,64	3,93	3,5	3,8	4,13	5,33
27	до 4,5	«	1,73	1,81	1,9	2,28	2,57	3,83	3,42	3,71	4,04	5,2
			2,82	2,96	3,1	3,72	4,2	6,3	5,58	6,1	6,6	8,5
	То же диаметром 100 мм при глубине заложения, м:
28	до 2	«	1,08	1,13	1,19	1,42	1,61	2,4	2,14	2,32	2,53	3,25
			1,28	1,34	1,41	1,69	1,91	2,84	2,53	2,75	3	3,85
29	до 3	«	1,3	1,36	1,43	1,71	1,93	2,88	2,56	2,78	3,03	3,9
			1,84	1,93	2,03	2,43	2,75	4,09	3,65	3,96	4,31	5,54
30	до 4,5	«	1,8	1,9	2	2,37	2,68	4	3,56	3,87	4,21	5,41
			2,89	3,04	3,18	3,82	4,31	6,4	5,73	6,2	6,8	8,7
	Последующие 100 м трассы стальных и чугунных труб диаметром 150 мм при глубине заложения, м:
31	до 2	100 м	1,41	1,48	1,55	1,86	2,1	3,13	2,79	3,03	3,3	4,24.
			1,6	1,68	1,76	2,11	2,38	3,55	3,16	3,43	3,74	4,8
32	до 3	«	1,61	1,69	1,77	2,13	2,4	3,58	3,19	3,46	3,77	4,85
			1,66	1774	1,82	2,19	2,47	3,68	3,28	3,56	3,88	4,99
33	до 4,5	«	2,11	2,22	2,33	2,79	3,15	4,69	4,19	4,55	4,95	6,4
			3,21	3,37	3,53	4,24	4,78	7,1	6,4	6,9	7,5	9,7
	То же диаметром 200 мм при глубине заложения, м:
34	до 2	«	1,84	1,93	2,03	2,43	2,75	4,09	3,65	3,96	4,31	5,54
			2,07	2,18	2,28	2,74	3,09	4,6	4,1	4,46	4,85	6,2
35	до 3	«	2,06	2,16	2,26	2,72	3,07	4,57	4,08	4,43	4,82	6,2
			2,65	2,78	2,91	3,5	3,95	5,88	5,24	5,69	6,2	8
36	до 4,5	«	2,56	2,69	2,82	3,38	3,82	5,69	5,07	5,51	5,99	7,7
			3,08	3,87	4,05	4,86	5,49	8,2	7,3	7,9	8,6	11,1
	То же диаметром 250 мм при глубине заложения, м:
37	до 2	«	2,11	2,22	2,33	2,79	3,15	4,69	4,19	4,55	4,95	6,4
			2,35	2,46	2,58	3,1	3,5	5,21	4,65	5,04	5,49	7,1
38	до 3	«	2,32	2,43	2,55	3,06	3,45	5,14	4,59	4,98	5,42	7
			2,91	3,05	3,2	3,84	4,33	6,5	5,75	6,2	6,8	8,7
39	до 4,5	«	2,82	2,96	3,1	3,72	4,2	6,3	5,58	6,1	6,6	8,5
			3,94	4,14	4,34,	5,21	5,88	8,8	7,8	8,5	9,2	11,9
	То же диаметром 300 мм при глубине заложения, м
40	до 2	«	2,5	2,63	2,75	3,31	3,73	5,56	4,96	5,38	5,86	7,5
			2,73	2,87	3,01	3,61	4,07	6,1	5,41	5,88	6,4	8,2
41	до 3	«	2,72	2,86	2,99	3,59	4,05	6	5,38	5,85	6,4	8,2
			3,3	3,46	3,63	4,35	4,91	7,3	6,5	7,1	7,7	9,9
42	до 4,5	«	3,22	3,38	3,54	4,25	4,8	7,2	6,4	6,9	7,5	9,7
			4,33	4,55	4,76	5,72	6,5	9,6	8,6	9,3	10,1	13
	То же диаметром 350 мм при глубине заложения, м:
43	до 2	«	2,45	2,57	2,69	3,23	3,64	5,43.	4,84	5,26	5,72	7,4
			2,59	2,72	2,85	3,42	3,86	5,75	5,13	5,57	6,1	7,8
44	до 3	«	2,63	2,77	2,9	3,48	3,93	5,85	5,22	5,66	6,2	7,9
			3,15	3,31	3,47	4,16	4,7	7	6,2	6,8	7,4	9,5
45	до 4,5	«	3,12	3,28	3,44	4,12	4,65	6,9	6,2	6,7	7,3	9,4
			4,19	4,4	4,61	5,53	6,2	9,3	8,3	9	9,8	12,6
	То же диаметром 400 мм при глубине заложения, м:
46	до 2	«	2,94	3,08	3,23	3,88	4,38	6,5	5,81	6,3	6,9	8,8
			3,09	3,25	3,4	4,08	4,61	6,9	6,1	6,7	7,2	9,3
47	до 3	«	3,14	3,29	3,45	4,14	4,67	7	6,2	6,7	7,3	9,4
			3,65	3,84	4,02	4,82	5,44	8,1	7,2	7,9	8,6	11
48	до 4,5	«	3,65	3,84	4,02	4,82	5,44	8,1	7,2	7,9	8,6	11
			4,69	4,93	5,16	6,2	7	10,4	9,3	10,1	11	14,1
	Последующие 100 м трассы стальных и чугунных труб диаметром 450 мм при глубине заложения, м:
49	до 2	«	3,34	3,51	3,67	4,41	4,97	7,4	6,6	7,2	7,8	10
			3,5	3,67	3,85	4,62	5,21	7,8	6,9	7,5	8,2	10,5
50	до 3	«	3,54	3,72	3,89	4,67	5,27	7,9	7	7,6	8,3	10,7
			4,06	4,26	4,46	5,36	6	9	8	8,7	9,5	12,2
51	до 4,5	«	4,01	4,22	4,42	5,3	6	8,9	7,9	8,6	9,4	12,1
			5,08	5,33	5,59	6,7	7,6	11,3	10,1	10,9	11,9	15,3
	То же диаметром 500 мм при глубине заложения, м:
52	до 2	«	3,73	3,91	4,1	4,92	5,55	8,3	7,4	8	8,7	11,2
			3,89	4,08	4,28	5,13	5,79	8,6	7,7	8,4	9,1	11,7
53	до 3	«	3,91	4,11	4,31	5,17	5,83	8,7	7,8	8,4	9,2	11,8
			4,43	4,65	4,88	5,85	6,6	9,8	8,8	9,5	10,4	13,3
54	до 4,5	«	4,4	4,62	4,84	5,81	6,6	9,8	8,7	9,5	10,3	13,3
			5,47	5,74	6	7,2	8,1	12,1	10,8	11,8	12,8	16,5
	То же диаметром 600 мм при глубине заложения, м:
55	до 2	«	4,62	4,85	5,08	6,1	6,9	10,3	9,1	10	10,8	13,9
			4,78	5,02	5,26	6,3	7,1	10,6	9,5	10,3	11,2	14,4
56	до 3	«	4,81	5,05	5,29	6,3	7,2	10,7	9,5	10,3	11,2	14,5
			5,32	5,59	5,86	7	7,9	11,8	10,5	11,4	12,5	16
57	до 4,5	«	5,29	5,56	5,82	7	7,9	11,8	10,5	11,4	12,4	15,9
			6,4	6,7	7	8,4	9,5	14,1	12,6	13,7	14,9	19,1
	Первые 100 м трассы асбоцементных труб диаметром 50 мм при глубине заложения, м:
58	до 2	«	1,3	1,36	1,43	1,71	1,93	2,88	2,56	2,78	3,03	3,9
			1,57,	1,65	1,73	2,07	2,34	3,48	3,11	3,37	3,67	4,72
59	до 3	«	1,54	1,62	1,69	2,03	2,3	3,42	3,05	3,31	3,6	4,64
			2,19	2,3	2,41	2,89	3,26	4,86	4,33	4,7	5,12	6,6
60	до 4,5	«	2,1	2,21	2,31	2,77	3,13	4,66	4,16	4,52	4,91	6,3
			3,3	3,46	3,63	4,35	4,91	7,3	6,5	7,1	7,7	9,9
	То же диаметром 80 мм при глубине заложения, м
61	до 2	«	1,91	2,01	2,1	2,53	2,85	4,25	3,79	4,11	4,48	5,76
			2,22	2,33	2,44	2,93	3,3	4,92	4,39	4,76	5,19	6,7
62	до 3	«	2,2	2,31	2,42	2,91	3,28	4,9	4,36	4,73	5,15	6,6
			2,88	3,02	3,17	3,8	4,29	6,4	5,7	6,2	6,7	8,7
63	до 4,5	«	2,81	2,95	3,09	3,7	4,18	6,2	5,56	6	6,6	8,4
			4,03	4,23	4,43	5,32	6	8,9	8	8,7	9,4	12,1
	То же диаметром 100 мм при глубине заложения, м:
64	до 2	«	1,99	2,09	2,19	2,62	2,96	4,41	3,93	4,27	4,65	598
			2,27	2,39	2,5	3	3,39	5,05	4,5»	4,89	5,32	6,8
65	до 3	«	2,26	2,37	2,49	2,98	3,37	5,02	4,47	4,86	5,29	6,8
			2,95	3,1	3,25	3,89	4,4	6,5	5,84	6,3	6,9	8,9
66	до 4,5	«	2,88	3,02	3,17	3,8	4,29	6,4	5,7	6,2	6,7	8,7
			4,12	4,32	4,53	5,43	6,1	9,1	8,1	8,8	9,6	12,4
	Первые 100 м трассы асбоцементных труб диаметром 150 мм при глубине заложения, м:
67	до 2	«	2,33	2,45	2,56	3,08	3,47	5,18	4,62	5,01	5,46	7
			2,65	2,78	2,91	3,5	3,95	5,88	5,24	5,69	6,2	8
68	до 3	«	2,6	2,73	2,86	3,44	3,88	5,78	5,16	5,6	6,1	7,8
			3,3	3,46	3,63-	4,35	4,9	7,3	6,5	7,1	7,7	9,9
69	до 4,5	«	3,22	3,38	3,54	4,25	4,8	7,2	6,4	6,9	7,5	10
			4,46	4,68	4,91	5,89	6,6	9,9	8,8	9,6	10,4	13,4
	То же диаметром 200 мм при глубине заложения, м:
70	до 2	«	3,01	3,16	3,31	3,97	4,48	6,7	6	6,5	7	9,1
			3,4	3,57	3,74	4,48	5,06	7,5	6,7	7,3	7,9	10,2
71	до 3	«	3,3	3,46	,1,63	4,35	4,91	7,3	6,5	7,1	7,7	9,9
			4,06	4,26	4,46	5,36	6	9	8	8,7	9,5	12,2
72	до 4,5	«	3,91	4,11	4,31	5,17	5,83	8,7	7,8	8,4	9,2	11,8
			5,21	5,47	5,73	6,9	7,8	11,6	10,3	11,2	72,3	15,7
	То же диаметром 250 мм при глубине заложения, м:
73	до 2	«	3,87	4,06	4,26	5,11	5,77	8,6	7,7	8,3	9,1	11,6
			4,23	4,44	4,65	5,59	6,3	9,4	8,4	9,1	9,9	12,7
74	до 3	«	4,14	4,35	4,56	5,47	6,2	9,2	8,2	8,9	9,7	12,5
			4,86	5,11	5,35	6,4.	7,2	10,8	9,6	10,5	11,4	14,6
75	до 4.5	«	4,75	4,99	5,22	6,3	7,1	10,5	9,4	10,2	11,1	14,3
			6	6,3	6,6	7,9	9	13,4	11,9	12,9	14,1	18,1
	То же диаметром 300 мм при глубине заложения, м:
76	до 2	«	4,17	4,38	4,59	5,51	6,2	9,3	8,3	9	9,8	12,6
			4,56	4,79	5,02	6	6,8	10,1	9	9,8	10,7	13,7
77	до 3	«	4,47	4,7	4,92	5,91	6,7	9,9	8,9	9,6	10,5	13,5
			5,21	5,47	15,73	6,9	7,8	10,6	10,3	11,2	12,2	15,7
78	до 4,5	«	5,08	5,33	5,59	6,7	7,6	11,3	10,1	10,9	11,9	15,3
			6,4	6,7	7	8,4	9,5	14,2	12,6	13,7	14,9	19,2
	Последующие 100 м трассы асбоцементных труб диаметром 50 мм при глубине заложения, м
79	до 2	«	0,32	0,33	0,35	0,42	0,47	0,7	0,63	0,68	0,74	0,95
			0,46	0,48	0,51	0,61	0,69	1,02	0,91	0,99	1,08	1,39
80	до 3	«	0,5	0,53	0,55	0,66	0,75	1,12	1	1,08	1,18	1,51
			1,02	1,07	1,12	1,35	1,52	2,27	2,02	2,2	2,39	3,07
81	до 4,5	«	0,98	1,03	1,08	1,29	1,46	2,17	1,94	2,1	2,29	2,94
			2,06	2,16	2,26	2,72	3,07	4,57	4,08	4,43	4,82	6,2
	То же диаметром 80 мм при глубине заложения, м:
82	до 2	«	0,69	0,73	0,76	0,91	1,03	1,53	1,37	1,48	1,62	2,08
			0,89	0,94	0,98	1,18	1,33	1,98	1,77	1,92	2,09	2,69
83	до 3	«	0,89	0,94	0,98	1,18	1,33	1,98	1,77	1,92	2,09	2,69
			1,45	1,53	1,6	1,92	2,17	3,23	2,88	3,12	3,4	4,37
84	до 4,5	«	1,4	1,47	1,54	1,84	2,08	3,1	2,76	3	3,27	4,2
			2,49	2,62	2,74	3,29	3,71	5,53	4,93	5,35	5,83	7,5
	Последующие 100 м трассы асбоцементных труб диаметром 100 мм при глубине заложения, м:
85	до 2	«	0,72	0,76	0,79	0,95	1,07	1,6	1,43	1,55	1,69	2,17
			0,92	0,97	1,01	1,22	1,37	2,05	1,82	1,98	2,16	2,77
86	до 3	«	0,92	0,97	1,01	1,22	1,37	2,05	1,82	1,98	2,16	2,77
			1,48	1,56	1,63	1,96	2,21	3,29	2,93	3,18	3,47	4,46
87	до 4,5	«	1,42	1,5	1,57	1,88	2,12	3,16	2,82	3,06	3,33	4,29
			2,52	2,64	2,77	3,32	3,75	5,59	4,99	5,41	5,89	7,6
	То же диаметром 150 мм при глубине заложения, м:
88	до 2	«	0,79	0,83	0,87	1,04	1,18	1,76	1,57	1,7	1,85	2,38
			0,99	1,04	1,09	1,31	1,48	2,2	1,96	2,13	2,32	2,99
89	до 3	«	1,01	1,06	1,11	1,33	1,5	2,24	1,99	2,17	2,36	3,03
			1,57	1,65	1,73	2,07	2,34	3,48	3,11	3,37	3,67	4,72
90	до 4,5	«	1,51	1,59	1,66	2	2,25	3.35	2,99	3,25	3,54	4,55
			2,6	2,73	2,86	3,44	3,88	5,78	5,16	5,6	6,1	7,8
	То же диаметром 200 мм при глубине заложения, м
91	до 2	«	1,02	1,07	1,12	1,35	1,52	2,27	2,02	2,2	2,39	3,07
			1,25	1,32	1,38	1,65	1,87	2,78	2,48	2,69	2,93	3,77
92	до 3	«	1,24	1,3	1,36	1,63	1,85	2,75	2,45	2,66	2,9	3,73
			1,81	1,9	1,99	2,39	2,7	4,02	3,59	3,9	4,24	5,45
93	до 4,5	«	1,73	1,81	1,9	2,28	2,57	3,83	3,42	3,71	4,04	5,2
			2,85	2,99	3,13	3,76	4,25	6,3	5,64	6,1	6,7	8,6
	То же диаметром 250 мм при глубине заложения, м:
94	до 2	«	1,18	1,24	1,3	1,56	1,76	2,62	2,33	2,54	2,76	3,55
			1,41	1,48	1,55	1,86	2,1	3,13	2,79	3,03	3,3	4,24
95	до 3	«	1,38	1,45	1,52	1,82	2,06	3,07	2,74	2,67	3,23	4,16
			1,97	2,07	2,17	2,6	2,94	4,37	3,9	4,24	4,67	5,93
96	до 4,5	«	1,89	1,98	2,07	2,49	2,81	4,19	3,73	4,05	4,41	5,67
			3,01	3,16	3,31	3,97	4,48	6,7	5,95	6,5	7	9,1
	То же диаметром 300 мм при глубине заложения, м:
97	до 2	«	1,3	1,36	1,43	1,71	1,93	2,82	2,56	2,78	3,03	3,9
			1,53	1,6	1,68	2,01	2,27	3,39	3,02	3,28	3,57	4,59
98	до 3	«	1,5	1,57	1,65	1,98	2,23	3,32	2,96	3,22	3,5	4,5
			2,09	2,79.	2,3	2,75	3,11	4,63	4,13	4,49	4,88	6,3
99	до 4,5	«	2	2,1	2,2	2,64	2,98	4,44	3,96	4,3	4,68	6
			3,12	3,28	3,44	4,12	4,65	6,9	6,2	6,7	7,3	9,4
	То же диаметром 400 мм при глубине заложения, м:
100	до 2	«	1,18	1,24	1,3	1,56	1,76	2,62	2,33	2,54	2,76	3,55
			1,32	1,39	1,46	1,75	1,97	2,94	2,62	2,84	3,1	3,98
101	до 3	«	1,37	1,44	1,5	1,8	2,04	3,04	2,71	2,94	3,2	4,12
			1,89	1,98	2,07	2,49	2,81	4,79	3,73	4,05	4,41	5,67
102	до 4,5	«	1,86	1,95	2,04	2,45	2,77	4,12	3,68	3,99	4,35	5,59
			2,92	3,07	3,21	3,85	4,35	6,5	5,78	6,3	6,8-	8,8
	Последующие 100 м трассы асбоцементных труб диаметром 500 мм при глубине заложения, м
103	до 2	«	1,53	1,6	1,68	2,01	2,27	3,39	3,02	3,28	3,57	4,59
			1,68	1,77	1,85	2,22	2,51	3,74	3,33	3,62	3,94	5,07
104	до 3	«	1,73	1,81	1,9	2,28	2,57	3,83	3,42	3,71	4,04	5,2
			2,24	2,36	2,47	2,96	3,34	4,98	4,44	4,83	5,25	6,8
105	до 4,5	«	2,2	2,31	2,42	2,9	3,28	4,88	4,36	4,73	5,15	6,6
			3,27	3,43	3,59	4,31	4,87	7,3	6,5	7	7,6	9,8
	То же диаметром 600 мм при глубине заложения, м:
106	до 2	«	1,77	1,86	1,95	2,34	2,64	3,93	3,5	3,8	4,14	5,33
			1,91	2,01	2,1	2,53	2,85	4,25	3,79	4,11	4,48	5,76
107	до 3	«	1,96	2,05	2,15	2,58	2,91	4,34	3,87	4,21	4,58	5,89
			2,48	2,6	2,72	3,27	3,69	5,5	4,9	5,32	5,79	7,5
108	до 4,5	«	2,45	2,57	2,69	3,23	3,64	5,43	4,84	5,26	5,72	7,4
			3,51	3,69	3,86	4,63	5,23	7,8	7	7,5	8,2	10,6
	II. Канализация
	Первые и последующие 100 м трассы из асбоцементных труб диаметром 125 мм при глубине заложения, м:
109	до 2	«	0,66	0,7	0,73	0,87	0,99	1,47	1,31	1,42	1,55	1,99
			0,83	0,88	0,92	1,1	1,24	1,85	1,65	1,79	1,95	2,51
110	до 3	«	0,94	0,88	1,03	1,23	1,39	2,08	1,85	2,01	2,19	2,81
			1,48	1,56	1,63	1,96	2,21	3,29	2,93	3,18	3,47	4,46
111	до 4,5	«	1,51	1,59	1,66	2	2,25	3,35	2,99	3,25	3,54	4,55
			2,59	2,72	2,85	3,42	3,86	5,75	5,13	5,57	6,1	7,8
	То же диаметром 150 мм при глубине заложения, м:
112	до 2	«	0,75	0,79	0,82	0,99	1,12	1,66	1,48	1,61	1,75	2,25
			0,94	0,98	1,03	1,23	1,39	2,08	1,85	2,01	2,19	2,81
113	до 3	«	1,02	1,07	1,12	1,35	1,52	2,27	2,02	2,2	2,39	3,07
			1,57	1,65	1,73	2,07	2,34	3,48	3,11	3,37	3,67	4,72
114	до 4,5	«	1,6	1,68	1,76	2,11	2,38	3,55	3,16	3,43	3,74	4,81
			2,69	2,83	2,96	3,56	4,01	5,97	5,33	5,79	6,3	8,1
	То же диаметром 200 мм, при глубине заложения, м:
115	до 2	«	0,85	0,89	0,93	1,12	1,26	1,88	1,68	1,82	1,98	2,55
			1,04	1,09	1,14	1,37	1,55	2,3	2,05	2,23	2,43	3,12
116	до 3	«	1,09	1,15	1,2	1,44	1,63	2,43	2,17	2,35	2,56	3,29
			1,65	1,74	1,82	2,18	2,46	3,67	3,28	3,56	3,87	4,98
117	до 4,5	«	1,7	1,78	1,87	2,24	2,53	3,77	3,36	3,65	3,97	5,11
			2,81	2,95	3,09	3,7	4,18	6,2	5,56	6	6,6	8,4
	То же диаметром 250 мм при глубине заложения, м:
118	до 2	«	0,95	1	1,05	1,25	1,42	2,11	1,88	2,04	2,22	2,86
			1,15	1,21	1,27	1,52	1,72	2,56	2,28	2,48	2,69	3,47
119	до 3	«	1,21	1,27	1,33	1,6	1,8	2,68	2,39	2,6	2,83	3,64
			1,76	1,84	1,93	2,32	2,62	3,9	3,48	3,77	4,11	5,28
120	до 4,5	«	1,78	1,87	1,96	2,36	2,66	3,96	3,53	3,84	4,18	5,37
			2,89	3,04	3,18	3,82	4,31	6,4	5,73	6,2	6,8	8,7
	Первые и последующие 100 м трассы из асбоцементных труб диаметром 300 мм при глубине заложения, м:
121	до 2	«	1,02	1,07	1,12	1,35	1,52	2,27	2,02	2,2	2,39	3,07
			1,21	1,27	1,33	1,6	1,8	2,68	2,39	2,6	2,83	3,64
122	до 3	«	1,27	1,33	1,39	1,67	1,89	2,81	2,51	2,72	2,96	3,81
			1,83	1,92	2,01	2,41	2,72	4,06	3,62	3,93	4,28	5,5
123	до 4,5	«	1,84	1,93	2,03	2,43	2,75	4,09	3,65	3,96	4,31	5,54
			2,95	3,1	3,25	3,89	4,4	6,5	5,84	6,3	6,9	8,9
	Первые и последующие 100 м трассы из керамических труб диаметром 125 мм, при глубине заложения, м.:
124	до 2	«	0,88	0,92	0,97	1,16	1,31	1,95	1,74	1,89	2,06	2,64
			1,04	1,09	1,14	1,37	2,55	2,3	2,05	2,23	2,43	3,12
125	до 3	«	1,14	1,19	1,25	1,5	1,69	2,52	2,25	2,44	2,66	3,42
			1,68	1,77	1,85	2,22	1,51	3,74	3,33	3,62	3,94	5,07
126	до 4,5	«	1,71	1,8	1,88	2,26	2,55	3,8	3,39	3,68	4,01	5,15
			2,79	2,93	3,07	3,69	4,16	6,2	5,53	6,0	6,5	8,4
	То же диаметром 150 мм при глубине заложения, м:
127	до 2	«	1,02	1,07	1,12	1,35	1,52	2,27	2,02	2,2	2,39	3,07
			1,22	1,28	1,35	1,61	1,82	2,72	2,42	2,63	2,86	3,68
128	до 3	«	1,3	1,36	1,43	1,71	1,93	2,88	2,56	2,78	3,03	3,9
			1,84	1,93	2,03	2,43	2,75	4,09	3,65	3,96	4,31	5,54
129	до 4,5	«	1,87	1,97	2,06	2,47	2,79	4,15	3,71	4,02	4,38	5,63
			2,96	3,11	3,26	3,91	4,42	6,6	5,87	6,4	6,9	8,9
	То же диаметром 200 мм при глубине заложения, м:
130	до 2	«	1,22	1,28	1,35	1,61	1,82	2,72	2,42	2,63	2,86	3,68
			1,41	1,48	1,55	1,86	2,1	3,13	2,79	3,03	3,3	4,24
131	до 3	«	1,47	1,54	1,61	1,94	2,19	3,26	2,91	3,15	3,43	4,42
			2,02	2,12	2,22	2,66	3	4,47	3,99	4,33	4,72	6,1
132	до 4,5	«	2,07	2,18	2,28	2,74	3,09	4,6	4,1	4,46	4,85	6,2
			3,18	3,34	3,5	4,2	4,74	7,1	6,3	6,8	7,4	9,6
	То же диаметром 250 мм при глубине заложения, м:
133	до 2	«	1,57	1,65	1,73	2,07	2,34	3,48	3,1	3,37	3,67	4,72
			1,77	1,86	1,95	2,34	2,64	3,93	3,5	3,8	4,14	5,33
134	до 3	«	1,83	1,92	2,01	2,41	2,72	4,06	3,62	3,93	4,28	5,5
			2,37	2,49	2,61	3,13	3,54	5,27	4,7	5,1	5,56	7,1
135	до 4,5	«	2,4	2,52	2,64	3,17	3,58	5,34	4,76	5,17	5,62	7,2
			3,51	3,69	3,87	4,63	5,23	7,8	7	7,5	8,2	10,6
	То же диаметром 300 мм при глубине заложения, м:
136	до 2	«	1,76	1,84	1,93	2,32	2,62	3,9	3,48	3,77	4,11	5,28
			1,94	2,04	2,14	2,56	2,89	4,31	3,85	4,18	4,54	5,85
137	до 3	«	2	2,1	2,2	2,64	2,98	4,44	3,96	4,3	4,68	6
			2,56	2,69	2,82	3,38	3,82	5,69	5,07	5,51	5,99	7,7
138	до 4,5	«	2,59	2,72	2,85	3,42	3,86	5,75	5,13	5,57	6,1	7,8
			3,7	3,88	4,07	4,88	5,51	8,2	7,3	7,9	8,7	11,1
	Здания и сооружения водопровода, канализации и технического водоснабжения
139	Водозабор из реки с береговым колодцем из железобетонных колец производительностью от 5 до 20 куб. м/ч	сооружение	1,78	1,87	1,96	2,36	2,66	3,96	3,53	3,84	4,18	5,37
140	То же производительностью от 20 до 50 куб. м/ч.	«	2,63	2,77	2,9	3,48	3,93	5,85	5,22	5,66	6,2	7,9
141	Водозабор из канала производительностью от 5 до 50 куб. м/ч с береговым колодцем из железобетонных колец	«	1,28	1,34	1,41	1,69	1,91	2,84	2;53	2,75	3	3,85
142	То же производительностью от 20 до 50 куб. м/ч	«	1,9	1,99	2,09	2,51	2,83	4,22	3,76	4,08	4,44	5,72
143	Трубчатый водозабор для захвата под русловых вод при водоупоре до 4 м	«	5,34	5,61	5,87	7	8	11,9	10,6	11,5	12,5	16,1
144	Каптажная камера на расход воды до 2,5 л/сек из сборных железобетонных элементов	«	0,40	0,42	0,44	0,53	0,6	0,9	6,8	0,87	0,95	1,22
145	Бурение скважин на воду вращательно-роторным способом при глубине до 50 м	10 м бурения	1,22	1,28	1,35,	1,61	1,82	2,72	2,42	2,63	2,86	3,68
146	То же при глубине от 50 до 140 м	То же	0,92	0,97	1,01	1,22	1,37	2,05	1,82	1,98	2,16	2,77
147	Шахтный колодец с бактерицидной и безбашенной установ- ками при расположении насоса в шахтном колодце или здании насосной	колодец	2,68	2,81	2,94	3,53	3,99	5,94	5,3	5,75	6,3	8,1
148	Железобетонный шахтный колодец диаметром 1 м глубиной 10 м	«	0,52	0,54	0,57	0,68	0,77	1,15	1,03	1,11	1,21	1,56
149	То же глубиной 20 м	»	0,85	0,89	0,93	1,12	1,26	1,88	1,68	1,82	1,98	2,55
150	Установка насоса типа ПИ-10 в железобетонном шахтном колодце	установка	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08
151	Установка насоса 1СЦВ-1.5 в железобетонном колодце	«	0,09	0,09	0,1	0,12	0,13	0,19	0,17	0,19	0,20	0,26
152	Пневматическая установка для безбашенных водопроводов производительностью до 30 куб. м/ ч	»	2,07	2,18	2,28	2,74	3,09	4,6	4,1	4,46	4,85	6,2
153	Пневматическая насосная станция производительностью до 20 куб. м/ч	насосная	7,7	8,1	8,5	10,1	11,4	17,1	15,2	16,5	18	23,1
154	Подземная автоматическая на- сосно-пневматическая установ- ка производительностью 5 куб. м/ч оборудованная артезианс- ким насосом 6АП-9х6	установка	2,85	2,99	3,13	3,76	4,25	6,3	5,64	6,1	6,7	8,6
155	То же производительностью 15 куб. м/ч, оборудованная насосом 8НП-9х6	»	2,85	2,99	3,13	3,76	4,25	6,3	5,64	6,1	6,7	8,6
156	То же производительностью 35 куб. м/ч, оборудованная насосом 8АП-9 х 6	»	3,91	4,11	4,31	5,17	5,83	8,7	7,8	8,4	9,2	11,8
157	Подземная насосная станция из монолитного железобетона круглого сечения, оборудован- ная одним артезианским насо- сом производительностью 5 - 25 куб. м/ч типа 6АПВ или ЭПЛ-6	насосная	0,83	0,88	0,92	1,1	1,24	1,85	1,65	1,79	1,95	2,51
158	То же насосом производительностью 15 - 30 куб. м/ч типа 8АПВМ	»	0,85	0,89	0,93	1,12	1,26	1,88	1,68	1,82	1,98	2,55
159	То же насосом производительностью 18-55 куб. м/ч типа 10АПВМ	»	0,83	0,88	0,92	1,1	1,24	1,85	1,65	1,79	1,95	2,51
160	То же насосом производительностью 50—190 куб. м/ч типа 12СП, АТН-10или 12НА	»	1,34	1,4	1,47	1,77	1,99	2,97	2,65	2,88	3,13	4,02
161	То же насосом производительностью 150—700 куб. м/ч типа АТН-14 или 20А	»	1,45	1,53	1,6	1,92	2,17	3,23	2,88	3,12	3,4	4,37
162	То же насосом производительностью 110—190 куб. м/ч типа 12А	»	1,44	1,51	1,58	1,9	2,14	3,2	2,85	3,09	3,37	4,33
163	Наземная насосная станция из кирпича прямоугольного сече- ния, оборудованная артезиан- ским насосом производительно- стью 5 - 25 куб. м/ч типа 6АПВ или ЭПЛ-6	насосная	1,08	1,1.3	1,19	1,42	1,61	2,4	2,14	2,32	2,53	3,25
164	То же насосом производительностью 15 - 30 куб. м/ч типа 8АПВМ или 8АП	»	1,11	1,16	1,22	1,46	1,65	2,46	2,19	2,38	2,59	3,34
165	То же насосом производительностью 18—55 куб. м/ч типа 10АПВМ	»	1,09	1,15	1,2	1,44	1,63	2,43	2,17	2,35	2,56	3,29
166	То же насосом производительностью 50 - 190 куб. м/ч типа 12 СП или АТН-10 или 12А	»	2,04	2,15	2,25	2,7	3,04	4,54	4,05	4,39	4,78	6,1
167	То же насосом производительностью 20 - 190 куб. м/ч типа АТН-8 или 12НА	»	2,01	2,11	2,21	2,66	3	4,47	3,99	4,33	4,71	6,1
168	То же насосом производительностью 150—700 куб. м/ч типаАТН-14 или 20А	»	2,11	2,22	2,33	2,79	3,15	4,69	4,19	4,55	4,95	6,4
169	Водопроводные насосные I и II подъемов совмещенные, из сборного железобетона (тип I и II), оборудованные артезиан ским насосом типа 10АП-18 х 6 и 3 хозяйственно-противопо- жарными насосами типа 4НД и ЗК-9	»	10,9	11,4	12	14,4	16,2	24,2	21,6	23,4	25,5	32,8
170	То же типа III и IV, оборудованные артезианским насосом типа 10АП-18хб и 2 хозяйственно-противопожарными насосами типа ЗК-6	»	6,1	6,4	6,7	8,1	9,1	13,6	12,1	13,2	14,3	18,5
171	Водоумягчительная установка с натрий-катионовыми фильтра- ми для вод жесткостью 7 мг экв/л или 10 мг экв/л	»	3,97	4,17	4,37	5,24	5,92	8,8	7,9	8,5	9,3	12
172	Водонапорные бесшатровые кирпичные башни с баком емкостью 15 куб. м, с высотой до дна бака до 10 м	башня	2,16	2,27	2,38	2,85	3,22	4,79	4,28	4,64	5,05	6,5
173	То же с баком емкостью 25 м3, с высотой до дна бака до 10 м	»	2,48	2,6	2,72	3,27	3,69	5,5	4,9	5,32	5,8	7,45
174	То же, с высотой до дна бака 10—16 м	»	3,06	3,22	3,37	4,04	4,57	6,8	6,1	6,6	7,2	9,2
175	То же с баком емкостью 50 куб. м, с высотой до дна бака до 10 м	»	3,08	3,23	3,39	4,06	4,59	6,8	6,1	6,6	7,2	9,3
176	То же, с высотой до дна бака 10 - 16 м	»	3,8	3,98	4,18	5,01	5,66	8,4	7,5	8,2	8,9	11,4
177	Резервуар для воды емкостью 50 куб. м подземный из монолитного железобетона	резервуар	1,47	1,54	1,61	1,94	2,19	3,26	2,91	3,15	3,43	4,42
178	То же емкостью 100 куб. м	То же	2,49	2,62	2,74	3,29	3,71	5,53	4,93	5,35	5,83	7,5
179	То же емкостью 100 куб. м со сборным железобетонным покрытием	»	2,3	2,42	2,53	3,04	3,43	5,11	4,56	4,95	5,39	6,9
180	То же емкостью 150 куб. м подземный из монолитного железобетона	»	3,08	3,23	3,39	4,06	4,59	6,8	6,1	6,6	7,2	9,3
181	То же емкостью 250 куб. м	»	4,58	4,81	5,03	6,0	6,8	10,2	9,1	9,8	10,7	13,8
182	То же емкостью 250 куб. м со сборным железобетонным покрытием	»	5,42	5,7	6	7,2	8,1	12	10,7	11,7	12,7	16,3
	Примечание. П. 177 - 182 предусматривают сооружение резервуаров в сухих грунтах. В случаях сооружения резервуа- ров в мокрых грунтах приме- нять коэффициент 1,2. При макропористых грунтах применять коэффициенты:
	при I группе - 1,02 » II » -1,15
183	Вентиляторные 2-секционные пленочные градирни из сбор- ных железобетонных элементов с секцией площадью 16 кв. м, оборудованные вентиляторами ВГ-25	градирня	12,2	12,8	13,4	16,1	18,2	27,1	24,1	26,2	28,5	36,7
184	То же 3-секционные	»	18,8	19,8	20,7	24,8	28,0	41,8	37,3	40,5	44	56,6
185	То же 4-секционные	»	24,3	25,5	26,7	32,1	36,2	53,9	48,1	52,2	56,8	73
186	То же 5-секционные	»	29,5	30,9	32,4	38,9	43,9	65	58,3	63	69	89
187	То же 6-секционные	»	34,8	36,5	38,3	45,9	51,9	77	69	75	81	105
188	Вентиляторные 2-секционные капельные и брызгальные градирни из сборных железобетонных элементов с секцией площадью 16 кв. м, оборудованные вентиляторами ВГ-25	»	10,7	11,2	11,7	14.1	15,9	23,7	21,1	23	25	32,1
189	То же 3-секционные	»	14,5	15,3	16	19,2	21,7	32,3	28,8	31,3	34	43,8
190	То же 4-секционные	»	18,7	19,7	20,6	24,7	27,9	41,6	37,1	40,2	43,8	56,3
191	То же 5-секционные	»	22,6	23,7	24,9	29,8	33,7	50,2	44,8	48,6	52,9	68
192	То же 6-секционные	»	26,6	27,9	29,2	35,1	39,6	59	52,6	57,1	62	80
193	Вентиляторные 2-секционные пленочные и капельные градирни из дерева с секцией площадью 2 кв. м, оборудован- ные вентиляторами МЦ-8	»	2,4	2,52	2,64	3,17	3,58	5,34	4,76	5,17	5,62	7,2
194	То же 4-секционные	»	4,03	4,23	4,43	5,32	6	8,9	8	8,7	9,4	12,1
195	То же 6-секционные	»	5,73	6	6,3	7,6	8,5	12,7	11,3	12,3	13,4	17,2
196	Вентиляторные 2-секционные пленочные градирни из дерева с секцией площадью 8 кв. м, оборудованные вентиляторами МЦ-12	»	6,7	7	7,4	8,8	10	14,9	13,3	14,4	15,7	20,2
197	То же 3-секционные	»	8,4	8,8	9,2	11	12,5	18,6	16,6	18	19,6	25,2
198	То же 2-секционные капельные градирни из дерева с секцией 8 кв. м, оборудованные вентиляторами МЦ-12	»	4,42	4,64	4,86	5,83	6,6	9,8	8,7	9,5	10,3	13,3
199	То же 3-секционные	»	6,2	6,5	6,8	8,2	9,3	13,8	12,3	13,3	14,5	18,7
	Комплекс очистных канализационных сооружений с расходом до 100 куб. м в сутки
200	Биологическая очистка стоков в искусственных условиях при суточном притоке до 5 куб. м	сооружение	19,3	20,3	21,2	25,5	28,8	42,8	38,2	41,5	45,2	58,1
201	То же при суточном притоке до 100 куб. м	»	24,1	25,3	26,5	31,8	35,9	53,5	47,7	51,8	56,4	73
202	Механическая очистка стоков при су точном притоке до 100 куб. м	»	8,2	8,6	9	10,8	12,2	18,2	16,2	17,6	19,2	24,7
	Очистные канализационные сооружения производительно- стью до 10 куб. м в сутки
203	Кирпичные септики глубиной заложения 2,7 м, полезной емкостью 1,64 куб. м (тип КС-1)	септик	0,36	0,38	0,4	0,47	0,54	0,8	0,71	0,77	0,84	1,08
204	То же полезной емкостью 3,28 куб. м (тип КС-2)	»	0,52	0,54	0,57	0,68	0,77	1,15	1,03	1,11	1,21	1,56
205	То же полезной емкостью 5,74 куб. м (тип КС-3)	»	0,88	0,92	0,97	1,16	1,31	1,95	1,74	1,89	2,06	2,64
206	То же полезной емкостью 19,2 куб. м (тип КС-4)	»	1,3	1,36	1,43	1,71	1,93	2,88	2,56	2,78	3,03	3,9
207	Железобетонные септики из колец диаметром 1 м, полезной емкостью 1,6 куб. м (тип ЖБС-1)	»	0,27	0,29	0,3	0,36	0,41	0,61	0,54	0,59	0,64	0,93
208	То же полезной емкостью 3,2 куб. м (тип ЖБС-2)	»	0,4	0,42	0,44	0,53	0,6	0,9	0,8	0,87	0,95	1,22
209	То же полезной емкостью 6,4 куб. м (тип ЖБС-3)	»	0,66	0,7	0,73	-0,87	0,99	1,47	1,31	1,42	1,55	1,99
210	Септики из железобетонных колец диаметром 2 м, полезной емкостью 12,9 куб. м (тип ЖБС-4)	»	0,78	0,82	0,86	1,03	1,16	1,73	1,54	1,67	1,82	2,34
211	То же полезной емкостью 25,8 куб. м (тип ЖБС-5)	»	1,35	1,42	1,49	1,79	2,02	3	2,68	2,9	3,17	4,07
212	Прямоугольный септик в сборном железобетоне полезной емкостью 2,5 м3	»	0,53	0,56	0,59	0,7	0,79	1,18	1,05	1,14	1,25	1,6
213	То же полезной емкостью 2,9 м3	»	0,7	0,74	0,77	0,98	1,05	1,56	1,39	1,51	1,65	2,12
214	То же полезной емкостью 4,5 м3	»	0,95	1	1,05	1,25	1,42	2,11	1,88	2,04	2,22	2,86
215	То же полезной емкостью 14,8 м3	»	2,07	2,18	2,28	2,74	3,09	4,6	4,1	4,46	4,85	6,2
216	То же в монолитном бетоне полезной емкостью 1,4 м3	»	0,35	0,36	0,38	0,46	0,51	0,77	0,68	0,74	0,81	1,04
217	То же полезной емкостью 2,6 м3	»	0,50	0,53	0,55	0,66	0,75	1,12	1	1,08	1,18	1,51
218	То же полезной емкостью 4,9 м3	»	0,82	0,86	0,9	1,08	1,22	1,82	1,62	1,76	1,92	2,47
219	То же полезной емкостью 14,6 м3	»	1,57	1,65	1,73	2,07	2,34	3,48	3,11	3,37	3,67	4,72
220	Кирпичная хлораторная, совмещенная с септиком, из моно- литного бетона прямоугольного сечения полезной емкостью 2,6 м3	хлораторная	2,65	2,78	2,91	3,5	3,95	5,88	5,24	5,69	6,2	8
221	То же с септиком емкостью 4,9 м3	»	2,91	3,05	3,2	3,84	4,33	6,5	5,75	6,2	6,8	8,7
222	То же с септиком емкостью 14,6 м3	»	3,68	3,87	4,05	4,86	5,49	8,2	7,3	7,9	8,6	11,1
223	Кирпичная хлораторная станция размером в плане 2,76х3,96 м типа КХС-1	станция	1,3	1,36	1,43	1,71	1,93	2,88	2,56	2,78	3,03	3,9
224	Дозирующая камера диаметром 2 м, полезной емкостью 2,2 м3  (типы ЖБДК-1,2 и КДК-1)	камера	0,20	0,21	0,22	0,27	0,30	0,45	0,4	0,43	0,47	0,61
225	Канализационные насосные (тип I) размером в плане 6х4,5 м при глубине заложения подводящего коллектора 3 м в сухом грунте, оборудованные двумя горизонтальными насоса-ми 2’/2 НФ или НФМз (4ИФ)	насосная	8,3	8,7	9,1	10,9	12,3	18,4	16,4	17,8	19,4	24,9
226	То же в мокром грунте	»	10	10,5	11	13,2	14,9	22,1	19,7	21,4	23,3	30
227	Канализационные насосные (тип II)диаметром 6 м при глубине заложения подводящего коллектора до 5 м в сухом грунте с двумя насосами 21/2 НФ или 4НФМз (4ИФ) (при открытом способе производства работ)	»	9,1	9,6	10	12,1	13,6	20,3	18,1	19,6	21,4	27,5
228	То же в мокром грунте при опускном способе производства работ	»	16,5	17,4	18,2	21,8	24,7	36,7	32,8	35,6	38,7	49,8
229	Низконапорная автоматическая станция перекачки сточных вод сжатым воздухом производительностью 10 - 220 м3 /сутки глубиной заложения 3 м, из сборных железобетонных элементов	»	1,28	1,34	1,41	1,69	1,91	2,84	2,53	2,75	3	3,85
230	Хлораторная производительностью 100 кг хлора в час, кирпичная, перекрытие в сборном железобетоне, объем 230 куб. м	сооружение	7	7,3	7,6	9,2	10,4	15,4	13,8	14,9	16,3	20,9
231	Склад хлора на 30 баллонов	»	3,8	3,99	4,18	5,01	5,66	8,4	7,5	8,2	8,9	11,4
232	Открытые каналы и нагорные канавы ливневой канализации с одерновкой откосов	100 м	0,3	0,32	0,33	0,4	0,45	0,67	0,6	0,65	0,71	0,91
233	То же, лотки бетонные (бетонное днище и откосы)	То же	0,7	0,74	0,77	0,93	1,05	1,56	1,39	1,51	1,65	2,12
234	То же, мощенные булыжным камнем	»	0,66	0,7	0,73	0,87	0,99	1,47	1,31	1,42	1,55	1,99
235	Водопроводные внутриплощадочные открытые канавы	»	0,29	0,30	0,32	0,38	0,43	0,64	0,57	0,62	0,67	0,87
236	Подземный маслоуловитель (стены из кирпича) полезной емкостью 30 куб. м в сухих грунтах	маслоулови- тель	2,3	2,42	2,53	3,04	3,43	5,11	4,56	4,95	5,39	6,9
237	То же в мокрых грунтах	То же	3,21	3,37	3,53	4,24	4,78	7,1	6,4	6,9	7,5	9,7
	Примечание к п. 236 и 237:
	1. При увеличении емкости маслоуловителя следует добавлять:
	к п. 236	1 м3 емкости	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,06	0,07	0,07	0,09
	» » 237	То же	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,10	0,09	0,1	0,11	0,14
	1.  В показателях предусмотрена глубина промерзания 1 м; при увеличении глубины промерза- ния на каждые 0,5 м следует применять коэффициенты:
	к п. 236 и = 1,04
	« « 237 А = 1,06


Таблица 96
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 33 - 500 кв ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Благоустройство территории

Состав работ:

1. 	В показателях п. 9—14 учтены земляные работы по сооружению площадок и тротуаров.

1. 	Длина ограждения (п. 1, 2 и 8) принимается за вычетом размеров ворот и калиток, стоимость которых определяется отдельно.

1. 	В показателе п. 15 учтен уход за зелеными насаждениями в течение одного вегетационного года (без сооружения ирригационной сети).

1. 	Стоимость наружного освещения территории для подстанции с высшим напряжением 35 кв не приводится, так как такие подстанции являются, как правило, комплектными заводского изготовления и стоимость их освещения включена в показатели табл. 83.

Для сборных подстанций 35 кв (не типа КТП) наружное освещение определяется по п. 16.

Таблица 96

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сетчатая ограда высотой 2,4 м с железобетонными столбами или столбами из асбоцементных труб, заполненных бетоном	100 м ограждения	3,22	3,38	3,54	4,24	4,79	7,1	6,4	6,9	7,5	9,7
2	То же высотой 1,7 м	То же	2,17	2,28	2,39	2,86	3,23	4,82	4,3	4,67	5,08	6,5
3	Раздвижные ворота с двумя звеньями ограды	комплект	2,06	2,16	2,27	2,72	3,07	4,58	4,08	4,43	4,82	6,2
4	Распашные ворота с калиткой для ограды высотой 2,4 .м	»	0,37	0,39	0,41	0,49	0,55	0,82	0,73	0,8	0,87	1,11
5	То же для ограды высотой 1,7 м	«	0,25	0,26	0,27	0,33	0,37	0,55	0,49	0,53	0,58	0,75
6	Калитка для ограды высотой 2,4 м	калитка	0,14	0,15	0,15	0,18	0,21	0,31	0,27	0,3	0,32	0,42
7	То же для ограды высотой 1,7 м	»	0,1	0,1	0,11	0,13	0,15	0,22	0,19	0,21	0,23	0,29
8	Ограда высотой 2,3 м, заполне- ние деревянное по железобетон- ным стойкам; ворота деревян- ные, коробки металлические	100 м	1,85	1,95	2,04	2,45	2,76	4,12	3,67	3,99	4,34	5,58
9	Дорожки с покрытием из сбор- ных железобетонных элементов на щебеночном, гравийном или шлаковом основании	100 кв. м	1,17	1,23	1,29	1,54	1,74	2,59	2,31	2,51	2,73	3,52
10	Дорожки с покрытием из литого асфальтобетона на щебеночном или гравийном основании	100 кв. м покрытия	0,45	0,48	0,5	0,6	‘ 0,68	1,01	0,9	0,97	1,06	1,36
11	То же на основании из шлака ....	То же	0,32	0,33	0,35	1,42	0,47	0,7	0,63	0,68	0,74	0,95
12	Дорожки с покрытием из кирпичного щебня толщиной 18 см	»	0,49	0,52	0,54	0,65	0,74	1,1	0,98	1,06	1,16	1,49
13	То же из каменного щебня или гравия	»	0,37	0,39	0,41	0,49	0,55	0,82	0,73	0,8	0,87	1,11
14	То же из шлака	»	0,23	0,25	0,26	0,31	0,35	0,52	0,46	0,5	0,55	0,7
15	Озеленение площадки	га	1,42	1,49	1,56	1,87	2,11	3,14	2,8	3,04	3,31	4,26
16	Наружное освещение террито- рии подстанции с высшим напряжением 110-150 кв	1000 кв. м	0,39	0,41	0,43	0,52	0,58	0,87	0,77	0,84	0,91	1,17
17	То же с высшим напряжением 220 кв	То же	0,13	0,14	0,14	0,17	0,19	0,29	0,26	0,28	0,3	0,39
18	То же с высшим напряжением 330 кв	»	0,1	0,11	0,11	0,14	0,16	0,23	0,21	0,22	0,24	0,31


Таблица 97
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-220 кв, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СБОРНИК № 5 ИЗДАНИЯ 1959 г., ПЕРЕСЧИТАННЫЕ В НОРМЫ и ЦЕНЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1969 г.

Здания синхронных компенсаторов

Таблица 97

Восстановительная стоимость, руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здания	1 куб. м	15,8	16,6	17,4	20,9	23,6	35,2	31,4	34,1	37,1	47,7
2	Фундаменты под компенсаторы	То же	68	72	75	90	102	152	135	147	160	205


Таблица 98
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-220 кв, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СБОРНИК № 5 ИЗДАНИЯ 1959 г., ПЕРЕСЧИТАННЫЕ В НОРМЫ и ЦЕНЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1969 г.

Баки железобетонные для масла

Таблица 98

Восстановительная стоимость, тыс. руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бак емкостью 15 куб. м	бак	1,01	1,06	1,11	1,33	1,51	2,24	2	2,17	2,37	3,04
2	»      30	»	1,76	1,84	1,93	2,32	2,62	3,9	3,48	3,77	4,11	5,28
3	»      60	»	2,95	3,1	3,25	3,9	4,4	6,6	5,85	6,3	6,9	8,9
4	»     100	»	3,51	3,69	3,86	4,63	5,23	7.8	7	7,5	8,2	10,6


Таблица 99
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

ПРОЧИЕ ПОДСОБНЫЕ ЗДАНИЯ

Таблица 99

Восстановительная стоимость, руб.

№	Характеристика объекта или	Единица	Территориальные пояса
п/п.	узла объекта подстанции	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Служебно-бытовые помеще ния топливоподачи	1 куб. м здания	26,6	27,9	29,2	35,1	39,6	59	52,6	57,2	62	80
2	Проходная с караульным помещением	То же	23,8	25	26,2	31,4	35,5	52,9	47,1	51,2	55,7	72
3	Трансформаторная мастерская с башней и маслохозяйством	»	17,5	18,4	19,3	23,1	26,1	38,9	34,7	37,7	41	52,7
4	Помещение для сторожевых собак	»	26,1	27,4	28,7	34,5	38,9	58	51,7	56,1	61	79


Удельный вес
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

Удельный вес отдельных конструктивных элементов, %, для зданий со стенами из сборного железобетона

(К таблицам 84, 88, 89, 90, 91)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п.	Наименование зданий	Фунда- менты	Стены и перегород ки	Перекры- тия (покры- тия)	Кров- ля	Полы	Прое- мы	Отде- лочные работы	Санитарно- технические работы и электро- освещение	Про- чие	Всего
1	Общестанционный пункт управления и главный щит управления	14	22	6	7	10	15	3	19	4	100
2	Закрытое распределительное устройство 6 - 10 кв	12	40	11	8	13	1	2	4	9	100
3	Отдельно стоящая компрессорная	15	28	11	7	6	6	1	6	20	100
4	Вспомогательное здание	11	32	6	6	5	16	4	13	7	100
5	Аппаратная маслохозяйства	11	37	11	7	6	4	2	12	10	100


Удельный вес
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

Удельный вес отдельных конструктивных элементов, %, для зданий со стенами из кирпича

(К таблицам 84, 88, 89, 90, 91)

		Наименование конструктивных элементов
№ п/п.	Наименование зданий	Фунда менты	Стены и пере- городки	Пере- крытия (покры- тия)	Кров- ля	Полы	Прое- мы	Отде- лочные работы	Санитарно- технические работы и электро- освещение	Про- чие	Всего
1	Общеподстанционный пункт управления и главный щит управления	14	23	7	8	11	7	4	22	4	100
2	Закрытое распределитель- ное устройство 6—10 кв	13	34	11	10	12	1	4	5	10	100
3	Отдельно стоящая компрессорная	14	20	10	7	5	7	1	10	26	100
4	Вспомогательное здание	10	29	7	7	7	9	7	16	8	100
5	Аппаратная маслохозяйства	12	27	9	8	5	5	1	18	15	100


Приложение
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Электрические подстанции с высшим напряжением 35 - 500 кв

Приложение. Характеристика типов продольных и поперечных путей и глухих пересечений для перекатки трансформаторов

Тип	Количество железобетонных плит на 10 м пути или 1 пересечение	Объем сборного железобетона, м3, на 10 м или 1	Количество и размеры колеи	Толщина балласт- ной подушки, мм	Примечание
	НСП-1	НСП-3	пересечение	продольного пути	поперечного пути
Продольный путь

I	-	-	-	1 х 1524	-	450	На деревянных шпалах
II	-	-	-	1 х 1524	-	450	«
II	-	-	-	1 х 1524	-	650	«
IV	-	-	-	1 х 1524	-	650	«
V	-	-	-	1 х 1524	-	650	На брусьях
VI	-	-	-	1 х 1524	-	650	«
Поперечный путь

VII	6	-	5,25	-	1 х 2000	650
VIII	-	6	7,86	-	1 х 2000	650
IX	-	6	7,86	-	1 х 2500	650
X	-	6	7,86	-	1 х 3000	650
XI	-	9	11,79	-	2 х 2000	650
XII	-	12	15,72	-	2 х 2000 +1 х 3000	850
X	-	6	7,86	-	1 х 3000	650
XI	-	12	15,72	-	2 х 2000 + 1 х 3000	650
Глухие пересечения

I	2	-	1,75	1 х 1 524	1 х 1 524	850
II	4	-	3,5	1 х 1524	1 х 1524	850
II	2	2	4,37	1 х 1524	1 х 1524	850
IV	2	-	1,75	1 х 1524	1 х 2000	850
V	4	-	3,5	1 х 1524	1 х 2000	850
VI	6	-	5,25	1 х 1524	1 х 2000	850
VII	2	-	2,62	1 х 1524	1 х 2500	850
VIII	3	-	2,62	1 х 1524	1 х 2500	850
IX	4	-	3,5	1 х 1524	1 х 2500	850
X	4	-	3,5	1 х 1524	1 х 3000	850
XI	2	2	4,37	1 х 1524	1 х 3000	850
XII	7	-	6,125	1 х 1524	2 х 2000	850
XIII	7	-	6,995	1 х 1524	2 х 2000	850
XIV	6	-	5,25	1 х 1524	2 х 2000 + 1 х 3000	850	В типах II, IV и VI продоль-
XV	11	-	9,625	1 X 1 524	2 х 2000	850	ного пути предусмотрено
XVI	6	-	5,25	1-Х 1524	2 х 2000	850	устройство дренажа с уклад-
XVII	20	-	17,5	1 X 1 524	2 х 2000 + 1 х 3000	850	кой асбоцементных труб


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 2 Линии электропередачи напряжением 35—500 кв

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	В таблицах настоящего раздела приведены показатели восстановительной стоимости на 1 км линий электропередачи напряжением 35, 110, 220, 330 и 500 кв и сопутствующих воздушных линий связи.

1. 	При переоценке линий электропередачи с напряжением, отличным от принятого в сборнике, линии напряжением 154 кв принимаются по стоимости линий 110 кв с коэффициентом 1,15, линии напряжением 60 - 80 кв - по стоимости линий 110 кв с коэффициентом 0,85.

1. 	В показателях учтена полная стоимость сооружения линии электропередачи, за исключением стоимости переходов через большие реки, монтерских и линейных пунктов, стоимость которых определяется дополнительно.

1. 	Восстановительная стоимость переходов через большие реки определяется по имеющимся сметам, а при отсутствии смет - по балансовой стоимости, приведенным к уровню сметных цен на 1/1 1969 г.

1. 	Восстановительная стоимость зданий монтерских и линейных пунктов определяется по соответствующим отраслевым сборникам.

1. 	При оценке бестросовых линий электропередачи напряжением 110 и 220 кв на стальных и железобетонных опорах восстановительная стоимость уменьшается согласно табл. 2 раздела 1 прейскуранта на строительство ВЛ 110 - 500 кв:

на 0,31 тыс. руб. для линий 110 кв;

на 0,84 тыс. руб. для линий 220 кв на опорах с оттяжками;

на 0,43 тыс. руб. для линий 220 кв на свободностоящих опорах.

1. 	Восстановительная стоимость дана для II района по гололедности.

В I районе по гололедности восстановительная стоимость линий электропередачи 110 - 500 кв принимается с коэффициентом 0,96, восстановительная стоимость линий 35 кв - по стоимости II района без поправок;

в III районе по гололедности восстановительная стоимость принимается с коэффициентом 1,04;

в IV районе - с коэффициентом 1,11.

1. 	Поскольку в поясных коэффициентах и соответственно в восстановительной стоимости по поясам учтены поправки на изменение глубины промерзания и отклонение норм зимнего удорожания, корректировка восстановительной стоимости по климатическим районам не производится.

1. 	При прохождении линий электропередачи в усложненных условиях к восстановительной стоимости применяются поправочные коэффициенты, предусмотренные в общей части и технических частях прейскуранта на строительство линий электропередачи напряжением 110 - 500 кв, приведенные в следующей таблице:

№	Условия прохождения	Напряжение линии и материал опор
п/п	трассы линии	35—220 кв	330 кв	500 кв
		Сталь			Сталь		Сталь
		а	б	в	г	д	е	ж
1	При расчетной скорости ветра 31—35 м/сек.	1,06	1,06	1,08	1,06	-	-	-
2	То же 36—40 м/сек.	1,15	1,11	1,1	1,15	-	-	-
3	В горных условиях	1,81	-	-	-	-	-	-
4	При количестве анкерно угловых опор более 20%	1,57	1,72	1,4	1,65	-	1,57	-
5	На болотах при глубине болота до 3 м	-	-	-	1,17	1,17	1,18	1,18
6	То же более 3 м				1,35	1,35	1,5	1,5
7	То же до 4 м	1,47	1,39	1,75	-	-	-	-
8	То же более 4 м	1,96	-	1,85	-	-	-	-
9	В поймах рек с высотой обвалования от 0,8 до 1,8 м при защите обвалования дерном	1,44	1,31	1,64	-	-	-	-
10	То же железобетонными плитами	3,33	2,55	-	-	-	-	-
11	В прибрежных и загрязнен- ных районах при минималь- ной длине утечки от 1,5 до 2,0 см/кв.	1,02	1,09	1,05	-	-	-	-
12	То же от 2 до 2,5 см/кв	1,05	1,16	1,18	-	-	-	-
13	То же более 2,5 см/кв . .	1,07	1,21	-	-	-	-	-
14	В высокогорных районах при отметках над уровнем моря от 1 500 до 2000 м	1,016	-	-	-	-	-	-
15	То же от 2000 до 3000 м	1,033	-	-	-	-	-	-
16	То же более 3000 .к . .	1,135	-	-	-	-	-	-
Примечание. Коэффициенты по п. 8 - 13 уточнены на применение их к стоимости в усредненных грунтовых условиях.

1. 	Восстановительная стоимость линий электропередачи с проводами, отличными от указанных в таблицах, определяется по формуле

С = С1 + (Р х Ц - р1 х ц1) х 1,26,

где С и С1 - соответственно восстановительные стоимости оцениваемой линии и аналогичной по сборнику;

Р и Р1—соответственно вес 1 км проводов: подвешенного на оцениваемой линии и принятого по сборнику, принимаемые по приложению 1 к сборнику № 35 ЕРЕР (без тары);

Ц и Ц1 — сметная цена 1 т подвешенного на оцениваемой линии и принятого по сборнику провода.


Таблица 100
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 2 Линии электропередачи напряжением 35—500 кв

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 кв

Таблица 100

Восстановительная стоимость на 1 км, тыс. руб.

№	Характеристика линии	Марка	Территориальные пояса
п/п.		проводов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Одноцепные на деревянных опорах	М-35	3,98	4,1	4,25	4,54	4,85	5,85	6,5	6,8	7,2	8
2	То же	М-50	4,32	4,45	4,63	4,93	5,27	6,4	7,1	7,4	7,8	8,7
3	То же	М-70	5,41	5,58	5,79	6,2	6,6	8	8,8	9,3	9,8	10,9
4	То же	М-95	6,5	6,7	6,9	7,4	7,9	9,5	10,5	11,1	11,7	13,1
5	То же	А-50	3,14	3,24	3,35	3,58	3,82	4,61	5,12	5,36	5,68	6,3
6	То же	А-70	3,77	3,89	4,04	4,3	4,61	5,55	6,2	6,5	6,8	7,6
7	То же	А-95	4,29	4,42	4,6	4,89	5,24	6,3	7	7,3	7,8	8,7
8	То же	А-120	4,93	5,08	5,27	5,62	6	7,3	8	8,4	8,9	10
9	То же	АС-35	3,25	3,34	3,47	3,7	3,96	4,77	5,29	5,55	5,87	6,6
10	То же	АС-50	3,37	3,47	3,61	3,84	4,12	4,96	5,5	5,76	6,1	6,8
11	То же	АС-70	3,89	4,01	4,17	4,44	4,75	5,73	6,3	6,7	7,1	7,9
12	То же	АС-95	4,55	4,69	4,86	5,19	5,55	6,7	7,4	7,8	8,2	9,2
13	То же	АС-120	5,2	5,35	5,56	5,92	6,3	7,6	8,5	8,9	9,4	10,5
14	То же	АС-150	5,84	6	6,3	6,7	7,1	8,6	9,5	10,5	10,6	11,8
15	Одноцепные бестросовые на железо бетонных опорах с центрифугированными стойками	АС-70	4,75	4,8	4,99	5,75	6,6	7,3	7,5	8	8,5	9,8
16	То же	АС-95	4,88	4,93	5,12	5,9	6,8	7,5	7,7	8,3	8,7	10,1
17	То же	АС-120	5,11	5,16	5,37	6,2	7,1	7,8	8	8,6	9,2	10,5
18	То же	АС-150	5,62	5,68	5,9	6,8	7,8	8,6	8,8	9,5	10,1	11,6
19	То же тросовые	АС-70	5,01	5,06	5,26	6,1	7	7,2	7,9	8.5	9	10,3
20	То же	АС-95	5,12	5,17	5,38	6,2	7,1	7,8	8	8,7	9,2	10,6
21	То же	АС-120	5,26	5,31	5,52	6,4	7,3	8,1	8,3	8,9	9,4	10,8
22	То же	АС-150	5,86	5,92	6,2	7,1	8,2	9	9,2	9,9	10,5	12,1
23	Двухцепные бестросовые на железо бетонных опорах с центрифугированными стопками	АС-95	8,2	8,3	8,6	9,9	11,4	12,5	12,8	13,8	14,6	16,8
24	То же	АС-120	9,2	9,3	9,6	11,1	12,7	14	14,4	15,5	16,4	18,9
25	То же	АС-150	10,2	10,3.	10,7	12,3	14,1	15,6	16	17,2	18,2	21
26	Двухцепные тросовые на железобетонных опорах с центрифугированными	АС-95	8,6	8,7	9,1	10,5	12	13,2	13,6	14,6	15,5	17,8
27	То же	АС-120	9,6	9,7	10	11,6	13,3	14,6	15	16,1	17,1	19,7
28	То же	АС-150	10,7	10,8	11,2	12,9	14,8	16,3	16,7	18	19,1	21,9
29	Одноцепные бестросовые на железобетонных опорах с вибрированными стойками	АС-70	4,22	4,26	4,43	5,11	5,87	6,5	6,6	7,1	7,6	8,7
30	То же	АС-95	4,46	4,5	4,68	5,4	6,2	6,8	7	7,5	8	9,2
31	То же	АС-120	4,75	4,8	4,99	5,75	6,6	7,3	7,5	8	8,5	9,8
32	То же	АС-150	5,5	5,56	5,78	6,7	7,7	8,4	8,6	9,3	9,9	11,3
33	То же	А-70	4,24	4,28	4,45	5,13	5,89	6,5	6,7	7,2	7,6	8,7
34	То же	А-95	4,38	4,42	4,6	5,3	6,1	6,7	6,9	7,4	7,8	9
35	То же	А-120	4,61	4,66	4,84	5,58	6,4	7,1	7,2	7,8	8,3	9,5
36	То же	А-150	4,58	5,03	5,23	6	6,9	7,6	7,8	8,4	8,9	10,3
37	То же тросовые	АС-70	4,59	4,64	4,82	5,55	6,4	7	7,2	7,8	8,2	9,5
38	То же	АС-95	5,01	5,06	5,26	6,1	7	7,7	7,9	8,5	9	10,3
39	То же	АС-120	5,65	5,71	5,93	6,8	7,9	8,6	8,9	9,6	10,1	11,6
40	То же	АС-150	6,4	6,5	6,7	7,8	8,9	9,8	10,1	10,9	11,5	13,2
41	То же	А-70	4,59	4,64	4,82	5,6	6,4	7	7,2.	7,8	8,2	9,5
42	То же	А-95	4,75	4,8	4,99	5,75	6,6	7,3	7,5	8	8,5	9,8
43	То же	А-120	5,13	5,18	5,89	6,2	7,1	7,9	8,1	8,7	9,2	10,6
44	То же	А-150	5,78	5,84	6,1	7	8	8,8’	9,1	9,8	10,4	11,9
45	Одноцепные на стальных опорах	М-35	9	9,1	9,5	10,9	12,5	13,8	14,1	15,2	16,1	18,5
46	То же	М-50	9,4	9,5	9,9	11,4	13,1	14,4	14,8	15,9	16,8	19,4
47	То же	М-70	9,9	10	10,4	12	13,8	15,1	15,5	16,7	17,7	20,4
48	То же	М-95	10,4	10,5	10,9	12,5	14,4	15,9	16,3	17,5	18,6	21,3
49	То же	А-50	8	8,1	8,4	9,7	11,2	12,3	12,6	13,6	14,4	16,6
50	То же	А-70	8	8,1	8,4 ;	9,7	11,2	12,3	12,6	13,6	14,4	16,5
		А-95	7,9	7,9	8,3	9,5	10,9	12	12,3	13,3	14,1	16,2
51	То же	А-120	8,6	8,7	9	10,4	12	13,2	13,5	14,6	15,4	17,7
52	То же	АС-35	8,2	8,2	8,6	9,9	11,3	12,5	12,8	13,8	14,6	16,8
53	То же	АС-50	8,3	8,4	8,7	10,1	11,6	12,7	13,1	14,1	14,9	17,1
54	То же	АС-70	8,5	8,6	8,9	10,2	11,8	12,9	13,3	14,3	15,2	17,4
55	То же	АС-95	8,6	8,7	9	10,4	12	13,2	13,5	14,6	15,4	17,7
56	То же	АС-120	8,9	9	9,3	10,8	12,4	13,6	14	15,1	15,9	18,3
57	То же	АС-150	9,1	9,1	9,5	11	12,6	13,8	14,2	15,3	16,2	18,6
58	Двухцепные на стальных опорах	М-35	13,6	13,7	14,3	16,4	18,9	20,8	21,3	22,9	24,3	28
59	То же	М-50	14,3	14,5	15,1	17,3	19,9	21,9	22,5	24,2	25,7	29,5
60	То же	М-70	16,1	16,2	16,9	19,4	22,3	24,6	25,2	27,1	28,7	33,1
61	То же	М-95	16,9	17,1	17,8	20,5	23,5	25,9	26,6	28,6	30,3	34,9
62	То же	А-50	11,7	11,8	12,2	14,1	16,2	17,8	18,3	19,7	20,9	24
63	То же	А-70	12,3	12,5	13	14,9	17,2,	18,9	19,4	20,8	22,1	25,4
64	То же	А-95	12,6	12,7	13,2	15,3	17,5	19,3	19,8	21,3	22,6	26
65	То же	А-120	13,1	13,2	13,7	15,8	18,2	20	20,5	22,1	23,4	26,9
66	То же	АС-35	11,9	12	12,5	14,4	16,5	18,2	18,7	20,1	21,3	24,5
67	То же	АС-50	12,2	12,3	12,8	14,7	16,9	18,6	19,1	20,6	21,8	25,1
68	То же	АС-70	12,6	12,7	13,2	15,3	17,5	19,3	19,8	21,3	22,6	26
69	То же	АС-95	12,8	12,9	13,4	15,4	17,8	19,5	20	21,6	22,9	26,3
70	То же	АС-120	13,4	13,5	14	16,1	18,6	20,4	21	22,6	23,9	27,5
71	То же	АС-150	14,1	14,2	14,8	17,1	19,6	21,6	22,1	23,8	25,2	29


Таблица 101
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 2 Линии электропередачи напряжением 35—500 кв

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110 кв

Таблица 101

Восстановительная стоимость на 1 км, тыс. руб.

№.		Марка	Территориальные пояса
п/п.	Характеристика линии	проводов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тросовые и бестросовые на деревянных опорах	М-70	6.2	6,4	6,6	7,1	7,6	9,1	10,1	10,6	11,2	12,5
2	То же	М-95	7,3	7,5	7,8	8,3	8,9	10,7	11,8	12,4	13,1	14,7
3	То же	М-120	8,6	8,8	9,2	9,8	10,5	12,6	14	14,7	15,5	17,3
4	То же	М-150	9,9	10,2	10,6	11,3	12,1	14,6	16,1	16,9	17,9	20
5	Бестросовые на деревянных опорах	АС-70	4,32	4,45	4,62	4,92	5,27	6,4	7	7,4	7,8	8,7
6	То же	АС-95	4,39	4,52	4,7	5	5,36	6,5	7,2	7,5	8	8,9
7	То же	АС-120	4,64	4,78	4,96	5,29	5,66	6,8	7,6	7,9	8,4	9,4
8	То же	АС-150	5,08	5,23	5,44	5,79	6,2	7,5	8,3	8,7	9,2	10,3
9	Бестросовые на деревянных опорах	АС-185	5,44	5,6	5,82	6,2	6,6	8	8,9	9,3	9,9	11
10	То же	АСО-240	7,3	7,5	7,8	8,3	8,9	10,7	12	12,5	13,2	14,8
11	То же	АСО-300	8,5	8,7	9,1	9,7	10,3	12,5	13,8	14,5	15,3	17,1
12	То же тросовые	АС-70	6,8	7	7,2	7,7	8,3	10	11	11,6	12,3	13,7
13	То же	АС-95	6,8	7	7,2	7,7	8,2	9,9	11	11,5	12,2	13,6
14	То же	АС-120	7,1	7,3	7,6	8,1	8,7	10,5	11,6	12,2	12,9	14,4
15	То же	АС-150	7,9	8,1	8,5	9	9,6	11,6	12,9	13,5	14,3	16
16	То же	АС-185	8,4	8,7	9	9,6	10,3	12,4	13,7	14,4	15,2	17
17	То же	АСО-240	10,7	11,1	11,5	12,2	13,1	15,8	17,5	18,4	19,4	21,7
18	То же	АСО-300	12,1	12,5	13	13,8	14,8	17,8	19,8	20,7	22	24,5
19	Бестросовые на деревянных опорах из непропитанной лиственницы зимней рубки, одностоечные	АС-70	3,39	3,49	3,63	3,86	4,14	4,58	5,53	5,8	6,1	6,9
20	То же	АС-95	3,7	3,81	3,96	4,22	4,51	5,44	6	6,3	6,7	7,5
21	То же	АС-120	3,97	4,09	4,25	4,53	4,84	5,84	6,5	6,8	7,2	8
22	То же	АС-150	4,57	4,71	4,89	5,21	5,58	6,7	7,5	7,8	8,3	9,2
23	Одноцепные на железобетонных промежуточных и стальных анкерноугловых опорах	АС-70	7,4	7,4	7,7	8,9	10,2	11,3	11,5	12,4	13,2	15,1
24	То же	АС-95	7,3	7,4	7,7	8,9	10,2	11,2	11,5	12,4	13,1	15,1
25	То же	АС-120	7,2	7,3	7,6	8,7	10	11	11,3	12,2	12,9	14,8
26	То же	АС-150	7,5	7,6	7,9	9,1	10,4	11,4	11,7	12,6	13,4	15,4
27	То же	АС-185	7,9	7,9	8,3	9,5	10,9	12	12,3	13,3	14,1	16,2
28	То же	АСО-240	9	9,1	9,5	10,9	12,6	13,8	14,2	15,3	16,2	18,6
29	То же	АСО-300	9,5	9,6	10	11,5	13,2	14,6	15	16,1	17	19,6
30	Одноцепные на железобетонных промежуточных и анкерно-угловых опорах	АС-70	6,5	6,5	6,8	7,8	9	9,9	10,2	11	11,6	13,4
31	То же	АС-95	6,4	6,4	6,7	7,7	8,8	9,7	10	10,8	11,4	13.1
32	То же	АС-120	6,3	6,4	6,7	7,7	8,8	9,7	9,9	10,7	11,3	13
33	То же	АС-150	6,5	6,6	6,8	7,9	9	10	10,2	11	11,6	13,4
34	То же	АС-185	7,4	7,5	7,8	9	10,3	11,3	11,6	12,5	13,3	15,2
35	То же	АСО-240	8,3	8,3	8.7	10	11,5	12,6	13	14	14,8	17
36	То же	АСО-300	8,8	8,9	9,3	10,7	12,3	13,5	13,9	14,9	15,8	18,2
37	Двухцепные на железобетонных промежуточных и стальных анкерно-угловых опорах	АС-70	11	11,1	11,6	13,3	15,3	16,8	17,3	18,6	19,7	22,7
38	То же	АС-95	11,2	11,3	11,7	13,5	15,5	17,1	17,5	18,8	20	23
39	То же	АС-120	11,2	11,4	11,8	13,6	15,6	17,2	17,7	19	20,1	94 9
40	То же	АС-150	12	12,2	12,6	14,6	16,7	18,4	18,9	20,4	21,6	24,8
41	То же	АС-185	12,8	12,9	13,4	15,5	17,8	19,6	20,1	21,6	22,9	26,3
42	То же	АСО-240	15,1	15,3	15,9	18,3	21	23,1	23,7	25,6	27,1	31,2
43	То же	АСО-300	16,9	17	17,7	20,4	23,5	25,8	26,5	28,5	30,2	34,8
44	Одноцепные на стальных опорах	М-70	9,3	9,4	9,8	11,3	13	14,3	14,7	15,8	16,7	19,2
45	То же	М-95	10,6	10,7	11,1	12,8	14,7	16,2	16,6	17,9	18,9	21,8
46	То же	М-120	12,1	12,2	12,7	14,6	16,8	18,5	19	20,4	21,6	24,9
47	То же	М-150	13,6	.13,7	14,3	16,4	18,9	20,8	21,3	22,9	24,3	28
48	То же	АС-120	9,5	9,6	10	11,5	13,2	14,5	14,9	16	17	19,5
49	То же	АС-150	9,6	9,7	10,1	11,6	13,4	14,7	15,1	16,2	17,2	19,8
50	То же	АС-185	9,8	9,9	10,3	11,9	13,7	15	15,4	16,6	17,6	20,3
51	То же	АСО-240	11,2	11,3	11,8	13,6	15,6	17,2	17,6	18,9	20,1	23,1
52	То же	АСО-300	11,7	11,8	12,3	14,2	16,3	17,9	18,4	19,8	21	24,1
53	То же	АС-240	11,4	11,5	11,9	13,8	15,8	17,4	17,8	19,2	20,3	23,4
54	То же	АС-300	12,1	12,2	12,7	14,7	16,9	18,5	19	20,5	21,7	25
55	То же	АСУ-300	12,9	13	13,5	15,6	17,9	19,7	20,2	21,7	23	26,5
56	То же	АСУ-400	15,9	16,1	16,7	19,3	22,1	24,4	25	26,9	28,5	32,8
57	То же двухцепные	М-70	17,1	17,3	18	20,7	23,8	26,2	26,9	28,9	30,6	35,3
58	То же	М-95	18,9	19,1	19,9	22,9	26,3	28,9	29,7	31,9	33,8	38,9
59	То же	М-120	21,1	21,4	22,2	25,6	29,4	32,3	33,2	35,7	37,8	43,6
60	То же	М-150	23,4	23,6	24,5	28,3	32,5	35,8	36,7	40	41,8	48,1
61	То же	АС-120	14,4	14,6	15,1	17,5	20	22,1	22,6	24,4	25,8	29,7
62	То же	АС-150	15,2	15,3	15,9	18,3	21,1	23,2	23,8	25,6	27,1	31,2
63	То же	АС-185	15,7	15,9	16,5	19	21,8	24	24,5	26,5	28,1	32,3
64	То же	АСО-240	18,2	18,4	19,2	22,1	25,4	27,9	28,6	30,8	32,7	37,6
65	То же	АСО-300	19,3	19,5	20,2	23,3	26,8	29,5	30,2	32,6	34,5	39,7
66	То же	АС-240	18,9	19,1	19,9	22,9	26,3	28,9	29,7	31,9	33,8	38,9
67	То же	АС-300	21,9	22,1	23	26,5	30,4	33,5	34,4	37	39,2	45,1
68	То же	АСУ-300	22,8	23	23,9	27,6	31,7	34,8	35,8	38,5	40,8	46,9
69	То же	АСУ-400	28	28,3	29,4	33,9	38,9	42,8	43,9	47,3	50,1	57,6


Таблица 102
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 2 Линии электропередачи напряжением 35—500 кв

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 220 кв

Таблица 102

Восстановительная стоимость на 1 км, тыс. руб.

№	Характеристика линии	Марка	Территориальные пояса
п/п.		проводов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На деревянных бестросовых опорах	АСО-300	9,4	9,7	10,1	10,8	11,5	13,9	15,4	16,1	17,1	19,1
2	То же	АСО-400	10,7	11	11,4	12,2	13	15,7	17,4	18,3	19,4	21,6
3	То же	АСО-500	11,8	12,2	12,7	13,5	14,4	17,4	19,3	20,2	21,4	23,9
4	Одноцепные на железобетонных опорах с оттяжками	АСО-300	15,4	15,5	16,2	18,6	21,4	23,6	24,2	26	27,6	31,7
5	То же	АСО-400	16,3	16,5	17,1	19,8	22,7	25	25,6	27,6	29,2	33,6
6	То же	АСО-500	17,2	17,3	18	20,8	23,9	26,3	26,9	29	30,7.	35,4
7	Одноцепные на железобетонных одностоечных опорах	АСО-300	11,3	11,4	11,9	13,7	15,8	17,3	17,8	19,2	20,3	23,3
8	То же	АСО-400	12,6	12,7	13,2	17,2	17,5	19,2	19,7	21,2	22,5	25,9
9	То же	АСО-500	13,7	13,8	14,4	16,6	19	21	21,5	23,2	24,5	28,2
10	Одноцепные на стальных свободно стоящих опорах	АСО-300	14,7	14,9	15,5	17,8	20,5	22,5	23,1	24,9	26,4	30,3
11	То же	АСО-400	16	16,1	16,8	19,3	22,2	24,5	25,1	27	28,6	32,9
12	То же	АСО-500	16,9	17,1	17,8	20,5	23,5	25,9	26,6	28,6	30,3	34,9
13	То же	МП-200	24	24,2	25,2	29	33,3	36,7	37,6	40,5	42,9	49,4
14	То же	МП-240	25,2	25,4	26,4	30,4	35	38,5	39,5	42,5	45	51,8
15	То же	АСО-580	22,8	23	23,9	27,6	31,7	34,8	35,8	38,5	40,8	46,9-
16	То же	АС-300	15	15,1	15,7	18,1	20,8	22,9	23,5	25,3	26,8	30,8
17	То же	АС-400	16,2	16,4	17	19,6	22,5	24,8	25,4	27,4	29	33,4
18	То же	АСУ-300	15,2	15,4	16	18,4	21,2	23,3	23,9	25,8	27,3	31,4
19	То же	АСУ-400	16,6	16,7	17,4	20,1	23	25,4	26	28	29,7	34,1
20	То же	АСО-300	23,8	24	25	28,8	33	36,4	37,3	40,2	42,5	49
21	Двухцепные на стальных опорах	АСО-400	26,3	26,6	27,7	31,9	36,6	40,3	41,3	44,5	47,1	54,2
22	То же	АСО-500	28,5	28,8	29,9	34,5	39,6	43,6	44,8	48,2	51	58,7
23	То же	МП-200	43	43,4	45,2	52	59,8	66	68	73	77	89
24	То же	МП-240	45,4	45,9	47,7	54,9	63	70	71	77	81	-
25	То же	АСО-580	43,2	43,6	45,3	52,2	60	66	68	73	77	89
26	То же	АС-300	24,2	24,5	25,4	29,3	33,7	37,1	38	40,9	43,4	47,5
27	То же	АС-400	26,8	27	28,1	32,4	37,2	41	42	45,2	47,9	55,2
28	То же	АСУ-300	24,8	25	26	30	34,5	37,9	38,9	41,9	44,4	51,1
29	То же	АСУ-400	27,5	27,8	28,9	33,3	38,2	42,1	43,2	46,5	49,2	56,7


Таблица 103
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 2 Линии электропередачи напряжением 35—500 кв

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 330 кв

Таблица 103

Восстановительная стоимость на 1 км, тыс. руб.

№	Характеристика линии	Марка	Территориальные пояса
п/п.		проводов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Одноцепные на железобетонных П-образных опорах	2АСО-300	17,4	17,6	18,3	21,1	24,2	26,7	27,4	29,5	31,2	35,9
2	То же	2АСО-400	20,5	20,7	21,5	24,8	28,5	31,3	32,1	34,6	36,6	42,2
3	То же с внутренними связями ....	2АСО-300	17,4	17,6	18,3	21	24,2	26,6	27,3	29,4	31,1	35,8
4	» »	2АСО-400	20,2	20,4	21,2	24,4	28	30,8	31,6	34	36,1	41,5
5	» »	2АСО-500	22,4	22,6	23,5	27,1	31,1	34,2	35,1	37,8	40,1	46,1
6	Одноцепные на железобетонных опорах с оттяжками	2АСО-240	19,6	19,8	20,6	23,7	27,2	30	30,8	33,1	35,1	40,4
7	То же	2АСО-300	20,6	20,8	21,7	25	28,7	31,6	32,4	34,9	36,9	42,5
8	» »	2АСО-400	23	23,2	24,2	27,8	32	35,2	36,1	38,9	41,2	47,4
9	» »	2АСО-500	25,3	25,6	26,6	30,7	35,2	38,8	39,8	42,8	45,3	52,2
10	Одноцепные на стальных опорах с оттяжками	2АСО-240	20,2	20,4	21,3	24,5	28,1	31	31,8	34,2	36,2	41,7
11	То же	2АСО-300	21,4	21,6	22,5	25,9	29,8	32,8	33,6	36,2	38,3	44,1
12	» »	2АСО-400	24,3	24,5	25,5	29,4	33,8	37,2	38,1	41	43,5	50
13	» »	2АСО-500	26,5	26,8	27,9	32,1	36,9	40,6	41,6	44,8	47,5	54,6
14	Одноцепные на стальных свободно стоящих опорах	2АСО-240	20,2	20,4	21,2	24,5	28,1	30,9	31,8	34,2	36,2	41,7
15	То же	2АСО-300	21,8	22	22,9	26,4	30,3	33,3	34,2	36,8	39	44,9
16	Двухцепные на стальных опорах	2АСО-240	35,8	36,2	37,6	43,3	49,8	54,8	56,2	61	64	74
17	» »	2АСО-300	37,7	38,1	39,6	45,7	52,4	57,7	59,2	64	68	78


Таблица 104
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 2 Линии электропередачи напряжением 35—500 кв

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 500 кв

Таблица 104

Восстановительная стоимость на 1 км, тыс. руб.

№	Характеристика линии	Марка	Территориальные пояса
п/п.		проводов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Одноцепные с железобетонны- ми фундаментами на стальных опорах с оттяжками, скорость ветра 30 м/сек	ЗАСО-500	34,8	35,2	36,5	42,1	48,4	53,2	54,6	58,8	62	72
2	То же, скорость ветра 35 м/сек	ЗАСО-500	38,8	39,1	40,7	46,9	53,9	59,3	61	65	69	80
3	Одноцепные со свайными фундаментами на стальных свободностоящих опорах, скорость ветра 30 м/сек	ЗАСО-500	38,1	38,5	40	46,1	53	58,3	59,9	64	68	79
4	То же, скорость ветра 35 м/сек	ЗАСО-500	45,2	45,7	47,5	54,7	63	69	71	76	81	93
5	Одноцепные с железобетонны- ми фундаментами на стальных свободно стоящих опорах, скорость ветра 30 м/сек	ЗАСО-500	39,7	40	41,6	48	55,1	61	62	67	71	82
6	То же, скорость ветра 35 м/сек	ЗАСО-500	44,2	44,6	46,4	53,4	61	68	69	75	79	91
7	Одноцепные на железобетонных опорах с оттяжками	ЗАСО-500	33,4	33,7	35,1	40,4	46,4	51,1	52,4	56,5	59,8	69


Таблица 105
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 2 Линии электропередачи напряжением 35—500 кв

Линии связи

Таблица 105

Восстановительная стоимость на 1 км, тыс. руб.

№	Характеристика линии	Марка	Территориальные пояса
п/п.		проводов	1	2	3	4	5	6-	7	8	9	10
1	С одной стальной цепью	-	0,78	0,8	0,83	0,89	0,95	1,15	1,27	1,33	1,41	1,58
2	С двумя стальными цепями ......	-	1,12	1,15	1,2	1,28	1,37	1,65	1,83	1,92	2,03	2,26
3	С одной стальной и одной медной цепями	-	1,45	1,49	1,55	1,65	1,77	2,13	2,36	2,48	2,62	2,93


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 3. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	При составлении настоящего раздела сборника номенклатура воздушных линий электропередачи определена на основании следующих типовых проектов института Сельэнергопроект:

1. 	407-49 (Т-669) — «Унифицированные деревянные опоры на железобетонных и деревянных приставках для одноцепных ВЛ 0,4; 6—10 и 35 /ее», том I.

4-07-910 (Т-575-64-у)—«Унифицированные железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи 0,4 кв с упрощенной технологией изготовления».

1. 	Укрупненные показатели восстановительной стоимости приведены для следующих видов воздушных линий электропередачи 0,4 кв:

ВЛ на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками;

ВЛ на железобетонных опорах.

1. 	Восстановительная стоимость ВЛ 0,4 кв дана на 1 км четырехпроводной линии разных марок и сечений. Кроме того, приведена таблица восстановительной стоимости подвески одного провода разных марок и сечений на ранее установленных опорах на 1 км ВЛ.

Для определения восстановительной стоимости 1 км, ВЛ 0,4 кв с числом проводов большим или меньшим четырех следует к стоимости четырехпроводной линии добавлять или исключать из нее стоимость подвески дополнительных проводов.

1. 	В восстановительную стоимость 1 км ВЛ 0,4 кв включена средняя стоимость сооружения следующих элементов:

а) установка промежуточных и сложных опор и подставных столбов с учетом удельного веса различных типов опор, приходящихся на 1 км. ВЛ;-

б) подвеска проводов разных марок и сечений на установленных опорах с учетом переходов через препятствия;

в) устройство перекидок от столбов ВЛ к вводам в здания, приходящихся в среднем на 1 км ВЛ, с учетом удельного веса наиболее часто встречающихся марок и сечений проводов;

г) специальные работы по устройству заземления, установке грибообразных предохранителей, светильников наружного освещения и распределительных ящиков в объемах, приходящихся в среднем на 1 км ВЛ.

1. 	Восстановительная стоимость ВЛ 0,4 кв приведена в таблицах для 1 - II районов по гололедности.

Воздушные линии электропередачи 0,4 кв, расположенные в III районе по гололедности (толщина стенки гололеда 10 мм), оцениваются с коэффициентом 1,04, а в IV районе (толщина стенки гололеда 15 мм) - с коэффициентом 1,23.

1. 	В таблицах 106 - 111 в скобках указаны марки и сечения проводов, учтенные в «Сборнике № 5 укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей для переоценки основных фондов» Госстроя СССР 1959 г., но не предусмотренные в «Прейскуранте на строительство объектов электроснабжения сельского хозяйства» ВНИПИсельэлектро 1969 г.


Таблица 106
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 3. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 106

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территори- альные	4ПСО-4	3ПСО-5+ +1ПСО-4	3ПС-25+ +1ПСО-4	3ПС-35+ +1ПСО-5	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3АС-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
пояса	(4Ж-4)	(3Ж-5+ +1Ж-4)	(3ПС-26+ +1Ж-4	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2360 2430 2520 2680 2870 3460 3840 4030 4260 4760	2400 2470 2570 2740 2930 3530 3910 4100 4340 4850	2450 2520 2620 2790 2990 3600 3990 4190 4430 4940	2520 2600 2700 2870 3080 3700 4110 4310 4560 5090	2520 2600 2700 2880 3080 3710 4110 4310 4560 5090	2640 2720 2820 3010 3220 3880 4300 4510 4770 5330	2520 2600 2700 2880 3080 3710 4110 4310 4560 5090	2590 2670 2770 2950 3160 3800 4220 4430 4680 5230	2690 2770 2880 3070 3280 3960 4390 4600 4870 5440	2910 3000 3120 3320 3550 4280 4750 4980 5270 5880	3160 3260 3380 3610 3860 4650 5150 5410 5720 6390


Таблица 107
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 3. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 107

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территори- альные	4ПСО-4	3ПСО-5+ +1ПСО-4	3ПС-25+ +1ПСО-4	3ПС-35+ +1ПСО-5	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3А-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
пояса	(4Ж-4)	(3Ж-5+ +1Ж-4)	(3ПС-25+ +1Ж-4	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1 2 3 4 5 6 7 8 9	2130 2190 2280 2430 2600 3130 3470 3640 3860	2180 2240 2330 2480 2650 3200 3550 3720 3940	2220 2290 2380 2530 2710 3270 3620 3800 4020	2290 2360 2450 2610 2800 3370 3740 3920 4150	2300 2360 2460 2620 2800 3370 3740 3920 4150	2410 2490 2580 2750 2940 3550 3930 4130 4370	2300 2360 2460 2620 2800 3370 3740 3920 4150	2300 2430 2530 2690 2880 3470 3850 4040 4270	2470 2540 2640 2810 3010 3620 4020 4220 4460	2680 2770 2880 3060 3280 3950 4380 4600 4870	2940 3030 3140 3350 3580 4320 4790 5020 5320
10	4300	4390	4490	4630	4640	4870	4640	4770	4980	5430	5930


Таблица 108
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 3. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 108

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территори- альные	4ПСО-4	3ПСО-5+ +1ПСО-4	3ПС-25+ +1ПСО-4	3ПС-35+ +1ПСО-5	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3А-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
пояса	(4Ж-4)	(3Ж-5+ +1Ж-4)	(3ПС-25+ +1Ж-4	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2040	2 090	2130	2200	2 210	2320	2210	2270	2380	2600	2850
2	2100	2150	2200	2270	2270	2390	2270	2340	2450	2680	2930
3	2180	2230	2280	2360	2360	2.490	2360	2 430	2540	2780	3050
4	2330	2380	2430	2510	2510	2650	2510	2590	2710	2960	3250
5	2490	2540	2600	2690	2690	2830	2690	2770	2900	3170	3470
6	3000	3070	3140	3240	3240	3420	3240	3340	3490	3820	4190
7	3330	3400	3480	3590	3590	3790	3590	3700	3870	4240	4640
8	3490	3570	3650	3770	3770	3970	3770	3880	4060	4440	4870
9	3690	3770	3860	3990	3990	4210	3990	4110	4300	4700	5150
10	4120	4210	4310	4450	4450	4690	4450	4590	4800	5250	5750


Таблица 109
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 3. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 109

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территори- альные	4ПСО-4	3ПСО-5+ +1ПСО-4	3ПС-25+ +1ПСО-4	3ПС-35+ +1ПСО-5	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3А-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
пояса	(4Ж-4)	(3Ж-5+ +1Ж-4)	(3ПС-25+ +1Ж-4	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1800	1840	1890	1960	1960	2080	1960	2030	2130	2350	2600
2	1850	1900	1950	2020	2020	2140	2020	2090	2200	2420	2680
3	1920	1970	2020	2100	2100	2220	2100	2170	2280	2520	2790
4	2050	2100	2150	2230	2240	2370	2240	2310	2430	2680	2970
5	2190	2250	2310	2390	2390	2540	2390	2470	2600	2870	3180
6 7 8 9 10	2640 2930 3070 3250 3630	2710 3000 3150 3330 3720	2780 3080 3230 3420 3820	2880 3200 3350 3550 3960	2880 3200 3360 3550 3960	3060 3390 3560 3760 4200	2880 3200 3360 3550 3960	2980 3310 3470 3670 4100	3130 3470 3640 3860 4310	3460 3840 4020 4260 4750	3830 4240 4450 4710 5260


Таблица 110
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 3. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

Таблица 110

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ, руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территори- альные	4ПСО-4	3ПСО-5+ +1ПСО-4	3ПС-25+ +1ПСО-4	3ПС-35+ +1ПСО-5	4АС-16	3АС-25+ +1АС-16	4А-16	3А-25+ +1А-16	3А-35+ +1А-16	3А-50+ +1А-25	3А-70+ +1А-35
пояса	(4Ж-4)	(3Ж-5+ +1Ж-4)	(3ПС-25+ +1Ж-4	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2830 2850 2970 3420 3930 4320 4440 4780 5060 5820	2870 2900 3010 3470 3990 4390 4510 4850 5140 5910	2920 2950 3070 3530 4060 4470 4590 4940 5230 6020	2990 3020 3140 3620 4160 4580 4700 5060 5360 6160	2990 3020 3140 3620 4160 4580 4700 5060 5360 6170	3110 3140 3270 3770 4330 4760 4890 5260 5570 6410	2990 3020 3140 3620 4160 4580 4700 5060 5360 6170	3060 3090 3210 3700 4250 4680 4800 5170 5480 6300	3160 3200 3320 3830 4400 4840 4970 5350 5660 6520	3390 3420 3560 4100 4710 5190 5320 5730 6070 6980	3640 3680 3820 4410 5060 5570 5720 6150 6520 7500


Таблица 111
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 3. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

ПОДВЕСКА ПРОВОДА НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ

Таблица 111

Восстановительная стоимость 1 км однопроводной ВЛ, руб.

Территори-	Марка и сечение проводов, кв. мм
альные	ПСО-4	ПСО-5	ПС-25	ПС-35	АС-16	АС-25	А-16	А-25	А-35	А-50	А-70
пояса	(Ж-4)	(Ж-5)
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	57,7 59,4 61,7 65,8 70,4 84,8 94 98,7 104 117	72,6 74,8 77,7 82,8 88,6 107 118 124 131 147	88,8 91,5 95 101 108 131 145 152 161 179	107 110 114 122 131 157 174 183 194 216	99,1 102 106 113 121 146 162 169 179 200	138 142 148 157 168 203 225 236 250 279	99,1 102 106 113 121 146 162 169 179 200	121 125 129 138 148 178 197 207 219 244	155 160 166 177 189 228 253 265 281 313	222 229 238 253 271 326 362 380 402 448	294 303 315 335 359 432 479 503 532 594


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 4. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 6—10 кв

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	При составлении настоящего раздела сборника номенклатура воздушных линий электропередачи определена на основании следующих типовых проектов института Сельэнергопроект:

1. 	407-49 (Т-669) — «Унифицированные деревянные опоры на железобетонных и деревянных приставках для одноцепных ВЛ 0,4; 6—10 и 35 /ее», том II.

4-07-912 (Т-576-64-у)—«Унифицированные железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи 6—10 кв».

1. 	Укрупненные показатели восстановительной стоимости приведены для следующих видов воздушных линий электропередачи 6—10 кв:

ВЛ на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из пропитандого леса с деревянными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками;

ВЛ на железобетонных опорах.

1. 	Восстановительная стоимость ВЛ 6—10 кв дана на 1 км, трехпроводной линии.

1. 	В восстановительную стоимость 1 км ВЛ 6—10 кв включена стоимость сооружения следующих элементов:

а) установка промежуточных и сложных опор с учетом удельного веса различных типов опор, приходящихся на 1 км. ВЛ;

б) подвеска проводов разных марок и сечений на установленных опорах с учетом переходов через препятствия;

в) специальные работы по устройству заземлений, монтажу разъединителей, разрядников, масляных выключателей и защитных промежутков в объемах, приходящихся в среднем на 1 км ВЛ.

1. 	Восстановительная стоимость ВЛ 6—10 кв приведена в таблицах для I—II районов по гололедности.

Воздушные линии электропередачи 6—10 кв, расположенные в III районе по гололедности (толщина стенки гололеда 10 мм}, оцениваются с коэффициентом 1,11, а в IV районе (толщина стенки гололеда 15 мм)—с коэффициентом 1,23.

1. 	В таблицах 112—116 в скобках указаны марки и сечения проводов, учтенные в «Сборнике № 5 укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей для переоценки основных фондов» Госстроя СССР 1959 г., но не предусмотренные в «Прейскуранте на строительство объектов электроснабжения сельского хозяйства» ВНИПИсельэлектро 1969 г.

Примечания к разделу 4 в части переоценки подстанций:

1. 	В целях упрощения проведения переоценки сельских трансформаторных подстанций: мачтовых напряжением 6—10/0,4 и 20—35/0,4 кв, комплектных напряжением 6—10/0,4 и 20/0,4 кв, закрытых КТП (из армоцемента) напряжением 10/0,4 кв — полная восстановительная стоимость их определена с учетом комплексной оценочной стоимости, включающей, помимо стоимости оборудования и его монтажа, также стоимость строительных работ (П-образную или АП-образную опору с лестницей, площадкой обслуживания, фундамент под К1П и другими строительными элементами).

Переоценка указанных подстанций должна производиться по ценнику № 31 для переоценки специализированного оборудования электрических подстанций с высшим напряжением 6—500 /кв, отдел «Б», таблицы 30—37, 40, 42.

1. 	Переоценка закрытых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (в кирпичных зданиях) должна производиться:

а) в части оборудования—по таблицам 38, 39, 41 «Ценника № 31 для переоценки специализированного оборудования электрических подстанций»;

б) в части зданий—по таблице 224 раздела 2 части IV настоящего


Таблица 112
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 4. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 6—10 кв

НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 112

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

Территори-	Марка и сечение проводов, кв. мм
альные	ПСО-5	ПС-25	АС-16	АС-25	АС-35	АС-50	А-25	А-35	А-50	А-70	А-95	(ПС-35)	(ПС-50)	(А-16)
пояса	(Ж-5)
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	1480	1620	1700	1760	1930	2030	1760	1860	2020	2250	2550	1750	2000	1750
2	1530	1670	1750	1810	1980	2090	1810	1910	2080	2320	2630	1810	2060	1800
3	1590	1730	1820	1880	2060	2170	1880	1990	2160	2410	2730	1880	2140	1870
4	1690	1850	1940	2000	2190	2310	2010	2120	2310	2570	2910	2000	2280	1990
5	1810	1980	2080	2140	2350	2480	2150	2270	2470	2750	3110	2140	2440	2130
6	2180	2380	2500	2580	2830	2980	2590	2730	2970	3310	3750	2580	2940	2570
7	2420	2640	2770	2860	3140	3310	2870	3030	3300	3670	4160	2860	3260	2850
8	2530	2770	2910	3000	3290	3470	3010	3180	3460	3850	4360	3000	3420	2990
9	2680	2930	3080	3180	3480	3670	3190	3360	3660	4080	4610	3180	3620	3160
10	2990	3270	3440	3550	3890	4100	3560	3750	4080	4550	5150	3540	4040	3530


Таблица 113
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 4. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 6—10 кв

НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 113

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

	Марка и сечение провода, мм2
Территори- альные	ПСО-5  (Ж-5)	ПС-25	АС-16	АС-25	АС-35	АС-50	А-25	А-35	А-50	А-70	А-95
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1350	1470	1550	1610	1780	1 890	1610	1710	1870	2100	2400
2	1390	1520	1600	1660	1830	1950	1660	1760	1920.	2160	2470
3	1440	1580	1660	1720	1900	2020	1720	1820	2000	2240	2560
4	1540	1680	1770	1840	2030	2150	1830	1940	2130	2390	2730
5	1650	1800	1900	1960	2170	2300	1960	2080	2280	2560	2920
6	1980	2160	2280	2370	2620	2780	2360	2510	2750	3080	3520
7	2200	2400	2530	2620	2900	3080	2620	2780	3050	3420	3900
8	2310	2520	2660	2750	3040	3230	2750	2920	3190	3580	4100
9	2440	2660	2810	2910	3220	3420	2910	3090	3380	3790	4340
10	2730	2970	3140	3250	3590	3810	3250	3440	3770	4230	4840


Таблица 114
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 4. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 6—10 кв

НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 114

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

	Марка и сечение провода, мм2
Территори- альные	ПСО-5  (Ж-5)	ПС-25	АС-16	АС-25	АС-35	АС-50	А-25	А-35	А-50	А-70	А-95	(ПС-35)	(ПС-50)	(А-16)
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	1210	1330	1410	1470	1640	1750	1460	1560	1720	1950	2250	1500	1710	1420
2	1250	1370	1 450	1510	1690	1800	1510	1610	1780	2010	2320	1540	1760	1460
3	1300	1420	1510	1570	1750	1 870	1570	1670	1850	2090	2410	1600	1830	1520
4	1380	1520	1610	1670	1870	1990	1670	1780	1970	2230	2570	1700	1950	1620
5	1480	1620	1720	1790	2000	2130	1790	1900	2100	2380	2750	1820	2090	1730
6	1780	1950	2070	2160	2410	2570	2150	2290	2530	2870	3310	2200	2510	2080
7	1970	2170	2300	2390	2670	2850	2390	2540	2810	3180	3670	2440	2790	2310
8	2070	2270	2410	2510	2800	2990	2500	2670	2950	3340	3850	2560	2920	2420
9	2190	2410	2550	2660	2960	3160	2650	2820	3120	3530	4080	2710	3100	2570
10	2450	2680	2850	2960	3310	3530	2960	3150	3480	3940	4550	3020	3450	2860


Таблица 115
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 4. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 6—10 кв

НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ

Таблица 115

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

	Марка и сечение провода, кв. мм
Территори- альные	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	АС-16	АС-25	АС-35	АС-50	А-25	А-35	А-50	А-70	А-95
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1080	1180	1260	1320	1490	1600	1310	1410	1570	1790	2100
2	1110	1220	1300	1360	1530	1650	1350	1450	1620	1850	2160
3	1150	1260	1350	1410	1590	1720	1400	1510	1680	1920	2250
4	1230	1450	1440	1510	1700	1830	1490	1610	1790	2050	2390
5	1320	1560	1540	1610	1820	1960	1600	1720	1920	2190	2560
6	1590	1870	1850	1940	2190	2360	1920	2070	2310	2640	3080
7	1760	1930	2060	2150	2430	2610	2130	2300	2560	2920	3420
8	1850	2020	2160	2260	2550	2740	2240	2410	2690	3070	3590
9	1950	2140	2280	2390	2700	2900	2370	2550	2840	3250	3800
10	2180	2390	2550	2670	3010	3240	2640	2840	3170	3620	4240


Таблица 116
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 4. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 6—10 кв

НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

Таблица 116

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

	Марка и сечение провода, мм2
Территори- альные	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	АС-16	АС-25	АС-35	АС-50	А-25	А-35	А-50	А-70	А-95
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1810	1840	2080	2060	2230	.2370	2430	2360	2370	2580	2970
2	1830	1860	2100	2080	2260	2390	2450	2390	2400	2610	3000
3	1900	1930	2190	2170	2350	2490	2550	2480	2490	2710	3120
4	2190	2230	2520	2500	2700	2860	2940	2860	2870	3120	3600
5	2510	2560	2890	2870	3100	3290	3380	3280	3300	3590	4130
6	2770	2810	3190	3160	3420	3620	3720	3610	3630	3950	4550
7	2840	2890	3270	3240	3510	3720	3820	3710	3720	4050	4670
8	3050	3110	3520	3490	3770	4000	4110	3990	4010	4360	5030
9	3230	3290	3730	3690	4000	4240	4350	4230	4240	4620	5320
10	3720	3790	4290	4250	4600	4880	5010	4860	4880	5310	6130


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 5. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 35 кв

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	При составлении настоящего раздела сборника номенклатура воздушных линии электропередачи определена на основании следующих типовых проектов института Сельэнергопроект:

3 407-49 (Т-669) — «Унифицированные деревянные опоры на железобетонных и деревянных приставках для одноцепных ВЛ 0,4; 6—10 и 35 кв», том III.

3 407-33  (Т-601) —«Унифицированные железобетонные вибрированные опоры для воздушных линий электропередачи 35 кв со штыревыми изоляторами», части I и III.

407-4-4 (Т-698) — «Конструкции тросовых деревянных опор для ВЛ 35 кв нормального и повышенного габарита».

1. 	Укрупненные показатели восстановительной стоимости приведены для следующих видов воздушных линий электропередачи 35 кв:

ВЛ со штыревыми изоляторами на одностоечных деревянных опорах с железобетонными приставками;

ВЛ со штыревыми изоляторами на одностоечных деревянных опорах с деревянными приставками;

ВЛ с подвесными изоляторами на одностоечных деревянных опорах с железобетонными приставками;

ВЛ с подвесными изоляторами на одностоечных деревянных опорах с деревянными приставками;

ВЛ на железобетонных опорах.

1. 	Восстановительная стоимость ВЛ 35 кв дана на 1 км трехпроводной линии.

1. 	В восстановительную стоимость 1 км ВЛ 35 кв включена стоимость следующих элементов:

а) установка промежуточных и сложных опор с учетом удельного веса различных типов опор, приходящихся на 1 км ВЛ.

Б) подвеска проводов разных марок и сечений на установленных опорах с учетом переходов через препятствия;

в} специальные работы по устройству заземлений, монтажу разъединителей, разрядников и гасителей вибрации в объемах, приходящихся в среднем

1. 	Восстановительная стоимость ВЛ 35 кв приведена в таблицах для 1 - 11 районов по гололедности. Воздушные линии электропередачи 35 кв, расположенные в III районе по гололедности (толщина стенки гололеда 10 мм) оцениваются с коэффициентом 1,08, а в IV районе (толщина стенки гололеда 15 мм) - с коэффициентом 1,23.

Примечания к разделу 5 в части переоценки подстанции:

1 В целях упрощения проведения переоценки сельских открытых трансформаторных подстанций напряжением 35/6—10 кв и открытых распределительных устройств 35 кв полная восстановительная стоимость указанных подстанции определена с учетом комплексной оценочной стоимости, включающей, помимо стоимости оборудования и его монтажа, также стоимость строительных работ (металлический или железобетонный портал, фундаменты под оборудование, ограды и т. п.).

Переоценка указанных трансформаторных подстанции и открытых распределительных устройств должна проводиться по ценнику № 31 для переоценки специализированного оборудования электрических подстанций с высшим напряжением 6—500 кв, отдел «Б», таблицы 43, 44, 45.

1. 	Переоценка зданий закрытых распределительных устройств напряжением 6—10 кв для сельских трансформаторных подстанций 35/6—10 кв с, закрытым распределительным устройством должна производиться по таблице о4 раздела 1 части II настоящего сборника.


Таблица 117
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 5. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 35 кв

НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ, СО ШТЫРЕВЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ

Таблица 117

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

Территориаль	Марка и сечение провода, мм2
ные пояса	АС-35	АС-50	АС-70	А-35	А-50	А-70	А-95	ПС-25
	а	6	в	г	Д	е	ж	3
1	2280	2540	2950	2330	2470	2640	3060	1830
2	2350	2620	3030	2400	2550	2720	3150	1 880
3	2440	2720	3150	2490	2650	2830	3270	1960
4	2600	2900	3360	2650	2820	3010	3490	2080
5	2780	3100	3590	2840	3020	3220	3730	2230
6	3350	3740	4330	3420	3640	3880	4490	2690
7	3720	4150	4800	3790	4030	4310	4980	2980
8	3900	4350	5040	3980	4230	4520	5230	3120
9	4130	4610	5330	4210	4480	4780	5530	3310
10	4610	5140	5950	4700	5000	5340	6180	3690


Таблица 118
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 5. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 35 кв

НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ, СО ШТЫРЕВЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ

Таблица 118

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

Территориаль-	Марка и сечение провода, кв. мм
ные пояса	АС-35	АС-50	АС-70	А-35	А-50	А-70	А-95	ПС-25
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	2120	2380	2780	2160	2310	2480	2890	1680
2	2190	2450	2860	2230	2380	2550	2980	1730
3	2270	2550	2970	2310	2470	2650	3090	1790
4	2420	2710	3170	2470	2640	2830	3300	1910
5	2590	2910	3390	2640	2820	3020	3530	2040
6	3120	3500	4080	3180	3400	3640	4250	2460
7	3460	3880	4530	3520	3770	4040	4710	2730
8	3630	4070	4750	3700	3950	4240	4950	2860
9	3840	4310	5030	3910	4190	4490	5240	3030
10	4290	4810	5610	4370	4670	5010	5840	3380


Таблица 119
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 5. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 35 кв

НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ, С ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ

Таблица 119

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

Территориаль-	Марка и сечение провода, кв. мм
ные пояса	АС-35	АС-50	АС-70	А-50	А-70	А-95	ПС-25
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2490	2620	3040	256Э	2750	3150	2160
2	2560	2700	3130	2630	2840	3240	2220
3	2660	2810	3250	2740	2950	3370	2310
4	2830	2990	3460	2910	3140	3590	2460
5	3030	3200	3700	3120	3360	3840	2630
6	3650	3860	4460	3760	4050	4630	3170
7	4050	4280	4950	4170	4490	5130	3520
8	4250	4490	5190	4370	4710	5380	3690
9	4500	4750	5500	4630	4980	5700	3910
10	5020	5300	6130	5160	5560	6360	4360


Таблица 120
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 5. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 35 кв

НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПРИСТАВКАМИ, С ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ

Таблица 120

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

Территориаль-	Марка и сечение провода, кв. мм
ные пояса	АС-35	АС-50	АС-70	А-50	А-70	А-95	ПС-25
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2340	2480	2890	2410	2610	3000	2010
2	2410	2550	2970	2480	2680	3090	2070
3	2500	2650	3090	2580	2790	3210	2150
4	2670	2820	3290	2740	2970	3410	2290
5	2850	3020	3520	2940	3180	3650	2450
6	3440	3640	4240	3540	3830	4400	2960
7	3810	4040	4700	3920	4250	4880	3280
8	4000	4230	4930	4120	4450	5120	3440
9	4230	4480	5220	4360	4720	5420	3640
10	4730	5000	5830	4860	5260	6050	4060


Таблица 121
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть II ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 5. Сельские воздушные линии электропередачи напряжением 35 кв

НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ, СО ШТЫРЕВЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ

Таблица 121

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ, руб.

Территориаль-	Марка и сечение провода, кв. мм
ные пояса	АС-25	АС-35	АС-50	АС-70	А-35	А-50	А-70	А-95	ПС-25
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	2230	2410	2540	2790	2490	2460	2670	2950	2070
2	2250	2430	2570	2820	2520	2480	2700	2980	2100
3	2340	2530	2670	2930	2620	2580	2810	3100	2180
4	2700	2910	3080	3380	3020	2970	3230	3570	2510
5	3100	3340	3540	3880	3460	3420	3720	4100	2880
6	3410	3680	3890	4270	3810	3760	4090	4520	3170
7	3500	3780	3990	4380	3910	3860	4200	4640	3260
8	3770	4060	4300	4720	4210	4150	4520	4990	3510
9	3990	4310	4550	4990	4460	4400	4790	5280	3710
10	4590	4950	5240	5750	5130	5060	5510	6080	4270


Техническая часть
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	Часть III «Наружные тепловые сети» сборника № 5 предназначена для переоценки основных фондов наружных тепловых сетей подземной и воздушной прокладки.

1. 	Единицей измерения для определения восстановительной стоимости тепловых сетей принят для всех таблиц 1 км трассы, кроме табл. 154 для определения восстановительной стоимости сетевых и дренажных насосных станций, которая установлена за одну насосную.

1. 	Во всех таблицах по прокладке тепловых сетей, кроме табл. 141—144, предусмотрена стоимость устройства непроходных и полупроходных каналов, ниш и камер, а также прокладки 2 труб с изоляцией: прямого и обратного трубопровода для водяных сетей, паропровода и конденсатопровода соответствующего сечения для паровых сетей.

1. 	В табл. 141—144 приведена только стоимость двухтрубной прокладки с изоляцией для водяных и паровых сетей в проходных тоннелях и на эстакадах. Восстановительная стоимость проходных тоннелей и эстакад представлена в отдельных таблицах, что дает возможность оценить различные варианты многотрубной прокладки тепловых сетей.

Для оценки восстановительной стоимости прокладки тепловых сетей в непроходных тоннелях и на эстакадах необходимо просуммировать по соответствующим таблицам стоимость тоннелей или эстакад и стоимость проложенных

труб.

1. 	Восстановительная стоимость стальных эстакад предусмотрена в зависимости от веса проложенных труб с учетом веса воды в них и изоляции на 1 км эстакады. Вес труб с водой и изоляцией приведен в таблице-приложении в конце части.

1. 	Восстановительная стоимость приведена для II климатического района. Для определения стоимости по другим климатическим районам к восстановительной стоимости соответствующего территориального пояса следует применять следующие поправочные коэффициенты:

Климатические районы	Коэффициенты к восстановительной стоимости
I	1,03
III	0,99
IV	0,98
Пример пользования показателями восстановительной стоимости, приведенными в таблицах

Требуется оценить по первому территориальному поясу восстановительную стоимость укладки по одноярусной железобетонной эстакаде, установленной в сухом грунте, двух водоводов диаметром 250 мм, двух паропроводов диаметром 400 мм и одного паропровода диаметром 300 мм. В восстановительную стоимость паропроводов включена стоимость соответствующих конденсатопроводов.

Вес трубопроводов с изоляцией и водой на 1 м эстакады определяем по таблице, приложенной в конце части III:

два водовода диаметром 250 мм весят 492, два паропровода диаметром 400 мм с конденсатопроводами - 1 030, паропровод диаметром 300 мм с конденсатопроводом - 363 кг; всего - 1 885 кг.

Полная стоимость 1 км эстакады с трубами составляет: эстакады по табл. 151, графа «к» - 186; двух водоводов диаметром 250 мм по табл. 142, графа «ж» - 64: двух паропроводов диаметром 400 мм с конденсатопроводами по таблице 144, графа «к» - 152; паропровода диаметром 300 мм с конденсатопроводом по табл. 144, графа «з» - 57 тыс. руб.; всего - 459 тыс. руб.


Таблица 122
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 122

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори-	Диаметры трубопроводов, мм
альные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	44	55	63	68	71	92	110	129	149 .	180	194	212	251	305
2	47	59	68	73	76	99	118	138	159	192	208	227	268	327
3	47	59	68	74	77	100	119	140	161	194	209	229	271	330
4	56	69	80	87	91	117	140	164	189	228	246	269	319	388
5	53	67	77	83	87	113	134	158	181	219	237	259	306	372
6	69	86	100	108	113	146	174	204	235	284	306	335	396	482
7	137	171	198	213	223	289	344	404	465	563	584.	664	785	955
8	94	117	136	146	153	198	235	276	318	385	415	454	537	653
9	104	130	150	161	169	219	260	306	352	426	460	503	945	723


Таблица 123
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 123

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори-	Диаметры трубопроводов, мм
альные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
пояса	а	6	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	84	94	108	113	116	142	162	186	207	242	259	278	322	394
2	90	100	116	121	124	152	173	199	221	259	277	207	344	422
3	91	101	117	122	125	154	175	201	223	261	279	300	348	426
4	107	119	137	143	147	181	205	236	263	307	328	353	409	501
. 5	103	114	132	138	141	174	197	227	252	295	315	339	393	481
6	133	148	171	178	183	225	255	294	327	382	428	439	509	623
7	263	292	338	353	363	445	Ј06	583	648	757	809	870	1010	1230
8	180	200	231	241	248	304	346	398	443	517	553	594	689	844
9	199	222	256	267	275	337	383	441	480	573	613	659	763	935


Таблица 124
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы с камерами и нишами; две трубы с опорами, компенсаторами и запорной арматурой;

подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 124

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори-	Диаметры трубопроводов, мм
альные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	73	78	80	96	99	149	156	211	224	231	248	334	407	439	452	552	589	739
2	79	83	96	103	106	159	167	225	240	247»	266	358	436	470	483	591	631	790
3	79	84	97	104	107	161	168	228	242	249	268	361	440	474	488	597	637	798
4	93	99	114	122	126	189	198	268	285	293	315	425	517	557	573	701	749	938
5	60	95	110	117	121	181	190	257	274	281	303	408	497	535	551	674	719	901
6	116	123	142	152	157	235	246	333	354	364	392	528	644	693	713	873	931	1170
7	230	244	282	300	311	466	487	660	702	723	777	1050	1270	1370	1410	1730	1840	2310
8	157	167	193	205	213	318	333	451	480	493	531	715	872	939	966	1180	1260	1580
9	174	184	213	227	236	353	369	499	531	546	588	792	966	1040	1070	1310	1400	1750


Таблица 125
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

 (Непроходные каналы с камерами и нишами; две трубы с опорами, компенсаторами и запорной арматурой;

подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 125

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	122	126	151	157	160	208	215	270	284	290	308	383	481	617	630	752	789	1020
2	130	135	162	168	172	228	230	289	304	310	329	410	515	660	674	784	845	1090
3	132	136	163	170	173	225	232	292	306	313	332	413	520	666	680	791	853	1100
4	155	160	192	199	204	265	273	343	360	368	391	486	611	784	800	930	1000	1290
5	149	154	184	191	196	254	263	340	346	354	375	467	587	753	768	893	963	1240
6	193	200	239	248	254	359	340	427	448	458	486	605	760	975	995	1160	1250	1610
7	381	395	473	491	502	652	674	846	888	908	963	1200	1510	1930	1970	2290	2470	3190
8	261	270	323	336	343	446	461	578	607	621	659	819	1030	1320	1350	1570	1690	2180
9	289	299	358	372	380	494	510	640	672	687	729	907	1140	1460	1490	1740	1870	2410


Таблица 126
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ЗАСЫПНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; засыпная тепловая изоляция из минеральной ваты.)

Таблица 126

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	36	40	45	52	54	71	88	101	126	149	163	178	210	264
2	38	42	48	56	58	76	94	108	134	159	174	191	224	282
3	39	43	49	56	59	76	95	109	136	161	176	193	226	285
4	46	50	57	66	69	90	111	129	160	189	207	227	266	335
5	44	48	55	64	66	86	107	124	153	181	199	218	256	322
6	57	63	71	82	86	112	139	160	199	235	257	282	331	417
7	113	124	141	163	170	221	275	317	393	465	510	558	656	826
8	77	85	96	112	116	151	188	217	269	318	349	382	448	565
9	85	94	107	124	129	167	208	240	298	352	386	423	497	625


Таблица 127
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕГМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ МОСЭНЕРГОПРОЕКТА

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 127

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	37	43	53	66	69	93	105	119	147	176	181	213	256
2	39	46	56	71	74	99	112	128	158	188	194	228	274
3	40	46	57	71	75	100	113	129	159	190	196.	230	276
4	47	54	67	84	88	118	133	151	187	223	230	271	325
5	45	52	64	80	84	113	128	145	180	215	221	260	312
6	58	67	83	104	109	147	166	188	233	278	286	337	404
7	115	134	165	206	217	291	329	373	461	550	567	668	801
8	79	91	113	141	148	199	225	255	315	376	387	457	548
9	87	101	125	156	164	220	249	283	349	417	429	506	607


Таблица 128
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА БЕЗ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА

(Каналы, включая камеры и конструкции для опор; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 128

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм	Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	250	300	350	400		альные	250	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	пояса	а	б	в	г	д
1	188	196	212	250	280	6	297	310	335	394	443
2	201	210	227	267	300	7	588	615	663	781	877
3	203	212	229	270	303	8	402	420	453	534	600
4	239	250	269	317	356	9	445	465	502	592	664
5	229	240	258	304	342


Таблица 129
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА С ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ

(Каналы, включая камеры и конструкции для опор; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 129

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм	Территори	Диаметры, трубопроводов, мм
альные	250	300	350	400	500	альные	250	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	пояса	а	б	в	г	д
1	252	261	277	321	370	6	398	412	438	507	584
2	270	279	296	343	395	7	789	816	867	1000	1160
3	272	282	299	347	399	8	539	558	593	687	791
4	320	331	352	408	469	9	597	618	656	761	876
5	307	318	338	392	451


Таблица 130
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ БЕЗ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА

(Каналы, включая камеры и конструкции для опор; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 130

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм	Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	250	300	350	400	500	альные	250	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	пояса	а	б	в	г	д
1	219	228	243	308	327	6	346	360	384	487	517
2	235	244	260	329	350	7	686	714	761	964	1020
3	237	246	263	333	353	8	469	488	521	659	700
4	279	290	309	391	416	9	520	541	577	730	776
5	268	278	297	376	399


Таблица 131
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ С ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ

(Каналы, включая камеры и конструкции для опор; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 131

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм	Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	250	300	350	400	500	альные	250	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	пояса	а	б	в	г	д
1	267	275	288	354	383	6	421	435	455	559	605
2	285	295	308	379	409	7	834	862	901	1110	1200
3	288	297	311	382	413	8	571	589	616	757	819
4	339	350	366	449	486	9	632	653	683	839	907
5	325	336	351	432	467


Таблица 132
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Полупроходные каналы в сухих грунтах, включая камеры и конструкции для опор; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру: подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 132

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори-	Диаметры трубопроводов, мм
альные	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	249	261	275	331	349	365	388	572	585	624	661
2	266	279	294	354	373	391	415	613	626	667	707
3	269	282	297	357	376	394	419	618	632	664	714
4	316	332	349	420	443	464	492	727	743	692	839
5	304	319	335	404	425	446	473	698	714	761	806
6	393	413	592	523	551	577	613	904	925	986	1040
7	779	818	1130	1030	1090	1140	1210	1790	1830	1950	2070
8	532	559	588	708	746	782	830	1220	1250	1340	1410
9	590	619	651	784	826	866	919	1360	1390	1480	1570


Таблица 133
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Полупроходные каналы в мокрых грунтах, включая камеры и конструкции для опор; две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 133

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори-	Диаметры трубопроводов, мм
альные	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	343	355	369	424	441	458	481	677	690	729	766
2	367	380	395	453	472	490	514	725	738	780	819
3	370	384	398	458	477	495	519	731	745	787	827
4	436	451	468	538	‘561	582	610	860	876	925	972
5	418	433	449	517	539	559	586	826	842	889	934
6	542	561	583	669	697	724	759	1070	1090	1150	1210
7	1070	1110	1150	1330	1380	1430	1500	2120	2160	2280	2400
8	734	760	789	907	945	980	1030	1420	1480	1560	1640
9	813	842	874	1000	1050	1090	1140	1610	1640	1730	1820


Таблица 134
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, СООРУЖЕННЫХ ЩИТОВЫМ СПОСОБОМ

(Каналы, две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 134

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Территори-	Диаметры трубопроводов, мм
альные	200	250	303	350	400	450	509	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	502	667	679	692	1020	1040	1370	1400
2	537	714	726	740	1090	1110	1470	1490
3	542	721	733	747	1100	1120	1480	1510
4	637	847	862	879	1300	1320	1740	1770
5	612	814	828	844	1250	1270	1670	1700
6	793	1050	1080	1090	1610	1640	2170	2210
7	1570	2090	2120	2170	3190	3250	4290	4370
8	1070	1430	1460	1480	2180	2220	2930	2990
9	1190	1580	1610	1640	2420	2460	3250	3310


Таблица 135
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ В МОНОЛИТНОЙ АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ БЕЗ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА

(Земляные работы, включая камеры и ниши; две изолированные трубы с опорами, компенсаторами и запорной арматурой.)

Таблица 135

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с
1	69	74	84	89	100	120	140	147	171	194	220	224	272	291	345	389	428
2	74	79	90	. 95	107	128	150	158	183	208	236	240	291	312	369	417	458
3	75	80	91	96	108	129	151	159	185	210	238	242	294	314	373	421	462
4	88	93	107	113	127	152	178	187	217	247	280	284	346	370	438	495	544
5	85	90	103	107	122	146	171	180	209	237	269	273	332	355	421	475	522
6	110	116	133	141	158	189	221	233	270	307	348	354	430	460	545	615	671
7	217	230	264	279	312	374	438	461	535	608	690	701	852	911	1080	1220	1340
8	149	158	180	190	214	256	299	315	366	416	472	479	583	623	739	833	916
9	165	174	200	211	237	283	332	349	405	461	522	531	645	690	818	923	1010


Таблица 136
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ В МОНОЛИТНОЙ АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ

(Земляные работы, камеры и ниши; две изолированные трубы с опорами, компенсаторами и запорной арматурой.)

Таблица 136

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	703	800	900	1000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с
1	94	100.	111	102	127	149	171	201	210	233	263	267	316	338	393	435	478
2	100	107	118	109	136	160	183	215	225	249	281	285	338	362	421	465	512
3	101	108	120	110	137	161	185	217	227	252	284	288	342	365	425	470	516
4	119	127	141	130	161	190	217	255	267	296	334	389	402	429	500	552	607
5	114	122	135	125	155	182	209	245	256	284	321	324	386	412	480	531	583
6	148	158	175	161	201	236	270	317	332	368	415	422	500	534	622	687	755
7	293	314	346	320	398	467	535	629	657	729	823	835	990	1060	1230	1360	1500
8	200	214	237	219	272	320	366	430	450	499	563	571	677	723	842	931	1020
9	222	237	262	242	301	354	405	476	498	552	623	632	749	801	932	1030	1130


Таблица 137
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; один паропровод и соответствующий конденсатопровод с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 137

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	200/100	250/100	300/100	350/150	400/150	450/200	500/200	600/250	700/300
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	н
1	86	98	114	132	139	17]	183	221	276
2	92	105	122	141	149	183	196	237	295
3	93	106	124	142	150	184	197	239	298
4	110	125	145	167	177	217	232	281	350
5	105	120	140	161	170	208	223	270	336
6	137	155	181	208	220	270	289	349	435
7	271	307	358	413	435	534	572	692	863
8	185	210	245	282	298	365	391	473	590
9	205	232	271	312	330	405	433	524	653


Таблица 138
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы, включая камеры и ниши; один паропровод и соответствующий конденсатопровод, с опорами, компенсаторами и запорной арматурой.)

Таблица 138

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	200/100	250/100	300/100	350/150	400/150	450/200	500/200	600/250	700/300
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	135	149	167	189	212	234	251	294	363
2	144	160	179	203	227	250	269	315	388
3	146	161	180	205	229	253	272	318	392
4	171	189	212	241	270	297	319	374	461
5	164	182	204	231	259	285	306	359	443
6	213	236	264	299	336	369	397	465	575
7	422	467	522	593	665	732	786	921	1140
8	288	319	357	405	455	500	538	630	776
9	319	353	396	449	503	554	595	679	860


Таблица 139
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ В УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы с камерами и нишами; один паропровод и соответствующий конденсатопровод с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 139

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	100/50	125/80	150/80	200/100	250/100	300/100	350/150	400/150	450/200	500/200	600/250	700/300
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	79	94	107	141	148	196	210	226	234	315	383	405
2	85	100	114	151	158	210	224	241	251	337	410	433
3	85	101	115	152	159	212	226	244	253	340	414	437
4	100	119	136	179	188	249	266	287	298	400	487	514
5	96	114	130	172	180	239	256	275	286	384	467	494
6	125	141	169	222	233	309	331	356	370	497	605	640
7	247	293	334	440	462	613	656	706	733	986	1200	1270
8	169	200	229	301	316	419	449	483	501	674	820	866
9	187	222	253	334	350	464	497	535	555	746	908	959


Таблица 140
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ В УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ ПОПУТНЫМ ДРЕНАЖЕМ С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

(Непроходные каналы с камерами и нишами; один паропровод и соответствующий конденсатопровод с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 140

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы, тыс. руб.

Территори	Диаметры трубопроводов, мм
альные	100/50	125/80	150/80	200/100	250/100	300/100	350/150	400/150	450/200	500/200	600/250	700/300
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	127	165	188	200	207	255	269	285	994	363	457	479
2	136	176	201	214	222	273	288	305	314	389	489	512
3	137	178	203	216	224	276	291	308	317	392	493	517
4	162	209	239	254	263	324	342	362	373	461	580	608
5	155	201	229	244	253	312	328	348	358	443	557	584
6	201	261	297	316	327	403	425	450	464	574	722	756
7	398	516	589	627	648	799	842	892	919	1140	1430	1500
8	272	353	403	428	443	546	576	610	629	777	978	1020
9	302	391	446	475	491	605	638	676	696	861	1080	1130


Таблица 141
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В ПРОХОДНЫХ ТОННЕЛЯХ (КАНАЛАХ)

(Одна труба с опорами, компенсаторами и запорной арматурой. Подвесная тепловая изоляция.)

Таблица 141

Восстановительная стоимость 1 км однотрубной трассы без стоимости тоннелей, тыс. руб.

Террито	Диаметры трубопроводов, мм
риальные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	390	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	8	10	12	15	16	25	28	34	41	44	53	61	73	85	92	111	129	155
2	8	11	13	16	18	26	30	37	44	47	57	66	78	91	98	119	139	166
3	8	11	13	16	18	27	30	37	44	48	57	66	78	92	99	120	140	167
4	10	13	15	19	21	31	36	44	52	56	67	78	92	108	116	141	164	197
5	9	12	14	18	20	30	34	42	50	54	65	75	89	104	112	135	158	189
6	12	16	19	23	26	39	44	54	65	70	84	97	115	135	145	175	205	245
7	24	31	37	46	52	77	88	101	123	138	166	192	227	267	287	347	405	485
8	17	21	25	32	35	53	60	73	88	95	114	13]	155	182	196	237	277	331
9	18	24	28	35	39	58	67	81	97	105	126	146	172	202	217	263	307	367


Таблица 142
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ НА ЭСТАКАДАХ

(Одна труба с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 142

Восстановительная стоимость 1 км однотрубной трассы без стоимости эстакад, тыс. руб.

Террито	Диаметры трубопроводов, мм
риальные	40-50	70-80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	8	11	12	16	18	26	32	38	47	51	63	72	85	99	114	128	149	183
2	9	11	13	18	19	28	35	40	50	54	67	77	91	106	122	137	159	195
3	9	11	13	18	20	28	35	41	51	55	68	77	91	107	123	138	160	197
4	11	13	15	21	23	33	41	48	60	64	79	91	108	126	145	163	189	232
5	10	13	1.4	20	22	32	40	46	57	62	76	87	103	121	139	156	181	222
6	13	17	19	26	29	42	51	60	74	80	99	113	134	157	180	202	235	288
7	26	33	37	51	57	82	102	118	147	158	196	224	265	311	358	401	465	572
8	18	23	25	35	39	56	69	81	101	108	134	153	181	212	244	274	318	391
9	20	25	28	39	43	62	77	90	111	120	148	170	201	235	271	303	352	433


Таблица 143
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ В ПРОХОДНЫХ ТОННЕЛЯХ (КАНАЛАХ)

(Один паропровод и один соответствующий конденсатопровод с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 143

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы без стоимости тоннелей, тыс. руб.

Территори	Диаметр трубопроводов, мм
альные	40-50/25	70-80/50	100/50	125/80	150/80	200/100	250/100	300/100	350/150	400/150	450/200	500/200	600/250	700/300
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	14	19	21	27	29	41	48	54	69	70	92	103	121	143
2	15	20	22	/29	31	44	52	58	73	75	99	111	130	153
3	15	21	23	29	31	45	52	58	74	75	100	112	131	154
4	17	24	27	34	37	52	61	68	87	89	117	131	148	181
5	17	23	26	33	36	50	59	66	84	85	112	126	154	174
6	22	30	33	43	46	65	76	85	108	110	146	163	191	225
7	43	60	66	84	91	129	151	168	215	219	288	323	379	447
8	29	41	45	58	62	88	103	115	147	150	197	221	259	305
9	32	45	50	64	69	98	114	127	163	166	218	245	287	338


Таблица 144
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ НА ЭСТАКАДАХ

(Один паропровод и один соответствующий конденсатопровод с опорами, компенсаторами и запорной арматурой; подвесная тепловая изоляция труб.)

Таблица 144

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы без стоимости эстакад, тыс. руб.

Террито	Диаметры трубопроводов, мм
риальные	40-50/25	70-80/50	100/50	125/80	150/80	200/100	250/100	300/100	350/150	400/150	450/200	500/200	600/250	700/300
пояса	а	б	в	р	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	16	22	24	31	33	45	52	57	73	76	100	110	132	154
2	17	24	26	33	35	48	56	61	78	82	106	118	141	165
3	17	24	26	33	36	48	56	62	79	82	107	119	142	166
4	20	28	31	39	42	57	66	73	93	97	126	140	167	195
5	19	27	30	38	40	54	63	70	89	93	121	134	161	188
6	25	35	38	49	52	70	82	91	115	120	157	174	208	243
7	50	69	76	96	103	139	163	180	229	239	311	344	413	482
8	34	47	52	66	71	95	111	123	156	163	213	235	282	329
9	38	53	58	73	78	106	123	136	173	181	236	261	312	365


Таблица 145
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ БЕТОННЫЕ ИЛИ БУТОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

(Траншеи, стены, монтажные окна, смотровые люки, ниши, вентиляционные устройства и конструкции для опор.)

Таблица 145

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Террито	Габариты каналов, м
риальные	2х2	2,25х2	2,5х2	2,25х2,5	2,5х2,5	2,75х2,75	3х2,75	3х3	3,25х2,75	3,5х2,75	3,5Х3,25
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	202	224	239	266	286	336	356	384	375	400	467
2	216	239	256	285	306	360	380	411	401	428	499
3	218	242	258	288	309	363	384	415	405	432	504
4	256	284	304	338	363	427	452	488	476	507	593
5	246	273	292	325	349	410	434	469	457	487	569
6	319	353	378	421	451	531	562	607	592	631	737
7	631	700	749	834	894	1050	1110	1200	1170	1250	1460
8	432	479	512	570	611	719	761	822	802	855	999
9	478	530	567	631	677	797	843	910	889	947	1110


Таблица 146
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ БЕТОННЫЕ ИЛИ БУТОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ

(Траншеи, стены, монтажные окна, смотровые люки, ниши, вентиляционные устройства и конструкции для опор.)

Таблица 146

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Террито	Габариты каналов, м
риальные	2х2	2,25х2	25х2	2,25х2,5	2,5х2,5	2,75х2,75	3х2,75	3х3	3,25х2,75	3,5х2,75	3,5х3,25
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	305	340	362	392	424	490	520	555	548	630	666
2	327	364	387	419	454	524	556	594	587	674	713
3	330	367	391	423	458	529	561	599	592	680	719
4	388	432	460	498	539	622	660	704	696	800	846
5	372	415	442	478	517	598	634	677	669	768	812
6	482	537	572	619	670	774	821	876	866	995	1050
7	955	1060	1130	1230	1330	1530	1630	1740	1720	1970	2080
8	653	728	775	838	908	1050	1110	1190	1170	1350	1430
9	723	806	858	929	1010	1160	1230	1320	1300	1490	1580


Таблица 147
СБОРНИК №. 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ БУТОБЕТОННЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СБОРНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

(Траншеи, стены, монтажные окна, смотровые люки, ниши, вентиляционные устройства и конструкции для опор.)

Таблица 147

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Террито	Габариты каналов, м
риальные	2х2	2,25х2	2,5х2	2,25х2,5	2,5х2,5	2,75х2,75	3х2,75	3х3	3,25х2,75	3,5х2,75	3,5х3,25
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	270	293	323	337	356	418	447	468	469	534	557
2	289	314	346	361	380	447	479	501	502	571	596
3	292	317	349	364	384	451	483	506	507	577	602
4	343	373	411	429	452	530	568	594	596	678	708
5	330	358	394	422	434	510	546	571	573	651	680
6	427	464	521	543	562	660	707	740	742	844	881
7	846	919	1010	1060	1130	1310	1400	1470	1470	1670	1740
8	578	638	692	722	761	894	957	1000	1000	1140	1190
9	640	696	766	800	843	990	1060	1110	1110	1270	1320


Таблица 148
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ БУТОБЕТОННЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СБОРНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ

(Траншеи, стены, монтажные окна, смотровые люки, ниши, вентиляционные устройства, конструкция для опор.)

Таблица 148

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Террито	Габариты каналов, м
риальные	2х2	2,25х2	2,5х2	2,25х2,5	2,6х2,5	2,76х2,75	3х2,75	3х3	3,25х2,75	3,5х3,75	3,5х3,25
пояса	а	6	в	г	д	6	ж	3	и	к	л
1	384	428	465	482	507	597	622	663	678	687	711
2	411	458	498	516	542	639	665	710	725	735	761
3	415	462	503	521	547	645	672	716	732	742	768
4	488	544	591	613	644	759	790	842	860	872	903
5	469	522	568	588	618	729	759	809	827	838	868
6	607	676	735	762	801	944	983	1050	1070	1090	1120
7	1200	1340	1460	1510	1590	1870	1950	2080	2120	2150	2230
8	822	916	996	1030	1090	1280	1330	1420	1450	1460	1529
9	910	1010	1100	1140	1200	1420	1470	1570	1610	1630	1690


Таблица 149
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПРОХОДНЫЕ ТОННЕЛИ (КАНАЛЫ) ИЗ ТИПОВЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

(Траншеи, тоннели, монтажные окна, смотровые люки, узлы, ниши, вентиляционные устройства, электрооборудование и электроосвещение.)

Таблица 149

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Территори	Габариты тоннелей, м
альные	1,8х2,1	2,1х2,1	2,4х2,1	2,4х2,4	2,4х3,0	3,0х2,4	3,0х3,0	4,2х3,0
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	366	412	427	446	552	593	628	745
2	392	441	457	477	591	635	672	797
3	395	445	461	481	596	641	678	805
4	465	523	542	566	701	753	797	946
5	447	503	521	544	674	724	766	909
6	578	651	675	704	873	937	992	1180
7	1150	1290	1340	1400	1730	1860	1970	2330
8	783	882	914	954	1180	1260	1340	1600
9	867	977	1010	1060	1310	1410	1490	1770


Таблица 150
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПРОХОДНЫЕ ТОННЕЛИ (КАНАЛЫ) ИЗ ТИПОВЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ

(Траншеи, тоннели, монтажные окна, смотровые люки, узлы, ниши, вентиляционные устройства, электрооборудование и электроосвещение.)

Таблица 150

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Территори	Габариты тоннелей, м
альные	1,8х2,1	2,1х2,1	2,4х2,1	2,4х2,4	2,4х3,0	3,0х2,4	3х3	4,2х3
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	487	536	551	586	685	729	763	884
2	521	574	590	627	733	780	817	946
3	526	579	595	633	740	787	824	955
4	619	681	700	744	870	926	969	1120
5	594	654	672	715	836	889	931	1080
6	770	847	871	926	1080	1150	1210	1400
7	1530	1680	1730	1840	2150	2280	2390	2770
8	1040	1150	1180	1250	1470	1560	1630	1890
9	1160	1270	1310	1390	1620	1730	1810	2100


Таблица 151
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ: ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ И ЭСТАКАДЫ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СУХОМ ГРУНТЕ

(Земляные работы; фундаменты; стойки, траверсы и пролетные строения; гидроизоляция.)

Таблица 151

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

	Отдельно стоящие опоры		Двухъярусные
Террито- риальные	высотой до 2,5 м	высотой до 5 м	высотой до 8 м	Одноярусные эстакады высотой до 8 м	эстакады вы- сотой до 6 м
пояса	Нагрузка на опору, от, до	Нагрузка, т/м, до
	10	40	60	3.0	20	60	0,25	0,5	1,0	2,0	3,5	5,0
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	78	170	211	62	192	318	77	101	155	186	475	598
2	83	182	226	67	205	344	83	109	166	199	508	640
3	84	183	228	67	207	341	84	110	168	201	513	646
4	99	216	268	79	243	404	98	129	197	236	603	760
5	95	207	258	76	234	388	94	124	189	227	580	790
6	123	268	334	99	303	503	122	160	245	294	751	945
7	244	531	662	195	600	996	242	317	486	582	1 490	1870
8	167	363	452	134	410	689	166	217	332	393	1020	1280
9	185	402	501	148	454	754	183	240	368	441	1130	1420


Таблица 152
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ: ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ И ЭСТАКАДЫ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В МОКРОМ ГРУНТЕ

(Земляные работы, фундаменты, стойки, траверсы и пролетные строения; гидроизоляция.)

Таблица 152

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

	Отдельно стоящие опоры	Одноярусные	Двухъярусные
Территори- альные	высотой до 2,5. М	высотой до 5 м	высотой до 8 м	эстакады высотой до 8 м	эстакады высотой до 6 м
пояса	Нагрузка на опору, т. до	Нагрузка, т/м, до
	10	40	60	3,0	20	60	0,25	0,5	1,0	2.0	3,5	5,0
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	96	190	245	83	215	338	88	108	169	216	544	700
2	103	204	262	88	230	362	94	116	180	231	582	749
3	104	206	265	89	232	366	95	117	182	233	587	756
4	122	242	311	105	273	430	112	137	214	274	691	890
5	118	232	299	101	262	413	107	132	206	264	664	855
6	152	301	387	130	340	535	139	171	266	341	859	1110
7	302	596	768	258	673	1060	275	338	527	676	1110	2190
8	206	407	525	177	460	725	188	231	361	462	1160	1500
9	228	451	581	196	509	803	209	256	399	512	1290	1660


Таблица 153
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

СТАЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

(Фундаменты, стальные мачты, пролетное строение, включая компенсаторные узлы и конструкции для опор под трубы.)

Таблица 153

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Территори-	Вес труб на 1 м эстакады, кг, до
альные	150	300	500	1000	1500	2000	3000	4000	5000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	32	71	105	189	262	314	396	455	506
2	34	76	112	203	280	336	423	487	541
3	35	77	113	204	283	339	427	481	546
4	41	91	133	240	382	399	502	578	642
5	39	87	128	231	319	383	483	555	617
6	51	113	165	299	414	497	625	719	799
7	101	224	327	593	819	984	1240	1420	1580
8	69	153	224	405	560	673	846	970	1080
9	76	169	248	449	620	745	937	1080	1200


Таблица 154
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

СЕТЕВЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

(Строительная часть зданий; технологическое и электротехническое оборудование; электроосвещение; тепловая изоляция труб; гидроизоляция.)

Таблица 154

Восстановительная стоимость одной насосной, тыс. руб.

Территори	Сетевые насосные производительностью, куб. м/ч	Дренажные насосные произ-
альные	1000	1600	2500	3750	5000	водительностью до 70 л/сек
пояса	а	б	в	г	д	е
1	94	106	145	177	218	14
2	100	114	155	189	233	15
3	101	115	156	191	236	15
4	119	135	184	225	277	18
5	114	130	176	216	266	17
6	148	168	228	279	345	22
7	294	333	452	553	683	44
8	201	228	309	378	467	30
9	222	252	343	419	517	33


Таблица 155
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ЭЛЕКТРОКОРРОЗИИ

Электроперемычки для трубопроводов всех диаметров, обычные электродренажи для трубопроводов диаметром от 100 до 250 мм и усиленные дренажи для трубопроводов диаметром 300 мм и более, при трубопроводах диаметром от 500 мм и более - дополнительно катодные станции

Таблица 155

Восстановительная стоимость 1 км трассы, тыс. руб.

Террито-	Диаметры трубопроводов, мм
риальные	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1 000	1 200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8
2	3	3	3	3	3	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8
3	3	3	8	3	3	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8
4	3	3	3	3	4	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10
5	3	3	3	3	3	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10
6	4	4	4	4	4	7	7	7	7	12	12	12	12	12	12	12
7	9	9	9	9	9	14	14	14	14	24	24	24	24	24	24	24
8	6	6	6	6	6	9	9	9	9	17	17	17	47	17	17	17
9	6	6	6	6	6	10	10	10	10	19	19	19	19	19	19	19


Приложение к части III
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть III НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ III. ВЕСА ВОДОВОДОВ И ПАРОПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ ПО ЭСТАКАДАМ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ТАБЛ. 151, 152, 153, НА 1 м ДЛИНЫ

Диаметры	Вес трубопроводов, кг	Диаметры	Вес трубопроводов, кг
труб, мм	Водоводы	Паропроводы	труб, мм	Водоводы	Паропроводы
40 - 50	31	53	400	470	515
70 - 80	59	80	450	540	584
100	81	99	500	617	650
125	107	126	600	698	720
150	134	161	700	780	810
200	190	222	800	890	-
250	246	272	800	970	-
300	322	363	1000	1200	-
350	384	407
Примечания:

1. 	В вес трубопроводов включен, кроме веса труб, также вес воды и теплоизоляции.

1. 	В вес паропроводов включен также вес соответствующих конденсатопроводов.

1. 	Вес водоводов дан на одну трубу соответствующего диаметра.


Техническая часть
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	В стоимости главных зданий электростанции учтена стоимость общестроительных работ, внутренних водопровода, канализации, отопления, вентиляции и электроосвещения.

1. 	Стоимость фундаментов под основное и вспомогательное оборудование в стоимости главных зданий электростанций не учтена и должна учитываться дополнительно по данным табл. 159.

1. 	В разделе не приведены показатели на отдельные сооружения технического водоснабжения, наружные санитарно-технические работы и т. п., стоимость которых должна определяться по соответствующим сборникам.

1. 	В восстановительных стоимостях, приведенных в разделе, учитывается изменение стоимости конструктивных элементов, вызываемое климатическими условиями. В связи с этим они не подлежат дополнительной корректировке по климатическим условиям.

1. 	Удельные веса отдельных конструктивных элементов главных зданий помещены в конце настоящего раздела.

Пример пользования показателями восстановительной стоимости, приведенными в таблицах этой части

Требуется переоценивать главное здание дизельной электростанции, расположенной в Башкирской АССР. Здание кирпичное на бутовых ленточных фундаментах со сборным железобетонным перекрытием строительным объемом 5500 м3.

Согласно приложению к сборнику Башкирская АССР, где расположена электростанция, относится ко второму территориальному поясу.

А) Определяется полная восстановительная стоимость здания. Оценочная стоимость 1 м3 здания по табл. 156 для второго территориального пояса составляет 15,8 руб.

Полная восстановительная стоимость главного здания составит:

5500 х 15,8 = 86900;

б) Определяется физический износ этого здания в процентах и в денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляется расчетная таблица.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания, %	Износ конструктивных элементов, %	Удельный износ конструктивных элементов, %
	а	б	в
Фундаменты	10	10	1,0
Стены и перегородки	39	20	7,8
Перекрытие	12	15	1,8
Кровля	8	15	1,2
Полы	5	5	0,3
Проемы	6	10	0,6
Отделочные работы	9	10	0,9
Санитарно-технические работы и электроосвещение	9	20	1,8
Прочие работы	2	20	0,4
Итого	—	—	15,8
Примечания:

1. 	Проценты износа конструктивных элементов определяет инвентаризационная комиссия.

1. 	Удельный износ конструктивных элементов приведен в процентах от полной стоимости путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий износ составляет 15,8%. Физический износ здания в денежном выражении составит: 86900 х 0,158 = 13730 руб.


Таблица 156
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

(Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные; стены кирпичные каменные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные и цементные.)

Таблица 156

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Террито	Объем зданий, куб. м, до	Террито	Объем зданий, куб. м, до
риальные	2000	3000	5000	6500	риальные	2000	3000	5000	6500
пояса	а	б	в	г	пояса	а	б	в	г
1	24,0	16,5	12,1	14,5	6	38,2	26,2	19,2	23,1
2	26,2	18,0	13,2.	15,8	7	73,0	50,3	36,9	44,2
3	25,0	17,2	12,6	15,1	8	51,4	35,3	25,9	31,0
4	32,2	22,1	16,2	19,4	9	57,8	39,8	29,2	34,9
5	29,5	20,3	14,9	17,8


Таблица 157
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЛОКОМОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 157

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Террито- риальные пояса	Фундаменты ленточные, стены кирпичные, перекрытия деревянные	Фундаменты бутовые ленточные, стены бутовые, перекрытия деревянные	Фундаменты бутовые лен- точные, стены кирпичные, перекрытия деревянные или железо- бетонные	Фундаменты бутовые ле- нточные, сте- ны кирпич- ные, перекры- тия железо- бетонные	Фундаменты из бетонных блоков, стены кирпичные, перекрытия железобетон- ные	Фундаменты из бетонных блоков, стены из кирпичных блоков, пере- крытия желе- зобетонные	Фундаменты из бетонных блоков, стены из кирпичных блоков, пере- крытия желе- зобетонные	Фундаменты бутовые ленточные, стены кир-пичные, пере- крытия желе- зобетонные
	Объем зданий, м’
	500-700	500-700	1500-2000	2500-3000	2500-3000	2500-3000	5000-6000	5000-6000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	20,7	22,0	19,6	16,9	17,8	18,6	16,0	14,3
2	226	24,0	21,4	18,4	19,4	20,3	17,4	15,6
3	21,5	22,9	20,4	17,6	18,5	19,3	16,6	14,9
4	27,7	29,5	26,3	22,6	23,9	24,9	21,4	19,2
5	25,5	27,1	24,1	20,8	21,9	22,9	20,0	17,6
6	32,9	35,0	31,2	26,9	28,3	29,6	49,0	22,7
7	63,1	67,1	59,8	51,5	54,3	56,7	48,8	43,6
8	44,9	47,1	41,9	36,2	38,1	39,8	34,2	30,6
9	49,9	53,0	47,2	40,7	42,9	44,8	38,6	34,5


Таблица 158
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ПАРОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ .

Таблица 158

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территори альные пояса	Фундаменты - железобетонные башмаки, стены кирпичные, колонны железобетонные, перекрытия железобетонные	Фундаменты бутовые ленточные, стены кирпичные, колонны и перекрытия железобетонные	Территори альные пояса	Фундаменты - железобетонные башмаки, стены кирпичные, колонны железобетонные, перекрытия железобетонные	Фундаменты бутовые ленточные, стены кирпичные, колонны и перекрытия железобетонные
	Объем зданий, куб. м		Объем зданий, куб. м
	до 30000	до 3000		до 30000	до 3000
	а	б		а	б
1	18,0	14,8	6	28,6	23,5
2	19,6	16,1	7	54,9	45,1
3	19,6	15,4	8	38,5	31,7
4	24,1	19,8	9	43,3	35,7
5	22,1	18,2


Таблица 159
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 159

Восстановительная стоимость 1 м3 фундамента, руб.

	Тип электростанций		Тип электростанций
	Дизельные	Локомо- бильные	Паротурбин- ные		Дизельные	Локомо- бильные	Паротурбин- ные
Террито- риальные пояса	Фундаменты бутобе- тонные, бетонные и железо- бетонные	Фундаменты бетонные и железобетонные	Террито- риальные пояса	Фундаменты бутобе- тонные, бетонные и железо- бетонные	Фундаменты бетонные и железобетонные
	а	б	в		а	б	в
1	45,4	53,9	72,7	6	72,0	86,0	116,0
2	49,5	58,8	79,0	7	138,0	164,0	222,0
3	47,2	56,1	76,0	8	97,0	115,0	156,0
4	61,0	72,0	97,0	9	109,0	130,0	175,0
5	55,8	66,3	89,0


Таблица 160
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

(Ствол кирпичный, фундаменты железобетонные или бутовые.)

Таблица 160

Восстановительная стоимость I м3 трубы, руб.

Территори-	Высота трубы, м	Территори	Высота трубы, м
альные	20	35	60	альные	20	35	60
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	304	349	609	6	483	555	970
2	331	380	660	7	930	1060	1860
3	316	362	630	8	650	750	1300
4	407	468	820	9	730	840	1470
5	373	429	750


Таблица 161
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ И ЗОЛОУДАЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 161

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (сооружения)

(графы «а» — «е») и 1 кв. м (графы «ж» и «з»), руб.

Террито- риальные пояса	Дробильное отделение (фундаменты бутовые ле- нточные, сте- ны кирпич- ные)	Эстакада первого подъема (фунда- менты бутовые ле- нточные, стены подземной части железобетонные, надземной - кир- пичные, перекры- тия железо- бетонные)	Эстакада второго подъема (фундаменты железобетон- ные, сте- ны кирпич- ные, перекры- тия железо- бетонные	Прием- ный бункер (железо бетон- ный)	Шлаковый бункер (железобетон- ный, кирпичный)	Коллекторная будка (днище железобетон- ное, стены кирпичные, перекрытие железобетонное)	Открытый склад топлива (без дренажа), основание глинобитное	Открытый склад топлива (с дренажем) основание глинобитное
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	25,5	69,5	56,7	55,0	161	42,0	0,8	5,2
2	27,8	76,0	62,0	60,0	175	45,8	0,87	5,7
3	26,5	72,0	59,0	57,2	167	43,7	0,83	6,6
4	34,2	93	76	74	216	56,3	1,07	7,0
5	31,4	86	70	68	198	51,7	0,98	6,4
6	40,5	111	90	87	256	67,0	1,27	8,3
7	78,0	212	173	168	491	128,0	2,44	15,9
8	54,6	149	121	118	345	89,9	1,71	11,1
9	62,0	167	137	133	388	101,0	1,93	12,5


Таблица 162
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ И ТОПЛИВА

Таблица 162

Восстановительная стоимость измерителя, указанного в таблице, руб.

	Железобетонные резервуары и баки для воды	Железобетонные резервуары для топлива
Террито- риальные пояса	подзем- ные	надзем- ные	для локомобильных электростанций, мощностью, л. С.	подзем- ные	надземные емкостью, т
			2Х 125	3Х350		6	10	16	23	60
	1 м3 емкости	1 бак	1 от емкости
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2 3 4 5 6	20,3 22,1 21,1 27,2 25,0 32,3	26,9 29,3 28,0 36,0 33,1 42,8	721 790 750 970 890 1150	870 950 900 1170 1070 1380	83,0 90,0 86,0 111,0 102,0 132,0	84,3 92,0 88,0 113,0 104,0 134,0	75,9 83,0 79,0 102,0 93,0 121,0	59,8 65,0 61,0 80,0 74,0 95,0	55,5 60,0 58,0 74,0 68,0 88,0	33,5 36,5 34,8 44,9 41,2 53,3
7 8 9	62,0 43,4 48,9	82,0 57,6 65,0	2200 1540 1740	2650 1860 2100	253,0 178,0 200,0	257,0 180,0 203,0	231,0 162,0 183,0	182,0 128,0 144,0	169,0 119,0 134,0	102,0 72,0 81,0


Таблица 163
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

ГРАДИРНИ

(Открытые капельные градирни с бетонными резервуарами.)

Таблица 163

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади орошения, руб.

Террито-	Площадь орошения, кв. м	Террито-	Площадь орошения, кв. м
риальные	14,5	25	40	56	риальные	14,5	25	40	56
пояса	а	б	в	г	пояса	а	б	в	г
1	477	322	313	299	6	760	512	498	840
2	520	351	341	326	7	1450	980	950	910
3	496	335	326	311	8	1020	690	670	640
4	640	431	419	401	9	1150	780	750	720
5	587	396	385	368


Таблица 164
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

ПРОДУВОЧНЫЕ КОЛОДЦЫ И МАСЛОУЛОВИТЕЛИ

Таблица 164

Восстановительная стоимость одного продувочнбго колодца и 1 куб. м объема маслоуловителя, руб.

	Продувочные колодцы	Масло-		Продувочные колодцы	Масло-
Террито- риальные пояса	прямо- точный, железо- бетонный	прямоточный, днище бетонное, стены кирпич- ные, перекрытие железобетонное	уловители (днище и стены бетонные)	Террито- риальные пояса	прямо- точный, железо- бетонный	прямоточный, днище бетонное, стены кирпич- ные, перекрытие железобетонное	уловители (днище и стены бетонные)
	а	б	в		а	б	в
1	740	488	204	6	1180	780	324
2	810	531	222	7	2260	1490	620
3	770	508	212	8	1580	1040	437
4	990	650	273	9	1780	1180	492
5	910	600	251


Приложение к таблицам 156-158
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Дизельные, локомобильные и паротурбинные электростанции мощностью до 4000 кет коммунального и промышленного назначения

Приложение к таблицам 156 - 158.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов по главным зданиям паротурбинных, дизельных и локомобильных электростанций коммунального и промышленного назначения, %

		В том числе
Номер таблицы	Всего	фун- да- мент	стены и перего- родки	пере- кры- тия	кров- ля	полы	прое- мы	отде- лоч- ные рабо- ты	внутренние и санитарно- технические и электро- технические устройства	про- чие
Здания паротурбинных электростанций строительным объемом, м3:
до 30000	100	19	31	12	9	5	4	5	9	6
до 3000	100	10	33	5	7	3	9	9	9	15
Здания дизельных электростанций строительным объемом, м3:
2000	100	13	47	7	6	2	6	4	9	6
3000	100	6	39	15	9	7	5	7	9	3
5000	100	14	40	4	14	3	5	7	9	4
6500	100	10	39	12	8	5	6	9	9	3
Здания локомобильных электро- станций строительным объемом, куб.м
500 - 700 (стены кирпичные)	100	11	23	9	9	6	14	11	9	8
500 - 700 (стены бутовые)	100	11	28	9	8	5	13	10	9	7
1500 - 2000	100	11	40	10	6	4	8	7	9	5
2500 - 3000 (фундаменты бутовые ленточные, стены кирпичные)	100	18	20	17	13	5	9	5	9	4
2500 - 3000 (фундаменты из бетон- ных блоков, стены кирпичные)	100	23	19	17	12	5	8	4	9	3
2500 - 3000 (фундаменты из бетон- ных блоков, стены из кирпичных блоков)	100	22	.22	16	11	5	8	4	9	3
5000 - 6 000 (фундаменты из бетон- ных блоков, стены из кирпичных блоков)	100	20	22	18	8	5	8	4	9	6
5000—6000 (фундаменты бутовые ленточные, стены кирпичные)	100	15	21	19	9	6	9	4	9	8


Техническая часть
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	В таблицах настоящего раздела приведены показатели стоимости элементов городских электрических сетей: воздушных линий, кабельных линий, трансформаторных подстанций и т. д.

1. 	Для удобства пользования при переоценке в настоящий сборник включена восстановительная стоимость оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, которая приведена по пяти территориальным зонам. Распределение областей, краев и республик по территориальным зонам приведено в приложении.

1. 	Оценочные стоимости воздушных линий 6—10 кв и 380/220 в приведены с разделением на две составляющие: стоимость опоры и стоимость проводов.

Стоимость опор приведена на 1 км воздушной лишний соответствующего климатического района по степени голбледности, а для сетей 380/220 в с дополнительным подразделением в зависимости от количества проводов, подвешенных на опорах: до пяти или до восьми проводов.

Для сетей 6—10 кв стоимость проводов приведена на 1 км линии в трехпроводном исчислении.

Для сетей 380/220 в стоимость проводов приведена на 1 км одного провода соответствующей марки и сечения. При этом в стоимости 1 км. Провода учтены затраты на устройство перекидок к зданиям. В связи с этим перекидки от опор к зданиям дополнительному учету при переоценке не подлежат.

1. 	Стоимость уличного освещения приведена с разделением на несколько составляющих: стоимость опор, кронштейнов, светильников, кабельных или воздушных проводок.

Приведена также стоимость тросовых подвесов светильников.

1. 	Оценочная стоимость кабельных сетей приведена без учета стоимости дорожных покрытий. При наличии дорожных покрытий их стоимость должна дополнительно учитываться по табл. 223.

1. 	Восстановительная стоимость оборудования трансформаторных подстанций приведена на подстанцию в целом в зависимости от ее типа, количества и мощности трансформаторов. При этом приведена стоимость оборудования не только трансформаторных подстанций .современного типа, но и подстанций так называемых пятой и четвертой серий, которые в настоящее время не сооружаются, но которых в городах имеется значительное количество.

Стоимость устройства заземления в стоимости оборудования учтена.

1. 	Стоимость оборудования распределительных пунктов приведена на одну ячейку соответствующего назначения: ввода, трансформатора напряжения и т. д. Полная восстановительная стоимость оборудования должна быть определена при переоценке распределительного пункта в зависимости от назначения и количества имеющихся ячеек.


Таблица 165
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВКАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА ВЛ 6-10 кв

Таблица 165

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Террито- риальные	Климатические районы по гололедности	Террито риальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III-IV	пояса	I-II	III-IV
1	2290	2510	6	3200	3520
2	2360	2590	7	5190	5700
3	2520	2770	8	4440	4870
4	2630	2890	9	7130	7800
5	2860	3140


Таблица 166
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВКАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА ВЛ 6—10 кв

Таблица 166

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Террито- риальные	Климатические районы по гололедности	Террито риальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III-IV	пояса	I-II	III-IV
1 2 3	2010 2080 2180	2180 2270 2380	6 7 8	2810 4550 3890	3060 4950 4230
4	2180	2360	9	6260	6800
5	2100	2280


Таблица 167
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ ВЛ 6—10 кв

Таблица 167

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Территориаль- ные пояса	Климатические районы по гололедности	Территориаль- ные пояса	Климатические районы по гололедности
	I-II	III-IV		I-II	III-IV
1 2 3	3240 3350 3470	3550 3680 3810	6 7 8	4530 7340 6280	4970 8100 6900
4	4000	4410	9	10090	11100
5	4130	4580


Таблица 168
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 6—10 кв

Таблица 168

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Террито- риальные	Климатические районы по гололедности	Террито- риальные	Климатические районы по гололедности
пояса	I-II	III	IV	пояса	I-II	III	IV
1 2 3	1480 1510 1510	1770 1800 1800	1910 1950 1950	6 7 8	2070 3360 2870	2480 4020 3430	2670 4340 3710
4	2150	2580	2790	9	4620	5520	5960
5	2070	2480	2680


Таблица 169
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 6—10 кв

Таблица 169

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной воздушной линии, руб.

Террито-	Климатические районы по гололедности
риальные	I-II	III-IV
пояса	Марка и сечение провода, кв. мм
	А-35	А-50	А-70	А-95	А-120	А-35	А-50	А-70	А-95	А-120
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	530	700	890	1190	1420	740	840	1040	1280	1530
2	544	720	910	1220	1460	720	820	1014	1250	1500
3	575	710	900	1200	1430	750	870	1060	1300	1540
4	630	770	980	1310	1560	820	950	1160	1420	1680
5	620	780	980	1310	1560	820	950	1160	1430	1680
6	740	980	1250	1660	1990	1030	1170	1450	1790	2140
7	1200	1590	2020	2690	3230	1670.	1900	2360	2900	3460
8	1030	1360	1730	2300	2760	1430	1620	2010	2480	2960
9	1650	2190	2780	3700	4440	2290	2610	3240	3990	4760


Таблица 170
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА СТАЛЕАЛЮМИНЕВЫХ ПРОВОДОВ

Таблица 170

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной воздушной линии, руб.

	Климатические районы по гололедности
Террито-	I-II	III-IV
риальные	Марка и сечение провода, мм2
пояса	АС-25	АС-35	АС-50	АС-70	АС-25	АС-Э5	АС-50	АС-70
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	488	660	770	1010	650	830	910	1140
2	500	680	780	1020	660	830	930	1150
3	500	670	780	1010	680	860	940	1160
4	548	730	850	1100	740	940	1020	1260
5	554	740	860	1110	750	950	1040	1280
6	680	930	1070	1410	910	1160	1280	1600
7	1110	1510	1740	2280	1480	1870	2080	2590
8	950	1290	1490	1950	1260	1600	1770	2210
9	1520	2070	2390	3140	2030	2570	2850	3560


Таблица 171
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 6—10 кв

Таблица 171

Восстановительная стоимость 1 км трех проводной воздушной линии, руб.

	Климатические районы по гололедности
Террито-	I-II	III-IV
риальные	Марка и сечение провода, мм2
пояса	ПС-25	ПС-35	ПС-50	ПС-25	ПС-35	ПС-50
	а	б	в	г	д	е
1	327	370	436	488	531	580
2	340	380	450	501	546	595
3	344	389	450	523	566	610
4	374	426	490	570	620	660
5	380	488	488	581	630	660
6	458	518	610	680	740	810
7	740	840	990	1110	1210	1320
8	630	720	850	950	1030	1130
9	1020	1150	1360	1520	1660	1810


Таблица 172
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА МЕДНЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 6—10 кв

Таблица 172

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной воздушной линии

(I—II климатические районы по гололедности), руб.

Территориаль-	Марка сечение провода, мм2
ные пояса	М-15	М-25	М-35.	М-50	М-70
	а	б	в	г	д
1	800	1160	1600	2110	2880
2	780	1130	1560	2060	2800
3	810	1160	1610	2110	2870
4	880	1270	1740	2280	3100
5	890	1280	1750	2300	3130
6	1120	1630	2240	2960	4030
7	1810	2640	3640	4800	6500
8	1550	2250	3110	4100	5600
9	2490	3630	5000	6600	9000


Таблица 173
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА МЕДНЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 6—10 кв

Таблица 173

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной воздушной линии

(III—IV климатические районы по гололедности), руб.

Территориаль-	Марка сечение провода, кв. мм
ные пояса	М-16	М-25	М-35	М-50	М-70
	а	б	в	г	д
1	930	1290	1730	2240	3010
2	900	1260	1690	2180	2930
3	950	1310	1760	2260	3020
4	1050	1440	1900	2470	3300
5	1050	1440	1920	2460	3290
6	1300	1810	2420	3140	4210
7	2100	2930	3930	5090	6800
8	1800	2500	3360	4350	5830
9	2900	4030	5400	7000	9400


Таблица 174
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНОЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кв

Таблица 174

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, кв. мм
риальные	3х6	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	3740	3900	4160	4580	4940	6000	6700	7500	8400	9600
2	3710	3880	4130	4540	5400	5950	6600	7400	8300	9500
3	3750	3930	4170	4580	5460	5950	6600	7500	8200	9500
4	4280	4490	4760	5240	6220	6800	7600	8600	9400	10900
5	4170	4370	4630	5100	6100	6600	7400	8300	9100	10400
6	5200	5500	5830	6400	6100	8400	9400	10500	11700	13500
7	8490	8900	9500	10400	9900	13600	15200	17000	19000	21800
8	7300	7600	8100.	8900	8400	11800	13000	14600	16200	18700
9	11700	12200	13000	14300	13500	18700	20900	23400	26100	30000


Таблица 175
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АБ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кв

Таблица 175

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм2
риальные	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	6	в	г	Д	е	ж	3	И	к
1	4070	4560	5150	6100	7600	8800	10300	12100	14000	17000
2	4030	4520	5110	6000	7600	8700	10200	12000	13900	16900
3	4170-	4630	5220	6100	7600	8800	10300	12200	14000	16800
4	4590	5110	5750	6800	8500	9700	11400	13400	15500	18600
5	4600	5120	5760	6800	8500	9700	11400	13300	15400	18600
6	5700	6400	7200	8500	10600	12300	14400	17000	19700	23900
7	9200	10400	16900	13800	17200	19900	23400	27500	31900	38700
8	7900	8800	10000	11800	14700	17000	20000	23500	27200	33100
9	12700	14200	16100	19000	23700	27.300	32200	37800	43800	53200


Таблица 176
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСБ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кв

Таблица 176

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм2
риальные	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	4950	5280	5620	6200	7500	7600	8700	9700	10300	11600
2	4860	5190	5530	6100	7000	7500	8600	9600	10200	11400
3	4910	5230	5550	6140	7100	7500	8500	9500	10200	11200
4	5500	5860	6200	6900	7900	8400	9600	10600	11400	12600
5	5510	5870	6200	6900	7900	8500	9500	10600	11300	12500
6	6900	7400	7900	8700	10500	10700	12200	13600	14500	16200
7	11200	12000	12800	14200	17000	17300	19800	22100	23500	26200
8	9600	10200	10900	12100	14500	14800	16900	18900	20000	22 400
9	15400	16500	17500	19500	23300	23800	27200	30300	32200	36100


Таблица 177
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кв

Таблица 177

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм2
риальные	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2 3 4 5 6 7 8 9	5860 5760 5780 6500 6500 8200 13300 11400 18300	6500 6400 6400 7200 7200 9100 14700 12600 20300	7300 7200 7200 8000 8000 10200 16600 14200 22800	8400 8200 8200 9200 9200 11700 17000 16200 26100	10000 9800 9700 10900 10900 13900 22600 19300 31100	11600 11400 11200 12600 12500 16200 26200 22400 36100	13400 13200 13100 14700 14600 18800 30400 26000 41800	15600 15400 15200 17000 17000 21900 35500 30300 48700	16700 16500 16300 18200 18000 23400 38000 32500 52200	19800 19500 19200 21500 21500 27700 45000 38400 62000


Таблица 178
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСВВ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кв

Таблица 178

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территориаль-	Сечение, кв. мм
ные пояса	3х16	3х25	3х36	3х50	3х70	3х95
	а	б	в	г	д	е
1 2 3 4 5 6 7 8 9	6200 6100 6200 6900 6900 8700 14200 12100 19.500	6700 6600 6700 7300 7400 9400 15200 13000 20800	7100 7000 7100 7800 7900 10000 16200 13900 22300	8000 7900 8100 8800 8900 11200 18100 15500 24900	9000 8800 8900 9800 9800 12600 20400 17400 28000	10100 9900 10400 11000 11000 14100 22900 19600 31500


Таблица 179
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ЦААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кв

Таблица 179

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито	Сечение, кв. мм
риальные	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2	4640 4600	4940 4900	5380 5330	6040 5990	6800 6700	7600 7600	8600 8600	9800 9700
3	4680	4960	5400	6200	6800	7600	8600	9800
4	5240	5560	6100	6900	7600	8600	9700	10900
5	5130	5460	5930	6600	7400	8400	9400	10700
6 7 8 9	6500 10500 9000 14500	6900 11200 9600 15400	7500 12200 10400 16800	8500 13700 11700 18800	9500 15400 13100 21100	10700 17300 14800 23800	12100 19600 17700 26900	13700 22100 18900 30400


Таблица 180
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ЦАСБ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кв

Таблица 180

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территори-	Сечение, кв. мм
альные	3х25	3х35	3х50	3х70	3х35	3х120 .	3х150	3х185
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	5620	5990	6400	7400	8100	9200	10500	12100
2	5530	5890	6300	7200	8000	9100	10300	11900
3	5630	5990	6400	7400	8100	9100	10500	11900
4	6200	6600	7100	8100	8900	10000	11400	13100
5	6200	6600	7100	8100	9000	10100	11400	13200
6	7900	8400	9000	10300	11400	13000	14600	16900
7	12800	13600	14600	16700	18400	20900	23700	27400
8	10900	11600	12500	14300	15700	17900	20300	23400
9	17500	18700	20000	23000	25300	28800	32600	37600


Таблица 181
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААШВ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кв

Таблица 181

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территори-	Сечение, кв. мм
альные	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	3260	3500	3740	4100	4750	5430	6030	6800	7500	8600
2	3230	3470	3710	4100	4710	5380	6000	6700	7400	8600
3	3330	3550	3770	4140	4800	5440	6000	6800	7500	8600
4	3750	4000	4240-	4650	5370	6100	6800	7600	8400	9500
5	3660	3890	4140	4540	5230	5900	6600	7400	8200	9300
6	4570	4900	5230	5740	6700	7600	8400	9500	10500	12100
7	7400	7900	8500	9300	10800	12300	13700	15400	17000	19600
8	6300	6800	7300	8000	9200	10500	11700	13100	14600	16700
9	10200	10900	11700	12800	14800	16900	18800	21100	23400	26900


Таблица 182
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 182

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм2
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	3000	3240	4740	3730	4150	4930	5300	6100	6900	7800	8900
2	3000	3240	4730	3730	4150	4940	5300	6100	6900	7800	8900
3	3060	3290	3530	3770	4190	5000	5340	6100	6700	7700	8500
4	3550	3810	4090	4670	4850	5720	6200	7000	7800	8900	10300
о	3410	3680	3940	4200	4650	5560	5900	6700	7600	8500	9800
6	4200	4530	6600	5220	5810	6900	7400	8500	9600	10800	12400
7	6800	7400	10800	8500	9400	11200	17300	13700	15600	17600	20100
8	5820	6300	9200	7200	8100	9600	10300	11700	13300	15000	17200
9	9400	10100	14800	11600	12900	15400	16500	18900	21400	24200	27700


Таблица 183
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 183

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм’2
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3 х 50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х135	3х210
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	3250	3680	4180	4760	5700	7100	8;:00	9800	11700	13700	16609
2	3220	3650	4150	4720	5650	7100	8200	9800	11600	13600	16500
3	3280	3710	4200	4750	5680	7100	8200	9700	11500	13500	16400
4	3740	4220	4780	5400	6500	8000	9300	11000	13000	15300	18600
5	3670	4150	4690	5300	6300	7900	9000	10700	12700	14900	18100
6	4540	5160	5860	6700	8000	9900	11600	13800	16400	19100	23200
7	7400	8400	9500	10800	12900	16100	18800	22400	26600	31000	37700
8	6300	7100	8100	9200	11100	13700	16100	19200	22700	26500	32200
9	10100	11500	13100	14800	17800	22100	25 900	30800	36500	42600	51800


Таблица 184
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 184

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм2
риальные	3х10	3х18	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3 х 240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	3840	4370	4770	5120	5660	6500	7100	8100	9200	9600	10700
2	3840	4370	4770	5120	5660	6500	7100	8100	9200	9600	10700
3	3910	4410	4800	5170	5690	6600	7100	8000	9100	9600	10700
4	4470	5050	5500	5910	6500	7500	8100	9200	10400	10900	12300
5	4270	4830	5260	5650	6200	8100	7700	8800	9900	10400	11600
6	5380	6100	6700	7200	7900	9100	10000	11300	12800	13500	15000
т	8700	9900	10800	11600	12900	14800	16200	18300	20800	21900	24700
8	7500	8500	9300	9900	11000	12600	13800	15600	17800	18700	20 800
9	12000	13600	14900	16000	17700	20300	22300	25100	28500	30100	33500


Таблица 185
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 185

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито	Сечение, мм2
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	4620	5260	6000	6800	7800	9200	10700	12700	14800	15700	19000
2	4620	5260	6000	6800	7800	9200	10700	12700	14800	15700	19000
3	4740	5290	6000	6800	7800	9100	10900	12600	14600	15600	18800
4	5430	6000	6900	7700	8900	10400	12400	14400	16700	17800	21500
5	5200	5780	6600	7400	8500	9900	11700	13800	15900	17100	20400
6	6500	7400	8400	9500	10900	12800	15000	17800	20700	22000	26600
7	10500	11900	19700	15400	17700	20800	24400	28800	33500	35700	43200
8	9000	10200	11700	13100	15100	17800	20800	24600	28600	30500	36900
9	14400	16400	18800	21100	24400	28500	33500	39600	46100	49100	59400


Таблица 186
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБВ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 186

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территори-	Сечение, мм2
альные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	3300	3560	3850	4100	4590	5190	5760
2	3300	3560	3850	4110	4590	5190	5760
3	3380	3650	3920	4200	4670	5260	5820
4	3850	4160	4480	4780	5320	6100	6600
5	3740	4010	4330	4950	5130	5760	6400
6	4620	4990	5390	5760	6400	7300	8100
7	7500	8100	8700	9300	10400	11800	13100
8	6400	6900	7500	8000	8900	10100	11200
9	10300	11100	12000	12800	14300	16200	18000


Таблица 187
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСБВ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 187

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм2
риальные	13х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95
пояса	а	б	в	г	д	е
1	4870	5330	5750	6400	7200	8100
2	4870	5330	5750	6400	7200	8100
3	4980	5440	5853	6500	7300	8300
4	5590	6100	5480	7300	8200	9300
5	5370	5870	6300	7000	7900	9000
6	6800	7500	8000	9000	10000	11300
7	11100	12100	13000	14500	16300	18300
8	9400	10300	11100	12400	13900	15600
9	15200	16600	17900	20000	22400	25100


Таблица 188
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АВПБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 188

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито	Сечение, мм2
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	3710	4040	4370	4620	5100	5750	6500	7300	8300
2	3710	4040	4370	4620	5100	5750	6500	7300	8300
3	3810	4140	4560	4730	5200	5840	6600	7400	8400
4	4290	4660	5050	5330	5860	6600	7500	7500	9500
5	4130	4490	4850	5130	5630	6300	7100	8100	9100
6	5190	5650	6100	6500	7100	8000	9100	10200	11600
7	8400	9200	9900	10500	11600	13000	14800	16600	18800
8	7200	7800	8500	9000	9900	11100	12600	14200	16100
9	11600	12600	13600	14400	15900	17900	20300	22800	25900


Таблица 189
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ЦААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 189

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территори-	Сечение, кв. мм
альные	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	3850	4140	4590	5140	5740	6500	7300	8400
2	3850	4140	4590	5140	5740	6500	7300	8400
3	3940	4200	4670	5220	5810	6600	7400	8400
4	4460	4780	5300	5920	6600	7500	8300	9600
5	4310	4630	5130	5730	6100	7200	8100-	9300
6	5390	5790	6400	7200	8000	9100	10300	11700
7	8700	9400	10400	11700	13000	14800	16700	19000
8	7500	8000	8900	10000	11100	12600	14200	16200
9	12000	12900	14300	16000	18000	20300	22900	26100


Таблица 190
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ЦАСБ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 190

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм’
риальные	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	4650	5110	5760	6400	7200	7800	9000	10400
2	4650	5110	5760	6400	7200	7800	9000	10400
3	4730	5180	5830	6500	7200	7800	9000	10400
4	5370	5880	6630	7400	8200	8900	10300	11800
5	5190	5690	6400	7100	7900	8500	9900	11400
6	6500	7200	8100	9000	10100	10900	12600	14500
7	10600.	11600	13100	14600	16300	17600	20400	23600
8	9000	9900	11200	12500	13900	15000	17500	20100
9	14500	16000	18000	20000	22400	24200	28100	32400


Таблица 191
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААШВ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кв

Таблица 191

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито	Сечение, мм2
риальные	3х10	3х16	Зх-25	3Х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2490	2690	3000	3260	3710	4340	4960	5440	6200	7000	8100
2	2490	2690	3000	3260	3710	4340	4960	5440	6200	7000	8100
3	2570	2760	3070	3340	3780	4390	5000	5500	6300	7000	8200
4	2950	3180	3530	3820	4340	5030	5730	6300	7200	8000	9300
5	2840	3050	3380	3660	4150	4810	5480	5990	6800	7600	8900
6	3480	3760	4200	4570	5200	6100	6900	7600	8700	9800	11400
7	5650	6100	6800	7400	8400	9800	11300	12300	14100	15900	18400
8	4830	5220	5820	6330	7200	8400	9600	10600	12100	13600	15800
9	7800	8400	9400	10200	11600	15500	15500	17000	19400	21800	25400


Таблица 192
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 192

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито	Сечение, кв. мм
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1950	2140	2410	2590	2850	3280	3770	4290	4950	5710	6800
2	2020	2220	2490	2680	2950	3400	3910	4440	5120	5910	7100
3	2010	2240	2460	2650	2900	3320	3810	4310	4940	5690	6800
4	2230	2490	2730	2940	3220	3680	4220	4780	5480	6400	7600
5	2330	2540	2830	3030	3350	3790	4350	4910	5640	6500	7700
6	2730	3000	3370	3620	3990	4600	5280	6000	6900	8000	9600
7	4420	4870	5460	5880	6500	7500	8600	9700	11200	13000	15500
8	3780	4160	4670	5020	5530	6400	7300	8300	9600	11100	3270
9	6100	6700	7500	8100	8600	10200	11800	13400	15400	17800	21300


Таблица 193
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 193

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территори	Сечение, мм’-
альные	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	Зх35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	2030	2260	2790	2790	3150	3550	4020
2	2100	2 340	2920	2890	3260	3670	4170
3	2130	2320	2930	2890	3260	3680	4140
4	2310	2550	3190	3150	4750	3970	4480
5	2410	2660	3320	3260	3650	4090	4610
6	2840	3160	3910	3900	4400	4960	5630
7	4610	5120	6300	6300	7100	8000	9100
8	3940	4380	5420	5420	6100	6900	7800
9	6300	7000	8700	8700	9800	11100	12600


Таблица 194
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 194

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм2
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2220	2580	3110	3620	4330	5360	6600	7800	9500	11300	14100
2	2330	2710	3270	3810	4560	5640	6900	8200	10000	11900	14900
3	2320	2670	3200	3710	4410	5420	6600	7900	9600	11300	14100
4	2570	2750	3550	4110	4890	6000	7300	8800	10600	12600	15600
5	2630	3030	3630	4190	5000	6100	7500	8900	10800	12800	15900
6	3100	3610	4350	5060	6100	7500	9200	10900	13300	15400	19800
7	5030	5850	7100	8200	9800	12200	15000	18000	21600	25000	32100
8	4300	5000	6000	7000	8400	10400	12800	15100	18400	21400	27400
9	6900	8000	9700	11300	13500	16700	20600	24300	29600	34400	44100


Таблица 195
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 195

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Территори	Сеченне, мм2
альные	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	Зх70+1х25	3х95+1х35
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	2380	2830	3690	4030	4900	5960	7200
2	2510	2980	3880	4250	5170	6300	7600
3	2520	2960	3850	4190	5060	6100	7400
4	2700	3180	4180	4510	5470	6600	8100
5	2810	3300	4320	4660	5630	6800	8200
6	3340	3960	5160	5650	6900	8300	10100
7	5400	6410	8400	9200	11100	13500	16400
8	4620	5480	7200	7800	9500	11600	14000
9	7400	8810	11500	12600	15300	18600	22600


Таблица 196
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСБ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кв

Таблица 196

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм2
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	Зх185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2460	2680	2950	3330	3680	4130	4790	5600	6800	7400	9000
2	2570	2800	3080	3480	3840	4310	5000	5840	7100	7700	9400
3	2550	2770	3050	3420	3760	4210	4870	5670	6800	7500	9000
4	2770	3000	3310	3710	4100	4580	5310	6200	7400	8200	9800
5	2880	3110	3430	3840	4220	4920	5460	6400	7600	8300	10000
6	3450	3750	4130	4660	5160	5780	6700	7800	9500	10400	12600
7	5590	6100	6700	7600	8400	94бо	10900	12700	15400	16800	20400
8	4780	5200	5730	6500	7100	8000	9300	10900	13200	14400	17500
9	7700	8400	9200	10400	11500	12900	14900	17500	21200	23100	28100


Таблица 197
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АСВ НАПРЯЖЕНИЕМ до 1 кв

Таблица 197

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, кв. мм
риальные	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	2300	2590	2900	3240	3710	4130	4850
2	2400	2700	3010	3380	3870	4450	5060
3	2410	2690	3030	3330	3810	4360	4940
4	2600	2900	3300	3540	4120	4720	5360
5	2710	3030	3410	3740	4270	4890	5910
6	3220	3620	4060	4530	5190	5780	6800
7	5230	5880	6600	7400	8400	9400	11000
8	4470	5020	5630	6300	7200	8000	9400
9	7200	8100	9000	10100	11600	12900	15100


Таблица 198
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кв

Таблица 198

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, мм2
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2730	3170	3660	4310	5230	6300	7600	9300	11100	13200	16400
2	2840	3310	3820	4500	5460	6600	8000	9800	11500	13800	17100
3	2830	3260	3750	4400	5310	6400	7700	9400	11100	13300	16500
4	3060	3540	4080	4780	5760	6900	8400	10200	12100	14400	17900
5	3180	3650	4210	4340	5940	7100	8700	10500	12300	14700	18400
6	3820	4440	5100	6000	7300	8800	10700	13100	15500	18500	23000
7	6200	7200	8300	9800	11900	14300	17300	21200	25100	30000	37300
8	5290	6100	7100	8400	10200	12200	14800	18100	21500	25700	31800
9	8500	9900	11400	13400	16300	19700	23800	29200	34500	41300	51200


Таблица 199
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ СБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 199

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито	Сечение, мм2
риальные	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	2650	3180	3810	4550	5580	6700	8200
2	2760	3320	3980	4750	5820	7000	8600
3	2710	3250	3850	4580	5590	6700	8200
4	2990	3590	4260	5060	6200	7400	9000
5	3100	3680	4390	5210	6300	7600	9300
6	3700	4450	5330	6400	7800	9400	11500
7	6000	7200	8600	10300	12700	15300	18600
8	5130	6200	7400	8800	10800	13100	15900
9	8300	9900	11900	14200	17400	21000	25600


Таблица 200
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБВ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 200

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, кв. мм
риальные	3х10	3х16	3х25	3х33	3х50	3х70	3х95	3х120
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	1970	2170	2430	2650	2910	3330	3880	4360
2	2040	2240	2510	2740	3010	3450	4000	4510
3	2080	2320	2530	2760	3030	3440	4010	4490
4	2260	2460	2750	2980	3270	3720	4330	4860
5	2340	2560	2860	3090	3380	3840	4460	4980
6	2760	3030	3400	3700	4070	4660	5430	6100
7	4480	4920	5510	6000	6600	7600	8800	9900
8	3830	4200	4710	5130	5640	6500	7500	8400
9	6200	6800	7600	8300	9100	10400	12100	13600


Таблица 201
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААБВ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 201

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, кв. мм
риальные	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х23	3х95+1х35
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	2180	2420	2710	2960	3280	3790	4250
2	2250	2500	2810	3070	3400	3920	4400
3	2270	2520	2830	3070	3400	3890	4560
4	2330	2710	3040	3310	3660	4190	4890
5	2570	2840	3180	3460	3810	4340	5090
6	3050	3380	3800	4150	4600	5300	5950
7	4940	5490	6200	6700	7500	8600	9700
8	4220	4690	5260	5750	6400	7300	8200
9	6800	7500	8500	9200	10200	11’800	13300


Таблица 202
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АВПБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 202

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, кв. мм
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	2380	2550	2790	3090	3450	3870	4450	5080	5860
2	2490	2670	2920	3230	3610	4030	4640	5310	6100
3	2500	2650	2900	3200	3580	4000	4590	5220	6000
4	2680	2880	3150	3470	3870	4320	4950	5640	6480
5	2800	2990	3260	3590	4000	4460	5100	5810	6660
6	3340	3580	3910	4320	4840	5410	6200	7100	8200
7	5410	5800	6300	7000	7840	8800	10100	11500	13300
8	4620	4960	5420	5990	6700	7500	8600	9900	11400
9	7400	8000	8700	9600	10780	12100	13900	15900	18300


Таблица 203
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ АВПБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 203

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито	Сечение, мм2
риальные	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	2670	2870	3160	3500	3930	4370	5130
2	2790	3000	3300	3650	4110	4620	5360
3	2770	2970	3270	3610	4050	4540	5240
4	3000	3210	3540	3920	4380	4940	5690
5	3120	3340	3660	4050	4530	5080	5820
6	3740	4020	4420	4900	5510	6100	7200
7	6060	6500	7200	7900	8900	9900	11600
8	5180	5570	6100	6800	7600	8500	10000
9	8300	9000	9900	10900	12300	13600	16000


Таблица 204
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААШВ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 204

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито-	Сечение, кв. мм
риальные	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95	3х120	3х150	3х185	3х240
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1730	1850	2040	2220	2550	3000	3440	3900	4460	5160	6200
2	1790	1910	2110	2300	2640	3100	3560	4040	4610	5350	6400
3	1820	1930	2120	2210	2630	3080	3530	3970	4540	5250	6300
4	1990	2120	2340	2540	2880	3370	3800	4340	4940	5720	6800
5	2070	2200	2420	2620	2970	3460	3970	4460	5080	5870	7000
6	2430	2590	2860	3110	3580	4200	4820	5460	6200	7200	8700
7	3930	4190	4630	5050	5800	68о6	7800	8900	10100	11700	14000
8	3360	3580	3960	4310	4960	5820	6700	7600	8600	10000	12000
9	5410	5760	6400	6900	8000	9400	10700	12200	13900	16100	19300


Таблица 205
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ МАРКИ ААШВ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 205

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

Террито	Сечение, мм2
риальные	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х10	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	1810	1960	2210	2440	2750	3140	3640
2	2020	2170	2470	2680	3000	3410	3920
3	1910	2040	2320	2540	2850	3240	3730
4	2090	2250	2550	2770	3100	3530	4050
5	2170	2320	2630	2860	3200	3640	4190
6	2540	2750	3100	3420	3850	4390	5100
7	4120	4450	5000	6540	6200	7100	8300
8	3520	3800	4290	4730	5330	6100	7100
9	5660	6100	6900	7600	8600	9800	11300


Таблица 206
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ С РАЗРЯДНИКОМ НА СИЛОВОМ КАБЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ КОВЕР, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 206

Восстановительная стоимость одного пункта, руб.

Территориаль-	Стоимость	Территориаль-	Стоимость	Территориаль-	Стоимость
ные пояса		ные пояса		ные пояса
1	49,3	4	61,0	7	112,0
2	49,3	5	58,1	8	96,0
3	52,2	6	69,0	9	154,0


Таблица 207
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВКАХ ИЗ ПРОПИТАННОГО ЛЕСА ВЛ 380/220 в

Таблица 207

Восстансвитсльная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

	Климатические районы по гололедности
Террито	I-II	III	IV
риальные	Количество проводов
пояса	5	8	5	8	5	8
1	1470	1560	1560	1760	1760	1940
2	1520	1650	1650	1820	1820	2010
3	1630	1770	1770	1950	1950	2160
4	1680	1830	1830	2010	2010	2230
5	1810	1970	1970	2160	2160	2400
6	2060	2240	2240	2460	2460	2720
7	3340	3630	3630	3890	3890	4410
8	2860	3100	3100	3410	3410	3770
9	4590	4980	4980	5480	5480	6100


Таблица 208
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВКАХ ИЗ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕСА ВЛ 380/220 в

Таблица 208

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

	Климатические районы по гололедности
Территориаль	I-II	III	IV
ные пояса	Количество проводов
	5	8	5	8	6	8
1	1200	1290	1290	1410	1410	1550
2	1280	1390	1390	1510	1510	1660
3	1400	1510	1510	1660	1660	1840
4	1360	1470	1470	1620	1620	1790
5	1320	1430	1430	1660	1660	1720
6	1680	1810	1810	1970	1970	2170
7	2720	2930	2930	3200	3200	3510
8	2330	2510	2510	2730	2730	3000
9	3740	4030	4030	4390	4390	4830


Таблица 209
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ ВЛ 380/220 в

Таблица 209

Восстановительная стоимость 1 км опор на трассе, руб.

	Климатические районы по гололедности
Территориаль	I-II	III	IV
ные пояса	Количество проводов
	5	8	5	8	5	8
1	1760	1910	1910	2090	2090	2310
2	1790	1950	1950	2140	2140	2370
3	1870	2020	2020	2220	2220	2450
4	2240	2420	2420	2650	2650	2920
5	2210	2410	2410	2650	2650	2930
6	2460	2670	2670	2930	2930	3240
7	3990	4320	4320	4740	4740	5250
8	3410	3700	3700	4060	4060	4480
9	5480	5940	5940	6500	6500	7200


Таблица 210
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 380/220 в

Таблица 210

Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.

Террито-	Климатические районы	Террито-	Климатические районы
риальные	по гололедности	риальные	по гололедностн
пояса	I-II	III	IV	пояса	I-II	III	IV
1	2720	3000	3290	6	3810	4200	4610
2 3	2760 2770	3040 3050	3330 3340	7 8	6200 5280	6800 5820	7500 6400
4	3940	4340	4750	9	8500	9400	10300
5	3780	4180	4570


Таблица 211
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ 380/220 в

Таблица 211

Восстановительная стоимость 1 км воздушной однопроводной линии

(I-IV климатические районы по гололедности), руб.

Территори-	Марка и сечение провода, мм2
альные	А-16	А-25	А-35	А-50	А-70	А-95
пояса	а	б	в	г	д	е
1	207	236	270	340	405	487
2	212	242	277	350	415	500
3	214	242	273	363	399	475
4	249	282	318	396	466	555
5	254	287	323	403	472	562
6	290	330	378	476	567	682
7	470	536	610	770	920	1110
8	402	458	524	660	790	950
9	650	740	840	1060	1260	1520


Таблица 212
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 380/220 в

Таблица 212

Восстановительная стоимость 1 км воздушной однопроводной линии

(I—IV климатические районы по гололедности), руб.

Территори- альные	Марка и сечение провода, кв. мм	Марка и диаметр провода,мм	Территори- альные	Марка и сечение провода, кв. мм	Марка и диаметр провода,мм
пояса	ПС-25	С-35	ПСО-4	ПСО-5	пояса	ПС-25	ПС-35	ПСО-4	ПСО-э
	а	б	в	г		а	б	в	г
1	194	210	172	185	6	272	293	241	259
2	201	217	178	192	7	440	474	390	420
3	219	233	194	208	8	376	405	334	359
4	237	254	211	228	9	610	655	536	577
5	243	258	216	231


Таблица 213
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА МЕДНЫХ ПРОВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кв

Таблица 213

Восстановительная стоимость 1 км воздушной однопроводной лчнии

(I-IV климатические районы по гололедности), руб.

Территориаль-	Марка и сечение провода, кв. мм	Территориаль-	Марка и сечение провода, кв. мм
ные пояса	М-16	М-25	М-35	ные пояса	М-16	М-25	М-35
1	362	478	620	6	507	670	860
2	349	461	594	7	820	1090	1400
3	383	498	640	8	700	930	1200
4	416	541	690	9	1130	1490	1920
5	414	549	700


Таблица 214
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 214

Восстановительная стоимость одной опоры, руб.

Территориаль- ные пояса	Стоимость	Территориаль- ные пояса	Стоимость	Территориаль- ные пояса	Стоимость
1	97	4	128	7	220
2	96	5	132	8	188
3	97	6	136	9	303


Таблица 215
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КРОНШТЕЙНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 215

Восстановительная стоимость одного кронштейна, руб.

Территориаль- ные пояса	Стоимость	Территориаль- ные пояса	Стоимость	Территориаль- ные пояса	Стоимость
1	15	4	21	7	34
2	15	5	20	8	29
3	15	6	21	9	47


Таблица 216
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

КАБЕЛЬ ПОДЗЕМНОЙ МАРКИ ААБ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 кв

Таблица 216

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы (уличное освещение), руб.

Террито-	Сечение, мм’
риальные	3х6	3х10	3х16	3х25	3х35	3х6+1х4	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	3	и	к
1	2290	2510	2740	2920	3250	2360	2540	2840	3230	3480
2	2370	2500	2830	3020	3370	2450	2630	2940	3340	3600
3	2440	2660	2890	3190	3390	2500	2740	3000	3370	3620
4	2700	2950	3200	3540	3760	2770	3040	3320	3740	4020
5	2790	3030	3280	3630	3870	2860	3130	3410	3790	4110
6	3090	3510	3830	4090	4550	3310	3560	3980	4520	4870
7	5020	5700	6200	6600	7400	5360	5780	6400	7300	7900
8	4290	4870	5310	5670	6300	4580	4940	5510	6300	6700
9	6900	7800	8500	9100	10100	7400	7900	8900	10100	10900


Таблица 217
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТРОСАХ

Таблица 217

Восстановительная стоимость 1 км воздушной линии, руб.

Террито-	Двух-, трех- и четырехпроводные линии сечением, мм2
риальные	2Ах16	3Ах16	4Ах16	2Ах25	3А-35	2Ах35	3Ах35	3Ах25+1х16	3Ах35+1х16
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	680	830	990	740	920	800	1020	1030	1130
2	700	850	1020	750	940	820	1040	1060	1090
3	720	860	1030	770	950	840	1060	1060	1100
4	800	970	1040	870	1070	940	1190	1190	1210
5	810	980	1160	860	1070	940	1170	1200	1150
6	950	1160	1390	1030	1280	1120	1420	1440	1580
7	1540	1870	2260	1670	2080	1820	2310	2330	2570
8	1310	1600	1930	1430	1780	1560	1970	1990	2190
9	2110	2570	3100	2290	2860	2500	3170	3210	3530


Таблица 218
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТРОСАХ

Таблица 218

Восстановительная стоимость 1 км воздушной линии, руб.

Территори-	Двух-, трех- и четырехпроводные линии сечением, кв. мм
альные пояса	2ПСх25	3ПСх25	4ПСх25	2ПСх35	3ПСх35	3ПСх35+1х25
	а	б	в	г	д	е
1	650	780	880	680	830	930
2	670	800	910	700	850	950
3	680	820	920	710	860	960
4	770	930	1040	800	980	1090
5	770	930	1040	810	980	1090
6	910	1090	1230	950	1160	1300
7	1480	1770	2000	1540	1870	2100
8	1260	1510	1710	1320	1600	1800
9	2030	2430	2750	2120	2570	2890


Таблица 219
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ПОДВЕСКА СТАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТРОСАХ

Таблица 219

Восстановительная стоимость 1 км воздушной линии, руб.

Террито-	Двух-, трех- и четырехпроводные линии диаметром, мм
риальные	2ПСО-4	3ПСО-4	4ПСО-4	2ПСО-5	3ПСО-5	4ПСО-5
пояса	а	б	в	г	д	е
1	620	740	810	640	770	870
2	640	750	840	660	790	890
3	650	770	850	670	810	900
4	730	870	960	760	910	1020
5	640	750	840	660	800	890
6	870	1030	1140	900	1080	1220
7	1400	1670	1850	1460	1740	1980
8	1200	1430	1580	1240	1490	1690
9	1930	2290	2540	2000	2400	2710


Таблица 220
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

Таблица 220

Восстановительная стоимость одного светильника, руб.

	Тип арматуры
Территориаль-			СПО-2-200
ные пояса	СПП-200	СПО-200	эмалиро- ванная	не эмали- рованная	СЗП-500
	а	б	в	г	д
1	8,1	4,6	6,5	5,4	12,2
2	8,4	4,7	6,7	5,6	12,5
3	8,4	4,8	6,7	5,6	12,4
4	9,3	5,4	7,5	6,3	13,8
5	9,4	5,5	7,5	6,5	13,9
6	11,4	6,4	9,1	7,6	17,1
7	18,5	10,4	14,8	12,3	27,7
8	15,8	8,9	12,7	10,5	23,7
9	25,4	14,4	20,3	16,9	38,1


Таблица 221
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ

Таблица 221

Восстановительная стоимость одного светильника, руб.

	Тип арматуры
Террито-	СППР-12э	СЗПР-250	СКЗПР-500	СКЗР-2-250	СКЗР-250
риальные	с лампами типа ДРЛ мощностью, вт
пояса	80	125	125	210-2	400	250-2	250-2	250.2
	а	6	в	г	Д	е	ж	3
1	33	42	71	76	111	103	141	65
2	34	43	73	78	114	106	145	67
3	34	42	72	77	113	105	142	66
4	37	46	79	85	125	115	156	73
5	36	46	78	85	123	114	154	72
6	46	59	99	106	155	144	197	91
7	75	95	161	173	252	234	320	148
8	64	81	138	147	215	200	274	126
9	103	131	222	237	346	321	440	203


Таблица 222
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ

Таблица 222

Восстановительная стоимость одного светильника, руб.

Террито-	Тип арматуры
риальные	СПЛ-	СПЛ-	СПЛ-	СПЗЛ-	СПЗЛ-	СПЗЛ-	СКЗЛ-	СКЗЛ-	СК.ЗЛ-	СВЛ-	СТЛ-
пояса	2х20	3х40	3х80	3х40	3х80	2х80	3х40	3х80	2х80	3х80	3х80
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	27	49	89	53	73	50	54	73	50	88	123
2	28	50	92	55	75	51	56	75	52	90	126
3	28	52	80	54	74	50	55	75	50	89	123
4	30	54	99	60	81	56	60	82	56	98	136
5	30	54	99	59	81	56	60	82	56	98	137
6	38	69	125	74	102	70	76	102	70	123	172
7	61	141	202	120	166	114	123	166	114	200	279
8	52	95	173	103	142	97	105	142	97	171	239
9	84	153	278	165	228	156	168	228	156	274	384


Таблица 223
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Таблица 223

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.

	Вид покрытий		Вид покрытий
Террито-		Автодороги	Террито-		Автодороги
риальные пояса	Тротуары	булыжные	асфальто- бетонные	риальные пояса	Тротуары	булыжные	асфальто- бетонные
1	1910	3080	4860	6	2960	5260	8000
2	1700	2850	4730	7	5210	7440	14000
3	1510	2660	5350	8	4420	5030	8700
4	2290	4170	6700	9	4890	7200	11900
5	1950	2530	4960


Таблица 224
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ГОРОДСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

(Фундаменты сборные, бетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, полы бетонные.)

Таблица 224

Восстановительная стоимость 1 м3 зданий руб.

Территориаль	Трансфор-	Расгредели-	Территориаль	Трансфор-	Распреде-
ные пояса	маторные	тельные	ные пояса	маторные	лительные
	подстанции	пункты		подстанции	пункты
1	34,0	18,7	6	47,6	26,2
2	34,6	19,3	7	77,0	42,4
3	36,4	20,0	8	66,0	36,3
4	42,2	23,2	9	106,0	58,3
5	43,5	23,9


Таблица 225
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

ГОРОДСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

Таблица 225

Восстановительная стоимость одной трансформаторной подстанции, руб.

Наименование	Тип	Краткая техническая	Восстановительная стоимость по зонам
оборудования		характеристика	I	II	III	IV	V
Оборудование трансформатор- ной подстанции	В-21-160 с трансформатором 100 ква	Оборудование трансформа- торной подстанции, вклю- чая стоимость трансформа- тора щитов, камер, а также шин, кабельных прокладок, заземления и пр.	2960	3110	3170	3380	3850
То же	В-21-160 с трансформатором 160 ква	То же	3160	3320	3380	3610	4110
То же	В-41-400м с трансформатором 100 ква	То же	3860	4050	4130	4400	5010
То же	В-41-400м с трансформатором 160 ква	То же	4060	4270	4350	4630	5280
То же	В-41-400м с-трансформатором 250 ква	То же	4330	4550	4640	4 910	5630
То же	В-41-400м с трансформатором 400 ква	То же	4690	4920	5020	5340	6100
То же	К-31-400м с трансформатором 100 ква	То же	2670	2800	2860	3040	3470
То же	К-31-400м с трансформатором 160 ква	То же	2880	3020	3080	3280	3740
То же	К-31-400м с трансформатором 250 ква	То же	3160	3320	3380	3600	4110
Оборудование трансформатор- ной подстанции	К-31-400м с трансформатором 400 ква	Оборудование трансформа- торной подстанции, вклю- чая стоимость трансформа- тора щитов, камер, а также шин, кабельных прокладок, заземления и пр.	3520	3 700	3770	4020	4580
То же	К-31-бЗОм с трансформатором 630 ква	То же	4 530	4700	4850	5170	5890
То же	К-32-400м с двумя трансформаторами по 100 ква	То же	5290	5560	5660	6000	6900
То же	К-32-400м с двумя трансформаторами по 160 ква	То же	5700	5990	6100	6500	7400
То же	К-32-400м с двумя трансформаторами по 250 ква	То же	6300	6600	6700	7100	8100
То же	К-32-400м с двумя трансформаторами по 400 ква	То же	7000	7400	7500	8000	9100
-
То же	К-32-бЗОм с двумя трансформаторами по 630 ква	То же	9000	9400	9600	10200	11 700
То же	В-42-400МС с двумя трансформаторами по 100 ква	То же	7200	7500	7700	8200	9300
То же	В-42-400МС с двумя трансформаторами по 160 ква	То же	7700	8000	8200	8700	9900
То же	В-42-400МС с двумя трансформаторами по 250 ква	То же	8200	8600	8800	9300	10 600
То же	В-42-400МС с двумя трансформаторами по 400 ква	То же	8900	9300	9500	10100	11500
То же	К-531 с трансформатором 100 ква	То же	1290	1360	1390	1480	1680
То же	К-531 с трансформатором 180 ква	То же	1500	1570	1600	1 700	1950
То же	К-531 с трансформатором 320 ква	То же	1650	1730	1760	1880	2140
То же	К-532 с двумя трансформаторами по 100 ква	То же	2420	2540	2590	2760	3150
То же	К-532 с двумя трансформаторами по 180 ква	То же	2800	2940	2960	3190 ,	3640
То же	К-532 с двумя трансформаторами по 320 ква	То же	3140	3300	3360	3580	4080
То же	В-351 с трансформатором 100 ква	То же	1690	1770	1 800	1920	2190
То же	В-531 с трансформатором 180 ква	То же	2150	2260	2300	2450	2800
То же	В-531 с трансформатором 320 ква	То же	2290	2400	2450	2610	2970
То же	В-532 с двумя трансформаторами по 100 ква	То же	3040	3 190’	3260	3470	3960
То же	В-532 с двумя трансформаторами по 180 ква	То же	3440	3610	3680	3920	4470
То же	8-532 с двумя трансформаторами по 320 ква	То же	3710	3900	3970	4230	4830


Таблица 226
СБОРНИК № 5

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР

Часть IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2 Городские электрические сети

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 6—10 кв

Таблица 226

Восстановительная стоимость одной ячейки, руб.

Наименование	Краткая техническая	Восстановительная стоимость по зонам
оборудования	характеристика	I	II	III	IV	V
Ячейка питающей линии	Ячейка питающей линии, состоящая из камеры типа КСО-266 с масляным выклю чателем ВМГ-133 с приводом ПП-61	1070	1 120	1 140	1220	1390
То же	Ячейка резервного питания, состоящая из трех камер типа КСО-266: одна с масляным выключателем ВМГ-133 с приводом ПП-61; вторая сборка шинная 6—10 кв, третья с трансформатором напряжения типа НОМ-6-10	1680	1760	1790	1910	2180
То же	Ячейка отходящей линии, состоящая из камеры типа КСО-266 с масляным выключателем ВМГ-133 с приводом ПП-61	990	1040	1060	1 130	1290
То же	Ячейка, состоящая из камеры типа КСО-266 с трансформатором напряжения НТМИ-6-10 и разрядником РБП-6-10	509	534	563	580	660
То же	Ячейка секционного масляного выключателя, состоящая из двух камер типа КСО-266: одна с масляным выключателем ВМГ-133 с приводом ПП-61, вторая с разъединителем	408	428	437	465	530
То же	Ячейка заземления сборных шин, состоящая из камеры типа КСО-266	378	397	404	431	491
То же	Ячейка ввода силового трансформатора мощностью до 400 ква, состоящая из камеры типа КСО-266	830	870	890	950	1080
То же	Камера силового трансформатора мощностью 100 ква, напряжением 6—10/0,4 кв, включая стоимость двухпанельного щита низкого на пряжения	1440	1510	1540	1640	1880
То же	То же мощностью 160 ква	1270	1330	1360	1450	1650
То же	То же мощностью 250 ква	1550	1630	1660	1770	2010
То же	То же мощностью 400 ква	1910	2010	2050	2180	2480
То же	Шинный мост без разъединителя	113	119	120	129	147
Ячейка питающей линии	Шинный мост с разъединителем	211	092	226	241	274
То же	Электроосвещение РП без трансформатора	292	307	312	333	380
То же	То же с трансформатором	297	312	318	339	386
То же	Резервная камера КСО-266	302	317	323	344	393
Распределитель- ный пункт без трансформатора	Наружный контур заземления	63	66	67	72	82
Распределитель- ный пункт с трансформатором	То же	87	91	93	99	113


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Техническая часть

Таблица 5. Галереи, портики, входы

Раздел I. Высшие и средние специальные учебные заведения

Раздел II. Спортивные сооружения при учебных заведениях

Раздел III. Вспомогательные здания и сооружения


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. Высшие и средние специальные учебные заведения

1. Высшие учебные заведения

Таблица 7. Учебные корпуса вузов сельскохозяйственного профиля

Таблица 8. Учебные корпуса вузов гуманитарного профиля

Таблица 9. Учебные корпуса вузов технического профиля

Таблица 10. Учебные корпуса физико-технических факультетов университетов

Таблица 11. Учебные корпуса гуманитарных факультетов университетов

Таблица 12. Лабораторные корпуса вузов двух-, трехэтажные

Таблица 13. Учебный корпус общетехнического факультета заочного и вечернего обучения вузов четырехэтажный

Таблица 14. Учебные корпуса медицинских институтов

2. Техникумы

Таблица 15. Учебно-производственные корпуса техникумов общетехнического профиля

Таблица 16. Учебно-производственные корпуса техникумов сельскохозяйственного профиля

Таблица 17. Учебные корпуса индустриальных техникумов химико-технологического или текстильного профиля

Таблица 18. Учебные корпуса индустриальных техникумов машиностроительного профиля

Таблица 19. Учебные корпуса индустриальных техникумов металлургического профиля

Таблица 20. Учебные корпуса индустриальных техникумов электротехнического профиля

Таблица 21. Учебные корпуса техникумов сельскохозяйственного профиля

3. Профессионально-технические училища

Таблица 22. Профессионально-техническое училище металлообрабатывающего профиля

Таблица 23. Профессионально-техническое училище для подготовки рабочих швейной промышленности

Таблица 24. Профессионально-технические училища для подготовки рабочих строительства

Таблица 25. Профессионально-технические училища для подготовки рабочих химической промышленности

4. Ремесленные училища

Таблица 26. Ремесленные училища кирпичные двух-, трех- и четырехэтажные

Таблица 27. Учебные корпуса ремесленных училищ

Таблица 28. Учебные корпуса училищ механизации сельского хозяйства четырехэтажные

Таблица 29. Корпуса для практических занятий при училищах механизации сельского хозяйства одноэтажные

Таблица 30. Школы по подготовке кадров для предприятий торговли и общественного питания трех - четырехэтажные


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II. Спортивные сооружения при учебных заведениях

Таблица 31. Футбольное поле

Таблица 32. Баскетбольные площадки

Таблица 33. Волейбольные площадки

Таблица 34. Теннисные площадки

Таблица 35. Городошные площадки

Таблица 36. Спортивные корпуса объемом до 6000 куб. м

Таблица 37. Спортивный корпус с двумя залами и бассейном 25х14 м

Таблица 38. Малый гимнастический зал

Таблица 39. Закрытый бассейн для плавания с ванной 25х11,5 м

Таблица 40. Лыжные станции

Таблица 41. Полузакрытые стрелковые тиры

Таблица 42. Закрытые стрелковые тиры


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. Вспомогательные здания и сооружения

Таблица 43. Механические мастерские

Таблица 44. Учебно-производственные мастерские ремесленных училищ угольной промышленности

Таблица 45. Котельные на твердом топливе

Таблица 46. Котельные на газе и мазуте

Таблица 47. Трансформаторные подстанции

Таблица 48. Дымовые трубы кирпичные

Таблица 49. Дымовые трубы металлические

Таблица 50. Административные здания кирпичные двухэтажные

Таблица 51. Административные здания кирпичные четырех-, пятиэтажные

Таблица 52. Общежития кирпичные одноэтажные

Таблица 53. Общежития каркасно-засыпные одноэтажные

Таблица 54. Общежития кирпичные двухэтажные

Таблица 55. Общежития деревянные рубленые двухэтажные

Таблица 56. Бани деревянные одноэтажные

Таблица 57. Бани кирпичные одноэтажные

Таблица 58. Душевые и сушилки кирпичные одноэтажные

Таблица 59. Прачечные кирпичные одноэтажные

Таблица 60. Бытовые помещения одно- двух- и трех- четырехэтажные

Таблица 61. Бытовые помещения одно-, двухэтажные

Таблица 62. Бытовые помещения одноэтажные щитовые и каркасно-засыпные

Таблица 63. Столовые одноэтажные кирпичные

Таблица 64. Столовые деревянные одноэтажные

Таблица 65. Столовые двухэтажные кирпичные

Таблица 66. Клубы-столовые кирпичные

Таблица 67. Пищеблоки кирпичные

Таблица 68. Картофелехранилища (заглубленные)

Таблица 69. Материальные склады без рамп кирпичные и панельные одноэтажные

Таблица 70. Материальные склады без рамп деревянные одноэтажные

Таблица 71. Материальные склады с рампами

Таблица 72. Материальные склады с рампами одноэтажные

Таблица 73. Открытые платформы

Таблица 74. Платформы открытые

Таблица 75. Платформы крытые

Таблица 76. Навесы деревянные

Таблица 77. Ограждения деревянные на деревянных столбах

Таблица 78. Ограждения кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением

Таблица 79. Ограждения железобетонные сплошные и решетчатые

Таблица 80. Ограждения металлические

Таблица 81. Ворота металлические и деревянные


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений высших и средних специальных учебных заведений и предназначен для переоценки основных фондов на 1 января 1973 года.

2. Настоящий сборник состоит из следующих разделов:

I. Высшие и средние специальные учебные заведения.

II. Спортивные сооружения на территориях учебных заведений.

III. Вспомогательные здания и сооружения.

3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости учитывают все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательских работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ и др.

4. Укрупненные показатели составлены в виде таблиц, которые включают восстановительную стоимость всех общестроительных и специальных строительных работ, в том числе санитарно-технических устройств (центральное отопление, вентиляция, газоснабжение, водопровод, канализация, мусоропровод и пр.), электротехнических и электрослаботочных устройств (электроосвещение, радио, телефон, лифт и др.), вводов и выпусков.

5. В состав таблиц восстановительной стоимости входят следующие показатели:

а) группа капитальности здания или сооружения;

б) характеристика конструктивного решения здания или сооружения и степень его благоустройства;

в) стоимость за 1 куб. м здания или другого показателя, характеризующего размеры здания или сооружения;

г) необходимые примечания, надбавки и скидки, связанные с наличием или отсутствием в оцениваемом здании того или иного вида благоустройства;

д) удельные веса конструктивных элементов и устройств в %.

Примечание. В зависимости от наличия или отсутствия в переоцениваемых зданиях отдельных видов благоустройства или при отклонениях в характеристиках отдельных конструктивных элементов, укрупненные показатели могут корректироваться. При этом после корректировки, итоги в таблицах удельных весов конструктивных элементов и устройств могут быть больше или меньше 100 %.

6. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений в таблицах сборника приведены для 9 территориальных поясов. Определение восстановительной стоимости для 10 пояса производится по укрупненным показателям, установленным для смежных районов, расположенных южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

7. Укрупненные показатели восстановительной стоимости рассчитаны с учетом конструктивных, инженерно-геологических и климатологических требований, соответствующих II климатическому району. Определение восстановительной стоимости зданий, расположенных в местностях, отнесенных к I, III и IV климатическим районам, производится со следующими поправочными коэффициентами;

для I климатического района	1,14
для III климатического района	0,92
для IV климатического района	0,90
8. Распределение отдельных частей территории СССР на климатические районы и территориальные Пояса приведено в приложении 3 к «Общей части к сборникам».

9. Показатели восстановительной стоимости не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости применяются коэффициенты по табл. 1.

Таблица 1

	Сейсмичность в баллах
Этажность зданий	7	8	9
до 3	1,03	1,04	1,06
4-5	1,03	1,05	1,08
6-9	1,05	1,10	1,20
10-12	1,06	1,15	-
Примечание Коэффициенты табл. 1 не распространяются на деревянные здания и сооружения, а также на платформы, ограды и открытые спортивные сооружения.

10. Если в настоящем сборнике или других сборниках отсутствуют укрупненные показатели восстановительной стоимости, соответствующие или аналогичные переоцениваемому зданию или сооружению, и имеются сметы, составленные в ценах 1955 г., то это здание или сооружение может быть переоценено путем применения поправочных коэффициентов, разработанных министерствами и ведомствами для пересчета сметной стоимости по ценам на 1 января 1969 г. в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 7 июля 1970 г. № 77. В случае отсутствия смет в ценах 1955 г. возможно применение указанных поправочных коэффициентов к балансовой стоимости зданий или сооружений. В случае, когда на здание или сооружение не имеется смет в ценах 1955 г., а первоначальная (балансовая) стоимость указана в ценах, действовавши» ранее 1955 г., для определения восстановительной стоимости следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 6 к «Общей части к сборникам». Полученный результат умножается на коэффициенты пересчета сметной стоимости 1955 г. в цены 1969 г.

11. При определении восстановительной стоимости зданий о деревянными стенами, расположенных в указанных ниже местностях, к укрупненным показателям соответствующих таблиц сборника должны применяться следующие поправочные коэффициенты:

Иркутская область	0,97
Карельская АССР	0,94
Красноярский край	0,92
Томская область	0,95
12. Определение группы капитальности зданий производится по табл. 2.

13. Восстановительную стоимость зданий и сооружений, возведенных на вечно мерзлых грунтах, следует определять по показателям соответствующих таблиц с надбавкой, равной утроенной стоимости фундаментов. Величина этой надбавки исчисляется по таблице удельных весов конструктивных элементов и устройств.

Например, восстановительная стоимость здания школы по подготовке кадров для предприятий общественного питания объемом 18000 куб. м, построенного в Хабаровском крае севернее 50-й параллели на вечно мерзлых грунтах, определяется по табл. 30, графа «б». Стоимость 1 куб. м здания в 6 территориальном поясе (см. приложение 3 к «Общей части») - 37,1 руб. Удельный вес фундаментов по табл. 30 а, графа «б» - 6 %. Надбавка к стоимости 1 куб. м здания, вызванная местными геологическими условиями строительства, составит;

37,1 х 0,06 х 3 = 6,68 руб.

стоимость 1 куб. м здания с учетом надбавка:

37,1 + 6,68 = 43,78 руб.,

а с учетом того, что данная местность относится к I климатическому району (см. п. 7 настоящей «Технической части»):

43,78 х 1,14 = 49,91 руб.

14. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, объем которого более чем на 5 % превышает наибольший, предусмотренный в таблицах укрупненных показателей, определяется по наибольшему показателю с коэффициентом 0,97.

Таблица 2

№	Констру	Группы капитальности
п/п	кции	I	II	III	IV	V	VI
1	Фунда- менты	железобетонные, бутовые, бутобетонные, кирпичные, железобетонные сваи	деревянные стулья, деревянные сваи, каменные столбы	глинобитные, грунтовые
2	Стены	кирпичные, из естественного камня, крупноблочные, круп- нопанельные, каркас железо- бетонный или металлический с заполнением бетонными или асбестоцементными панелями	каменные, облегченные из всех видов кирпича и легких камней	деревянные рубленные из круглого леса и брусьев или смешанные каменно-деревянные	щитовые, кар- касно-засып- ные, саманные, глинобитные	каркасно-камышитовые, глино-плетне- вые, сырцовые и др.
3	Пере- крытия	железобетон- ные	смешанные (металличес- кие или желе- зобетонные балки с деревянным заполнением)	деревянные
4	Кровля	металлическая, асбестоцементная, черепичная
15. В тех случаях, когда оцениваемые здания, кроме вузов, имеют этажность, отличающуюся от указанной в таблицах сборника, их восстановительная стоимость определяется с коэффициентами;

при этажности большей, чем в таблицах сборника	1,10
при этажности меньшей, чем в таблицах сборника	0,95
16. В тех случаях, когда в оцениваемых зданиях имеются встроенные помещения другого назначения, восстановительная стоимость этих помещений определяется умножением их строительного объема на показатель стоимости, соответствующий основному зданию, с учетом имеющегося уровня благоустройства и конструктивного решения. Строительный объем встроенного помещения определяется по правилам, изложенным в «Общей части к сборникам», при этом стены, разграничивающие помещения, относятся к основному зданию.

Пример. В первом этаже здания учебного корпуса института размещена столовая. Ее размеры в плане здания (в осях) 14,4 х 32,0 м. При определении строительного объема длина встроенного помещения должна быть измерена от внешней грани торцевой наружной стены до той грани внутренней стены, разделяющей помещения, которая обращена в сторону встроенной части.

В данном примере:

длина 32,0 + 0,31 - 0,19 = 32,12 м.

где 32,0 - расстояние между осью наружной торцевой стены и осью внутренней стены, разделяющей помещения, м;

0,31 - расстояние от оси наружной стены до ее внешней грани, м;

0,19 - расстояние от оси внутренней стены, разделяющей помещения, до ее грани, обращенной в сторону встроенной части, м;

ширина 14,4 + 0,31 х 2 = 15,02 м,

где 14,4 - ширина здания, измеренная в плане между осями наружных стен, м;

0,31 - расстояние между осью наружной стены и ее внешней гранью, м.

Если высота помещения, измеренная от уровня пола первого этажа, составляет 3,7 м, строительный объем встроенной столовой составит:

32,12 х 15,02 х 3,7 = 1785 куб. м (округленно).

17. Определение восстановительной стоимости зданий крупнопанельной, каркасно-панельной и крупноблочной конструкции высотой до 5 этажей включительно в тех случаях, когда это не оговорено соответствующими таблицами сборника, производится по укрупненным показателям кирпичных зданий. Восстановительная стоимость таких зданий высотой более 5 этажей определяется по таблицам укрупненных показателей кирпичных зданий со следующими коэффициентами:

крупнопанельные здания	1,05
крупноблочные здания	1,03
каркасно-панельные здания	1,12
18. Восстановительная стоимость зданий со стенами из мелких легкобетонных блоков, ракушечника, туфа, инкерманского камня или других материалов (если они в данном районе являются местными и имеют массовое применение) определяется путем применения следующих коэффициентов к стоимости аналогичных зданий со стенами из кирпича:

мелкие легкобетонные блоки	0,93
туф, инкерманский камень	0,98
ракушечник, известняк или «кубик»	0,96
19. Укрупненными показателями восстановительной стоимости санитарно-технических устройств не учтена стоимость технологического оборудования котельных, бойлерных, а также технологического оборудования систем кондиционирования воздуха, кроме оборудования, указанного в приложении 7 «Общей части к сборникам». Стоимость оборудования пассажирских и грузовых лифтов учтена.

20. Восстановительная стоимость зданий, состоящих из отдельных объемов различной этажности, определяется как сумма восстановительной стоимости всех этих объемов. Восстановительная стоимость каждого объема определяется или отдельно по соответствующим таблицам сборника или по таблицам, предусматривающим комплекс, состоящий из зданий разной этажности.

21. Восстановительная стоимость зданий, имеющих свайные фундаменты, определяется по соответствующим таблицам сборника, предусматривающим железобетонные фундаменты, без корректировки. Если необходимость в свайных фундаментах вызвана местными инженерно-геологическими условиями (насыпные грунты, торфяники, горные выработки и пр.), восстановительная стоимость определяется в соответствии с п. 10 настоящей «Технической части».

22. Укрупненными показателями восстановительной стоимости зданий со стенами из кирпича предусмотрена частичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы) с расшивкой швов кладки, а зданий с деревянными стенами - штукатурка цоколя. При других видах отделки фасадов к показателям таблиц применяются надбавки в %, приведенные в табл. 3.

Таблица 3

		Надбавки для зданий, %
	Виды отделки фасадов	высших и средних специальных учебных заведений	общежитий	спортивных корпусов	вспомогательного назначения
		а	б	в	г
1  2	Штукатурка фасадов цементно- известковым раствором, улучшенная  То же, высококачественная	0,4  1,7	0,5  2	0,4  1,6	0,4  1,7
3  4  5	То же, с применением декоративных растворов (цветная) Облицовка лицевым кирпичом Облицовка керамическими плитками	2,4  1  6,8	2,8  1,2  8	2,2  1  6,4	2,4  1  6,8
6  7  8	Облицовка железобетонными офактуренными плитами Облицовка гранитом Облицовка мрамором	11,9  74  62	14  87  73	11,2  70  58	11,9  74  62
9	Облицовка известняковыми плитами	51	60	48	51
10	Обшивка деревянных стен досками	1,4	1,6	1,3	1,4
11	Облицовка деревянных стен кирпичом с расшивкой швов	1,4	1,6	1,3	1,4
Примечание. Данными табл. 3 предусмотрена облицовка всей плоскости фасада с учетом площади, занимаемой проемами. При частичной отделке или сочетании различных видов отделки величину надбавки определять по формуле:

С = l1 x H1 x (C1 - C2) / l x H + C2где  С - средневзвешенная величина надбавки, %;

С1 - величина надбавки соответствующая характеру отделки, принятой для части фасада;

С2 - величина надбавки, соответствующей характеру отделки остальной площади фасада;

l1 - длина по внешнему обводу той части фасада, которая имеет отличающийся вид отделки, м;

Н1 - высота от уровня отмостки той же части фасада, м;

l - общий периметр наружных стен здания по внешнему обмеру, м;

Н - высота здания от уровня отмостки до карниза, м.

Пример 1. Стены здания общежития отделаны цветной штукатуркой. Фрагмент фасада (главный вход) облицован гранитом. Периметр наружных стен здания по внешнему обводу l = 122 м; высота здания от отмостки до карниза Н = 16 м, длина облицованной гранитом части фасада l1 = 24 м; высота той же части фасада H = 5 м, надбавка, соответствующая облицовке гранитом (табл. 3, п. 7, гр. «б»), С1 = 87 %; надбавка, соответствующая цветной штукатурке (табл. 3, п. 3, гр. «б»), С2 = 2,8 %.

Средневзвешенная величина надбавки к показателям восстановительной стоимости здания общежития:

С = (24 x 5) x (87 - 2,8) / (122 x 16) + 2,8 = 8 % (округленно).

Пример 2. Цоколь здания спортивного зала облицован керамическими плитками. Остальная часть фасада - кирпич с расшивкой швов кладки. Периметр наружных стен здания по внешнему обводу l = 144 м; высота здания от отмостки до карниза H = 8 м, высота цоколя здания H1 = 0,8 м; длина цокольной части стен, облицованной керамическими плитками, равна периметру стен l1 = l = 144 м; надбавка, соответствующая облицовке керамическими плитками (табл. 3, п. 5, гр. «в»), C1 = 6,4 %; надбавка на отделку остальной части фасада принимается равной нулю, потому что такая отделка учтена показателями таблиц восстановительной стоимости, С2 = 0.

Средневзвешенная величина надбавки к показателям восстановительной стоимости здания спортивного зала:

C = (0,8 x 144) x (6,4 - 0) / (8 x 144) + 0 = 0,64 %

23. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют другие, отличные от указанных в характеристиках, конструктивные особенности, к табличным показателям стоимости 1 л8 объема здания применяются надбавки, приведенные в табл. 4.

Таблица 4

	Наименование конструкций или видов	Надбавки для зданий, %
	отделки	высших и средних специальных учебных заведений	общежитий	спортивных корпусов	вспомогательного назначения
		а	б	в	г
1	Полы из дубового паркета	3	5,1	4,5	-
2	Полы из букового паркета	2	3,3	2,9	-
3	Полы из линолеума	1,5	2,5	2,2	2,1
4	Крыша из сборных железобетонных плит с рулонным покрытием в зданиях до 5 этажей включительно	1,8	2,4	1,6	1,6
5	То же, в зданиях выше 5 этажей	1,2	1,6	1,2	1,3
6	Окна и двери из твердолиственных пород древесины с полировкой	6,5	8,2	4,8	-
24. Таблицами сборника предусмотрены решения входов в здания в виде простых крылец, имеющих в необходимых случаях козырьки и ограждения. В тех случаях, когда здания имеют парадные входы, решенные в виде портиков и колоннад, стоимость последних определяется дополнительно в кв. м площади по табл. 5.

ГАЛЕРЕИ, ПОРТИКИ. ВХОДЫ

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади входа, включая ступени

Территориаль	При высоте, м
ные пояса	до 12	до 18	более 18
	с колон- нами	с полуко-  лоннами	без колонн или пилястр	с колон- нами	с полуко-  лоннами	без колонн или пилястр	с колон- нами	с полуко-  лоннами	без колонн или пилястр
1	880	650	410	1140	845	530	1370	1010	640
2	924	682	431	1200	888	560	1440	1060	672
3	1010	748	471	1310	972	609	1575	1160	736
4	1056	780	492	1370	1010	635	1640	1210	770
5	1100	810	510	1420	1060	660	1710	1260	800
6	1580	1170	740	2060	1520	950	2470	1820	1150
7	1760	1300	820	2280	1690	1060	2740	2020	1280
8	1850	1370	860	2390	1780	1110	2880	2120	1350
9	2480	1760	1110	3080	2280	1430	3700	2730	1730
Примечание. Показателями  таблицы предусмотрена высококачественная штукатурка поверхностей с применением декоративных и цветных растворов, полы из бетонных плит, ступени бетонные.

При облицовке поверхностей к показателям табл. 5 применять следующие коэффициенты:

естественным камнем	1,3
гранитом	1,75
мрамором	1,6
При устройстве асфальтовых полов применять коэффициент 0,9; террацевых - 1,1; гранитных - 1,3; при устройстве ступеней входа из гранитных плит - 1,08.

25. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий высших учебных заведений приведены в зависимости от объема зданий и их этажности. В тех случаях, когда оцениваемые здания в пределах объемов, указанных в соответствующих графах таблицы, имеют количество этажей больше табличного значения, к показателям стоимости применять следующие коэффициенты:

при превышении числа этажей на один	1,03
при превышении числа этажей на два	1,07
при превышении числа этажей на три	1,12
при превышении числа этажей на четыре и более	1,30
Например, восстановительная стоимость 1 куб. м 7-этажного здания учебного корпуса юридического вуза объемом 45000 куб. м в местности, отнесенной к 1 территориальному поясу, определяется по табл. 8 графа «б» с коэффициентом 1,07:

26,4 х 1,07=28,2 руб.

В тех случаях, когда оцениваемые здания в пределах этажности, указанной в таблицах, имеют объемы более чем на 3 % превышающие табличные значения к показателям стоимости применять следующие коэффициенты-

здания до 3 этажей включительно	0,97

здания до 5 этажей включительно	0,95

здания до 8 этажей включительно	0,93

Например, восстановительная стоимость 1 куб. м 5-этажного здания учебного корпуса юридического вуза объемом 60 000 куб. м в местности, отнесенной к 1 территориальному поясу, определяется по табл. 8, графа «б» с коэффициентом 0,95:

26,4 х 0,95 = 25,1 руб.

26. Укрупненными показателями восстановительной стоимости зданий высших и средних специальных учебных заведений, а также спортивных залов и общежитии не предусмотрено размещение в этих зданиях предприятий общественного питания. При оценке таких зданий, имеющих встроенные или пристроенные предприятия общественного питания, восстановительная стоимость последних должна определяться отдельно в порядке, предусмотренном п. 16 настоящей «Технической части».

27. Показатели восстановительной стоимости зданий, предусмотренные настоящим сборником, не корректируются при замене одного вида стропильной кровли на другой. Например, если в характеристиках таблиц предусмотрена железная кровля, а переоцениваемое здание имеет кровлю из асбестоцементных листов, черепичную или тесовую, то показатели восстановительной стоимости принимаются по соответствующим таблицам без поправок.

28. Укрупненные показатели восстановительной стоимости исчислены для зданий, не имеющих подвалов, за исключением тех случаев, когда это оговорено в характеристиках к таблицам. Если в оцениваемом здании имеется подвал, не предусмотренный в характеристиках к таблицам, восстановительная стоимость здания определяется умножением табличного показателя на общий объем здания (включая подвал) с коэффициентами, приведенными в табл. 6. В тех случаях, когда наличие подвала указано в характеристиках, табличные показатели умножаются на общий объем здания, без применения коэффициентов.

При оценке зданий, имеющих одноэтажные или двухэтажные пристройки (столовые, физкультурные или актовые залы и пр.), предусмотренные характеристиками, коэффициенты из табл. 6 применяются в зависимости от этажности основного здания.

Таблица 6

Этажность	Коэффициент
1  2  3	0,9  0,93  0,95
4	0,96
5  6  7	0,97  0,97  0,98
Примечание. Для зданий выше 7 этажей коэффициент принимается равным единице.

29. Восстановительная стоимость здания определяется в следующей последовательности:

а) по приложению 3 «Общей части» устанавливается территориальный пояс и климатический район, к которым относится населенный пункт;

б) выявляется техническая характеристика оцениваемого объекта (объем здания, этажность, назначение, характеристика основных конструкций, степень благоустройства и т. п.;

в) в соответствующем разделе сборника подбирается таблица укрупненных показателей восстановительной стоимости, подходящая по характеристике;

г) по данным «Общих указаний», «Технической части» соответствующего раздела сборника, примечаниям к таблицам укрупненных показателей устанавливают все надбавки и скидки, связанные с отклонениями в характеристике и степени благоустройства оцениваемого объекта относительно описания, приведенного в сборнике. При этом, надбавки, выраженные в процентах, должны быть преобразованы в коэффициенты; путем перемножения коэффициентов исчисляется общий поправочный коэффициент к табличному показателю;

д) полная восстановительная стоимость оцениваемого здания определяется умножением его объема (или другого показателя) на стоимость единицы, приведенную в таблице сборника, о учетом указанного выше поправочного коэффициента.

30. Показатели восстановительной стоимости общежитии предусматривают оборудование этих зданий групповыми санитарными узлами при отсутствии в жилых комнатах номерах санитарных приборов. При иной степени оборудования жилых комнат (номеров) к показателям восстановительной стоимости применять коэффициенты, приведенные в табл. 6 а.

Таблица 6а

Оборудование жилых комнат (номеров)	Коэффициенты
Умывальники с подводкой холодной воды	1,02
То же, с подводкой холодной и горячей воды	1,03
Унитазы с подводкой холодной воды, умывальники	1,04
То же, с подводкой холодной и горячей воды	1,05
Умывальники, унитазы, ванны	1,08
Умывальники, унитазы, душевые сетки и поддоны	1,07
Умывальники, унитазы, ванны, бидэ	1,09
Примечание. При частичном оборудовании номеров определяются средневзвешенные коэффициенты пропорционально количеству мест в гостинице (общежитии), размещенных в соответствующим образом оборудованных номерах.

Пример. Из общего количества мест в гостинице 70 % составляют номера, оборудованные ваннами, унитазами и умывальниками; 20 % - умывальниками с горячей и холодной водой; 10 % - не имеют санитарных приборов.

Средневзвешенный коэффициент будет равен

(1,08 х 704 + 1,03 х 20 +1 х 10) / 100 = 1,052.

31. Показателями стоимости общежитии предусмотрены объемно-планировочные решения зданий при однокомнатных четырехместных номерах. При других объемно-планировочных решениях применять коэффициенты по табл. 6 б.

Таблица 66

Планировочная схема	Коэффициенты
Однокомнатные одноместные	1,10
Однокомнатные двухместные	1,06
Однокомнатные трехместные	1,02
Однокомнатные пятиместные	0,98
Однокомнатные 6 и более мест	0,95
Двухкомнатные типа «Люкс»	0,98
Примечание. При различных соотношениях типов номеров, определяются средневзвешенные коэффициенты пропорционально количествам.

Пример. В гостинице на 310 мест из общего числа номеров 5 % - двухкомнатные типа «Люкс», 40 % -двухместные номера, 55 % - четырехместные номера.

Средневзвешенный коэффициент будет равен

(5 х 0,98 + 40 х 1,06 + 55 х 1) / 100 = 1,023

По степени благоустройства 25,8 % составляют двухместные номера, оборудованные ваннами, унитазами и умывальниками, 71 % - умывальниками с холодной и горячей водой и 3,2 % - номера типа «Люкс», оборудованные умывальниками, ваннами, унитазами и бидэ.

Средневзвешенный коэффициент будет равен (табл. 6а)

(25,8 х 1,08 + 71 х 1,03 + 3,2 х 1,09) / 100 = 1,044

Общий коэффициент, учитывающий состав номеров и степень их благоустройства, будет равен

1,023х1,044=1,07.

32. Ограждения из местных материалов - туфа, шлакоблоков и других - оцениваются по табл. 78 со следующими коэффициентами:

ограждения из туфа	0,8
ограждения из шлакоблоков	1,05
ограждения из других местных материалов	0,75
33. Показатели восстановительной стоимости столовых и пищеблоков предусматривают пищеприготовление на газе. При электро-пищеприготовлении переоценку следует производить с коэффициентом 1,02 к таблицам сборника.

34. Показатели восстановительной стоимости некоторых видов зданий (гостиницы, общежития, административные здания и др.) приведены для двух видов внутренней отделки - простой и повышенной.

Простая отделка предусматривает штукатурку и улучшенную клеевую окраску стен и потолков, масляную окраску панелей стен во всех основных помещениях. В санитарных узлах и помещениях с влажным режимом эксплуатации панели стен облицованы керамическими плитками, выше панелей - масляная окраска.

При повышенной отделке предусмотрена высококачественная клеевая окраска потолков, разноколерная высококачественная масляная окраска стен до потолка во всех основных помещениях и облицовка стен плитками до потолка в санитарных узлах и помещениях с влажным режимом эксплуатации. Полы лестничных клеток и вестибюлей при простой отделке предусмотрены из керамических плиток, при повышенной отделке - террацевые.

35. В настоящем сборнике приведены укрупненные показатели восстановительной стоимости основных типов зданий высших и средних специальных учебных заведений по видам их специализации. При оценке зданий учебных заведений тех видов специализации, которые в сборнике отсутствуют, допускается пользоваться данными таблиц восстановительной стоимости зданий, аналогичных по конструктивному и объемно-планировочному решениям.

36. Соотношение между отдельными видами затрат на внутренние сантехнические и электротехнические работы (%) в составе табл. 45, 46, 47 указано в следующей таблице:

№ таблиц	Затраты по видам благоустройства, %
сборника	отопление	вентиляция	водопровод	канализация	электро- освещение	слаботочные устройства
45  46  47	14  14  -	18  18  30	18  18  -	12  12  -	26  26  70	12  12  -
Пример определения восстановительной стоимости

Требуется произвести переоценку 3-этажноп здания профтехучилища для подготовки рабочих-швейников в гор. Нижний Тагил. В соответствии с последовательностью, изложенной в п. 29 «Технической части», производится выявление технической характеристики переоцениваемого здания и подбор таблицы укрупненных показателей сборника.

Это представлено ниже в таблице.

Расчет восстановительной стоимости 3-этажного здания профтехучилища

Место строительства - гор. Нижний Тагил.

Климатический район I. Территориальный пояс 2.

Общий объем здания 25000 куб. м, в том числе подвал 3000 куб. м.

Обоснование восстано-	Характеристики	Поправочные
вительной стоимости и поправок к ней	предусмотренные таблицами сборника	объекта переоценки	коэффициенты и надбавки
Сборник № 6, табл. 23	Стоимость 1 куб. м здания 24,7 руб.
Техническая часть, п. 7	II климатический район	I климатический район	1,14
Техническая часть, п. 15	Здание 4-этажное	Здание 3-этажное	0,95
Техническая часть, п. 22, табл. 4, п. 1а	Полы в комнатах и рекреациях дощатые	Полы в классных комнатах и рекреациях из дубового паркета	3 %
Техническая часть, п. 22, табл. 4, табл. 6а	Окна и двери сосновые, окрашенные	Окна и двери дубовые под лак	6,5 %
Техническая часть, п 28, табл. 6	Здание без подвала	Имеется подвал	0,95
Восстановительная стоимость здания:

25000 х 24,7 х 1,14 х 0,95 х 0,95 х 1,03 х 1,065 = 696909 руб. (округленно).

В этой формуле (в последовательной записи):

25000 - объем здания;

24,7 - укрупненный показатель восстановительной стоимости 1 куб. м здания по табл. 23;

1,14 и 0,95 - коэффициенты (см. таблицу на стр. 16),

1,03= (100 + 3) / 100,      1,065 = (100 + 6,5) / 100     -  надбавки 3 и 6,5 %, преобразованные в коэффициенты.


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

ГАЛЕРЕИ, ПОРТИКИ. ВХОДЫ

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади входа, включая ступени

Территориаль	При высоте, м
ные пояса	до 12	до 18	более 18
	с колон- нами	с полуко-  лоннами	без колонн или пилястр	с колон- нами	с полуко-  лоннами	без колонн или пилястр	с колон- нами	с полуко-  лоннами	без колонн или пилястр
1	880	650	410	1140	845	530	1370	1010	640
2	924	682	431	1200	888	560	1440	1060	672
3	1010	748	471	1310	972	609	1575	1160	736
4	1056	780	492	1370	1010	635	1640	1210	770
5	1100	810	510	1420	1060	660	1710	1260	800
6	1580	1170	740	2060	1520	950	2470	1820	1150
7	1760	1300	820	2280	1690	1060	2740	2020	1280
8	1850	1370	860	2390	1780	1110	2880	2120	1350
9	2480	1760	1110	3080	2280	1430	3700	2730	1730
Примечание. Показателями  таблицы предусмотрена высококачественная штукатурка поверхностей с применением декоративных и цветных растворов, полы из бетонных плит, ступени бетонные.

При облицовке поверхностей к показателям табл. 5 применять следующие коэффициенты:

естественным камнем	1,3
гранитом	1,75
мрамором	1,6
При устройстве асфальтовых полов применять коэффициент 0,9; террацевых - 1,1; гранитных - 1,3; при устройстве ступеней входа из гранитных плит - 1,08.


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Учебные корпуса вузов сельскохозяйственного профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания (к табл. 7). Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные ленточные; стены из обыкновенного кирпича; перекрытия сборные железобетонные; полы в аудиториях и коридорах дощатые, в лабораториях - из линолеума и керамических плиток, в санитарных узлах и на лестничных площадках - из керамических плиток, в вестибюле - террацевые, в актовом и физкультурном залах - реечные или паркетные крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, вентиляция, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация и звонковая сигнализация, лифты.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	20000	50000	70000
	Количество этажей до
	3	5	8
	а	б	в
1	25	27,5	26
2	26,2	29,9	27,3
3	28,7	31,6	29,9
4	30	33	31,2
5	31,2	34,4	32,5
6	45	49,5	46,8
7	50	55	52
8	52,5	57,7	54,6
9	67,5	74,2	70,2
Таблица 7а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	Удельные веса по графам табл. 7 %
	а	б	в
Фундаменты	8	6	5
Стены	15	16	16
Перегородки	8	7	6
Перекрытия	12	11	10
Крыша	5	5	4
Полы	6	6	6
Окна и двери	8	8	8
Лестницы и входы	9	8	7
Отделка	6	7	7
Внутренние санитарно-технические устройства	13	12	11
в том числе:
центральное отопление (35 %)  вентиляция (10 %)  водопровод (15 %)  горячее водоснабжение (16 %)  канализация (14 %)  газ (10 %)
Электротехнические устройства	6	5	5
в том числе:
электроосвещение (75 %)  радио (8 %)  телефон (10 %)  электрочасы (5 %)  звонковая сигнализация (2 %)
Лифты	-	6	11
Прочие устройства и конструкции	4	3	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Учебные корпуса вузов гуманитарного профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания (к табл. 8). Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные ленточные; стены из обыкновенного кирпича; перекрытия сборные железобетонные; полы в аудиториях и коридорах дощатые, в лабораториях - из линолеума и керамических плиток, в санитарных узлах и на лестничных площадках - из керамических плиток, в вестибюле - террацевые, в актовом и физкультурном залах - реечные или паркетные; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, вентиляция, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация и звонковая сигнализация, лифты.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	20000	50000	70000
	Количество этажей до
	3	5	8
	а	б	в
1	24	26 4	25
2	25,2	27 7	26,2
3	27,6	30,3	28,7
4 5	28,8 30	31,5 33	30 31,3
6	43,2	47,5	45
7	48	52,8	50
8	50,4	55,4	52,5
9	64,8	71,2	67,5
Таблица 8а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	8	6	5
Стены	15	16	16
Перегородки	8	7	6
Перекрытия	12	11	10
Крыша	5	5	4
Полы	5	5	5
Окна и двери	8	8	8
Лестницы и входы	9	8	7
Отделка	5	6	6
Внутренние санитарно-технические устройства	13	12	11
в том числе:
центральное отопление (35 %)
вентиляция (10 %)
водопровод (15 %)
горячее водоснабжение (16 %)
канализация (14 %)
газ (10 %)
Электротехнические устройства	6	6	5
в том числе:
электроосвещение (75 %)
радио (8 %)
телефон (10 %)
электрочасы (5 %)
звонковая сигнализация (2 %)
Лифты	-	6	11
Прочие устройства и конструкции	6	4	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Учебные корпуса вузов технического профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания (к табл. 9). Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные ленточные; стены из обыкновенного кирпича; перекрытия сборные железобетонные; полы в аудиториях и коридорах дощатые, в лабораториях - из линолеума и керамических плиток, в санитарных узлах и на лестничных площадках - из керамических плиток, в вестибюле - террацевые, в актовом и физкультурном залах - реечные или паркетные; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, вентиляция, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация и звонковая сигнализация, лифты.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	20000	50000	70000
	Количество этажей до
	3	5	8
	а	б	в
1  2  3  4  5	27  28,3  31,1  32,4  33,7	29,7  31,2  34,2  35,6  37,1	28,1  29,5  32,3  33,7  35,1
6  7  8  9	48,6  54  56,7  72,9	53,5  59,4  62,3  80,2	50,6  56,2  59  75,7
Таблица 9а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	8	6	5
Стены	15	16	16
Перегородки	8	7	6
Перекрытия	12	11	10
Крыша	5	5	4
Полы	5	5	5
Окна и двери	8	8	8
Лестницы и входы	9	8	7
Отделка	5	6	6
Внутренние санитарно-технические	13	12	11
в том числе:
центральное отопление (35 %)
вентиляция (10 %)
водопровод (15 %)
горячее водоснабжение (16 %)
канализация (14 %)
газ (10 %)
Электротехнические устройства	6	6	5
в том числе:
электроосвещение (75 %)
радио (8 %)
телефон (10 %)
электрочасы (5 %)
звонковая сигнализация (2 %)
Лифты	-	6	11
Прочие устройства и конструкции	6	4	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Учебные корпуса физико-технических факультетов университетов

Группа капитальности I

Характеристика здания (к табл. 10). Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные ленточные; стены из обыкновенного кирпича; перекрытия сборные железобетонные; полы в аудиториях и коридорах дощатые, в лабораториях - из линолеума и керамических плиток, в санитарных узлах и на лестничных площадках - из керамических плиток, в вестибюле - террацевые, в актовом и физкультурном залах - реечные или паркетные; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, вентиляция, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация и, звонковая сигнализация, лифты.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	20000	50000	70000
	Количество этажей до
	3	5	8
	а	б	в
1  2  3  4  5	29,5  31  33,9  35,4  36,9	32,4  34  37,2  38,8  40,5	30,8  32,3  35,4  36,9  38,5
6  7  8  9	53,1  59  61,8  79,6	58,3  64,8  68  87,5	55,4  61,6  64,6  83,1
Таблица 10а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	8	6	5
Стены	20	22	22
Перегородки	8	7	6
Перекрытия	12	11	10
Крыша	5	5	4
Окна и двери	5	5	5
Лестницы входы	9	8	7
Внутренние санитарно-технические устройства	13	12	11
в том числе:
центральное отопление (35 %)
вентиляция (10 %)
водопровод (15 %)  горячее водоснабжение (16 %)
канализация (14 %)
газ (10 %)
Электротехнические устройства	6	6	5
в том числе:
электроосвещение (75 %)
радио (8 %)
телефон (10 %)
электрочасы (5 %)
звонковая сигнализация (2 %)
Лифты	-	6	11
Прочие устройства и конструкции	6	4	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Учебные корпуса гуманитарных факультетов университетов

Группа капитальности I

Характеристика здания (к табл. 11). Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные ленточные; стены из обыкновенного кирпича; перекрытия сборные железобетонные, полы в аудиториях и коридорах дощатые, в лабораториях - из линолеума и керамических плиток, в санитарных узлах и на лестничных площадках - из керамических плиток, в вестибюле - террацевые, в актовом и физкультурном залах - реечные или паркетные; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, вентиляция, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация и звонковая сигнализация, лифты.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	20000	50000	70000
	Количество этажей до
	3	8
	а	б	в
1  2  3  4  5	26,5  27,8  30,5  31,8  33,1	29,2  30,7  33,6  35  36,5	27,7  29,1  31,8  33,2  34,6
6  7  8  9	47,7  53  55,6  71,5	52,6  58,4 61,3 78,8	49,8  55,4  58,2  74,7
Таблица 11а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	6	в
Фундаменты	8	6	5
Стены	20	22	22
Перегородки	8	7	6
Перекрытия	12	11	10
Крыша	5	5	4
Полы	5	5	5
Окна и двери	8	8	8
Лестница	9	8	7
Внутренние санитарно-технические устройства	13	12	11
в том числе:
центральное отопление (35 %)
вентиляция (10 %) водопровод (15 %) горячее водоснабжение (16 %) канализация (14 %) газ (10 %)
Электрические устройства	6	6	5
в том числе:
электроосвещение (75 %) радио (8 %) телефон (10 %) электрочасы (5 %) звонковая сигнализация (2 %)
Лифты	-	6	11
Прочие устройства и конструкции	6	4	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Лабораторные корпуса вузов двух-, трехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты ленточные бутобетонные или сборные железобетонные; стены из обыкновенного кирпича; колонны сборные железобетонные; столбы кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы в лабораторных помещениях - линолеумные и из керамических плиток, в коридорах и аудиториях - дощатые, в санитарных узлах и на лестничных площадках - из керамических плиток, в вестибюле - террацевые; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, воздухопровод, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 30000 куб. м
1	22,3
2	23,4
3 4	25,7  26,8
5	27,9
6	40,1
7	44,6
8 9	46,8 60,2
Таблица 12а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	15
Перегородки	8
Перекрытия	16
Крыша	7
Полы	8
Лестницы и входы	7
Окна и двери	10
Отделка	4
Внутренние санитарно-технические устройства	12
в том числе:
центральное отопление (40 %)  вентиляция (10 %)  водопровод (10 %)  канализация (16 %) горячее водоснабжение (5 %)  воздухопровод и газ (8 %)
Электротехнические устройства	6
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы (5 %)  звонковая сигнализация (5 %)
Прочие устройства и конструкции	2
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Учебный корпус общетехнического факультета заочного и вечернего обучения вузов четырехэтажный

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты ленточные бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; столбы из сборных бетонных блоков; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые и из линолеума, в лабораториях и книгохранилище - цементные и из керамических плиток; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 35000 куб. м
1	21,9
2	23
3	25,2
4	26,3
5	27,4
6	39,4
7	43,8
8	46
9	59,1
Примечание. В тех случаях, когда в переоцениваемом здании имеются лифты, восстановительная стоимость определяется по показателям табл. 13 с коэффициентом 1,12.

Таблица 13а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	16
Перегородки	8
Перекрытия	14
Крыша	6
Полы	13
Лестницы и входы	8
Окна и двери	9
Отделка	4
Внутренние санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (57 %)  вентиляция (10 %)  водопровод (9 %)  горячее водоснабжение (4 %)  канализация (20 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (60 %)  радио (15 %)  телефон (12 %)  электрочасы (7 %)  звонковая сигнализация (6 %)
Прочие устройства и конструкции	5
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Учебные корпуса медицинских институтов

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты сборные железобетонные, бутовые или бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перегородки кирпичные, бетонные и гипсобетонные; перекрытия сборные железобетонные; полы в аудиториях дощатые, в лабораториях и кабинетах - из линолеума и керамических плиток; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, электрочасофикация, звонковая сигнализация, лифты, газ.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	10000	30000	70000
	Количество этажей до
	2	4	8
	а	б	в
1  2  3  4  5	40,5  42,5  46,6  48,6  50,6	28,2  29,6  32,4  33,8  35,3	32,4  34  37,2  38,8  40,5
6  7  8  9	72,9  81  85  109,2	50,7  56,4  59,2  76,1	58,2  64,8  68  87,5
Таблица 14а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	7	3	4
Стены	17	15	18
Перегородки	7	7	7
Перекрытия	13	12	11
Крыша	4	3	3
Полы	6	6	7
Лестницы и входы	8	5	5
Окна и двери	6	5	4
Отделка	7	7	6
Внутренние санитарно-технические устройства	12	19	14
в том числе:
центральное отопление (12 %)  вентиляция (76 %)  водопровод (2 %)  горячее водоснабжение (2 %)  канализация (3 %)  газ (5 %)
Электротехнические устройства	5	8	9
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (5 %)  телефон (10 %)  телевидение (3 %)  электрочасы (2 %)  звонковая сигнализация (2 %)
Лифты	6	8	10
Прочие конструкции и устройства	2	2	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

2. ТЕХНИКУМЫ

Учебно-производственные корпуса техникумов общетехнического профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутобетонные, бетонные или сборные железобетонные ленточные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы в аудиториях, рекреациях и кабинетах дощатые, в лабораторных помещениях - из линолеума и керамических плиток, в санитарных узлах - из керамических плиток, в производственных помещениях и цехах - асфальтовые, торцовые и цементные; кровля асбестоцементная по деревянным стропилам и металлическим фермам.

Имеется центральное отопление, водопровод, вентиляция, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация, звонковая сигнализация.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	5000	10000
пояса	Количество этажей
	1	2
	а	б
1  2	25,5  26,8	22,5  23,6
3	29,3	25,9
4	30,6	27
5	31,9	28,1
6  7	45,9  51	40,5  45
8	53,6	47,3
9	68,9	60,8
Примечание. Восстановительная стоимость зданий учебно-производственных корпусов с кузнечно-сварочными или термическими мастерскими определяется по графе «б» с увеличением на 15 %.

Таблица 15а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	5	5
Стены	17	17
Перегородки	8	6
Перекрытия	12	11
Крыша	5	4
Лестницы и входы	7	8
Окна и двери	15	14
Полы	12	13
Отделка	6	6
Внутренние санитарно-технические устройства	7	8
в том числе:
центральное отопление (55 %)  вентиляция (10 %)  водопровод (5 %)  канализация (20 %)  горячее водоснабжение (6 %)  газ (4 %)
Электротехнические устройства	4	6
в том числе:
электроосвещение (70 %)  радио (10 %)  телефон (10 %)  электрочасы (3 %)  звонковая сигнализация (7 %)
Прочие конструкции и устройства	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

2. ТЕХНИКУМЫ

Учебно-производственные корпуса техникумов сельскохозяйственного профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание одноэтажное, производственного типа, однопролетное с мостовым краном.

Фундаменты сборные железобетонные столбовые и ленточные; стены кирпичные; колонны сборные железобетонные, подкрановые балки и фермы сборные железобетонные или металлические; полы асфальтовые, в бытовых помещениях - дощатые; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 25000 куб. м
1	12,3
2	12,9
3	14,2
4	14,8
5	15,4
6	22,1
7	24,6
8	25,8
9	33,2
Таблица 16а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	4
Перекрытия	25
Крыша	4
Лестницы и входы	4
Полы	6
Окна, двери	8
Отделка	2
Санитарно-технические устройства	14
в том числе:
центральное отопление (55 %)  вентиляция (10 %)  водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (6 %)  вентиляция (10 %)  газ (4 %)  канализация (10 %)
Электротехнические устройства	8
в том числе:
электроосвещение (70 %)  радио (10 %)  телефон (10 %)  электрочасы (3 %)  звонковая сигнализация (7 %)
Прочие конструкции и устройства	2
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

2. ТЕХНИКУМЫ

Учебные корпуса индустриальных техникумов химико-технологического или текстильного профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание четырехэтажное со спортивным и актовым залами, размещенными в двухэтажной пристройке.

Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; колонны и столбы железобетонные; перекрытия железобетонные; полы в аудиториях - дощатые, в актовом зале - паркетные, в спортзале - реечные, в лабораториях, санузлах, на лестничных площадках и в вестибюле - из керамических плиток, в кабинетах - линолеумные, в мастерских - цементные и асфальтовые; крыша из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация, звонковая сигнализация.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	20000	30000
	а	б
1	23,3	21,2
2	24,5	22,3
3	26,8	24,4
4	28	25,4
5	29,1	26,5
6	41,9	38,2
7	46,6	42,4
8	48,9	44,5
9	62,9	57,2
Таблица 17а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	5	5
Стены	22	22
Перегородки	8	7
Перекрытия	12	12
Крыша	3	4
Лестницы и входы	7	8
Окна и двери	12	10
Полы	11	10
Отделка	6	6
Внутренние санитарно-технические устройства	7	8
в том числе:
центральное отопление (65 %)  вентиляция (10 %)  водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (5 %)  канализация (10 %)  газ (5 %)
Электротехнические устройства	4	5
в том числе:
электроосвещение (60 %)  радио (10 %)  телефон (10 %)  электрочасы (12 %)  звонковая сигнализация (8 %)
Прочие конструкции и устройства	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

2. ТЕХНИКУМЫ

Учебные корпуса индустриальных техникумов машиностроительного профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание трехэтажное с одноэтажной пристройкой для размещения спортивного и актового залов.

Фундаменты ленточные бутовые, бетонные или из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены кирпичные; столбы сборные бетонные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые, в актовом зале - паркетные, в лабораториях - из керамических плиток и линолеума, в вестибюле, книгохранилище, в санитарных узлах - из керамических плиток, в спортзале - реечные; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 35000 куб. м
1	19,9
2	20,9
3	22,9
4	23,9
5	24,9
6	35,8
7	39,8
8	41,8
9	53,7
Таблица 18а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	7
Стены	13
Перегородки	6
Перекрытия	14
Крыша	7
Лестницы и входы	6
Полы	12
Окна и двери	8
Отделка	5
Санитарно-технические устройства	13
в том числе:
центральное отопление (65 %)  вентиляция (15 %)  водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (3 %)  канализация (7 %)  газ (5 %)
Электротехнические устройства	7
в том числе:
электроосвещение (70 %)  радио (10 %)  телефон (10 %)  электрочасы (5 %)  звонковая сигнализация (5 %)
Прочие устройства и конструкции	2
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

2. ТЕХНИКУМЫ

Учебные корпуса индустриальных техникумов металлургического профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание четырехэтажное с одноэтажной пристройкой для размещения спортивного и актового залов.

Фундаменты ленточные из сборных железобетонных блоков, бутовые или бетонные; стены кирпичные, колонны сборные железобетонные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые, в актовом зале - паркетные, в лабораториях - из линолеума а керамических плиток, в санитарных узлах и вестибюле - из керамических плиток, в мастерских - асфальтовые и цементные, в спортзале - реечные; крыша совмещенная в рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение радио, электрочасы, звонковая сигнализация, газ

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 40000 куб. м
1	20,6
2	21,6
3	23,7
4	24,7
5	25,8
6	37,1
7	41,2
8	43,3
9	55,6
Таблица 19а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	7
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	6
Лестницы и входы	7
Полы	10
Окна и двери	9
Отделка	4
Санитарно-технические устройства	11
в том числе:
центральное отопление (60 %)  вентиляция (15 %) водопровод (12 %)  горячее водоснабжение (3 %)  газ (3 %)  канализация (7 %)
Электротехнические устройства	6
в том числе:
электроосвещение (70 %)  радио (10 %)  телефон (10 %)  электрочасы (5 %)  звонковая сигнализация (5 %)
Прочие устройства и конструкции	3
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

2. ТЕХНИКУМЫ

Учебные корпуса индустриальных техникумов электротехнического профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание высотой в три - четыре этажа со спортивным и актовым залами, расположенными в отдельных одноэтажных пристройках.

Фундаменты ленточные бетонные, бутовые или из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены кирпичные; столбы сборные бетонные и железобетонные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые, в актовом зале - паркетные, в лабораториях - из линолеума и керамических плиток, в санитарных узлах и вестибюле - из керамических плиток, в мастерских - асфальтовые и цементные, в спортзале - реечные; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 45000 куб. м
1	21,5
2	22,6
3	24,7
4	25,8
5	26,9
6	38,7
7	43
8	45,2
9	58,1
Таблица 20а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	15
Перегородки	7
Перекрытия	16
Крыша	5
Лестницы и входы	6
Полы	14
Окна и двери	8
Отделка	4
Санитарно-технические устройства	10
в том числе:
центральное отопление (60 %)  вентиляция (12 %)  водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (7 %)  канализация (14 %)  газ (2 %)
Электротехнические устройства	7
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (3 %)  телефон (5 %)  электрочасы (5 %)  звонковая сигнализация (5 %)
Прочие конструкции и устройства	3
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

2. ТЕХНИКУМЫ

Учебные корпуса техникумов сельскохозяйственного профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание четырехэтажное со спортивным и актовым залами, размещенными в двухэтажной пристройке.

Фундаменты бетонные и сборные железобетонные; стены кирпичные; колонны и столбы железобетонные; полы в аудиториях и коридорах дощатые, в лабораториях - из линолеума и керамических плиток, в мастерских - цементные и асфальтовые, в актовом зале - паркетные, в спортзале - реечные, в вестибюле и санузлах - из керамических плиток; перекрытия сборные железобетонные; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 40000 куб. м
1	22,7
2	23,8
3	26,1
4	27,2
5	28,4
6	40,9
7	45,4
8	47,7
9	61,3
Таблица 21а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	15
Перегородки	6
Перекрытия	17
Крыша	4
Лестницы и входы	5
Полы	12
Окна и двери	8
Отделка	4
Санитарно-технические устройства	12
в том числе:
центральное отопление (61 %)  водопровод (9 %)  горячее водоснабжение (3 %)  вентиляция (12 %)  газ (5 %)  канализация (10 %)
Электротехнические устройства	6
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (5 %)  телефон (10 %)  электрочасы (10 %)  звонковая сигнализация (10 %)
Прочие конструкции и устройства	5
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

Профессионально-техническое училище металлообрабатывающего профиля

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание четырехэтажное с одноэтажной пристройкой для столовой, спортивного и актового залов.

Фундаменты бутобетонные, бетонные или сборные железобетонные ленточные; стены кирпичные; столбы кирпичные или из бетонных блоков; перекрытия сборные железобетонные; полы в аудиториях и коридорах дощатые, в вестибюле, санитарных узлах, лабораториях и пищеблоке - из керамических плиток, в производственных помещениях и мастерских - асфальтовые и бетонные, в столовой и актовом зале - паркетные; кровля по деревянным стропилам из асбестоцементных листов.

Имеется центральное отопление, вентиляция, газ, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м объем здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 30000 куб. м
1	20,9
2	21,9
3	24
4	25,1
5	26,1
6	37,6
7	41,8
8	43,9
9	56,4
Таблица 22а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	18
Перегородки	8
Перекрытия	14
Крыша	5
Лестницы и входы	6
Полы	8
Окна и двери	11
Отделка	5
Санитарно-технические устройства	11
в том числе:
центральное отопление (40 %)  вентиляция (25 %)  водопровод (10 %)  канализация (20 %)  газ (5 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (11 %)  телефон (5 %)  электрочасы (4 %)  звонковая сигнализация (4 %)
Прочие конструкции и устройства	3
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

Профессионально-техническое училище для подготовки рабочих швейной промышленности

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание четырехэтажное с одноэтажной пристройкой для размещения столовой, спортивного и актового залов.

Фундаменты бетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы в аудиториях и коридорах дощатые, в вестибюле, санитарных узлах, лабораториях и пищеблоке - из керамических плиток, в производственных помещениях и мастерских - дощатые и асфальтовые, в столовой и актовом зале - паркетные; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 30000 куб. м
1	23,5
2 3 4	24,7 27 28,2
5	29,4
6	42.3
7 8 9	47 49,4 63.5
Таблица 23а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	8
Перекрытия	9
Крыша	5
Лестницы и входы	6
Полы	12
Окна и двери	8
Отделка	6
Санитарно-технические устройства	11
в том числе:
центральное отопление (47 %)  вентиляция (11 %)  водопровод (15 %)  горячее водоснабжение (10 %)  канализация (13 %)  газ (4 %)
Электротехнические устройства	7
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (11 %)  телефон (5 %)  электрочасы (4 %)  звонковая сигнализация (4 %)
Прочие конструкции и устройства	4
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

Профессионально-технические училища для подготовки рабочих строительства

Группа капитальности I

Характеристика здания. Учебный комбинат состоит из трех блоков, размещенных в отдельных зданиях: а) блок для теоретических занятий - 4-этажное здание объемом до 10000 куб. м, б) блок для практических занятий - 2-этажное здание объемом до 10000 куб. м; в) блок общественно-бытовой - 2-этажное здание объемом до 10000 куб. м.

По конструктивным элементам здания одинаковые. Фундаменты сборные железобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые из линолеума, керамических плиток, цементные; кровля совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Учебный корпус	Производственный корпус	Общественно- бытовой корпус
	Объем здания, куб. м, до
	10000	10000	10000
	Количество этажей
	4	2	2
	а	б	в
1	24,4	20,7	28,6
2	25,6	21,7	30
3	28,1	23,8	32,9
4	29,3	24,8	34,3
5	30,5	25,9	35,8
6	43,9	37,3	51,5
7	48,8	41,4	57,2
8	51,2	43,5	60,1
9	65,9	55,9	77,2
Таблица 24а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	2	5	4
Стены	23	15	16
Перегородки	5	3	6
Перекрытия	10	13	12
Крыша	6	8	4
Полы	12	9	12
Лестницы и входы	9	7	8
Окна и двери	8	9	6
Отделка	5	5	5
Санитарно-технические устройства	11	14	14
в том числе;
центральное отопление (60 %)
вентиляция (12 %)
водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (7 %)
канализация (12 %)  газ (4 %)
Электротехнические устройства	4	7	8
в том числе:
электроосвещение (82 %)
радио (3 %)
телефон (5 %)
электрочасы (5 %)  звонковая сигнализация (5 %)
Прочие конструкции и устройства	5	5	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

Профессионально-технические училища для подготовки рабочих химической промышленности

Группа капитальности I

Характеристика здания. Учебный комбинат состоит из трех блоков, размещенных в отдельных зданиях: блок для теоретических  занятий - 4-этажное здание объемом до 10000 куб. м (графа «а»), блок для практических занятий - 2-этажное здание объемом до 10000 куб. м (графа «б»); блок общественно-бытовой - 2-этажное здание объемом до 10000 куб. м (графа «в»).

По конструктивным элементам здания одинаковые. Фундаменты сборные железобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные: полы дощатые, из линолеума, керамических плиток, цементные, асфальтовые; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Учебный корпус	Производственный корпус	Общественно- бытовой корпус
	Объем здания, куб. м, до
	10000	10000	10000
	Количество этажей
	4	2	2
	а	б	в
1	26,5	20,9	28,6
2	27.8	22	30
3	30,5	24	32,9
4	31,8	25,1	34,3
5	33,1	26,1	35,8
6	47,7	37,6	51,5
7	53	41,8	57,2
8	55,7	43,9	60,1
9	71,6	56,4	77,2
Таблица 25а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	д	б	в
Фундаменты	2	5	4
Стены	24	16	17
Перегородки	7	5	5
Перекрытия	12	17	15
Крыша	3	6	4
Полы	12	9	12
Лестницы и входы	7	5	5
Окна и двери	8	11	6
Отделка	5	5	5
Санитарно-технические устройства	10	12	14
в том числе:
центральное отопление (60 %)  вентиляция (12 %)  водопровод (3 %)  горячее водоснабжение (8 %)  канализация (12 %)  газ (5 %)
Электротехнические устройства	5	6	8
в том числе:
электроосвещение (82 %)
радио (3 %)
телефон (5 %)
электрочасы (5 %)
звонковая сигнализация (5 %)
Прочие конструкции и устройства	5	3	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

4. РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Ремесленные училища кирпичные двух-, трех- и четырехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровли железные, асбестоцементные или черепичные по деревянным стропилам; полы дощатые, в лабораториях и санитарных узлах - из керамических плиток, в мастерских - асфальтовые и цементные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Количество этажей
пояса	2	2	3-4	3-4	3-4	3-4
	Объем здания, куб. м, до
	5000	10000	10000	15000	20000	25000
	а	б	в	г	д	е
1	26,1	25,7	24,1	23,5	23	22,2
2	27,4	27	25,3	24,7	24,1	23,3
3	30	29,5	27,7	27	26,4	25,5
4	31,3	30,8	28,9	28,2	27,6	26,6
5	32,6	32,1	30,1	29,3	28,7	27,7
6	47	46,2	43,4	42,3	41,4	40
7	52,2	51,4	48,2	47	46	44,4
8	54,8	54	50,6	49,3	48,3	46,6
9	70,5	69,4	65	63,4	62,1	59,9
Таблица 26а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	7	6	6	5	4	4
Стены	16	16	17	17	18	18
Перегородки	6	6	8	8	8	9
Перекрытия	13	12	10	10	12	11
Крыша	5	4	5	4	3	4
Полы	10	11	10	11	10	11
Лестницы и входы	6	6	5	5	5	6
Окна и двери	11	10	11	11	11	12
Отделка	8	9	9	8	8	7
Санитарно-технические устройства	11	12	12	11	12	11
в том числе:
центральное отопление (65 %)
вентиляция (5 %)
водопровод (5 %)
канализация (15 %)
горячее водоснабжение (7 %)
газ (3 %)
Электротехнические устройства	6	6	6	6	7	6
в том числе:
электроосвещение (85 %)
радио (3 %)
телефон (5 %)
электрочасы (3 %)
звонковая сигнализация (4 %)
Прочие конструкции и устройства	1	2	1	4	2	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

4. РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Учебные корпуса ремесленных училищ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые, линолеумные, цементные и из керамических плиток; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	2-этажный корпус	4-этажный корпус
пояса	Объем здания, куб. м, до
	10000	25000
	Внутренняя отделка
	а	б
1  2  3  4  5	21,6  22,7  24,8  25,9  27	23,1  24,3  26,6  27,7  28,9
6 7 8 9	38,9  43,2  45,4  58,3	41,6  46,2  48,5  62,4
Таблица 27а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	5	6
Стены	21	21
Перегородки	12	12
Перекрытия	12	16
Крыша	3	4
Полы	10	7
Лестницы и входы	5	5
Окна и двери	8	9
Отделка	9	5
Санитарно-технические устройства	8	8
в том числе:
центральное отопление (65 %)
вентиляция (5 %)
водопровод (5 %)
канализация (15 %)
горячее водоснабжение (6 %)
газ (4 %)
Электротехнические устройства	5	4
в том числе;
электроосвещение (85 %)
радио (3 %)
телефон (5 %)
электрочасы (3 %)  звонковая сигнализация (4 %)
Прочие конструкции и устройства	2	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

4. РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Учебные корпуса училищ механизации сельского хозяйства четырехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые, из керамических плиток и цементные; кровля железная и из асбестоцемента ых листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 10000 куб. м
1  2  3  4  5	22,7  23,8  26,1  27,2  28,4
6  7  8  9	40,9  45,4  47,7  61,3
Таблица 28а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	19
Перегородки	12
Перекрытия	13
Крыша	4
Полы	6
Лестницы и входы	6
Окна и двери	10
Отделка	6
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (65 %)  вентиляция (5 %)  водопровод (5 %)  канализация (15 %)  горячее водоснабжение (7 %)  газ (3 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (85 %)  радио (3 %)  телефон (5 %)  электрочасы (3 %)  звонковая сигнализация (4 %)
Прочие конструкции и устройства	5
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

4. РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Корпуса для практических занятий при училищах механизации сельского хозяйства одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; колонны и покрытия железобетонные; полы дощатые, бетонные, цементные и из керамических плиток; кровля рулонная.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, газ, канализация и электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация, звонковая сигнализация.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	6000	5000
пояса	Специализация
	по тракторам	по комбайнам
	а	б
1	17,9	10 0 10,0
2 3	18,8 20,6	19,8 22,1
4	21,5	22,6
5	22,4	23,5
6	32,2	33,8
7  8	35,8  37,6	37,6  40,5
9	48,3	50,7
Таблица 29а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	19
Перегородки	7
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	7
Лестницы и входы	4
Окна и двери	14
Отделка	4
Санитарно-технические устройства	12
в том числе:
центральное отопление (65 %)  вентиляция (5 %)  водопровод (5 %)  канализация (15 %)  горячее водоснабжение (7 %)  газ (3 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (85 %)  радио (3 %)  телефон (5 %)  электрочасы (3 %)  звонковая сигнализация (4 %)
Прочие конструкции и устройства	4
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

4. РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Школы по подготовке кадров для предприятий торговли и общественного питания трех - четырехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание с подвалом и холодильными камерами. Фундаменты бетонные и железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные и гипсобетонные; перекрытия и покрытия железобетонные; полы из метлахских плиток, дощатые, цементные, из линолеума; крыша совмещенная с рулонным покрытием.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, газ, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, звонковая сигнализация.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	10000	25000
	Специализация обучения
	торговля	общественное питание
	а	б
1  2  3  4  5	22,7  23,8  26,1  27,2  28,4	20,6  21,6  23,7  24,7  25,8
6  7  8  9	40,8  45,4  47,6  61,2	37,1  41,2  43,2  55,6
Таблица 30а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	12	6
Стены	7	17
Перегородки	5	6
Перекрытия	10	11
Крыша	8	8
Лестницы и входы	7	5
Полы	8	11
Окна и двери	13	10
Отделка	8	5
Санитарно-технические устройства	10	9
в том числе:
центральное отопление (70 %)  вентиляция (5 %)  водопровод (3 %)  канализация (12 %)  горячее водоснабжение (6 %)  газ (4 %)
Электротехнические устройства	5	5
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (5 %)  телефон (5 %)  электрочасы (10 %)  звонковая сигнализация (2 %)
Прочие конструкции и устройства	7	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Футбольное поле

Характеристика сооружения. Футбольное поле, размером 104 х 69 м, с земляным покрытием (графа «а»); то же, размером 110 х 75 м, с газонным покрытием на дренирующих грунтах. Покрытие состоит из нижнего слоя торфа и верхнего - специальной смеси (графа «б»); то же, размером 110 х 75 м, с газонным покрытием на недренирующих грунтах. Покрытие состоит из нижнего слоя щебня или шлака и верхнего - специальной смеси (графа «в»).

Таблица 31

Восстановительная стоимость на 100 кв. площади в руб.

Территориальные	С земляным	С газонным покрытием 110х75 м
пояса	покрытием 104х69 м	на дренирующих грунтах	на недренирую- щих грунтах
	а	б	в
1	140	170	360
2	150	180	380
3	160	190	400
4	165	200	420
5	170	210	440
6	270	330	700
7	330	410	860
8	350	430	910
9	380	460	980


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Баскетбольные площадки

Характеристика сооружения. Площадка с асфальтовым покрытием размером 31х18 м (графа «а»). Покрытие состоит из нижнего слоя щебня и верхнего слоя из песчаного асфальта; щиты из оргстекла на металлических фермах.

Площадка с земляным покрытием (графа «б») состоит из просеянного грунта и земляного покрытия, уплотненного катками. Щиты на деревянных столбах окрашены масляной краской.

Таблица 32

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Территориальные пояса	Площадка с асфальтовым покрытием и со щитами на металлических фермах	Площадка с земляным покрытием и со щитами на деревянных столбах
	а	б
1	2830	580
2	3000	610
3	3140	640
4	3310	680
5	3150	710
6	5520	1130
7	6760	1390
8	7160	1470
9	7730	1580


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Волейбольные площадки

Характеристика сооружения. Покрытие площадки (графа «а») состоит из нижнего слоя щебня и верхнего слоя из песчаного асфальта. Размер площадки 25х14 ж. Судейская вышка и стойки металлические, окрашены масляной краской. Сетка хлопчатобумажная.

Покрытие площадки (графа «б») состоит из нижнего слоя (из песка и щебня), промежуточного слоя из просеянного грунта и предохранительного слоя из леска. Судейская вышка и стойки металлические окрашены масляной краской. Сетка хлопчатобумажная.

Таблица 33

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Территориальные пояса	Площадки с асфальтовым покрытием	Площадки с земляным покрытием
	а	б
1	3160	2900
2	3350	3070
	3510	3220
4	3700	3390
5	3860	3540
6	6160	5660
7	7550	6930
8	7990	7340
9	8630	7920


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Теннисные площадки

Характеристика здания. Покрытие площадки (графа «а») состоит из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя из песчаного асфальта. Ограждение площадки - из бетонных столбов, обвязки и металлической сетки. Ограждение окрашено масляной краской. Размер площадки 40 х 20 м. Судейская вышка и стойка - металлические, окрашенные масляной краской; сетка хлопчатобумажная.

Покрытие площадки (графа «б») состоит из нижнего слоя (из песка и щебня), промежуточного слоя (кирпичной крошки и порошкообразной глины) и верхнего предохранительного слоя песка. Ограждение и судейская вышка такие же, как в графе «а».

Таблица 34

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Территориальные пояса	Площадки с асфальтовым покрытием	Площадки со специальным покрытием
	а	б
1	5390	4720
2	5710	5000
3	5980	5240
4	6310	5520
5	6580	5700
6	10510	9200
7	12880	11280
8	13640	11940
9	14710	12890


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Городошные площадки

Характеристика сооружения. Городошная площадка (графа «а») с асфальтовым покрытием и с конами из стального листа. Размер площадки 30х15 м.

Городошная площадка (графа «б») с грунтовым покрытием и с конами из стального листа.

Городошная площадка (графа «в») с бетонным покрытием и с конами из дерева.

Таблица 35

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

	Типы площадок
Территориальные пояса	с асфальтовым покрытием и с конами из стального листа	с грунтовым покрытием и с конами из стального листа	с бетонным покрытием и с конами из дерева
	а	б	в
1	2280	980	1520
2	2420	1040	1610
3	2530	1090	1690
4	2670	1150	1780
5	2780	1200	1850
6	4450	1910	2960
7	5450	2340	3630
8	5770	2480	3840
9	6220	2680	4150


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Спортивные корпуса объемом до 6000 куб. м

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание с подвалом. Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные; стены надземной части здания кирпичные; перегородки армокирпичные и гипсолитовые; перекрытия железобетонные; крыша по деревянным стропильным фермам; кровля рулонная; полы дощатые, цементные, из метлахских плиток и линолеумные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, водопровод.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 6000 куб. м
1	22,5
2	23,9
3	25
4  5	26,4  27,5
6	43,9
7	53,8
8	56,9
9	61,4
Таблица 36а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	11
Стены	22
Перегородки	11
Перекрытия	11
Крыша	3
Лестницы и входы	5
Полы	5
Окна и двери	9
Отделка	9
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (65 %)  вентиляция (12 %)  водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (10 %)  канализация (8 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (70 %)  радио (15 %)  телефон (15 %)
Прочие конструкции и устройства	2
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Спортивный корпус с двумя залами и бассейном 25х14 м

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание общим объемом до 25000 куб. м. фундаменты ленточные из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены кирпичные; перекрытия и покрытия сборные железобетонные; кровля рулонная; полы мозаичные, из железобетонных плит, керамических плиток, брусков, цементные, из линолеума; перегородки армокирпичные, стеклоблочные, бетонные и дощатые.

Ванна бассейна 25х14 м. Фундаменты и стены из монолитного железобетона, с облицовкой глазурованными плитками.

Имеется центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 25000 куб. м
1  2  3	17,8  18,8  19,9
4  5	20,8  21,7
6  7  8	34,8  42,5  45,1
9	48,6
Таблица 37а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	12
Перегородки	4
Перекрытия	5
Крыша	9
Лестницы и входы	5
Полы	10
Окна и двери	12
Отделка	6
Ванна бассейна	7
Санитарно-технические устройства	13
в том числе:
центральное отопление (55 %)  вентиляция (12 %)  водопровод (6 %)  горячее водоснабжение (19 %)  канализация (8 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (70 %)  радио (15 %)  телефон (15 %)
Прочие конструкции и устройства	2
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Малый гимнастический зал

Группа капитальности II

Характеристика здания. Здание общим объемом до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные; стены кирпичные; перегородки гипсолитовые и армокирпичные; перекрытия деревянные, над санузлом - железобетонные; крыша из деревянных стропильных ферм; кровля рулонная; полы дощатые, цементные и из метлахских плиток.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 2000 куб. м
1  2  3  4	22,4  23,7  24,9  26,2
5	27,3
6  7  8  9	43,7  53,5  56,7  61,2
Таблица 38а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	27
Перегородки	6
Перекрытия	7
Крыша	6
Лестницы и входы	4
Полы	5
Окна и двери	10
Отделка	16
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отепление (65 %)  вентиляция (12 %)  водопровод (6 %)  горячее водоснабжение (9 %)  канализация (8 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (80 %)  радио (10 %)  телефон (10 %)
Прочие конструкции устройства	2
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Закрытый бассейн для плавания с ванной 25х11,5 м

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание бассейна одноэтажное, объем здания с подвалом до 10000 куб. м. Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перекрытие над подвалом и покрытие сборные железобетонные; кровля рулонная; перегородки кирпичные; полы цементные, из керамических плиток, линолеума и дощатые. Ванна 25х11,5 м выполнена из монолитного железобетона с облицовкой изнутри глазурованными плитками.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 10000 куб. м
1  2  3  4  5	18,8  19,9  20,9  22  22,9
6  7  8  9	36,6  44,8  47,6  51,3
Таблица 39а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Лестницы и входы	3
Полы	10
Окна и двери	6
Ванна бассейна	9
Отделка	6
Санитарно-технические устройства	12
в том числе:
центральное отопление (65 %)  вентиляция (12 %)  водопровод (6 %)  горячее водоснабжение (9 %)  канализация (8 %)
Электротехнические устройства	3
в том числе:
электроосвещение (80 %)  радио (10 %)  телефон (10 %)
Прочие конструкции и устройства	7
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Лыжные станции

Группа капитальности III

Характеристика здания. Здание одно-двухэтажное. Объем здания до 2500 куб. м на 1000 пар лыж. Фундаменты бутовые, бутобетонные; стены кирпичные, облегченной конструкции; перегородки гипсолитовые; перекрытия сборные железобетонные; крыша по деревянным стропилам; кровля рулонная; полы цементные, асфальтовые, из линолеума и из метлахских плиток.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 40

Восстановительная стоимость на 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 2000 куб. м
1	21,2
2	22,5
3	23,5
4	24,8
5	25,9
6	41,3
7	50,7
8	53,6
9	57,9
Таблица 40а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	9
Стены	20
Перегородки	8
Кровля	6
Перекрытия	13
Полы	8
Лестницы и входы	4
Окна и двери	11
Отделка	12
Санитарно-технические устройства	6
в том числе:
центральное отопление (52 %)  вентиляция (11 %)  водопровод (8 %)  канализация (29 %)
Электротехнические устройства	3
электроосвещение (89 %)  радио (6 %)  телефон (5 %)
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Полузакрытые стрелковые тиры

Группы капитальности III - графа «а» и IV - графа «б»

Характеристика сооружений. Тиры состоят из двух частей - стрелкового павильона и полузакрытой огневой зоны.

Тир (графа «а») на 5 стрелков. Здание павильона одноэтажное, объем здания до 900 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные; стены кирпичные, перегородки и перекрытия деревянные; кровля рулонная, крыша по деревянным стропилам полы дощатые. Здание оборудовано отоплением, водопроводом, канализацией и электро освещением.

Огневая зона имеет бутовые, бутобетонные фундаменты; кирпичные стены; песчаные полы по утрамбованному щебнем грунту. Над бойницами и мишенями деревянные козырьки с защитным слоем из кирпича; траверсы из деревянных коробов с засыпкой; дренаж щебеночный с отводом воды керамическими трубами. Зона оборудована электроосвещением.

Тир (графа «б»). Объем здания до 800 куб. м. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены деревянные рубленые; перегородки и перекрытия деревянные; кровля рулонная; крыша по деревянным стропилам; полы дощатые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением и электроосвещением.

Огневая зона имеет фундаменты на деревянных стульях; стены деревянные каркасно-обшивные с засыпкой; полы песчаные по утрамбованному щебнем грунту. Козырьки над бойницами и мишенями деревянные с защитным слоем из кирпича; траверсы из деревянных коробов с засыпкой; дренаж щебеночный с отводом воды керамическими трубами. Зона оборудована электроосвещением.

Таблица 41

Восстановительная стоимость стрелкового тира на 1 стрелка в руб.

Территориальные пояса	Тир объемом до 900 куб. м	Тир объемом до 800 куб. м
	а	б
1  2  3  4	3200  3390  3550  3740	2200  2330  2440  2570
5	3900	2680
6  7  8  9	6240  7650  8100  8740	4290  5260  5560  6000
Таблица 41а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	16	12
Стены и перегородки	48	36
Перекрытия	5	7
Кровля	3	6
Полы	13	17
Проемы	4	8
Отделка	4	7
Внутренние санитарно-технические устройства	5	6
в том числе:
отопление (40 %)  водопровод (40 %)  канализация (20 %)
Электротехнические устройства	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Закрытые стрелковые тиры

Группа капитальности I

Характеристика сооружений. Тир состоит из двух частей - стрелкового павильона и закрытой огневой зоны; рассчитан на 6 стрелков.

Тир с огневой зоной длиной 50 м (графа «а»). Здание павильона одноэтажное с подвалом. Объем здания до 4000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные; стены кирпичные; перегородки армокирпичные, гипсолитовые и деревянные филенчатые; перекрытия железобетонные; крыша по деревянным стропилам; кровля рулонная; полы дощатые, цементные и из метлахских плиток.

Огневая зона имеет каменные фундаменты, кирпичные стены, совмещенную с перекрытием железобетонную утепленную крышу, асфальтовые полы по щебеночному основанию.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио, телефоном.

Тир с огневой зоной длиной 100 м (графа «б»). Объем здания до 7000 куб. м. Конструкция здания и огневой зоны такая же, как в тире с огневой зоной 50 м (графа «а»),

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Длина огневой зоны
пояса	50 м	100 м
	Объем здания, куб. м, до
	4000	7000
	а	б
1  2  3  4  5	16  16,9  17,7  18,7  19,5	14,2  14,9  15,7  16,6  17,3
6  7  8  9	31,2  38,3  40,5  43,7	27,7  33,9  36  38,8
Таблица 42а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	10	10
Стены и перегородки	32	34
Перекрытия	21	23
Кровля	6	4
Полы	9	9
Проемы	5	3
Отделка	5	5
Санитарно-технические устройства	4	4
в том числе:
центральное отопление (26 %)  вентиляция (63 %)  водопровод (6 %)  канализация (5 %)
Электротехнические устройства	8	8
в том числе:
электроосвещение (92 %)  радио (4 %)  телефон (4 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Механические мастерские

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные; стены кирпичные и панельные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные, асфальтовые и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 1000	до 3000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г	д
1  2	21  22,1	14  14,7	12,7  13,3	10,6  11,1	9,7  10,2
3	23,1	15,4	14	11,7	10,7
4  5  6  7  8  9	24,2  26,3  37,8  42  44,3  56,7	16,1  17,5  25,2  28  29,5  37,8	14,6  15,9  22,9  25,4  26,8  34,3	12,2  13,3  19,1  21,2  22,4  28,6	11,2  12,1  17,5  19,4  20,5  26,2
Таблица 43а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	9	8	8	6	7
Стены, перегородки, колонны	35	34	31	30	28
Покрытия, перекрытия	14	14	14	13	14
Крыша	6	6	6	7	6
Полы	15	13	13	16	15
Проемы	8	9	9	10	9
Отделка	2	3	3	2	3
Санитарно-технические устройства	5	7	9	8	9
в том числе:
отопление (24 %)
вентиляция (68 %)
водопровод (4 %)
канализация (4 %)
Электротехнические устройства	2	2	3	3	3
в том числе:
электроосвещение (92 %)
слаботочные устройства (8 %)
Прочие конструкции	4	4	4	5	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Учебно-производственные мастерские ремесленных училищ угольной промышленности

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здания одноэтажные; фундаменты ленточные, бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые, цементные и из керамических плиток; кровля рулонная.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, электроосвещение, радио, телефон

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 4500 куб. м
1	18,2
2	19,1
3	20,9
4	21,8
5	22,8
6	32,8
7	36,4
8	38,2
9	49,1
Таблица 44а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	19
Перегородки	Ч
Перекрытия	19
Крыша	8
Лестницы и входы	2
Полы	7
Окна и двери	17
Отделка	5
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (72 %)  вентиляция (8 %)  водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (3 %)  канализация (12 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (88 %)  радио (7 %)  телефон (5 %)
Прочие конструкции	1
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Котельные на твердом топливе

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные и панельные; колонны железобетонные и металлические; перекрытия (включая бункера и площадки) и покрытия железобетонные и металлические; кровля рулонная; полы цементные, плиточные, бетонные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	1000	3000	5000	10000	30000
	а	б	в	г	д
1	25	18,8	18,5	12,9	12,2
2	26,3	19,7	19,4	13,5	12,8
3	27,5	20,7	20,4	14,2	13,4
4	28,8	21,6	21,3	14,8	14
5	31,3	23,5	23,1	16,1	15,2
6	45	33,8	33,3	23,2	22
7	50	37,6	37	25,8	24,4
8	52,5	39,5	38,8	27,1	25,6
9	67,5	50,8	49,9	34,8	32,9
Таблица 45а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	16.
Стены	24
Перекрытия и покрытия	23
Кровля	4
Полы	3
Проемы	7
Внутренняя отделка	6
Санитарно-технические устройства	14
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Котельные на газе и мазуте

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; колонны железобетонные и металлические; перекрытия и покрытия железобетонные и металлические; кровля рулонная; полы цементные, плиточные, бетонные, дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	1000	3000	5000	10000	30000
	а	б	в	г	д
1	25	17	13,8	10,9	9,3
2	26,3	17,8	14,5	11,4	9,8
3	27,5	18,7	15,2	12	10,2
4	28,8	19,5	15,9	12,5	10.7
5	31,3	21,2	17,2	13,6	11,6
6	45	30,6	24,8	19,6	16,7
7	50	34	27,6	21,8	18,6
8	52,5	35,7	28,9	22,9	19,5
9	67.5	45,9	37,3	29,4	25,1
Таблица 46а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	9
Стены	24
Перекрытия и покрытия	17
Кровля	9
Полы	4
Проемы	17
Внутренняя отделка	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Трансформаторные подстанции

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные и цементные.

Имеется электроосвещение, а при объемах более 200 куб. м и вентиляция.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 100	до 200	до 300	до 600	до 1000	свыше 1000
	а	б	в	г	д	е
1	38,4	34,2	31,4	28	19,2	18
2	40,3	35,9	32,9	29,4	20,2	18,9
3	42,2	37,6	34,5	30,8	21,1	19,8
4	44,1	39,4	36,1	32,2	22,1	20,7
5	48	42,3	39,2	35	24	22,5
6	69,1	61,6	56,5	50,4	34,6	32,4
7	76,7	68,5	62,7	56	38,4	36
8	80,6	71,9	65,9	58,8	40,3	37,8
9	104	92,4	84,7	75,6	51,8	48,6
Таблица 47а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	18
Стены и перегородки	26
Перекрытия	11
Кровля	8
Полы	7
Проемы	11
Внутренняя отделка	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5
Прочие работы	12
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Дымовые трубы кирпичные

Характеристика сооружения. Фундамент, зольный бункер, ствол, лестница, грозозащита и светоограждение.

Таблица 48

Восстановительная стоимость трубы в тыс. руб.

Территориальные	Высота и диаметр верхнего устья, м
пояса	100 3,5	80 3	80 2,2	60 4,3	60 3	60 2,1	45 3	45 2,1	45 1,5	30 3	30 2,1	30 1,0	30 1,2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	191	101	81	68	63	55	47	36	34	33	26	20	18
2	201	106	85	72	66	58	49	37	36	34	27	21	19
3	220	116	93	79	72	63	54	40	39	38	30	23	21
4	230	121	97	82	75	66	56	43	41	40	31	24	22
5	239	126	101	86	78	69	59	44	43	41	32	25	23
6	343	182	145	123	113	99	84	64	62	59	46	36	33
7	383	202	161	137	125	110	93	71	68	66	51	40	36
8	402	212	169	143	131	116	99	75	72	69	54	42	38
9	517	273	218	184	169	149	127	96	91	89	69	54	49
Примечания.

1. Числитель - высота трубы, знаменатель - диаметр верхнего устья.

2. Восстановительную стоимость дымовых труб, отличающихся от указанных в табл. 48 высотой или диаметром, следует определять путем интерполяции.

Таблица 48а

Удельные веса отдельных конструктивных элементов

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Фундаменты и зольный бункер	15	26	32	36	30	29	38	45	29	35	41	46	41
Ствол, лестницы и грозозащита	84	72	66	62	67	68	59	50	66	65	59	54	59
Светоограждение	1	2	2	2	3	3	3	5	5	-	-	-	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Дымовые трубы металлические

Характеристика сооружения. Фундаменты под оттяжки; цоколь и металлическая труба с молниеотводом.

Таблица 49

Восстановительная стоимость фундаментов под оттяжки и цоколей на 1 трубу, металлических труб на 1 м трубы в руб.

Территори-	Диаметр трубы, мм
альные	400	500	630	800	1000
пояса	фунда- менты под оттяж- ки и цоколь	труба метал- личе- ская	фунда- менты под оттяж- ки и цоколь	труба метал- личе- ская	фундамен ты под оттяжки и цоколь с молние- отводом	труба метал- личе- ская	фундамен ты под оттяжки и цоколь с молние- отводом	труба метал- личе- ская	фундамен ты под оттяжки и цоколь с молние- отводом	труба метал- личе- ская
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	1740	40,5	1890	48,5	2020	55,4	2270	72,2	2300	86,8
2	1827	42,5	1984	50,9	2121	58,2	2383	75,8	2415	91,1
3	2001	46,6	2173	55,8	2323	63,7	2610	83	2645	99,8
4	2088	48,6	2268	58,2	2424	66,5	2724	86,6	2760	104,2
5	2175	50,6	2362	60,6	2525	69,3	2837	90,3	2875	108,5
6	3132	72,9	3402	87,3	3696	99,7	4086	129,9	4140	156,2
7	3480	81	3780	97	4040	110,8	4540	144,4	4600	173,6
8	3654	85,1	3969	101,9	4242	116,3	4767	151,6	4830'	182,3
9	4698	109,4	5103	130,9	5454	149,6	6129	194,9	6210	234,4
Примечание. Высота труб при диаметрах 400 - 630 мм 20 - 30 м. и при  диаметрах 800 - 1000 мм 20 - 45 м.


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Административные здания кирпичные двухэтажные

Группа капитальности

Характеристика здания. Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатуренные, из гипсовых, гипсобетонных или железобетонных плит; перекрытия железобетонные; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы дощатые, в помещениях с влажным режимом эксплуатации и санузлах - из керамических плиток, в складских помещениях - асфальтовые или цементные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания до 10000 куб. м
ные пояса	Виды зданий
	телеграф	отделение милиции	хозяйственный корпус	отделение госбанка и сберкасса	прочие
	Внутренняя отделка
	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	21	22,3	20,8	22,1	22,6	23,9	21,7	23	19,1	20,4
2	22,3	23,6	22	23.4	23,9	25,3	23	24,4	20,2	21,6
3	23,5	25	23,3	24,7	25,3	26,8	24,3	25,7	21.4	22,8
4	24,8	26,3	24,5	26,1	26,7	28,2	25,6	27,1	22,5	24,1
5	26,3	27,9	26	27,6	28,3	29,9	27,1	28,7	23,9	25,5
6	42	44,6	41,6	44,2	45,2	47,8	43,4	46	38,2	40,8
7	51,5	54,7	51	54,1	55,3	58,5	53,2	56,3	46,7	49,9
8	51,6	57,9	54,1	57.4	58,8	62,1	56,4	59,8	49,6	53
9	58,8	62,4	58,2	61,8	63,2	66,8	60,8	64,3	53,5	57,1
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%)

центральное отопление	4
водопровод	0,7
канализация	0,8
электроосвещение	2,5
радио	0,6
телефон	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	-
горячее водоснабжение	0,2
телевидение	0,1
приточно-вытяжная вентиляция	0,6
сигнализация	0,7
электрочасификация	0,3
печное отопление	4,5
Таблица 50а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а, б	в, г	д, е	ж, з	и, к
Фундаменты	7	10	4	7	9
Стены	20	20	18	21	18
Перегородки Перекрытия Крыша	5 10 4	8 10 9	5 11 8	5 8 7	3 10 4
Лестницы и входы	6	4	6	10	9
Окна и двери	14	11	10	10	10
Полы	10	10	10	9	8
Внутренняя отделка	6	9	12	10	8
Прочие	9,8	1,2	7,2	3,2	11,7
Санитарно-технические устройства	4,6	4,8	4	5,2	5,6
в том числе:
центральное отопление	78 %	75 %	60 %	76 %	73 %
водопровод	11 %	12 %	20 %	12 %	20 %
канализация	11 %	13 %	20 %	12 %	17 %
Электротехнические устройства	3.6	3	4.8	4,6	3,7
в том числе:
электроосвещение	64 %	67 %	71 %	78 %	65 %
радио	14 %	20 %	17 %	13 %	14 %
телефон	22 %	13 %	12 %	9 %	21 %
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Административные здания кирпичные четырех-, пятиэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бетонные, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные оштукатуренные, из бетонных или гипсовых плит; перекрытия железобетонные; полы в складских помещениях - асфальтовые или цементные, в санитарных узлах - из метлахских плиток, в вестибюлях - мозаичные; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания до 10000 куб. м
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	27	28,8
2	28,6	30,5
3	30,3	32,3
4	31,9	33,8
5	33,7	36
6	54	57,6
7	66,1	70,6
8	70,2	74,9
9	75,5	80,6
Примечания 1.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

приточно-вытяжная вентиляция	3,8
телефон	0,1
радио	0,5
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,7
телевидение	0,6
лифты	6,8
сигнализация	0,7
электрочасофикация	0,6
горячее водоснабжение	0,3
Таблица 51а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	9
Крыша	6
Лестница и входы	5
Полы	10
Окна и двери	12
Внутренняя отделка	7
Прочие	6,5
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (46 %)  вентиляция (44 %)  водопровод (2 %)  канализация (8 %)
Электротехнические устройства	5,6
в том числе:
электроосвещение (85 %)  радио (7 %)  телефон (8 %)
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Общежития кирпичные одноэтажные

Группа капитальности III

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до;
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	23,5	25,8	21,8	24,1	21,2	23,6
2	24,9	27,3	23,1	25,5	22,5	25
3	26,3	28,9	24,4	27	23,7	26,4
4	27,7	30,4	25,7	28,4	25	27,9
5	29,4	32,2	27,2	30,1	26,5	29,5
6	47	51,6	43,6	48,2	42,4	47,2
7	57,5	63,2	53,5	59	52	57,8
8	61,1	67	56,7	62,6	55,1	61,3
9	65,7	72,2	61	67,5	59,3	66
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	5
водопровод	1,1
канализация	2,2
горячее водоснабжение	0,8
электроснабжение	3,4
радио	0,4
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,7
телевидение	0,2
печное отопление	4,1
Таблица 52а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	13
Стены	18
Перегородки	4
Перекрытия	7
Крыши	7
Полы	9
Окна и двери	8
Внутренняя отделка	12
Прочие	9
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (55 %)  водопровод (12 %)  канализация (24 %)  горячее водоснабжение (9 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (85 %)  радио (10 %)  телефон (5 %)
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Общежития каркасно-засыпные одноэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые, или деревянные стулья; стены каркасно-засыпные; перекрытия и перегородки деревянные; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка.
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	21,1	23,8	20,9	23,6
2	22,4	25,2	22,2	25
3	23,6	26,7	23,4	26,4
4	24,9	28.1	24,7	27,9
5	26,4	29,7	26,1	29,5
6	42,2	47,6	41,8	47,2
7	51,7	58,2	51,2	57,7
8	54,9	61,8	54,3	61,3
9	59,1	66,5	58,5	66
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	7,7
водопровод	1,3
канализация	2,6
электроосвещение	4,5
радио	0,7
телефон	0.3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,7
телевидение	0,3
горячее водоснабжение	0,9
печное отопление	4,8
Таблица 53а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	6
Полы	10
Окна и двери	10
Внутренняя отделка	11
Прочие	6
Санитарно-технические устройства	12
в том числе:
центральное отопление (66 %)  водопровод (11 %)  канализация (23 %)
Электротехнические устройства	6
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (16 %)  телефон (2 %)
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Общежития кирпичные двухэтажные

Группа капитальности II.

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	2000	3000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,5	21,6	18,8	21,1	17,8	20,2
2	20,5	22,9	19,9	22,4	18.9	21,4
3	21,8	24,4	21,1	23,6	19,9	22,6
4	23	25,5	22,2	24,9	21	23,8
5	24,4	27	23,5	26,4	22,2	25,2
6	39	43,2	37,6	42,2	35,6	40,4
7	47,8	53	46,1	51,7	43,6	49,5
8	50,7	56,2	58,9	54,9	46,3	52,5
9	54,6	60,5	52,7	59,1	49,8	56,5
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	1,5
канализация	3
электроосвещение	4,1
радио	0,6
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%);

газ	2,3
горячее водоснабжение	0,9
печное отопление	4,8
телевидение	0,2
Таблица 54а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	7
Крыша	4
Полы	10
Окна и двери	12
Внутренняя отделка	9
Прочие	16
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (42 %)  водопровод (20 %)  канализация (38 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (84 %)  радио (12 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Общежития деревянные рубленые двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные столбовые или ленточные; стены рубленные из бревен; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	20,5	23,3	21,3	24,1	21	23,8
2	21,7	24,7	22,6	25,5	22,3	25,2
3	22,9	26,1	23,8	27	23,5	26,6
4	24,2	27,5	25,1	28,5	24,8	28,1
5	25,6	29,1	26,6	30,1	26,3	29,7
6	41	46,6	42,6	48,2	42	47,6
7	50,2	57	52,1	59	51,4	58,2
8	53,3	60,6	55,4	62,7	54,6	61,8
9	57,3	65,2	59,7	67,5	58,7	66,5
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,5
водопровод	1,6
канализация	3,2
электроосвещение	4,3
радио	0,5
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	2,2
печное отопление	4,8
телевидение	0,2
горячее водоснабжение	0.9
Таблица 55а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	7
Крыша	5
Полы	10
Окна и двери	12
Внутренняя отделка	12
Прочие	12
Санитарно-технические устройства
в том числе:
центральное отопление (42 %)  водопровод (19 %)  канализация (39 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (86 %)  радио (10 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Бани деревянные одноэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания Фундаменты бутовые столбовые; стены рубленые бревенчатые; перегородки дощатые, чистые; перекрытия деревянные отепленные; полы асфальтовые и дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 56

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	32	34,7	29,8	32	25,1	27,3
2	33,9	36,8	31,6	33,9	26,6	28,9
3	35,8	38,9	33,4	35,8	28,1	30,4
4	37,7	40,9	35,1	37,7	29,6	32,3
5	40	43,4	37,2	40	31,4	34,1
6	64	69,4	59,6	64	50,2	54,6
7	78,4	85	73	78,3	61,5	66,8
8	83,1	90,1	77,4	83,2	65,2	71
9	89,5	97,2	83,5	89,5	70,2	76,4
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,6
водопровод	2,2
канализация	2,3
горячее водоснабжение	1,9
вентиляция	3,7
электроосвещение	3,5
радио	0,6
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	2,2
пароснабжение	1,3
печное отопление	3,7
Таблица 56а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены и перегородки	25
Перекрытия	9
Кровля	6
Полы	6
Отделка	9
Санитарно-технические устройства	16
в том числе:
центральное отопление (36 %)  водопровод (14 %)  канализация (15 %)  горячее водоснабжение (12 %)
Электротехнические устройства	14
в том числе:
электроосвещение (80 %)  радио (14 %)  телефон (6 %)
Прочие конструкции	5
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Бани кирпичные одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки деревянные, частично железобетонные фибролитовые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы дощатые, частично плиточные и цементные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания куб. м, до
Территориальные	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	27	29,2	22,9	25
2	28,6	31	24,3	26,5
3	30,2	32,7	25,6	28
4	31,8	34,4	27	29,5
5	33,7	36,5	28,6	31,2
6	54	58,4	45,8	50
7	66,1	71,5	56,1	61,2
8	70,2	75,9	59,5	65
9	75,5	81,7	64,1	70
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	2,3
водопровод	1,5
канализация	1,8
горячее водоснабжение	5,2
вентиляция	0,5
электроосвещение	0,6
радио	0,3
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газоснабжение	1,4
ванны с душами	1,1
печное отопление	3,7
пароснабжение	1,3
Таблица 57а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены и перегородки	25
Перекрытия	9
Кровля	6
Полы	6
Внутренняя отделка	14
Санитарно-технические устройства	11
в том числе:
центральное отопление (20 %)  водопровод (13 %)  канализация (16 %)  горячее водоснабжение (46 %)  вентиляция (5 %)
Электротехнические устройства	10
в том числе:
электроосвещение (50 %)  радио (25 %)  телефон (25 %)
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Душевые и сушилки кирпичные одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты из бетонных блоков ленточные; стены кирпичные и частично из бетонных блоков; перекрытия железобетонные; перегородки из шлакобетонных плит, частично кирпичные; кровля железная по деревянным стропилам; полы цементные и плиточные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	33,3	36	33	36,1
2	35,3	38,2	34,9	38,3
3	37,3	40,3	37	40,4
4	39,3	42,5	38,9	42,6
5	41,6	45	41,2	45.1
6	66,6	72	66	72,2
7	81,5	88,2	80,8	88,5
8	86,5	93,5	85,8	93,8
9	93,2	101	92,4	101
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	10,1
водопровод	2,8
канализация	1,7
горячее водоснабжение	1,2
вентиляция	2,1
пароснабжение	0,7
электроосвещение	2,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,2
газоснабжение	1,8
Таблица 58а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	9
Стены и перегородки	23
Перекрытия	7
Кровля	9
Полы	5
Проемы	6
Внутренняя отделка	14
Санитарно-технические устройства	19
в том числе:
центральное отопление (54 %)  водопровод (15 %)  канализация (9 %)  горячее водоснабжение (6 %)  вентиляция (11 %)  пароснабжение (5 %)
Электроосвещение	2
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Прачечные кирпичные одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки кирпичные и деревянные оштукатуренные; перекрытия железобетонные; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы цементные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 59

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г
1	20,5	19,1	17,1	15,5
2	21,7	20,2	18,1	16,4
3	22,9	21,4	19,2	17,4
4	24,2	22,5	20,2	18,3
5	25,6	23,9	21,4	19,4
6	41	38,2	34,2	31
7	50,3	46,8	41,8	38
8	53,3	49,7	44,5	40,3
9	57,4	53,5	47,9	43,4
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	3,7
водопровод	1
канализация	1,5
горячее водоснабжение	4,6
вентиляция	3
электроосвещение	3,6
радио	0,5
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газоснабжение	1,4
пароснабжение	1,4
Таблица 59а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	9
Стены и перегородки	27
Перекрытия	7
Кровля	7
Полы	8
Проемы	8
Внутренняя отделка	9
Санитарно-технические устройства	14
в том числе:
центральное отопление (27 %)  водопровод (7 %)  канализация (11 %)  горячее водоснабжение (35 %)  вентиляция (20 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (11 %)  телефон (11 %)
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Бытовые помещения одно- двух- и трех- четырехэтажные

Группа капитальности II

Характеристика здания. Фундаменты железобетонные, бутобетонные, бетонные, бутовые; стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные, крупнопанельные; перекрытия железобетонные; кровля железная, асбоцементная и черепичная; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	1-2-этажные здания	3-4-этажные здания
пояса	1000	2000	3000	5000	3000	5000	10000	20000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	20,7	18,9	18	16,3	18,9	17,1	15,9	13,9
2	21,7	19,8	18,9	17,1	19,8	18	16,7	14,6
3	22,8	20,8	19,8	17,9	20,8	18,8	17,5	15,3
4	23,8	21,7	20,7	18,7	21,7	19,7	18,3	16
5	25,9	23,6	22,5	20,4	23,6	21,4	19,9	17,4
6	37,3	34	32,4	29,3	34	30,8	28,6	25
7	41,4	37,8	36	32,6	37,8	34,2	31,8	27,8
8	43,5	39,7	37,8	34,2	39,7	35,9	33,4	29,2
9	55,9	51	48,6	44	51	46,2	42,9	37,5
Таблица 60а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены и перегородки	28
Перекрытия и покрытия	15
Кровля	4
Полы	9
Проемы	10
Отделка	5
Санитарно-технические устройства	14
в том числе:
центральное отопление (70 %)  водопровод (5 %)  канализация (10 %)  вентиляция (15 %)
Электротехнические устройства	7
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (12 %)  телефон (6 %)
Прочие конструкции	3
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Бытовые помещения одно-, двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные или бутовые; стены деревянные рубленые и брусчатые, смешанные, кирпичные и деревянные); перекрытия деревянные; кровля железная, асбестоцементная или черепичная по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 2000 куб. м
1	21
2	22,1
3	23,1
4	24,2
5	26,3
6	37,8
7	42
8	44,1
9	56,7
Таблица 61а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	6
Перекрытия	8
Кровли	6
Полы	16
Проемы	9
Отделка	9
Санитарно-технические устройства	14
в том числе:
центральное отопление (75 %)  вентиляция (1 %)  водопровод (7 %)  канализация (17 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (15 %)  телефон (7 %)
Прочие конструкции и устройства	2
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Бытовые помещения одноэтажные щитовые и каркасно-засыпные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или каменные столбы; стены щитовые и каркасно-засыпные; перекрытия деревянные; кровли железные асбестоцементные, черепичные; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 500 куб. м
1	25,6
2	26,9
3	28,2
4	29,4
5	32
6	46,7
7	51,2
8	53,8
9	69
Таблица 62а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	8
Перекрытия	7
Кровли	8
Полы	20
Проемы	10
Отделка	7
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (75 %)  вентиляция (1 %)  водопровод (7 %)  канализация (17 %)
Электротехнические и слаботочные устройства	5
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (15 %)  телефон (7 %)
Прочие конструкции и устройства	2
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Столовые одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание без подвала (графа «а»). Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные; стены кирпичные; перегородки деревянные или кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля асбестоцементная или железная по деревянным стропилам; полы паркетные, мозаичные и асфальтовые.

Имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, газ электроосвещение, радио, телефон.

Здание с подвалом (графы «б» - «г»). Перегородки гипсобетонные и кирпичные, полы паркетные, мозаичные, цементные, дощатые. Остальные конструкции и инженерное оборудование то же, что и по графе «а».

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	1000	1500	2000	3000
	а	б	в	г
1	36,5	34,5	29,8	28,7
2	38,6	36,5	31,6	30,4
3	40,9	38,6	33,4	32,1
4	43,1	40,7	35,2	33,9
5	45,6	43,2	37,3	35,9
6	73	69	59	57,4
7	89,5	84,5	73	70,2
8 9	95 102	89,5 96,5	77,4 83,5	74,5 80,2
Таблица 63а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	5	7	9	9
Стены	18	20	16	16
Перегородки	8	9	7	7
Перекрытия (покрытия)	16	15	15	15
Кровли	4	5	4	5
Полы	10	7	6	7
Лестницы и входы	5	2	6	3
Окна и двери	4	7	6	6
Отделка	8	7	7	7
Санитарно-технические устройства	13	13	15	16
в том числе:
центральное отопление (55 %)
вентиляция (7 %)
водопровод (8 %)  горячее водоснабжение (12 %)
канализация (15 %)
газ (3 %)
Электротехнические устройства	6	6	6	7
в том числе:
электроосвещение (87 %)
радио (5 %)  телефон (8 %)
Прочие конструкции и устройства	3	2	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Столовые деревянные одноэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Здание без подвала. Фундаменты бетонные; цоколь из кирпича; стены деревянные из дощатых чистых щитов; перекрытие из дощатых щитов на деревянных прогонах; кровля рулонная; полы керамические, цементные и асфальтовые.

Отопление - водогрейная колонка, водопровод, канализация, газ, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 1000 куб. м
1	28
2 3	29,7 31,3
4	33
5	35
6	56
7 8	68,5 72,8
9	78,3
Таблица 64а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	22
Перегородки	4
Перекрытия	7
Крыши	9
Полы	16
Лестницы и входы	6
Окна и двери	13
Отделка	5
Санитарно-технические устройства	7
в том числе:
центральное отопление (78 %)  вентиляция (9 %)  водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (3 %)  канализация (2 %)  газ (3 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (89 %)  радио (6 %)  телефон (5 %)
Прочие конструкции и устройства	2
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Столовые двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание с подвалом. Фундаменты и стены подвала - сборные бетонные блоки; стены и перегородки кирпичные, перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы керамические, цементные, из линолеума.

Имеется центральное отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, газ, канализация, электроосвещение радио, телефон.

Таблица 65

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 5000 куб. м
1  2  3  4	21,9  23,2  24,5  25,9
5	27,4
6  7  8  9	43,8  53,6  56,9  61,3
Таблица 65а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	9
Перегородки	3
Перекрытия	13
Крыши	11
Лестницы и входы	5
Окна и двери	12
Полы	10
Отделка	10
Санитарно-технические устройства	14
в том числе:
центральное отопление (78 %)  вентиляция (9 %)  водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (3 %)  газ (3 %)  канализация (2 %)
Электротехнические устройства	6
в том числе:
электроосвещение (89 %)  радио (6 %)  телефон (5 %)
Прочие конструкции и устройства	3
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Клубы-столовые кирпичные

Группа капитальности: I - графы «а», «б», «в» II - графа «г»

Характеристик, здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные; стены кирпичные, перекрытия железобетонные; полы дощатые, из керамических плиток, из линолеума.

Здания (графы «а» и «б») - двухэтажные с подвалами и пер голами.

В зданиях (графы «а» и «б») имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и электросиловое оборудование, радио, телефон; кроме этого, в здании (графа «б») имеется холодильная установка и лифт.

Здания (графа «в») - трехэтажные без подвалов. Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства в зданиях (графы «а» и «б») одинаковые.

Здания (графа «г») - трехэтажные с подвалами, перекрытия частично деревянные.

Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства в зданиях (графы «г» и «б») одинаковые.

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные	100	150	250	350
пояса	а	б	в	г
1 2	23,2 24,4	23,8 25	23,3 24,5	20 21
3	26,7	27,4	26,8	23
4 5 6 7	27,8 29 41,7 46,4	28,5 29,7 42,8 47,6	27,9 29,1 41,9 46,6	24 25 36 40
8	48,7	49,9	48,9	42
9	62,6	64,2	62,9	54
Таблица 66а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в	Г
Фундаменты	7	12	6	8
Стены	20	10	13	28
Перегородки	8	9	9	11
Перекрытия (покрытия)	9	13	12	6
Крыши	4	3	3	3
Лестницы и входы	6	3	3	2
Полы	10	8	11	10
Окна и двери	8	8	6	5
Отделка	16	12	15	11
Санитарно-технические устройства	6	13	12	10
в том числе:
водопровод	12 %	13 %	14 %	14 %
канализация	20 %	20 %	14 %	12 %
центральное отопление	46 %	46 %	36 %	38 %
вентиляция	22 %	21 %	26 %	26 %
Электротехнические устройства	4	7	8	4
в том числе:
электроосвещение	86 %	63 %	51 %	71 %
радио	12 %	7 %	8 %	6 %
телефон	2 %	2 %	2 %	1 %
грузовые лифты	-	28 %	39 %	22 %
Прочие конструкции и устройства	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Пищеблоки кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты сборные железобетонные и бетонные блоки; стены кирпичные; перекрытия из сборных железобетонных плит, перегородки шлакобетонные, кирпичные, гипсобетонные; полы дощатые и из линолеума, керамической плитки, цементные; кровли совмещенные с рулонным покрытием.

В здании имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение и необходимое электросиловое оборудование, радио, телефон, холодильные установки, грузовые лифты.

Таблица 67

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	5000	1000
	а	б
1  2  3  4  5	30,3  31,8  34,9  36,3  37,9	30,1  31,6  34,6  36,1  37,6
6  7  8  9	54,6  60,6  63,6  81,8	54,2  60,6  63,2  81,2
Таблица 67а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	6	3
Стены	19	20
Перегородки	3	4
Перекрытия (покрытия)	11	10
Крыши	10	8
Лестницы и входы	2	3
Полы	5	9
Окна и двери	6	3
Отделка	6	7
Санитарно-технические устройства	11	14
в том числе:
водопровод	5 %	5 %
канализация	20 %	18 %
центральное отопление	22 %	20 %
вентиляция	44 %	54 %
горячее водоснабжение	9 %	3 %
Электротехнические устройства	19	14
в том числе:
силовая и осветительная сеть	29 %	55 %
радио	1 %	1 %
телефон	1 %	2 %
грузовые лифты	69 %	42 %
Прочие конструкции и устройства	2	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Картофелехранилища (заглубленные)

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты из сборных железобетонных башмаков; стены подвала бутобетонные, стены надземной части кирпичные; полы асфальтовые и глинобетонные; проемы деревянные; кровля совмещенная из сборных железобетонных плит по балкам, утепленная, рулонная.

Имеется вентиляция и электроосвещение.

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	1500	2000	5000
пояса	а	б	в
1  2  3  4	18,6  19,6  21,4  22,3	17,7  18,6  20,4  21,2	13,3  14  15,3  16
5	23,3	22,1	16,6
6  7  8  9	33,5  37,2  39,1  50,2	31,9  35,4  37,1  47,8	23,9  26,6  27,9  35,9
Таблица 68а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	д
Фундаменты	10	11	8
Стены	30	29	28
Перегородки	3	3	4
Перекрытия	25	29	26
Крыши	5	5	5
Полы	5	3	4
Лестницы и входы	6	5	7
Окна и двери	3	5	3
Отделка	2	2	2
Вентиляция	3	3	4
Электроосвещение	2	2	2
Прочие конструкции и устройства	6	3	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Материальные склады без рамп кирпичные и панельные одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные и панельные; покрытия и перекрытия железобетонные; полы асфальтовые; кровля рулонная.

Имеется электроосвещение.

Таблица 69

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 500	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	Внутренняя отделка простая
	а	б	в	г	д	е
1	21,3	18	17,6	14,2	12,5	11
2	22,6	19,1	18,6	15,1	13,3	11,7
3	23,9	20,2	19,7	15,9	14	12,3
4	25,1	21,2	20,8	16,8	14,7	13
5	26,6	22,5	22	17,8	15,6	13,7
6	42,6	36	35,2	28,4	25	22
7	52,2	44,1	43,1	34,8	30,6	26,9
8	55,4	46,8	45,8	36,9	32,5	28,6
9	59,6	50,4	49,3	39,7	35	30,8
Таблица 69а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены, перегородки, колонны	34
Перекрытия и покрытия	16
Кровля	7
Полы	8
Проемы	8
Внутренняя отделка	4
Электроосвещение	3
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Материальные склады без рамп деревянные одноэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные, деревянные; стены деревянные; перекрытия и покрытия деревянные; кровля рулонная; полы асфальтовые и дощатые.

Имеется электроосвещение.

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	500	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г	д
1	15,4	12	8,9	7,9	6,1
2	16,3	12,7	9,4	8,4	6,5
3	17,3	13,4	10	8,8	6,8
4	18,2	14,1	10,5	9,3	7,2
5	19,2	15	11,1	9,9	7,6
6	30,8	24	17,8	15,8	12,2
7 8	37,7 40	29,4 31,2	21,8 23,1	19,3 20,5	14,9 15,9
9	43,1	33,6	24,9	22,1	17,1
Таблица 70а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены, перегородки, колонны	19
Перекрытия и покрытия	26
Кровля	5
Полы	23
Проемы	9
Внутренняя отделка	1
Электроосвещения	2
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Материальные склады с рампами

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание одноэтажное, неотапливаемое. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены кирпичные и панельные; полы асфальтобетонные и дощатые; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная и из асбестоцементных листов.

Имеется электроосвещение.

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 1000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г
1	21	15,4	12,6	7,4
2	22,1	16,2	13,3	7,7
3	23,1	16,9	13,9	8,1
4	24,2	17,7	14,5	8,5
5	26,3	19,3	15,8	9,2
6	37,8	27,8	22.8	13,2
7	42	30,9	25,3	14,7
8	44,1	32,4	26,5	15,4
9	56,8	41,7	34.1	19,8
Таблица 71 а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	28
Стены и перегородки	15
Перекрытия	16
Кровля	4
Полы	94
Проемы	4
Внутренняя отделка	2
Внутреннее электроосвещение	7
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Материальные склады с рампами одноэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные, деревянные, стены деревянные; покрытия и перекрытия деревянные; полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые.

Имеется электроосвещение.

Таблица 72

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 100	до 1000	до 2000	до 3000	до 6000
	а	б	в	г	д
1	27,9	14,6	12,9	10,7	10
2	29,3	15,3	13,5	11.2	10,5
3	30,7	16,1	14,2	11,8	11
4	32.1	16,8	14,8	12,3	11,5
5	34,9	18,3	16,1	13,4	12,5
6	50,2	26,3	23,2	19,3	18
7	55,8	29,2	25,8	21,4	20
8	58,6	30,7	27,1	22,5	21
9	75,3	39.4	34,8	28,9	27
Таблица 72а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	11
Стены, перегородки, колонны	29
Перекрытия и покрытия	14
Кровля	7
Полы	15
Проемы	10
Внутренняя отделка	2
Электроосвещение	1
Прочие работы	11
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Открытые платформы

Группа капитальности II

Характеристика сооружения. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; полы асфальтобетонные.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола и сооружения в руб.

Территориальные	Площадь пола сооружения, кв. м
пояса	до 500	до 1000	свыше 1000
	а	б	в
1	28,3	24,1	17,5
2	29,7	25,3	18,4
3	32,5	27,7	20,1
4	33,9	23,9	21
5	35,4	30,1	21,9
6	50,9	43,4	31,5
7	56,6	48,2	35
8	59,4	50,6	36,7
9	76,4	65	47,3
Таблица 73а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	48	46	45
Полы	48	51	53
Прочие конструкции	4	3	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Платформы открытые

Группа капитальности IV

Характеристика сооружения. Фундаменты - деревянные стулья, верхнее строение - деревянные прогоны по стульям, поперечный и продольный настил из досок.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8
Восстановительная стоимость	13,5	14,3	15,1	15,9	16,9	27	33,1	35,1
Таблица 74а

Удельный вес конструктивных элементов

Конструктивные элементы	%
Фундаменты Верхнее строение	40  60
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Платформы крытые

Группа капитальности IV

Характеристика сооружения. Фундаменты - деревянные стулья; колонны деревянные; покрытия деревянные, кровля рулонная; полы асфальтовые, дощатые, глинобитные

Имеется электроосвещение.

Таблица 75

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола сооружения в руб.

Территориальные	Площадь пола сооружения, м, до
пояса	500	1000
	а	б
1	30,2	28,9
2	32,0	30,6
3	33,8	32,4
4	35,6	34
5	37,7	36,1
6	60,4	57,8
7	74,0	70,8
8	78,5	75,1
9	84,5	80.9
Таблица 75а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	2
Колонны	4
Покрытия	20
Кровля	13
Полы	35.
Платформа	10
Электроосвещение	1
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Навесы деревянные

Группа капитальности IV

Характеристика сооружения. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные; колонны деревянные; покрытия деревянные; кровля рулонная; полы асфальтовые, дощатые и глинобитные.

Имеется электроосвещение

Таблица 76

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола сооружения в руб.

Территориальные	Площадь сооружения, кв. м, до
пояса	500	1000
	а	б
1	22,1	16,6
2	23,2	17,4
3	25,4	19,1
4	26,5	19,9
5	27,6	20,7
6	40	29,9
7	44,2	33,2
8	46,4	34,9
9	59,7	44,8
Таблица 76а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	3	3
Колонны	5	6
Покрытия	47	45
Кровля	5	5
Полы	33	32
Электроосвещение	1	1
Прочие конструкции	6	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ограждения деревянные на деревянных столбах

Характеристика сооружения. Ограды сплошные на деревянных столбах (графа «а»); ограды решетчатые со сплошным цоколем (графа «б»); ограды решетчатые без цоколя (графа «в»).

Таблица 77

Восстановительная стоимость 1 кв. м ограды в руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б	в
1	6,7	6,1	4,6
2	7,0	6,4	4,8
3	7,4	6,7	5,1
4	7,7	7,0	5,3
5	8,4	7,6	5,8
6	12,1	11,0	8,3
7	13,4	12,2	9,2
8	14,1	12,8	9,7
9	18,1	16,3	12,4


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ограждения кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением

Характеристика сооружения. Кирпичные сплошные ограды на ленточных или столбовых бутовых, бутобетонных фундаментах (графа «а»), кирпичные столбы кирпичный цоколь, заполнение деревянное (графа «б»).

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 кв. м ограды в руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б
1	12,4	10,4
2	13,0	10,9
3	14,3	12,0
4	14,9	12,5
5	15,5	13,0
6	22,3	18,7
7	24,9	20,9
8	25,9	21,7
9	33,2	27,9


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ограждения железобетонные сплошные и решетчатые

Характеристика сооружения. Глухие и решетчатые железобетонные панели на железобетонных столбах (графа «а»), низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах (графа «б»), глухие железобетонные панели на железобетонных столбах (графа «в»); низ из сплошных железобетонных панелей, верх из колючей проволоки на железобетонных столбах (графа «г»); цоколь из глухих железобетонных панелей, верх из металлической сетки на железобетонных столбах (графа «д»); металлическая сетка на железобетонных столбах (графа «е»), цоколь из глухих железобетонных камней, верх деревянный решетчатый на железобетонных столбах (графа «ж»); деревянное решетчатое заполнение на железобетонных столбах (графа «з»).

Таблица 79

Восстановительная стоимость на 1 кв. м ограды в руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	8,6	10,2	9,8	8,7	7,8	6,8	8,6	5,5
2	9,0	10,7	10,3	9,1	8,2	7,1	9,0	5,8
3	9,5	11,2	10,8	9,6	8.6	7,5	9,5	6,0
4	9,9	11,7	11,3	10,0	9,0	7,8	9,9	6,3
5	10,7	12,7	12,2	10,9	9,7	8,5	10,7	6,9
6	15,5	18,4	17,6	15,7	14,0	12,2	15,5	9,9
7	17,3	20,5	20,0	17,5	15,7	13,7	17,3	11,0
8	18,1	21,4	20,6	18,3	16,4	14,3	18,1	11,5
9	23,2	27,5	26,5	23,5	21,1	18,4	23,2	14,8


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ограждения металлические

Характеристика сооружения. Ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем (графа «а»); ограды металлические с металлическими стойками (графа «б»); ограды из металлического штакетника с металлическими стойками (графа «в»).

Таблица 80

Восстановительная стоимость 1 кв. м ограды в руб.

Территориальные пояса	а	б	в
1	24,2	23,3	5,1
2	25,4	24,5	5,4
3	26,6	25,6	5,6
4	27,8	26,8	5,9
5	30,2	29,1	6,4
6	43,6	41,9	9,2
7	48,4	46,6	10,2
8	50,8	48,9	10,7
9	65,3	62,9	13,8


СБОРНИК № 6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ворота металлические и деревянные

Характеристика сооружения. Металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах, высотой до 1,5 м (графа «а»); то же, высотой до 2,5 м (графа «б»), металлические ворота без калиток в оградах на кирпичных столбах высотой до 2,2 м (графа «в»); металлические ворота с калитками в оградах, высотой до 3,5 м (графа «г»); деревянные ворота с калитками на кирпичных столбах, высотой до 3,5 м (графа «д»).

Таблица 81

Восстановительная стоимость 1 кв. м ворот в руб.

Территориальные	Типы ворот
пояса	а	б	в	г	д
1	53,2	34	29,4	29,5	39,7
2	56,4	36	31,2	31,3	41
3	59,5	38,1	32,9	33	44,5
4	62,3	40,1	34,7	34,8	46,9
5	66,4	42,5	36,7	36,8	49,7
6	106,4	68	58,8	59	79,4
7	130	83,3	72,0	72,2	97,2
8	138	88,4	76,4	76,6	103,3
9	149	95,1	82,3	82,6	111


6СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР (протокол от 20 марта 1979 г.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отдел I. Здания предприятий химической промышленности

Отдел II. Горнокапитальные работы в химической промышленности

Отдел III. Сооружения химической промышленности Таблица 17

Отдел IV. Межцеховые технологические трубопроводы и газоходы


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Здания предприятий химической промышленности

Раздел 1. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов азотной промышленности (в руб.) Таблица 1

Раздел 2. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов хлорной промышленности (в руб.) Таблица 2

Раздел 3. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов промышленности пластмасс (в руб.) Таблица 3

Раздел 4. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов сернокислотной, суперфосфатной, содовой промышленности и производств хлористого бария и сульфата натрия (в руб.) Таблица 4

Раздел 5. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов горнохимической промышленности (в руб.) Таблица 5

Раздел 6. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов промышленности искусственного волокна (в руб.) Таблица 6

Раздел 7. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов промышленности тяжелого органического синтеза (в руб.) Таблица 7

Раздел 8. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов промышленности полимерных материалов (в руб.) Таблица 8

Раздел 9. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов лакокрасочной промышленности (в руб.) Таблица 9

Раздел 10. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов анилинокрасочной промышленности (в руб.) Таблица 10

Раздел 11. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов промышленности химических реактивов (в руб.) Таблица 11

Раздел 12. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов кислородной промышленности (в руб.) Таблица 12

Раздел 13. Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий отдельных цехов химико-фотографической промышленности (в руб.) Таблица 13


IIСБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Горнокапитальные работы в химической промышленности

Раздел 1. Восстановительная стоимость 1 куб. м стволов (в руб.) Таблица 14

Раздел 2. Восстановительная стоимость 1 куб. м сопряжений (в руб.). Околоствольные выработки; крепость пород 2-3 по Протодьяконову Таблица 15

Раздел 3. Восстановительная стоимость 1 куб. м горизонтальных и наклонных выработок и камер (в руб.). Крепость пород 2-3 по Протодьяконову Таблица 16


IIIСБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. Межцеховые технологические трубопроводы и газоходы

Раздел 1. Восстановительная стоимость 1 пог. м железобетонных эстакад, для технологических трубопроводов (в руб.) Таблица 18

Раздел 2. Восстановительная стоимость межцеховых технологических трубопроводов без изоляционных работ (в руб.) Таблица 19

Раздел 3. Восстановительная стоимость межцеховых газоходов, включая опоры, пролетное строение, рабочие площадки и лестницы (в руб.) Таблица 20

Раздел 4. Восстановительная стоимость изоляции 1 пог. м трубопровода межцеховых коммуникаций (в руб.) Таблица 21


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости промышленных зданий и сооружений, характерных для предприятий химической промышленности, и предназначается для переоценки основных фондов в современные цены.

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий химической промышленности: объектов общезаводского хозяйства (котельных, подстанций, складов, механических мастерских, гаражей, проходных, заводоуправлений и др.), водопроводно-канализационных сооружений, железных и автомобильных дорог, кабельных сетей и т. д., а также жилых домов и общественных зданий, - даны в соответствующих сборниках, перечень которых приведен в Общей части к сборникам для переоценки основных фондов.

2. Настоящий сборник состоит из четырех отделов:

Отдел I. Здания предприятий химической промышленности.

Отдел II. Горнокапитальные работы в химической промышленности.

Отдел III. Сооружения химической промышленности.

Отдел IV. Межцеховые технологические трубопроводы и газоходы.

В отделе I приведены показатели восстановительной стоимости здании, характерных для различных подотраслей химической промышленности.

В отделе II приведены показатели восстановительной стоимости по горным выработкам, характерным для горнохимической промышленности.

В отделе III приведены показатели восстановительной стоимости различных типов сооружений, характерных для химической промышленности.

В отдел IV вошли показатели стоимости технологических трубопроводов с эстакадами и каналами для их прокладки и наружных - газоходов с поддерживающими их конструкциями.

3. В отделе I кроме показателей восстановительной стоимости зданий, приведенных в числителе дроби и включающих в себя все расходы на строительные работы, санитарно-технические устройства и электроосвещение, в знаменателе дроби даны показатели стоимости особо строительных работ, характерных для данного производства и отнесенных на 1 куб. м здания. В особо строительные работы включено устройство фундаментов под оборудование и устройство каналов.

4. Восстановительная стоимость зданий и сооружений дана для девяти территориальных поясов по уровню сметной стоимости, строительства и для II климатического района. Распределение областей. краев и республик по территориальным поясам приведено в Общей части к сборникам для переоценки основных фондов.

Стоимость зданий и сооружений для 10-га территориальною пояса следует принимать по показателям смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

5. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе я следующие затраты: на содержание дирекции строящегося предприятия, проектно-изыскательские работы, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на постройку временных зданий н сооружений, на сдельно-прогрессивную оплату труда рабочих, содержание дорог и тротуаров и т. д.

6. По каждому зданию в таблицах сборника указана группа его капитальности.

Распределение производственных зданий по группам капитальности,. определяемым строительными решениями их основных конструкций, приведено в Общей части к сборникам для переоценки основных фондов.

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, имеющих иную группу капитальности, следует пользоваться - следующими поправочными коэффициентами:

Группа	Переходные коэффициенты к группам
капитальности	I	II	III	IV
I	1,00	1,00	0,96	0,77
II	1,00	1,00	0,96	0,77
III	1,04	1,04	1,00	0,83
IV	1,30	1,30	1,21	1,00
7. Восстановительная стоимость зданий и сооружения для остальных трех климатических районов в сборнике не приводится и определяется на местах, относящихся к I, III и IV климатическим районам, умножением показателя, приведенного в сборнике для II климатического района, на следующие поправочные коэффициенты;

I район	1.09
III район	0.98
IV район	0.97
Деление территории СССР на четыре климатических района дано в Общей части к сборникам для переоценки основных фондов.

8. Показатели восстановительной стоимости для горных сооружений шахт. по добыче горно-химического сырья включают в себя весь комплекс работ по проходке выработок: проходческие работы, временное н постоянное крепления, армировку и другие работы.

Укрупненные показатели разработаны для выработок определенного сечения и породах с коэффициентом крепости по шкале проф. М. М. Протодьяконова, равным:. для стволов шахт 0,4-4, для горизонтальных выработок, камер и наклонных выработок 2-3.

Восстановительная стоимость дана на 1 куб. м выработки.

Постоянное крепление стволов шахт предусмотрено чугунными тюбингами при проходке участков стволов способом замораживания и бетонное при обычном способе проходки.

Предусмотрены следующие виды постоянного крепления горизонтальных выработок, камер и наклонных выработок: бетонное, торкрет-бетонное по металлической сетке, штанговое с металлическими верхняками и без металлических верхняков, штанговое без верхняков с торкрет-бетонным креплением без металлической сетки.

Для определения восстановительной стоимости горных выработок с другими коэффициентами крепости (фосфорит, сера и др.) следует пользоваться сборниками по оценке горных выработок в цветной металлургии.

9. Строительные объемы переоцениваемых зданий следует определять, руководствуясь правилами, помещенными в Общей части к сборникам для переоценки основных фондов.

Строительный объем этажерок в составе. цехов следует определять как произведение площади этажерки на высоту от пола 1-го этажа до отметки верхнего перекрытия и включать в суммарный объем оцениваемого цеха.

10. Полная восстановительная стоимость зданий н сооружений определяется умножением показателя стоимости, взятого из таблиц настоящего сборника, на количество единиц, характеризующих величину оцениваемого здания или сооружения, выраженных в куб. м, кв. м или м. В каждом случае следует учитывать примечания к таблице и все поправочные коэффициенты, приведенные в п.п. 4, 6, 7 и 8 Технической части настоящего сборника.

ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Пример 1. Необходимо определить восстановительную стоимость цеха заказных реактивов строительным объемом 24000 куб. м в г. Кемерово (I климатический район) с учетом его физического износа.

Кемеровская область (в соответствии с Общей частью к сборникам для переоценки основных фондов) относится ко 2-му территориальному поясу.

По табл. 11 (п. 4, пояс 2) цех заказных реактивов, близкий по строительному объему (22400 м3), стоит по 22 руб. за 1 м3 строительного объема. С поправкой на климатический район (К = 1,09) восстановительная стоимость здания составит 22 х 1,09 х 24000 = 575520 руб.

Для определения физического износа здания составляется следующая расчетная таблица.

В графе а помещены удельные веса отдельных конструктивных элементов из разбивки к таблице 11, в графе 6 - проценты износа отдельных конструктивных элементов, определенные инвентаризационной комиссией; в графе в приведен удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах, полученный путем перемножения показателей графы а на процент износа отдельных конструктивных элементов, помешенный в графе б.

Таким образом, общий износ здания составляет 29,8 %.

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес конструктивных элементов, %	Износ конструктивных элементов, %	Удельный износ конструктивных элементов, %
	а	б	в
Стены и пер Стены и перегородки Каркас	6  13  7	-  10  -	-  1,3  -
Перекрытия  Покрытия и кровля Полы	6  7  6	30  40  50	1,8  2,8  3,0
Проемы	6	50	3,0
Отделочные работы	17	50	8,5
Внутренние сантехработы и освещение	28	30	8,4
Прочие работы	4	25	1,0
Итого	100	-	29,8
Физический износ зданий в денежном выражении составляет 575520 х 0,298 = 171505 руб.

П р и м е р 2. Необходимо определить восстановительную стоимость участка эстакады с уложенными на ней трубопроводами на химическом заводе в г. Новомосковске (I территориальный пояс): пять трубопроводов диаметром 80 мм из стальных труб; два трубопровода диаметром 300 мм из стальных труб; два трубопровода диаметром 500 мм из стальных труб;, два трубопровода диаметром -100 мм из нержавеющей стали. Общая длина двухъярусной эстакады 120 м. Износ стоек эстакады 10 %, пролетных строений - 15 %. Общий износ труб 10 %, арматуры 50 %, окраски 100 %. Все трубы изолированы. Износ изоляции 50 %.

Согласно примечанию к таблице 19, определяется вес этих труб, приходящихся на 1 пог. м эстакады:

Стальные трубы диаметром                          80 мм       60 х 5 = 300 кг

То же                                                            300 мм     320 х 2 = 640 кг

То же                                                            500 мм     600 х 2 = 1200 кг

Трубы из нержавеющей стали диаметром 100 мм.      80 х 2 = 160 кг

                                                              Итого                 2300 кг

Полная восстановительная стоимость сооружения. определяется как сумма стоимостей эстакады, трубопроводов и изоляции:

1. Стоимость эстакады (табл. 18, п. 8. пояс 1) 418 х 120 = 50160 руб.

2. Стоимость стальных, трубопроводов (табл. 19, п.п. 3, 9, 11, 21, пояс 1):

Трубопровод из стальных труб диаметром 80 мм   8,7 х 120 х 5 = 5220 руб.

Трубопровод из стальных труб диаметром 300 мм   37.3 х 120 х 2 = 8952 руб.

Трубопровод из стальных труб диаметром 500 мм   61.2 х 120 х 2 = 14688 руб.

Итого стоимость стальных труб                    28 860 руб.

3. Стоимость трубопровода из нержавеющей. стали диаметром 100 мм 25,0 х 120 х 2 = 6000 руб.

4. Стоимость изоляции трубопроводов (табл. 21; п.п. 3, 4, 9, 11, пояс 1):

Изоляция труб диаметром 80 мм     6,2 х 120 х 5 = 3720 руб.

Изоляция труб диаметром 300 мм 19,5 х 120 х 2 = 4680 руб.

Изоляция труб диаметром 500 мм 28,5 х 120 х 2 = 6840 руб.

Изоляция труб диаметром 100 мм   6,9 х 120 х 2 = 1656 руб.

Итого стоимость изоляции труб           16896 руб.

Полная восстановительная стоимость составит 101 916 руб.

Новомосковск расположен во II климатическом - районе, поэтому поправка на климатический район не делается.

Для определения физического износа эстакады составляется следующая расчетная таблица (см. удельные песа отдельных конструктивных элементов из разбивки к табл. 18, 19):

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов, %	Износ конструктивных элементов, %	Удельный износ конструктивных элементов, %
	а	б	в
	1. Эстакада
Фундаменты	28	-	-
Стойки	13	10	1,3
Пролетные строения	54	15	8,1
Прочие работы	5	-	-
Итого	100	-	9,4
	2. Трубопроводы стальные
Трубопровод	89	10	8,9
Арматура...	7	50	3,5
Окраска...	2	100	2,0
Крепления..	2	-	-
Итого	100	-	14,4
3. Трубопроводы из нержавеющей стали
Трубопроводы	93	10	9,3
Арматура	5	50	2,5
Окраска	1	100	1.0
Крепление	1	-	-
Итого	100	-	12,8
Физический износ сооружения в целом составит:

50160 х 0,0944 - 28860 х 0,144 + 6840 х 0.128 + 16896 х 0,5 = 18304 руб.

Пример 3. Требуется определить восстановительную стоимость ствола шахты глубиной 600 м, диаметром 7 м, (сечением 38,5 кв. м в свету с учетом того, что первые 200 м ствола пройдены способом замораживания и закреплены чугунными тюбингами, последующие 400 м пройдены обычным способом и закреплены бетоном, а на отдельных участках водоупоров - чугунными тюбингами. Ствол пройден в породах с коэффициентом крепости по шкале Протодьяконова 0,4 - 4,0.

Предприятие расположено в Пермской области (2-й территориальный пояс и I климатический район).

Ствол имеет следующий износ по конструктивным элементам: крепление чугунными тюбингами 6 %, крепление бетонное 12 %, армировка 15 %.

По табл. 14, п. I находим, что для 2-го территориального пояса восстановительная стоимость 1 куб. м участка готового ствола (диаметр 7 м, сечение в свету 38,5 кв. м), пройденного способом замораживания с креплением чугунными тюбингами и армировкой, равна 274,2 руб.; восстановительная стоимость 1 куб. м участка этого ствола, пройденного обычным способом и закрепленного бетоном, а отдельных участков водоупоров - чугунными тюбингами и армировкой, равна 141,2 руб.

Для I климатического района следует применить 1,09, поэтому соответственно стоимость 1 куб. м готового ствола составит:

274,2 х 1,09 = 298,9 руб. и 141,2 х 1,09 = 153,9 руб.

Полная восстановительная стоимость ствола шахты составит:

200 х 38,5 х 298,9 = 2301530 руб.

400 х 38.5 х 153,9 = 2370060 руб.

Всего                  4671590 руб.

Для определения физического износа сооружения составляется следующая расчетная таблица (см. удельные веса отдельных конструктивных элементов из разбивки к табл. 14):

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов, %	Износ конструктивных элементов, %	Удельный износ конструктивных элементов, %
	а	б	в
1. При проходке способом замораживания
Проходка	11	-
Крепление	86	6	5,16
Армировка	3	15	0,45
Итого	100	-	5.61
2. При проходке обычным способом
Проходка	16	-	-
Крепление	77	12	9,24
Армировка	7	15	1,05
Итого	100	-	10.29
Физический износ сооружения в целом составит:

2301530 х 0,0561 + 2370060 х 0,1029 = 372994 руб.


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (в руб.)

Таблица 1

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Производство газа
1	Газогенераторный цех на коксе, строительный объем 21000 куб. м	II	7,0  0,8	7,4  0,8	8,1  0,9	8,4  1,0	8,8  1,0	12,6  1,5	14,0 1,6	14,7  1,7	18,9  2,2
2	Сероочистка активированным углем, строительный объем 9000 куб. м	II	4,0 0,4	4,2 0,4	4,6 0,5	4,8 0,5	5,0 0,5	7,2  0,7	8,0 0,8	8,4 0,8	10,8 1,1
3	Сероочистка болотной рудой, строительный объем 2500 куб. м	II	9,0  2,0	9,5  2,1	10,4  2,3	10,8  2,4	11,3  2,5	16,2  3,6	18,0  4,0	18,9  4,2	24,3  5,4
	Производство аммиака
4	Отделение. газовой компрессии, строитель-ный объем 92000 куб. м	II	7,0  2,0	7,4  2,1	8,1  2,3	8,4  2,4	8,8  2,5	12,6  3,6	14,0  4,0	14,7  4,2	18,9  5,4
5	Отделение конверсии - тип 1, строительный объем 9000 куб. м	II	5,0  1,0	5,3  1,1	5,8  1,2	6,0  1,2	6,3  1,3	9,0  1,8	10,0  2,0	10,5  2,1	13,5  2,7
6	Отделение конверсии - тип 2, строительный объем здания 3500 куб. м	II	19,0  0,1	20,0  0,1	21,9  0,1	22,8  0,1	23,8  0,1	34,2  0,2	38,0  0,2	39,9  0,2	51,3  0,3
7	Отделение водной очистки от углекислоты, строительный объем 19500 куб. м	I	6,0  0,8	6,3  0,8	6,9  0,9	7,2  1,0	7,5  1,0	10,8  1,4	12,0  1,6	12,6  1,7	16,2  2,2
8	Отделение медно-аммиачной очистки, строительный объем 29500 куб. м	I	6,0  0,4	6,3  0,4	6,9  0,5	7,2  0,5	7,5  0,5	10,8  0,7	12,0  0,8	12,6  0,8	16,2  1,1
9	Отделение синтеза аммиака, строительный объем 34000 куб. м	II	5,0  0,4	5,3  0,4	5,8  0,5	6,0  0,5-	6,3  0,5	9,0  0,7	10,0  0,8	10,5  0,8	13,5  1,1
	Объединенный корпус производства аммиака (типа Чернореченского, .. химкомбината)
10	Блок «А» с отделением разделения воздуха, строительный объем 34630 куб. м	I	8,0  1,7	8,4  1,8	9,2  2,0	9,6  2,0	10,0  2,1	14,4  3,0	16,0  3,4	16,8  3,6	21,6  4,6
11	Блоки «Б» и «Е» (Открытая и закрытая часть) с отделениями: конверсии метана, окиси углерода, моноэтанола-миновой очистки и насосной, строительный объем 9830 куб. м	II	24 5  -	25,7  -	28,2  -	29,4  -	30,6  -	44,1  -	49,0  -	51,4  -	66,2  -
	Фундаменты под оборудование		1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,9	3,2	3,4	4,3
12	Каналы		18,1	19,0	20,8	21,7	22,6	32,6	36,2	38,0	48,9
	Блоки «В» и «Ж» (открытая и закрытая часть) с отделениями синтеза и насосной, строительный объем 9070 куб. м	II	23,2  3,3	24,4  3,5	26,7  3,8	27,8  4,0	29,0  4,1	41,8  5,9	46,4  6,6	48,7  6,9	62,6  8,9
13	Блок «Г» с отделением газовой компрессии, строительный объем 46270 куб. м	II	7,9  2,2	8,3  2,3	9,1  2,5	9,5  2,6	9,9  2,8	14,2  4,0	15,8  4,4	16,6  4,6	21,3  5,9
	Объединенный корпус производства аммиака. (типа Ионавского ЗАУ) II очередь)
14	Блок «А» (открытая и закрытая часть) с отделениями: промывки газа жидким азотом, аммиачно-холодильной установки, предкатализа, газовой компрессии, синтеза. Строительный объем 95770 куб. м	II	11,2  2,9	11,8  3,0	12,9  3,3	13,4  3,5	14,0  3,6	20,2  5,2	22,4  5,8	23,5  6,1	30,2  7,8
15	Блок «Б» (открытая и закрытая часть) с отделениями: конверсии метана, моноэтаноламиновой очистки, установки приготовления моноэтаноламинового раствора, каталитической очистки от сероводорода, строительный объем 19640 куб. м	II	18,4  -	19,3  -	21,2	22,1  -	23,0  -	33,1  -	36,8  -	38,6  -	49,7  -
	Фундаменты под оборудование		4,5	4,7	5,2	5,4	5,6	8,1	9,0	9,5	12,1
•	Каналы		9,2	9,7	10,6	11,0	11,6	16,6	18,4	19,3	24,9
16	Блок «В» с отделениями: разделения воздуха и кислородно-азотной компрессии, строительный объем 40600 куб. м	II	11,3  4,8	11,9  5,0	13,0  5,5	13,6  5,8	14,1  6,0	20,3  8,6	22,6  9,6	23,7  10,1	30,5  13,0
17	Склад жидкого аммиака, строительный объем 910 куб. м	II	26,0  -	27,3  -	29,9  -	31,2  -	32,5  -	46,8  -	52,0  -	53,6  -	70,2  -
	Производство слабой азотной кислоты без давления
18	Отделение конверсии, строительный объем 95800 куб. м	II	6,0  0,4	6,3  0,4	6,9  0,5	7,2  0:5	7,5  0,5	10,8  0,7	12,0  0,8	12,6  0,8	16,2  1,1
19	Отделение абсорбции, строительный объем 2300 куб. м	II	7,0  1,0	7,4  1,1	8,1  1,2	8,4  1,2	8,8  1,3	12,6  1,8	14,0  2,0	14,7  2,1	18,9  2,7
20	Склад слабой азотной кислоты, строительный объем 910 куб. м	II	16,0  13,0	16,8  13,7	18,4  15,0	19,2  15,6	20,0  16,3	28,8  23,4	32,0  26,0	33,6  27,3	43,2  35,1
	Производство слабой азотной кислоты под давлением 3,5 ат
21	Производственный корпус, строительный объем 95800 куб. м	II	11,7  1,6	12,3  1,7	13,5  1,8	14,0  1,9	14,6  2,0	21,1  2,9	23,4  3,2	24,6  3,4	31,6  4,3
	Производство слабой азотной кислоты под давлением 7,5 ат
22	Отделение турбокомпрессии, строительный объем 21410 куб. м	II	11,5  -	12,1  -	13,3  -	13,8  -	14,5  -	20,7  -	23,0  -	24,1  -	31,0  -
23	Отделение конверсии, строительный объем 23980 куб. м	1	13,7  4,3	14,4  4,5	15,8  4,9	16,4  5,2	17,2  5,4	24,7  7,7	27,4  8,6	28,8  9,0	37,0  11,6
	Производство, крепкой азотной кислоты
24.	Нитроолеумное отделе-ние строительный объем 1050 куб. м	II	8,0  0,1	8,4  0,1	9,2  0,1	9,6  0,1	10,0  0,1	14,4  0,2	16,0  0,2	16,8  0,2	21,6  0,3
25.	Автоклавное отделение, строительный объем 1780 куб. м	II	8,0  1,0	8,4  1,1	9,2  1,2	9,6  1,2	10,0  1,3	14,4  1,8	16,0  2,0	16,8  2,1	21,6  2,7
26	Аммиачно-холодильное отделение, строительный объем 1030 куб. м	II	6,0  2,0	6,3  2,1	6,9  2,3	7,2  2,4	7,5  2,5	10,8  3,6	12,0  4,0	12,6  4,2	16,2  5,4
	Промышленная установка получения азотной кислоты особой чистоты
27	Производственный корпус, строительный объем 8930 куб. м	11	22,0  1,0	23,1  1,1	25,3  1,2	26,4  1,2	27,5  1,3	37,6  1,8	44,0  2,0	46,2  2,1	59,4  2,7
	Производство аммиачной селитры
28	Производственный блок с отделением нейтрали-зации, строительный объем 18170 куб. м	II	16,6  1,6	17,4  1,7	19,1  1,8	19,9  1,9	20,7  2,0	29,9  2,9	33,2  3,2	34,9  3,4	44,8  4,3
29	Здание упаковки со складом, строительный объем 13000 куб. м	II	16,5  3,1	17,3  3,2	19,0  3,5	19,8  3,6	20,6  3,8	29,7  5,4	33,0  6,0	34,6  6,3	44,5  8,1
	Производство ацетилена
30	Отделение пиролиза (открытая площадка с этажеркой), площадью 1140 кв. м (цена за 1 кв. м)	II	37,3  8,9	39,1  9,3	42,9  10,2	44,7  10,6	46,6  11,1	67,1  16,0	74,6  17,7	78,3  18,6	100,7  23,9
31	Отделение компрессии, строительный объем 23790 куб. м	II	8,6  0,5	9,0  0,5	9,6  0,6	10,3  0,6	10,8  0,6	15,5  0,9	17,3  1,0	18,1  1,0	23,3  1,3
32	Отделение концентрирования, строительный объем 11950 куб. м	II	10,4  1,1	10,9  1,1	11,9  1,3	12,4  1,3	12,9  1,4	18,6  2,0	20,7  2,2	21,7  2,3	28,0  3,0
33	Вакуум-насосная, строительный объем 10320 куб. м	II	12,7  1,8	13,3  1,9	14,6  2,1	15,2  2,2	15,9  2,3	22,9  3,3	25,4  3,7	26,7  3,9	34,3  5,0
34	Отделение кислородной компрессии с диспетчерской, строительный объем 10370 куб. м	II	13,8  0,9	14,5  1,0	15,8  1,1	16,5  1,1	17,2  1,2	24,8  1,7	27,5  1,9	28,9  2,0	37,1  2,5
35	Отделение сажеотстойников (открытый поддон), площадью 904 кв. м (цена за 1 кв. м)	II	56,2  -	59,0  -	64,6  -	67,4  -	70,2  -	101,1  -	112,4  -	118,0  -	151,7  -
	Производство метанола
36	Отделение компрессии, строительный объем 67020 куб. м	II	11,2  4,2	11,7  4,4	12,8  4,8	13,4  5,1	14,6  5,3	20,0  7,6	22,3  8,4	23,4  8,8	30,1  11,4
37	Газодувная строительный объем 4320 куб. м	II	17,3  -	18,1  -	19,9  -	20,7  -	21,6  -	31,1  -	34,6  -	36,3  -	46,7  -
38	Насосные станции, общий строительный объем 3990 куб. м	II	20,3 -	21,3 -	23,3 -	24,3 -	25,8 -	36,5 -	40,5 -	42,6 -	54,7 -
39	Отделение дистилляции (закрытая часть), строительный объем 5600 куб. м	II	20,5  4,5	21,6  4,8	23,6  5,2	24,6  5,4	25,7  5,7	36,9  8,2	41,0  9,1	43,1  9,5	55,4  12,2'
40	Отделение дистилляции, железобетонная этажерка с поддоном, строительный объем 4320 куб. м	II	11,0  -	11,6  -	12,7  -	13,2  -	13,8  -	19,8  -	22,0  -	23,1  -	29,8  -
41	Насосная станция базисного склада, включая наливную эстакаду, резервуар и стоя для налива, строительный объем 900 куб. м	II	45,7  -	48,0  -	52,6  -	54,8  -	57,1  -	73,1  -	91,4  -	96,0  -	123,4  -
42	Разливочная метанола мелкую тару, строительный объем 1190 кв. м	II	22,7  -	23,9  -	26,1  -	27,3  -	28,4  -	40,9  -	45,4  -	47,7  -	61,3  -
43	Установка разлива метанола реактивной чистоты со складом, строительный объем 7670 куб. м	II	19,6  2,0	20,6  2,1	22,6  2,3	23,5  2,4	24,5  2,5	35,3  3,7	39,2  4,1	41,2  4,3	53,0  5,5
	Производство карбамида
44	Корпус синтеза и дистилляции, строительный объем 20140 куб. м	II	9,3  3,3	9,8  3,4	10,7  3,8	11,1  4,0	11,6  4,1	16,7  5,9	18,6  6,6	19,5  6,9	25,1  8,9
45	Отделение грануляции, строительный объем 8560 куб. м	II	8,6  -	9,0  -	9,9  -	10,3  -	10,8  -	15,5  -	17,2  -	18,1  -	23,2  -
46	Отделение переработки строительный объем 26200 куб. м	II	13,5  0,1	14,2  0,1	15,5  0,1	16,2  0,1	16,9  0,1	24,3  0,2	27,0  0,2	28,3  0,2	36,4  0,3
	Производство капролактама
47	Цех лактама, строительный объем 75090 куб. м	II	14,8  0,7	15,5  0,7	17,0  0,8	17,8  0,8	18,5  0,9	26,6  1,3	29,6  1,4	31,1  1,4	40,0  1,9
48	Цех нитрита аммония, строительный объем 15760 куб. м, включая открытые площадки	II	20,0  4,3	21,0  4,5	23,0  4,9	24,0  5,2	25,0  5,4	36,0  7,7	40,0  8,6	42,0  9,0	54,0  11,6
49	Цех гидроксиламинсульфата, строительный объем 4280 куб. м (в цены включены открытые площадки)	II	21,9  11,6	23,0  12,2	25,2  13,3	26,3  13,9	27,4  14,5	39,4  20,9	43,8  23,2	46,0  24,4	59,1  31,3
50	Цех окисления циклогексана, строительный объем 64340 куб. м	II	13,6  0,8	14,3  0,8	15,6  0,9	16,3  1,0	17,0  1,0	24,5  1,4	27,2  1,6	28,6  1,7	36,7  2,2
51	Отделение ректификации, дегидрирования и вспомогательных производств, строительный объем 28860 куб. м (в цены включены открытые площадки)	II	17,1  2,4	18,0  2,5	19,7  2,8	20,5  2,9	21,4  3,0	30,8  4,3	34,2  4,8	35,9  5,0	46,2  6,5
52	Цех нитрита натрия, строительный объем 15620 куб. м	II	14,1  2,2	14,8  2,3	16,2  2,5	16,9  2,6	17,6  2,8	25,4  4,0	28,2  4,4	29,6  4,6	38,1  5,9
53	Цех сульфата аммония, строительный объем 49220 куб. м	II	10,5  1,5	11,0  1,6	12,1  1,7	12,6  1,8	13,1  1,9	18,9  2,7	21,0  3,0	21,1  3,1	28,4  4,1
54	Отделение сжигания кубовых остатков, строительный объем 6570 куб. м, (в цены включены открытые площадки)	II	17,1  10,9	18,0  11,4	19,7  12,5	20,5  13,1	21,4  13,6	30,8  19,6	34,2  21,8	35,9  22,9	46,2  29,4
55	Отделение выделения органики из сульфатных щелоков и конденсатного цикла, строительный объем 8420 куб. м	II	22,8  1,8	23,9  1,9	26,2  2,1	27,4  2,2	28,5  2,3	41,0  3,2	45,6  3,6	47,9  3,8	61,6  4,9
56.	Корпус компрессии и аммиачно-холодильной установки, строительный объем 34520 куб. м	II	11,9  1,6	12,5  1,7	13,7  1,8	14,3  1,9	15,4  2,0	21,4  2,9	23,8  3,2	25,0  3,4	32,1  4,3
57	Промежуточный склад, строительный объем 5090 м". (в цены включены железобетонный поддон и площадка)	II	29,4  0,7	30,9  0,7	33,8  0,8	35,3  0,8	36,7  0,9	52,9  1,3	58,8  1,4	61,7  1,4	79,4  1,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий азотной промышленности (в процентах)

(табл. 1)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	каркас	стены и перего- родки	пере- крытия	кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Производство газа
1	Газогенераторный цех на коксе, строительный объем 21000 куб. м	13	-	57	4	5	5	6	2	3	5
2	Сероочистка активированным углем, строительный объем 9000 куб. м	11	-	33	14	8	6	8	2	14	3
3	Сероочистка болотной рудой, строительный объем 2500 куб. м	12	-	26	20	7	8	5	2	15	5
	Производство аммиака
4	Отделение газовой компрессии, строительный объем 2000 куб. м	23	-	25	-	5	6	4	5	12	-
5	Отделение конверсии - тип 1, строительный объем 9000 куб. м	10	-	18	19	9	5	6	4	10	9
6	Отделение конверсии - тип 2, строительный объем 8500 куб. м	16	-	11	34	4	10	4	2	3	16
7	Отделение водной очистки от углекислоты, строительный объем 19500 куб. м	11	-	18	27	18	3	3	4	10	6
8	Отделение медно-аммиачной очистки, строительный объем 29500 куб. м	11	-	21	30	5	5	7	4	-	17
9	Отделение синтеза аммиака, строительный объем 34000 куб. м	15	-	18	39	5	7	4	3	-	9
	Объединенный корпус производства аммиака (типа Чернореченского химкомбината)
10	Блок «А» с отделением разделения воздуха, строительный объем 34830 куб. м	13	18	11	18	7	5	14	5	7	2
11	Блок «Б» и «Е» (открытая и закрытая часть) с отделениями: конверсии метана, окиси углерода, моноэтаноламиновой очистки и насосной, строительный объем 9830 куб. м	12	13	9	23	11	4	5	1	21	1
12	Блок «В» и «Ж» (открытая и закрытая часть) с отделениями синтеза и насосной, строительный объем 9070 куб. м	16	8	10	16	12	4	5	2	24	3
13	Блок «Г» с отделением газовой компрессии, строительный объем 46270 куб. м	18	25	7	16	7	3	9	3	9	3
	Объединенный корпус производства, аммиака (типа Поповского ЗЛУ II очередь)
14	Блок «А» (открытая и закрытая часть) с отделениями: промывки газа жидки» азотом. аммиачно-холодильной установки, предкатализа, газовой компрессии, синтеза, строительный объем 95770 куб. м	11	24	10	17	4	4	8	2	17	3
15	Блок «Б» (открытая и, закрытая часть) с отделениями: конверсии метана, моноэтаноламиновой очистки, установки приготовле-ния моноэтаноламинового раствора, каталитической очистки от сероводорода, строи-тельный объем 10640 куб. м	18	-	27	8	4	5	6	1	28	3
16	Блок «В» с отделениями; раз-деления воздуха и кислородно-азотной компрессии, строитель-ный объем 40600 куб. м	14	-	41	4	7	3	8	7	15	1
17	Склад жидкого аммиака, строительный объем 910 куб. м	9	-	32	6	8	8	5	3	26	3
	Производство слабой азотной кислоты без давления
18	Отделение конверсии, строи-тельный объем 95800 куб. м	10	-	28	24	6	8	8	4	9	3
19	Отделение. абсорбции, строительный объем 2300 куб. м	24	-	20	12	10	10	5	2	11	6
20	Склад слабой азотной кислоты. строительный объемом 910 куб. м	9	-	22	9	8	2	5	4	25	16
	Производство слабой азотной кислоты под давлением 3,5 ат
21	Производственный корпус строительный объем 96800 куб. м	9	16	11	20	5	8	7	5	18	1
	Производство слабой азотной кислоты под. давлением 7,3 ат
22	Отделение турбокомпрессии строительный объем 21410 куб. м	-	19	31	21	8	5	4	4	7	1
23	Отделение конверсии, строи-тельный объем 23980 куб. м	14	30	1	13	3	22	1	4	11	1
	Производство крепкой азотной кислоты
24	Нитроолеумное, отделение строительный объем 1050 куб. м	9	-	23	16	3	21	6	2	13	7
25	Автоклавное отделение, строительный объем 1780 куб. м	8	-	24	15	2	22	5	3	11	10
26	Аммиачно-холодильное от деление, строительный объем 1030 куб. м	1-	-	24	30	8	9	6	2	9	2
	Промышленная установка получения азотной кислоты особой чистоты
27	Производственный корпус, строительный объем 8830 куб. м	10	-	21	15	4	11	9	3	27	-
	Производство аммиачной селитры
28	Производственный блок с отделением нейтрализации строительный объем 18170 куб. м	6	11	11	19	3	15	8	6	20	1
29	Здание упаковки со складом, строительный объем 13000 куб. м	8	11	18	18	3	21	7	9	3	-
	Производство ацетилена
30	Отделение пиролиза (открытая площадка с этажеркой), площадью 1140 кв м (цена за 1 кв. м)	15	29	-	19	-	14	-	10	3	10
31	Отделение компрессии, строительный объем 23790 куб. м	8	15	18	14	7	3	7	1 6	19	3
32	Отделение концентрирования, строительный объем 11950 куб. м	10	27	-	20	-	14	-	9	13	7
33	Вакуум-насосная, строительный объем 10320 куб. м	6	11	17	-	19	9	7	5	25	1
34	Отделение кислородной компрессии с диспетчерской, строительный объем 10370 куб. м	7	7	25	7	10	8	5	3	26	2
35	Отделение сажеотстойников (открытый поддон), площадью 904 кв. м (цена за 1 кв. м)	17	-	35	-	25	19	-	-	-	3
	Производство метанола
36	Отделение компрессии, строительный объем 67020 куб. м	10	24	15	3	17	8	4	3	13	3
37	Газодувная, строительный объем 4320 куб. м	12	-	22	-	23	4	5	4	11	19
38	Насосные станции, общий строительный объем 3990 куб. м	14	-	29	-	20'	9	6	6	13	3
39	Отделение дистилляции (закрытая часть), строительный. объем 5800 куб. м	8	-	28	-	22	7	6	5	22	2
40.	Отделение дистилляции, железобетонная этажерка с поддоном, строительный объем 4320 куб. м	16	29	-	20	-	18	-	-	-	17
41	Насосная станция базисного склада, включая наливную эстакаду, резервуар и стояк для налива, строительный объем 900 куб. м	11	-	24	-	11	9	5	7	8	25
42	Разливочная метанола в мелкую тару, строительный объем 1190 куб. м	12	5	27	4	13	11	4	5	16	3
43	Установка разлива метанола реактивной чистоты со складом, строительный объем 7670 куб. м	12	5	27	4	13	11	4	5	16	3
	Производство карбамида
44	Корпус синтеза и дистилляции строительный объем 20140 куб. м	10	15	30	15	4	5	5	5	10	1
45	Отделение грануляции строительный объем 8560 куб. м	8	-	55	24	2	5	3	1	-	9
46	Отделение переработки, строительный объем 26200 куб. м	10	-	12	14	4	11	-	2	11	36
	Производство капролактама
47	Цех лактама, строительный объем 75090 куб. м	9	8	14	17	6	15	7	3	19	2
48	Цех нитрита аммония, строительный объем 15760 куб. м	12	2	16	30	5	10	6	3	15	1
49	Цех гидроксиламинсульфата, строительный объем 4280 куб. м	12	-	22	10	11	17	5	5	17	1
50	Цех окисления циклогексана, строительный объем 54340л3	9	11	17	15	5	16	7	3	16	1
51	Отделение ректификации дегидрирования и вспомогательных производств, строительный объем 28860 куб. м	7	8	16	20	8	7	8	3	22	1
52	Цех нитрита натрия, строительный объем 15520 куб. м	9	8	20	18	9	6	9	4	16	1
53	Цех сульфата аммония, строительный объем 49220 м3.	12.	11	21	27	4	7	7	4	6	1
54	Отделение сжигания кубовых остатков, строительный объем 5570 куб. м (включая открытые площадки)	10	4	21	16	9	8	7	3	17	5
55	Отделение выделения органики из и конденсатного цикла, строительный объем 8420 куб. м сульфатных щелоков	7	12	23	15	5	7	9	2	18	1
56	Корпус компрессии и аммиачно-холодильной установки, строительный объем 34520 куб. м	10	11	23	14	3	4	10	5	19	1
57	Промежуточный склад, строительный объем 5090 куб. м	33	-	12	6	5	14	4	2	18	6


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ХЛОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (в руб.)

Таблица 2

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Производство синтетического хлористого водорода
1 2	Основной корпус, строительный объем 14250 куб. м Вспомогательный корпус, 31,5 строительный объем. 2400 куб. м	II II	26,4  6,1  31,5 2,6	27,8  6,4  33,1  2,7	30,4  7,1  36,2  2,9	31,7  7,4  37,8  3,1	33,1  7,7 39,4  3,2	47,6  11,0  56,7 4,6	52,9  12,3 63,0  5,1	55,5  12,3  66,2  5,4	71,4  16,6  85,1  6,9
	Производство синильной кислоты.
3	Основной корпус, строительный объем 32800 куб. м	II	16,1  0,2	16,9  0,2	18,5  0,2	19,3  0,3	20,1  0,3	28,9  0,4	32,1  0,4	32,3  0,4	43,4  0,6
	Производство хлора диафрагменным методом
4  5	Основной корпус, строительный объем 132830 куб. м Сернокислотное хозяйство, строительный объем 1310 куб. м	II II	11,9  1,5  29,6  3,5	12,5  1,6  31,1  3,7	13,6  1,7  34,1  4,0	14,2  1,8  35,5  4,2	14,8  1,9  37,0  4,4	21,3  2,7  53,3  6,3	23,7  3,1  59,2  7,6	24,9  3,2  62,2  7,3	32,0 4,1  79,9  9,4
6	Корпус выпарки, строительный объем 29580 куб. м	II	16,6  0,6	17,4  0,6	19,1  0,7	19,9  0,7	20,7  0,7	29,8  1,1	33,2  1,2	34,8  1,3	44,8  1,6
7	Склад щелоков и каустика, строительный объем 7410 куб. м	II	9,6  -	10,1  -	11,1  -	11,5  -	12,0  -	17,3  -	19,2  -	20,2  -	26,0  -
8	Корпус подготовки и ремонта ванн, строительный объем	II	15,3  0,5	16,1  0,5	17,6  0,6	18,4  0,6	19,2  0,6	27,6  0,9	30,6  1,0	32,2  1,1	41,4  1,4
9	Цех жидкого хлора со складом, строительный объем 11700 куб. м	II	23,3  2,6	24,4  2,7	26,7  3,0	27,9  3,1	29,1  3,2	41,9  4,7	46,5  5,2	48,8  5,5	62,8  7,0
	Производство НАК
10	Корпус приготовления и регенерации катализатора, строительный объем 7420 куб. м	II	12,3  0,3	12,8  0,3	14,1  0,4	14,7  0,4	15,3  0,4	22,0  0,6	24,5  0,7	25,7  0,7	33,0  0,9
11	Корпус выделения НАК - сырца, строительный объем 1830 куб. м	II	17,4  -	18,3  -	20,0  -	20,9  -	21,8  -	31,4  -	34,9  -	36,6  -	47,1  -
12	Корпус синтеза и абсорбции, строительный объем 30500 куб. м	II	16,4  0,5	17,2  0,5	18,8  0,5	19,7  0,5	20,4  0,6	29,5  0,8	32,7  0,9	34,4  1,0	44,2  1,3
13	Корпус тонкой очистки НАК, строительный объем 4860 куб. м	II	16,2  11,9	17,1  12,2	18,7  13,7	19,5  14,3	20,3  14,9	29,2  21,4	32,5  23,8	34,1  25,0	43,8  32,0
	Производство окиси этилена методом прямого окисления
14 15	Корпус очистки газов, строительный объем 12780  куб. м Катализаторный корпус, строительный объем 1660 куб. м	II	16,1  0,2  30,5  0,8	16,8  0,2  32,0  0,8	18,4  0,2  35,1  0,9	19,3  0,3  36,6  1,0	20,1  0,3  38,1  1,0	28,9  0,4  54,9 1,4	32,1  0,4  61,0  1,6	33,7  0,5  64,0  1,7	43,3  0,6  82,4  2,2
16  17	Операторный корпус, строительный объем 6810 куб. м Корпус регенерации катали-. затора, строительный объем 1820 куб. м	II  II	17,8  0,4  24,0  -	18,7  0,4  25,2 -	20,5  0,4  27,6 -	21,4  0,5  28,7 -	22,3  0,5  29,9 -	32,1  0,7  43,1  -	35,7  0,8  47,9 -	37,5  0,8  50,3 -	48,2  1,0  64,7 -
18	Корпус производства катализатора, строительный объем 16150 куб. м	II	15,6  0,6	16,3  0,6	17,9  0,6	18,7  0,7	19,5  0,7	28,0  1,0	31,1  1,1	32,7  1,2	42,0  1,5
19	Корпус производства гликолей, строительный объем 5570 куб. м	II	18,6  0,1	19,6  0,1	21,4  0,2	22,4  0,2	23,3  0,2	33,6  0,3	37,3  0,3	39,2  0,3	50,4  0,4
20	Компрессорная, строительный объем 20360 куб. м	II	13,3  -	14,0  -	15,3  -	16,0  -	16,6  -	24,0  -	26,6  -	27,9  -	35,9  -
	Производство хлора ртутным методом
21	Корпус электролиза, преобразовательная подстанция, склад каустика, строительный объем 137560 куб. м	II	14,1  3,3	14,8  3,5	16,1  3,8	16,9  3,9	17,6  4,3	25,3  5,9	28,1  6,6	29,5  6,9	38,0  8,9
22	Основной производственный корпус хлора и каустика, строительный объем 67020 куб. м	II	16,8  1,4	17,6  1,5	19,2  1,6	20,1  1,7	20,9 , 1,8	30,1  2,5	33,5  2,8	35,2  2,9	45,2  3,8
23	Корпус сжижения хлора со складом, строительный объем 16600 куб. м	II	20,0  1,8	21,0  1,9	23,0  2,2	24,0  2,2	25,0  2,2	35,9  3,2	39,9  3,6	42,9  3,8	53,9  4,9
24	Корпус электролиза, строительный объем 190240 куб. м	II	16,2  0,8	17,0  0,8	18,6  0,9	19,8  0,9	20,2  0,9	29,2  1,4	32,4  1,5	34,0  1,6	43,7  2,0
25	Склад хлора, строительный объем 9440 куб. м	II	16,9  2,6	17,7  2,8	19,5  3,0	20,3  3,2	21,2  3,3	30,5  4,8	33,8  5,3	35,5  5,5	45,7  7,1
26	Цех жидкого хлора, строительный объем 9570 м	II	17,6  0,7	18,5  0,7	20,3  0,8	21,1  0,8	22,0  0,8	31,7  1,2	35,3  1,4	37,0  1,4	47,6  1,8
27	Корпус подготовки железнодорожных цистерн, строительный объем 3700 куб. м	II	21,2  -	24,5  -	25,5  -	25,5  -	26,5  -	38,2  -	42,5  -	44,6  -	57,4  -
	Производство синтетической соляной кислоты
28	Основной производственный корпус, строительный объем 5840 куб. м	II	27,6  -	28,9  -	31,7  -	33,1  -	34,2  -	49,6  -	55,1  -	57,9  -	74,4  -
29	Насосная, строительный' объем 5550 куб. м	II	15,3  -	16,1  1,6	17,6  1,6	18,4  1,7	19,2  1,8	27,6  2,6	30,7  2,8	32,2  3,0	41,4  3,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий хлорной промышленности (в процентах)

(к табл. 2)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Производство синтетического хлористого водорода
1	Основной корпус, строительный объем 14250 куб. м	4	8	20	2	24	8	14	12	70	1
2	Вспомогательный корпус, строительный объем 2400 куб. м	12	22	-	-	15	8	5	7	30	1
	Производство синильной кислоты
3	Основной корпус, строительный объем 32800 куб. м	11	20	6	10	10	11	3	4	23	1
	Производство хлора диафрагменным методом
4	Основной корпус, строитель ный объем 132830 куб. м	10	15	20	10	10	8	6	9	11	1
5	Сернокислотное хозяйство строительный объем 1510 куб. м	21	24	6	-	13	14	4	5	11	2
6	Корпус выпарки, строительный объем 29580 куб. м	15	17	14	22	5	14	6	1	5	1
7	Склад щелоков и каустика, строительный объем 7410 куб. м	33	16	8	-	19	12	4	2	4	5
8	Корпус подготовки и ремонта ванн, строительный объем 14390 куб. м	12	22	-	10	26	8	6	4	11	1
9	Цех жидкого хлора со складом, строительный объем 11700 куб. м	23	20	2	3	13	11	3	5	18	2
	Производство НАК
10	Корпус приготовления и регенерации катализатора, строительный объем 7420 куб. м	13	23	20	-	9	8	7	7	7	6
11	Корпус выделения НАК - сырца, строительный объем 1830 куб. м	13	19	-	17	17	9	6	2	10	7
12	Корпус синтеза и абсорбции, строительный объем 30500 куб. м	10	17	3	3	9	7	6	5	26	13
13.	Корпус тонкой очистки НАК, строительный объем 4860 куб. м	13	17	-	15	4	10	4	3	30	4
	Производство окиси этилена методом прямого окисления
14	Корпус, очистки газов строительный объем, 12790 куб. м	23	19	12	8	9	3	6	2	9	9
15	Катализаторный. корпус, строительный объем 1560 куб. м	12	20	-	3	12	4	5	4	39	1
16	Операторный корпус строительный объем 5810 куб. м	11	18	6	9	13	10	7	9	14	3
17	Корпус регенерации катализатора, строительный объем 1820 куб. м	17	29	-	-	15	6	6	5	16	4
18	Корпус производства катализатора, строительный объем 16150 куб. м	9	15	10	11	10	12	10	4	18	1
19	Корпус производства гликолей, строительный объем 5570 куб. м	11	20	-	3	18	5	7	7	27	2
20	Компрессорная, строительный объем 20360 куб. м	14	13	15	2	10	4	7	2	32	1
	Производство хлора ртутным методом
21	Корпус электролиза, преобразовательная, подстанция, склад каустика, строительный объем 137560 куб. м	10	12	18	5	8	10	6	3	27	1
22	Основной. производственный корпус хлора и каустика, строительный объем 67020 куб. м	8	16	16	12	4	17	6	11	9	1
23	Корпус сжижения хлора со складом, строительный объем 16600 куб. м	13	23	7	4	15	8	4	9	16	1
24	Корпус электролиза, строительный объем 190240 куб. м	4	8	20	2	24	8	14	12	7	1
25	Склад хлора, строительный объем 9440 куб. м	15	10	13	8	8	15	4	13	13	1
26	Цех жидкого хлора, строительный объем 9570 куб. м	25	25	-	-	14	6	6	6	12	6
27	Корпус подготовки железнодорожных цистерн, строительный объем 3700 куб. м	20	20	13	4	12	6	5	5	14	1
	Производство синтетической соляной кислоты
28	Основной производственный корпус, строительный объем 5840 куб. м	20	25	-	-	15	6	4	5	24	5
29	Насосная, строительный объем 5560 куб. м	18	14	-	5	14	6	5	6	31	1


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЛАСТМАСС (в руб.)

Таблица 3

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Производство полиэтилена низкого давления
1	Цех полимеризации, строительный объем 132360 куб. м	II	18,4  0,6	19,3  0,6	21,2  0,7	22,1  0,7	23,0  0,8	33,1  1,1	36,8  1,2	38,6  1,3	49,7  1,6
2 3 4	Цех грануляции, строитель-. ный объем 67550 куб. м Цех катализатора, строительный объем 16580 куб. м Цех дистилляции, строительный объем 26080 куб .м	II II II	14,2  0,2  17,7  3,8  10,5  0,6	14,9  0,2  18,6  4,0  11,0  0,6	16,3  0,2  20,4  4,4  12,1  0,7	17,0  0,2  21,2  4,6,  12,6  0,7	17,8  0,3  22,1  4,8  13,1  0,8	25,6  0,4  31,0  6,8  18,9  1,1	28,4  0,4  35,4  7,6  21,0 1,2	29,8  0,4  37,2  8,0  22,0  1,3	38,3  0,5 47,8  10,3  28,4  1,6
	Производство винилацетата
5	Цех синтеза к ректификации строительный объем 10230 куб. м	II	19,5  0,1	20,5  0,1	22,4  0,1	23,4  0,1	24,4  0,1	35,1  0,2	39,0  0,2	40,9  0,2	52,7  0,3
	Производство карбамидных смол
6	Цех карбамидных смол, строительный объем 30430 куб. м	II	13,0  0,3	13,7  0,3	15,0  0,3	15,6  0,4	16,3  0,4	23,4  0,5	26,6  0,6	27,3  0,6	35,1  0,9
	Производство формалина
7	Цех формалина, строительный объем 30680 куб. м	II	16,9  0,3	17,7  0,3	19,4  0,3	20,3 0,4	21,1  0,4	30,4  0,5	33,8  0,6	35,5  0,6	45,6  0,8
	Производство фенолоформальдегидных смол и пресспорошков
8	Цех смол и пресспорошков, строительный объем 138140 куб. м	II	12,5  0,4	13,1  0,4	14,4  0,4	15,0  0,5	15,6  0,5	22,5  0,7	25,0  0,8	26,3  0,8	33,8  1,1
	Производство ионнообменных смол
9	Цех ионнообменных смол, строительный объем 63050 куб. м	II	16,2  0,2	17,0  0,2	18,6  0,2	19,4  0,2	20,3  0,3	29,2  0,4	32,4  0,4	34,0  0,4	43,7  0,5
	Производство полиэфирных смол
10	Производственный корпус, строительный объем 17990 куб. м	II	17,2  0,2	18,1  0,2	19,8  0,2	20,6  0,2	21,5  0,3	31,0  0,4	34,4  0,4	36,1  0,4	46,4  0,5
	Производство пластификаторов
11	Цех пластификаторов, строительный объем 51240 куб. м	II	17,9 0,6	18,8  0,6	20,6  0,7	22,4  0,7	31,5  0,8	32,2  1,2	35,8  1,2	37,6 1,3	48,3  1,6
12	Вспомогательный. корпус, строительный объем 27290 куб. м	II	11,5  0,2	12,1  0,2	13,2  0,2	13,8  0,2	14,4  0,3	20,7  0,4	23,0  0,4	24,2  0,4	31,1  0,5
	Производство мелалита
13	Цех мелалита, строительный объем 43320 куб. м	I	16,2  0,7	17,0  0,7	18,6  0,8	19,4  0,8	20,3  0,9	29,2  1,3	32,4  1,4	34,0  1,5	43,7  1,9
14	Цех подготовки. сырья, строительный объем 11530 куб. м	II	14,6  0,3	15,3  0,3	16,8  0,4	17,5  0,4	18,3  0,4	26,2  0,5	29,2  0,6	30,7  0,6	39,4  0,8
	Производство, пенополиуретана
15	Цех пенополиуретана, строительный объем 48970 куб. м	II	17,0  0,1	17,9  0,1	19,6  0,1	20,4  0,1	21,3  0,1	30,6  0,2	34,0  0,2	35,7  0,2	45,9  0,3
	Переработка пластмасс
16	Завод по переработке пластмасс общего. профиля. Главный корпус, строительный объем 1200000 куб. м	II	5,2  0,1	5,5  0,1,	6,0  0,1	6,2  0,1	6,5  0,1	9,4  0,2	10,4  0,2	10,9  0,2	14,0  0,3
17	Завод по переработке пластмасс. Производственный корпус, строительный объем 219850 куб. м	II	14,4  1,4	15,1  1,5	16,6  1,6	17,3  1,7	18,0  1,8	25,9  2,5	28,8  2,8	30,2  2,9	39,9  3,8
	Производство ацетилцеллюлозы
18	Цех хлопкоочистки, строительный объем 136920 куб. м	II	17,0  0,2	17,9  0,2	19,6  0,2	20,4  0,2	21,3  0,3	30,6  0,4	34,0  0,4	35,7  0,4	45,9  0,5
19	Цех регенерации, строительный объем 66990 куб. м	II	22,8  1,4	23,9  1,5	26,2  1,6	27,4  1,7	28,5  1,8	41,0  2,5	45,6  2,8	47,9  2,9	61,6  3,8
20	Цех ацетилцеллюлозы, строительный объем 74350 куб. м	II	16,0  1,4	16,8  1,5	18,4  1,6	19,2  1,7	20,0  1,8	28,8  2,5	32,0  2,8	33,6  2,9	43,2  3,8
	Прочие здания подотрасли
21	Цех кабельного пластика," строительный объем 78690 м3.	II	20,1  0,2	21,1  0,2	23,1  0,2	24,1  0,2	25,1  0,3	36,2  0,4	40,2  0,4	42,2  0,4	54,3  0,5
22	Цех декоративных облицовочных пластиков, строительный объем 98700 куб. м	II	10,7  0,5	11,2  0,5	12,3  0,6	12,8  0,6	13,4  0,6	19,3  0,9	21,4  1,0	22,5  1,1	28,9  1,4
23	Корпус медизделий, строительный объем 89250 куб. м	II	13,2  0,4	13,9  0,4	15,2  0,4	15,8  0,5	16,5  0,5	23,8  0,7	26,4  0,8	27,7  0,8	35,6  1,1
24	Производственный корпус цеха мипоры, строительный объем 40380 куб. м	II	11,8  1,5	12,4  1,6	13,6  1,7	14,2  1,8	14,8  1,9	21,2  2,7	23,6  3,0	24,8  3,2	31,9  4,1
25	Производственный корпус полистирола, строительный объем 63800 куб. м	II	18,1  0,6	19,0  0,6	20,8  0,7	21,7  0,7	22,6  0,8	32,6  1,1	36,2  1,2	38,0  1,3	48,9  1,6
26	Корпус термического обезвреживания промстоков, строительный объем 1930 куб. м	II	23,8  1,8	25,0  1,9	27,4  2,1	28,6  2,2	29,3  2,3	42,8  3,2	47,6  3,6	50,0  3,8	64,3  4,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий промышленности пластмасс (в процентах)

(к табл. 3)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего-родки	каркас	пере- крытия	кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Производство полиэтилена низкого давления
1	Цех полимеризации, строительный объем 132350 куб. м	8	9	26	11	4	6	7	5	24	-
2	Цех грануляции, строительный объем 67550 куб. м	9	15	24	10	4	6	7	6	19	-
3	Цех катализатора; строительный объем 16580 куб. м	12	32	3	2	8	5	8	5	23	1
4	Цех дистилляции, строительный объем 26080 куб. м	9	11	29	11	9	2	5	4	19	1
	Производство винилацетата
5	Цех синтеза и ректификации, строительный объем 10230 куб. м	9	19	10	2	11	6	10	5	24	4
	Производство карбамидных смол
6	. Цех карбамидных смол, строительный объем 30430 куб. м	8	12	28	9	11	10	6	2	12	2
	Производство формалина
7	Цех формалина, строительный объем 30680.	14	16	16	11	11	5	6	3	18	-
	Производство фенолоформальдегидных смол
8	Цех смол и пресспорошков, строительный объем 138140 куб. м	15	19	12	8	12	8	5	4	16	1
	Производство ионнообменных смол
9	Цех ионнообменных смол, строительный объем 63050 куб. м	8	16	13	10	7	20	6	5	15	-
	Производство, полиэфирных смол
10	Производственный корпус, строительный объем 17990 куб. м	14	21	11	9	6	8	8	7	15	-
	Производство пластификаторов
11	Цех пластификаторов, строительный объем 51240 куб. м	6	10	22	8	7	19	10	3	15	-
12	Вспомогательный. корпус, строительный объем 27290 куб. м	7	18	24	1	16	6	5	8	13	2
	Производство мелалита
13	Цех мелалита, строительный объем 43320 куб. м	7	15	14	11	6	8	9	2	27	1
14	Цех подготовки сырья строительный объем 11530 куб. м	19	17	13	-	16	4	7	1	22	1
	Производство пенополиуретана
15	Цех пенополиуретана, строительный объем 48970 куб. м	12	14	16	6	14	10	7.	4	17	-
	Переработка пластмасс
16	Завод по переработке пластмасс общего профиля. Главный корпус, строительный объем 1200000 куб. м	11	12	16	14	14	10	4	4	14	1
17	Завод по переработке пластмасс. Производственный корпус строительный объем 219830 куб. м	9	12	19	4	17	13	2	4	19	1
	Производство ацетилцеллюлозы
18	Цех хлопкоочистки, строительный объем 135920 куб. м	11	12	16	9	11	14	2	7	14	4
19	Цех регенерации, строительный объем 66990 куб. м	10	7	11	9	8	24	3	11	12	5
20	Цех ацетилцеллюлозы, строительный объем 74350 куб. м	8	10	12	6	9	17	5	6	20	7
	Прочие здания подотрасли
21	Цех кабельного пластика, строительный объем 78690 куб. м	6	17	15	5	9	9	4	6	18	1
22	Цех декоративных облицовочных пластиков, строительный объем 98700 куб. м	22	9	6	3	25	10	5	5	14	1
23	Корпус медизделий, строительный объем 99250 куб. м	7	10	18	9	10	8	8	7	22	1
24	Производственный. корпус цеха мипоры, строительный объем 40380 куб. м	15	19	13	4	11	6	4	5	23	-
25	Производственный корпус полистирола, строительный объем 63800 куб. м	9	14	20	6	7	9	5	6	23	1
26	Корпус термического обезвреживания промстоков, строительный объем 1930 куб. м	16	23	-	-	19	5	5	5	27	-


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ СЕРНОКИСЛОТНОЙ, СУПЕРФОСФАТНОЙ, СОДОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВ ХЛОРИСТОГО БАРИЯ И СУЛЬФАТА НАТРИЯ (в руб.)

Таблица 4

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Производство серной кислоты контактным способом на колчедане мощностью 360000 т/год
1	Разгрузочное устройство колчедана, строительный объем 7200 куб. м	I	30,6  -	32,2  -	35,2  -	36,8  -	38,3  -	55,2  -	61,3  -	64,4  -	82,8  -
2	Склад колчедана, строительный объем 102780 куб. м	I	5,6  -	5,9  -	6,4  -	6,7  -	7,0  -	10,0  -	11,2  -	11,7  -	15,1  -
3	Склад огарка, строительный объем 30250 куб. м	II	22,4  1,5	23,6  1,5	25,8  1,7	26,9  1,8	28,1  1,8	40,4  2,6	44,9  2,9	47,1  3,1	60,6  4,0
4	Печное отделение, строительный объем 63000 куб. м	II	12,6  1,7	13,3  1,8	14,5  2,0	15,1  2,1	15,7  2,2	22,7  3,1	25,2  3,5	26,4  3,7	34,0  4,7
5	Промывное отделение, строительный объем 47100 куб. м	II	7,4  0,4	7,7  0,4	8,5  0,4	8,7  0,4	9,1  0,5	13,3  0,6	14,7  0,7	15,4  0,8	19,8  1,0
6	Сушильно-абсорбцнонное отделение, строительный объем 33030 куб. м	II	17,9  0,9	18,8  0,9	20,6  1,0	21,5  1,0	22,4  1,1	32,2  1,6	35,8  1,7	37,6  1,8	48,4  2,3
7	Контактно-компрессорное отделение, строительный объем 29590 куб. м	II	12,1  1,8	12,7  1,9	14,0  2,0	14,6  2,1	15,2  2,2	21,8  3,2	24,3  3,5	25,5  3,7	32,8  4,8
8	Установка по улавливанию SO2 и SO3 из отходящих газов, строительный объем 30630 куб. м	II	15,4  1,0	16,2  1,1	17,7  1,2	18,5  1,2	19,2  1,3	27,8  1,8	30,8  2,0	32,4  2,1	41,6  2,7
9	Склад кислоты с насосной, строительный объем 1390 куб. м	II	20,4  0,7	21,4  0,7	23,5  0,8	24,5  0,8	25,5  0,9	36,7  1,3	40,8  1,4	42,9  1,5	55,1  1,9
10	Станция нейтрализации, строительный объем 3270 куб. м	II	20,3  1,9	21,4  2,0	23,4  2,2	24,4  2,3	25,4  2,4	36,5  3,5	40,6  3,9	42,6  4,1	54,8  5,2
	Производство серной кислоты контактным способом. на колчедане мощностью 180000 т/год
11	Склад колчедана, строительный объем 44500 куб. м	I	6,5  -	6,9  -	7,5  -	7,9  -	8,2  -	11,8  -	13,1  -	13,8  -	17,7  -
12	Печное отделение, строительный объем 50050 куб. м	II	11,5 0,7	12,1  0,7	13,2  0,8	13,8  0,8	14,4  0,9	20, 7  1,3	23,0  1,4	24,1  1,5	31,0  1,9
13	Контактно-компрессорное отделение, строительный объем 8660 куб. м	I	12,5  0,7	13,1  0,7	14,4  0,8	15,0  0,8	15,6  0,9	22,5  1,2	25,0  1,4	26,8  1,4	33,8  1,8
14	Промывное отделение, строительный объем 16890 куб. м	II	24,0  1,1	25,2  1,2	27,6  1,3	28,7  1,4	30,0  1,4	43,1  2,1	47,9  2,3	50,3  2,4	64,7  3,1
15	Сушильно-абсорбционное отделение, строительный объем 19600 куб. м	II	26,3  1,5	27,6  1,5	30,2  1,7	31,5  1,8	32,9  1,8	47,4  2,6	52,6  2,9	55,2  3,1	71,1  3,9
	Производство серной кислоты на сере, мощностью 300000 т/год
16	Главный корпус, строительный объем 100280 куб. м	II	6,0  0,6	6,3  0,6	6,9  0,7	7,1  0,8	7,5  0,8	10,7  1,2	11,9  1,3	12,6  1,3	16,1  1,7
17	Сушильно-абсорбцнонное отделение, строительный объем 23450 куб. м	II	19,1  0,5	20,1  0,5	21,9  0,6	22,9  0,6	23,9  0,6	34,5  0,8	38,3  0,9	40,2  1,0	51,7  1,2
18	Склад кислоты, строительный объем 10000 куб. м	II	14,3  3,3	15,0  3,5	16,4  3,2	17,2  4,0	17,9  4,1	25,7  5,9	28,6  6,6	30,0  6,9	38,6  8,9
	Производство серной кислоты на отходящих газах
19	Установка по улавливания SO2 и SO3 из отходящих газон, строительный объем 12500 куб. м	II	17,5  0,8	18,4  0,8	20,1  0,9	20,9  1,0	21,9  1,0	31,5  1,4	35,0  1,6	36,7  1,7	47,2  2,2
20	Цех мокрого катализа, строительный объем 9630 куб. м	II	30,2  2,1	30,7  2,2	33,6  2,4	35,1  2,5	36,5  2,7	52,6  3,8	58,4  4,2	61,3  4,5	78,9  5,7
21	Цех расщепления отработанной кислоты мощностью 10000 т/год, строительный объем 32900 куб. м	II	15,3  0,8	16,1  0,8	17,6  0,9	18,3  1,0	19,1  1,0	27,5  1,4	30,5  1,6	32,7  1,7	41,1  2,2
	Производство сложных удобрений мощностью 600000 т/год
22	Цех сложных удобрений, строительный объем 324440 куб. м	I	11,3  0,6	11,8  0,6	12,9  0,7	13,5  0,7	14,0  0,8	20,2  1,1	22,5  1,2	23,6  1,3	30,4  1,6
23	Склад готовой продукции, строительный объем 185140 куб. м	II	9,5  -	10,0  -	10,9  -	11,4  -	11,9  -	17,1  -	19,0  -	19,9  -	25,6  -
	Производство аммофоса мощностью, 540000 т/год
24	Цех экстракционной фосфорной кислоты, строительный объем 78230 куб. м	I	14,5  2,0	15,2  2,1	16,7  2,3	17,4  2,4	18,2  2,5	26,1  3,6	29,0  4,0	30,5  4,2	39,2  5,4
25	Цех аммофоса, строительный объем 139480 куб. м	I	12,2  0,4	12,8  0,4	14,0  0,5	14,6  0,5	15,2  0,5	21,9  0,7	24,4  0,8	25,5  0,9	32,9  1,1
26	Склад готовой продукции, строительный объем 32100 куб. м	II	9,1  0,2	9,6  0,2	10,5  0,2	10,8  0,3	11,3  0,3	16,3  0,4	18,2  0,4	19,1  0,4	24,5  0,6
	Производство двойного суперфосфата по камерной схеме мощностью 700000 т/год
27	Прирельсовый "склад апатитового концентрата, строительный объем 24530 куб. м	II	20,8  0,6	21,9  0,6	23,9  0,7	25,0  0,7	25,9  0,8	37,4  1,1	41,6  1,2	43,6  1,3	56,2  1,6
28	Склад апатитового концентрата, строительный объем 36410 куб. м	II	17,0  -	19,9  -	21,8  -	22,8  -	23,7  -	34,2  -	38,0  -	39,9  -	51,3  -
29	Отделение экстракции и упарки фосфорной кислоты,. строительный объем 97840 куб. м	I	11,7  2,1	12,3  2,2	13,5  2,4	14,0  2,6	14,6  2,7	21,0  3,8	23,3  4,3	24,5  4,5	31,5  5,8
30	Отделение фтористых солей со складом, строительный объем 62250 куб. м	I	16,9  2,0	17,8  2,1	19,4  2,3	20,3  2,4	21,0  2,6	30,3  3,7	33,7  4,1	35,4  4,3	45,6  5,5
31	Центральная воздушно-компрессорная станция, строительный объем 30160 куб. м	II	9,3  1,5	9,7  1,6	10,6  1,8	11,1  1,8	11,6  1,9	16,6  2,8	18,5  3,1	19,4  3,2	24,9  4,2
32	Отделение гранулирования и дообработки, строительный объем 307660 куб. м	I	7,4  0,5	7,8  0,5	8,5  0,6	8,9  0,6	9,2  0,7	13,4  0,9	14,9  1,6	15,6  1,1	20,0  1,4
	Производство двойного суперфосфата по поточной схеме мощностью 350000 т/год
33	Склад апатитового концентрата, строительный объем 38140 куб. м	I	18,0  0,2	18,9  0,2	20,8  0,2	21,8  0,2	22,8  0,2	32,7  0,3	35,7  0,3	37,6  0,4	48,5  0,5
34	Операционное, отделение, строительный объем 63770 куб. м	I	11,6  0,8	12,2  0,8	13,1  0,9	14,1  0,9	15,0  1,0	20,6  1,4	23,4  1,6	24,3  1,7	30,8  2,2
35	Склад готовой продукции, строительный объем 29200 куб. м	II	10,6  -	11,1  -	12,2  -	12,7  -	13,3  -	19,1  -	21,2  -	22,3  -	28,6  -
36	Цех экстракции и упарки фосфорной кислоты, строительный объем 97840 куб. м	I	12,1  2,2	12,7  2,3	14,0  2,5	14,6  2,6	15,3  2,6	21,8  4,0	24,2  4,4	25,5  4,6	32,8  5,9
37	Цех фтористых солей, строительный объем 60600 куб. м	I	18,0  1,5	18,8  1,6	20,7  1,7	21,6  1,8	22,4  1,9	32,3  2,7	35,9  3,0	47,7  3,2	42,4  4,1
38	Склад готового продукта цеха фтористых солей, строительный объем 29630 куб. м	II	11,6  -	11,1  -	12,2  -	12,7  -	13,3  -	19,1  -	,21, 2 -	22,3  -	28,6  -
	Производство борной кислоты
39	Цех борной кислоты со складом, строительный объем 119270 куб. м	I	21,8  1,6	22,9  1,7	25,1  1,8	26,2  1,9	27,4  2,0	39,2  2,9	43,6  3,2	45,7  3,4	59,9  4,3
40	Склад боратовой руды, строительный объем 69110 куб. м	II	6,5  -	6,8  -	7,5  -	7,8  -	8,1  -	11,7  -	13,0  -	13,7  -	17,6  -
41	Цех борной кислоты, строительный, объем 87390 куб. м	I	3,6  0,6	14,3  0,6	15,6  0,7	16,3  0,7	16,9  0,8	24,4  1,1	27,1  1,2	28,4  1,3	36,6  1,6
	Производство соды
42	Цех очистки рассола, строительный объем 870 куб. м	I	31,5  -	33,1  -	36,2  -	37,8  -	39,4  -	56,7  -	63,0  -	66,2  -	85,1  -
	Производство суды
43	Цех известковых печей с отделением гашения извести, строительный объем-64350куб. м	I	25,5  0,3	26,8  0,3	29,3  0,3	30,6  0,4	31,9  0,4	45,9  0,5	51,0  0,6	53,6  0,6	68,9  0,8
44	Цех абсорбции, дистилляции и карбонизации, строительный объем 229430 куб. м	I	14,7  0,5	15,4  0,5	16,9  0,6	17,6  0,6	18,4  0,6	26,5  0,9	29,4  1,0	30,9  1,1	39,7  1,4
45	Цех кальцинации, строительный объем 139800 куб. м	I	12,8  1,8	13,4  1,9	14,7  2,1	15,4  2,2	16,0  2,3	23,0  3,2	25,6  3,6	26,9  3,8	34,6  4,9
		-			1		,
46	Подбункерное здание механизированного склада, строительный объем 22990 куб. м	I	12,1  0,1	12,7  0,1	13,9  0,1	14,5  0,1	15,1  0,1	21,8  0,2	24,2  0,2	25,4  0,2	32,7  0,3
47	Укупорочное отделение механизированного склада, строительный объем 50780 куб. м	I	12,3  0,7	12,9  0,7	14,1  0,8	14,8  0,8	15,4  0,9	22,1  1,3	24,6  1,4	25,8  1,5	33,2  1,9
48	Станция забора и охлаждения соды механизированного склада, строительный объем 11350 куб. м	I	16,2  0,2	17,0  0,2	18,6  0,2	19,4  0,2	20,3  0,3	29,2  0,4	32,4  0,4	34,0  0,4	43,7  0,5
49.	Цех хлористого кальция, строительный объем 38860 куб. м	I	17,8  0,3	18,7  0,3	20,5  0,3	21,4  0,4	22,3  0,4	32,0  0,5	35,6  0,6	37,4  0,6	48,1  0,8
	Производство хлористого бария
50	Корпус получения плава хлористого бария с бисульфитной уста попкой, строительный объем 205370 куб. м	I	11,7  0,4	12,3  0,4	13,5  0,5	14,0  0,5	14,6  0,5	21,1  0,7	23,4  0,8	24,6  0,8	31,6  1,1
51	Склад баритового концентрата и угля, строительный объем 80420 куб. м	I	7,5  0,4	7,9  0,4	8,6  0,5	9,0  0,5	9,4  0,5	13,5  0,7	15,0  0,8	15,8  0,8	20,3  1,1
	Производство сульфата натрия
52	Главный производственный корпус, строительный объем 93630 куб. м	I	17,3  1,1	18,2  1,2	19,9  1,3	20,8  1,3	21,6  1,4	31,1  2,0	34,6  2,2	36,3  2,3	46,7  3,0
53	Корпус сушки, строительный объем 29960 куб. м	I	13,1  1,2	13,8  1,3	15,1  1,4	15,7  1,4	16,4  1,5	22,4  2,2	26,2  2,4	27,5  2,5	35,4  3,2
	Производство фосфорной кислоты
54	Цех термической фосфорной кислоты, строительный объем 106250  куб. м	II	13,8  1,0	14,5 1,1	15,8  1,2	16,5  1,2	17,2  1,3	24,8  1,8	27,5  2,0	28,9  2,1	37,2  2,7
	Производство фосфора
55	Печной цех, строительный объем 437800 куб. м	II	11,7  2,0	12,3  2,1	13,5  2,4	14,1  2,5	14,7  2,6	21,1  3,7	23,4  4,1	24,6  4,3	31,6  5,5
Удельные веса конструктивных элементов зданий сернокислотной, суперфосфатной, содовой промышленности и производств хлористого бария и сульфата натрия (в процентах)

(к табл. 4)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Производство серной кислоты контактным способом на колчедане мощностью 360000 т/год
1	Разгрузочное устройство колчедана, строительный объем 7200 куб. м	55	4	6	22	-	2	2	5	4	-
2	Склад колчедана, строительный объем 102780 куб. м	16	14	12	6	27	19	3	1	1
3	Склад огарка, строительный объем 30250 куб. м	17	9	45	4	3	2	4	93	4-
4	Печное отделение, строительный объем 63000 куб. м	8	12	23	19	10	3	6	9	4	6
5	Промывное отделение, строительный объем 47100 куб. м	13	15	23	17	9	8	4	1	9	1
6	Сушильно-абсорбционное отделение, строительный объем 33030 куб. м	18	10	25	11	4	10	4	5	11	2
7	Контактно-компрессорное отделение, строительный объем 29590 куб. м	12	23	12	10	19	4	5	3	9	3
8	Установка по улавливанию SO1 и SO2 из отходящих газов, строительный объем 30630 куб. м	14	6	27	19	6	15	3	3	4	3
9	Склад кислоты с насосной, строительный объем 1390 куб. м	22	25	-	13	6	10	8	2	14	-
10	Станция нейтрализации, строительный объем 3270 куб. м	18	19	9	13	10	14	7	-	7	3
	Производство серной кислоты, контактным способом на колчедане мощностью 180000 т/год
11	Склад колчедана, строительный объем 44500 куб. м	26	14	17	18	9	6	5	1	3	1
12	Печное отделение, строительный объем 50050 куб. м	8	8	17	18	10	5	7	18	7	2
13	Контактно-компрессорное отделение, строительный объем 8660 куб. м	16	19	21	9	10	4	8	2	9	2
14	Промывное отделение, строительный объем 16890 куб. м	11	14	14	15	12	16	6	5	7	-
15	Сушильно-абсорбционное отделение, строительный объем 19600 куб. м	14	12	11	29	4	21	4	6	7	1
	Производство серной кислоты на сере мощностью 300000' т/год.
16	Главный корпус, строительный объем 100280 куб. м	18	17	12	12	20	4	7	5	4	1
17	Сушильно-абсорбционное отделение, строительный объем 22450 куб. м	12	11	6	10	17	25	3	2	13	1
18	Склад кислоты, строительный объем 10000 куб. м	29	19	-	7	16	18	5	2	5	1
	Производство серной кислоты. на отходящих газах
19	Установка по улавливанию SO2 и SO3 из отходящих газов, строительный объем 12500 куб. м	12	11	28	15	3	18	5	2	5	1
20	Цех мокрого катализа, строительный объем 9630 куб. м	11	15	8	23	4	15	4	2	16	2
21	Цех расщепления отработанной кислоты мощностью 10000 т/год, строительный объем 32900 куб. м	14	14	22	11	3	17	8	2	7	2
	Производство сложных удобрений мощностью 600000 т/год
22	Цех сложных удобрений, строительный объем 324440 куб. м	16	8	40	5	10	5	4	2	6	4
23	Склад готовой продукции, строительный объем 165140 куб. м	54	3	11	3	18	1	2	2	5	1
	Производство аммофоса мощностью 540000 т/год
24	Цех экстракционной фосфорной кислоты, строительный объем 78230 куб. м	11	14	15	15	11	13	5	6	6	4
25	Цех аммофоса, строительный объем 139480 куб. м	12	13	16	19	10	4	4	8	6	8
26	Склад готовой продукции, строительный объем 32100 куб. м	25	7	16	3	20	7	4	5	8	5
	Производство двойного суперфосфата по камерной схеме мощностью 700000 т/год
27	Прирельсовый склад апатитового концентрата, строительный объем 24530 куб. м	10	5	2	5	15	3	4	1	1	54
28	Склад апатитового концентрата, строительный объем 38410 куб. м	36	3	6	7	3	1	1	2	2	39
29	Отделение экстракции и упарки фосфорной кислоты, строительный объем 97840 куб. м	7	11	19	15	9	23	5	2	7	2
30	Отделение. фтористых солей со складом, строительный объем 62250 куб. м	15	8	10	10	15	13	6	13	9	1
31	Центральная воздушно-компрессорная станция, строительный объем 30160 куб. м	13	17	9	11	16	7	8	4	11	4
32	Отделение (гранулирования и дообработки, строительный объем 307660 куб. м	17	8	6	24	11	8	5	13	6	2
	Производство двойного суперфосфата по поточной. схеме мощностью 350000 т/год
33	Склад апатитового концентрата, строительный объем 38140 куб. м	44	10	4	3	8	1	2	1	2	25
34	Операционное, отделение, строительный объем 63770 куб. м	16	15	10	18	10	10	6	6	7	2
35	Склад готовой продукции, строительный объем 29200 куб. м	23	11	8	6	29	8	7	2	5	1
36	Цех экстракции и упарки фосфорной кислоты, строительный объем 97840 куб. м	7	11	22	12	9	22	6	2	7	2
37	Цех фтористых солей, строительный объем 60600 куб. м	26	9	10	17	6	12	3	8	8	1
38	Склад готового продукта цеха фтористых солей, строительный объем 29630 куб. м	22	13	23	10	6	9	3	11	2	1
	Производство борной кислоты
39	Цех борной кислоты со складом, строительный объем 119270 куб. м	16	14	11	13	15	8	5	4	13	1
40	Склад боратовой руды, строительный объем 69110 куб. м	27	16	12	17	14	3	6	2	3	-
41	Цех борной кислоты, строительный объем 87390 куб. м	17	17	7	18	11	7	5	6	7	5
	Производство соды
42	Цех очистки рассола, строительный объем 870 куб. м	16	12	9	-	10	12	4	1	32	4
43	Цех известковых печей с отделением гашения извести, строительный объем 64350 куб. м	20	9	46	6	5	4	1	2	6	1
44	Цех абсорбции, -дистилляции и карбонизации, строительный объем 229430 куб. м	23	6	51	2	4	5	1	2	5	1
45	Цех кальцинации, строительный объем 139800 куб. м	26	6	43	1	5	2	4	3	6	4
46	Подбункерное здание механизированного склада, строительный объем 22990 куб. м	36	20	14	-	3	6	9	6	5	2
47	Укупорочное отделение механизированного склада, строительный объем 50780 куб. м	21	11	20	8	11	4	5	4	8	8
48	Станция забора и охлаждения соды механизированного, склада, строительный объем 11350 куб. м	16	6	42	1	6	3	6	5	13	2
49	Цех хлористого кальция, строительный объем 38860 куб. м	22	16	14	3	10	10	4	11	6	4
	Производство хлористого бария
50	Корпус получения хлористого бария с бисульфитной установкой, строительный объем 205970 куб. м	20	14	18	7	13	9	4	1	11	3
51	Склад баритового концентрата и угля, строительный объем 80420 куб. м	16	21	21	6	14	7	3	1	6	5
	Производство сульфата натрия
52	Главный производственный корпус, строительный объем 93630 куб. м	6	25	41	3	7	3	5	1	7	2
53	Корпус сушки, строительный объем 29960 куб. м	9	31	25	2	7	2	3	4	16	1
	Производство фосфорной кислоты
54	Цех термической фосфорной кислоты; строительный объем 106250 куб. м	19	8	37	3	6	19	1	1	6	-
	Производство фосфора
55	Печной цех, строительный объем 437800 куб. м	5	10	50	5	3	5	4	5	13	-


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ГОРНОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (в руб.)

Таблица 5

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Производство: калийных солей
1	Главный корпус карналлитовой фабрики, строительный объем 66130 куб. м	I	11,0  1,1	11,6  1,2	12,7  1,3	13,2  1,4	13,8  1,4	19,8  2,0	22,0  2,0	23,1  2,4	29,7  3,1
2	Главный корпус флотофабрики, строительный объем 400730 куб. м	I	10,9  2,0	11,5  2,1	12,6  2,5	13,1  2,5	13,7  2,7	19,7  3,8	21,9  4,2	23,0  4,5	29,5  5,7
3	Главный корпус флотофабрики, строительный объем 200000 куб. м	I	12,9  2,5	13,5  2,6	14,9  2,9	15,5  3,0	16,1  3,1	23,2  4,5	25,7  5,0	27,1  5,2	34,8  6,8
4	Главный' корпус флотофабрики, строительный объем 100000 куб. м	I	14,5  2,8	15,2  2,9	16,7  3,1	17,4  3,4	18,1  3,5	26,1  5,0	28,9  5,6	30,5  5,9	39,1  7,6
5	Цех сушки и грануляции, строительный объем 215200 куб. м	I	14,5  0,1	15,3  0,1	16,7  0,1	17,4  0,1	18,2  0,1	26,2  0,1	29,4  0,1	30,5  0,1	39,3  0,1
6	Цех сушки и грануляции, строительный объем 110150 куб. м	I	14,7  0,1	15,4  0,1	16,9  0,1	17,6  0,1	18,4  0,1	26,4 0,1	29,4  0,1	30,5  0,1	39,3  0,2
7	Цех противоточной промывки. строительный объем 209870 куб. м	I	7,6  0,1	7,9  0,1	8,7  0,1	9,1  0,1	9,4  0,1	13,6  0,1	15,1  0,1	15,3  0,1	20,4  0,2
8	Сушильно-фильтровальный цех, строительный объем 43250 куб. м	I	15,5  3,2	16,3  3,3	17,8  3,6	18,6  3,8	19,4  4,0	27,9  5,7	31,0  6,3	32,6  0,7	41,9  8,6
9	Склад крупнозернистого концентрата, строительный объем 78570 куб. м	II	10,7  0,1	11,3  0,1	12,3  0,1	12,9  0,1	13,4  0,1	19,3  0,1	21,5  0,3	22,5  0,3	29,0  0,3
10	Склад крупнозернистого концентрата с деревянными фермами, строительный объем 33950 куб. м	II	9,1  -	9,5  -	10,4  -	10,9  -	11,3  -	16,3  -	18,1  -	19,1  -	24,5  -
11	Корпус приготовления реагентов, строительный объем 36050 куб. м	I	15,7  0,2	16,5  0,2	18,1  0,3	18,9  0,3	19,7  0,3	28,3  0,4	31,5  0,5	33,1  0,5	42,5  0,7
12	Цех погрузки с бункерами и бытовками, строительный объем 23230 куб. м	I	23,8  -	25,0  -	27,4  -	28,6  -	29,8  -	42,9  -	47,7  -	50,0  -	64,4  -
13	Перегрузочный цех, строительный объем 3620 куб. м	II	24,7  -	26,0  -	28,5  -	29,7  -	30,9  -	44,5  -	49,5  -	52,0  -	66,8  -
14	Перегрузочный узел, строительный объем 15624 куб. м	I	17,2  0,3	18,1  0,3	19,8  0,3	20,6  0,4	21,5  0,4	31,0  0,5	34,4  0,6	36,1  0,6	46,4  0,8
15	Перегрузочный узел, строительный объем 27700 куб. м	II	16,2  -	17,0  -	18,6  -	19,4  -	20,2  -	29,0  -	32,3  -	33,9  -	43,6  -
16	Опытно-обогатительная фабрика, строительный объем 57040 куб. м	I	11,1  0,5	11,7  0,5	12,8  0,6	13,3  0,6	13,9  0,6	20,0  0,9	22,2  1,0	23,3  1,1	30,1  1,4
17	Надшахтное здание в блоке с погрузочно-разгрузочной площадкой, строительный объем 3060 куб. м	II	25,8  0,1	27,1  0,1	29,6  0,1	30,9  0,1	32,2  0,1	46,4  0,1	51,5  0,2	54,1  0,2	69,6  0,3
18	Надшахтное здание, строительный объем 4200 куб. м	II	17,2  0,9	18,1  1,0	19,8  1,1	20,7  1,1	21,5  Т2	31,0  1,7	34,5  1,8	36,2  1,9	46,5  2,5
19	Надшахтное здание, строительный объем 25840 куб. м	I	21,2  1,6	22,2  1,7	24,8  1,9	25,4  1,9	26,5  2,1	38,0  2,9	42,3  3,3	44,4  3,4	57,2  4,4
20	Надшахтное здание с бункером и эстакадой, строительный объем 1400 куб. м	II	20,7  -	21,7  -	23,8  -	24,8  -	25,9  -	37,2  -	41,4  -	43,5  -	55,9  -
21	Здание подъемных машин, строительный объем 4500 куб. м	II	18,9  -	19,9  -	21,8  -	22,7  -	23,6  -	34,1  -	37,3  -	39,7  -	51,1  -
22	Здание подъемных машин, строительный объем 7230 куб. м	II	13,9  3,6	14,6  3,8	16,0  4,4	16,7  4,4	17,4  4,6	25,1  6,6	27,8  7,3	29,2  7,6	37,6  9,3
23	Здание подъемных машин, строительный объем 20690 куб. м	II	13,9  4,4	14,6  4,7	16,0  5,1	16,6  5,3	17,3  5,5	25,0  8,0	27,7  8,9	29,1  9,3	37,5  12,0
24	Вентиляторная главного проветривания, строительный объем 14980 куб. м	II	14,0  3,1	14,7  3,2	16,1  3,5	16,8  3,7	17,5  3,9	25,2  5,5	28,0  6,2	29,4  6,5	37,8  8,3
25	Вентиляторная в блоке с калориферной, строительный объём 1300 куб. м	II	22,0  -	23,1  -	25,3  -	26,4  -	27,5  -	39,6  -	44,0  -	46,2  -	59,4  -
	Производство фосфоритной муки
26	Главный корпус обогащения, строительный объем 261400 куб. м	I	8,3  1,2	8,7  1,2	9,5  1,4	9,9  1,4	10,3  1,5	14,9  2,1	16,6  2,4	17,4  2,5	22,4  3,2
27	Главный корпус обогащения, строительный объем 129430 куб. м	I	9,2  3,7	9,7  3,9	10,6  4,3	11,0  4,5	11,5  4,7	16,6  6,7	18,4  7,5	19,3  7,9	24,8  10,1
28	Главный корпус обогащения, строительный объем 104760 куб. м	I	8,8  1,2	9,8  1,2	10,1  1,4	10,6  1,4	11,0  1,5	15,9  2,1	17,6  2,4	18,5  2,5	23,8  3,2
29	Сушильно-фильтровальный цех, строительный объем 53820 куб. м	I	10,5  2,6	11,0  2,7,	12,1  2,9	12,5  3,0	13,1  3,2	18,9  4,7	21,0  5,1	22,0  5,3	28,4  6,9
30	Сушильно-фильтровальный цех, строительный объем 120050 куб. м	I	6,9  0,7	7,3  0,8	8,0  0,8	8,3  0,9	8,7  0,9	12,5  1,3	13,9  1,5	14,5  1,5	18,7  2,0
31	Корпус промывки, строительный объем 28230 куб. м	II	14,1  3,3	14,8  3,5	16,2  3,9	16,9  4,0	17,6  4,2	25,3  6,0	28,1  6,7	29,5  7,0	38,0  9,1
32	Корпус сушки, строительный объем 25290 куб. м	II	13,9  3,7	14,6  3,9	16,0  4,3	16,7  4,5	17,4  4,6	25,0  6,7	27,8  7,4	29,2  7,8	37,5  10,0
33	Дробильно-размольный корпус, строительный объем 29140 куб. м	II	12,5  2,8	13,1  3,0	14,4  3,3	15,0  3,4	15,6  3,5	22,5  5,1	24,9  5,7	26,2  6,0	33,7  7,7
34	Цех сухого размола, строительный объем 12780 куб. м	II	17,0  1,6	17,9  1,6	19,6  1,8	20,4  1,9	21,3  2,0	30,6  2,8	34,1  3,1	35,8  3,3	46,0  4,3
35	Отделение крупного дробления, строительный объем 6770 куб. м	II	19,0  1,0	20,0  1,0	21,9  1,1	22,8  1,2	23,8  1,2	34,2  1,8	38,1  2,0	40,0  2,1	51,4  2,7
36	Корпус приготовления реагентов, строительный объем 6500 куб. м	II	16,3  0,2	17,1  0,3	18,8  0,3	19,6  0,3	20,4  0,3	29,4  0,5	32,7  0,5	34,3  0,5	44,1  0,7
37	Отделение сортировки, строительный объем 5600 куб. м	II	17,4  -	18,4  -	20,0  -	20,8  -	21,7  -	31,3  -	34,7  -	36,5  -	46,9  -
	Производство серы
38	Главный корпус обогатительной фабрики, строительный объем 127930 куб. м	I	18,9  1,4	19,8  1,5	21,7  1,6	22,7  1,7	23,6  1,8	34,0  1,5	37,8  2,8	39,7  3,0	51,0  3,8
39	Главный корпус обогатительной фабрики, строительный объем 48780 куб. м	II	7,3  1,3	7,6  1,4	8,3  1,5	8,7  1,6	9,1  1,7	13,0  2,4	14,5  2,7	15,2  2,8	19,6  3,6
40	Главный корпус обогатительной фабрики, строительный объем 63950 куб. м	I	9,3  2,4	9,7  2,5	10,7  2,8	11,2  2,9	11,6  3,0	16,7  4,3	18,6  4,8	19,5  5,0	25,1  6,5
41	Сероплавильный цех, строительный объем 75510 куб. м	I	16,5  0,1	17,3  0,1	19,0  0,1	19,8  0,1	20,6  0,1	29,7  0,2	33,0  0,2	34,7  0,2	44,6  0,3
42	Сероплавильный- цех с отделением сгущения, строительный объем 35270 куб. м	I	9,0  0,1	9,5  0,1	10,4  0,2	10,8  0,2	11,3  0,2	16,2  0,2	18,0  0,3	18,9  0,3	24,3  0,4
43	Отделение крупного дробления с железобетонными бункерами, строительный объем 3600 куб. м	II	17,0  12,7	17,9  13,3	19,6  14,6	20,4  15,2	21,3  15,9	30,6  22,9	34,0  25,4	35,7  26,7	45,9  34,3
44	Отделение крупного дробления с железобетонными бункерами, строительный объем 18970 куб. м	II	17,3  10,5	18,2  11,0	19,9  11,5	20,8  12,0	21,6  12,5	31,1  18,0	34,6  20,0	36,3  21,0	46,7  27,0
45	Отделение среднего дробления с трансформаторной, строительный объем 3710 куб. м	II	7,6  1,8	8,0  1,9	8,7  2,1	9,2  2,2	9,5  2,3	13,7  3,2	15,2  3,6	16,0  3,8	20,5  4,9
46	Отделение среднего дробления с трансформаторной, строительный объем 17650 куб. м	II	14,0  2,3	14,7  2,4	16,1  2,6	16,8  2,8	17,5  2,9	25,2  4,1	28,0  4,6	29,4  4,8	37,8  6,2
47	Отделение мелкого дробления, строительный объем 1880 куб. м	II	18,3  -	19,2  -	21,0  -	22,0  -	22,9  -	32,9  -	36,6  -	38,4  -	49,4  -
48	Размольно-упаковочное отделение, строительный объем 18740 куб. м	II	21,0  -	22,1  -	24,2  -	25,2  -	26,3  -	37,8  -	42,0  -	44,1  -	56,7  -
49	Цех размола серы, строительный объем 113500 куб. м	II	18,6  -	19,5  -	21,4  -	22,2  -	23,3  -	33,5  -	37,2  -	39,1  -	57,2  -
50	Закрытые склады очищенной серы, строительный объем 104070 куб. м	I	3,0  -	3,2  -	3,5  -	3,6  -	3,8  -	5,5  -	6,0  -	6,3  -	8,1  -
61.	Склад дробленой руды, строительный объем 73300 куб. м	I	9,3  -	9,7  -	10,7  -	11,2  -	11,6  -	16,7  -	18,6  -	19,5  -	25,1  -
52	Склад дробленой руды, строительный, объем 30560 куб. м	I	6,6  -	6,9  -	7,6  -	7,9  -	8,3  -	11,9  -	13,2  -	13,9  -	17,8  -
53	Склад затаренной молотой серы, строительный объем 6460 куб. м	II	13,1  -	13,7  -	15,0  -	15,7  -	16,3  -	23,5  -	26,1  -	27,4  -	35,8  -
54	Отделение приготовления реагентов, строительный объем 8750 куб. м	II	20,0  2,2	21,0  2,3	23,0  2,5	24,0  2,6	25,0  2,7	36,0  3,9	40,0  4,3	42,0  4,5	54,0  5,9
55	Цех очистки серы, строительный объем 26160 куб. м	II	12,6  0,6	13,2  0,7	14,5  0,7	15,1  0,8	15,8  0,8	22,7  1,2	25,2  1,3	26,4  1,3	34,0  1,7
56	Отделение фильтрации цеха обезвоживания, строительный объем 47980 куб. м	I	13,5  0,5	14,2  0,6	15,5  0,6	16,2  0,6	16,9  0,7	24,3  0,9	27,0  1,1	28,3  1,1	36,4  1,1
57	Здание приемных бункеров, строительный объем 12650 куб. м	II	15,9  2,8	16,7  2,9	18,3  3,2	19,1  3,4	19,9  3,5	28,6  5,0	31,8  5,6	33,4  5,9	42,9  7,0
Удельные веса отдельных элементов зданий горнохимической промышленности (в процентах)

(к табл. 5)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Производство калийных солей
1	Главный корпус карналлитовой. фабрики, строительный объем 66130 куб. м	12	20	22	4	6	12	8	6	7	3
2	Главный корпус флотофабрики, строительный объем 400730 куб. м	19	8	28	5	8	8	3	14	6	1
3	Главный корпус флотофабрики, строительный объем 200000 куб. м	19	8	28	5	8	8	3	14	6	1
4	Главный корпус флотофабрики, строительный объем 100000 куб. м	19	8	28	5	8	8	3	14	6	1
5	Цех сушки и грануляции, строительный объем 215200 куб. м	14	9	42	4	5	2	4	15	4	1
6	Цех сушки и грануляции, строительный объем 110150 куб. м	14	14	32	5	4	8	4	16	4	2
7	Цех противоточной промывки, строительный объем, 209370 куб. м	15	17	13	1	14	15	3	10	7	5
8	Сушильно-фильтровальный цех, строительный объем 43250 куб. м	15	20	21	7	6	10	5	11	4	1
9	Склад крупнозернистого концентрата, строительный объем 78570 куб. м	24	17	33	6	8	5	2	2	1	2
10	Склад крупнозернистого концентрата с деревянными фермами, строительный объем 33950 куб. м	19	20	2	7	19	22	4	3	1	3
11	Корпус приготовления реагентов, строительный объем 36050 куб. м	17	15	13	5	12	8	5	13	7	5
12	Цех погрузки с бункерами и бытовыми помещениями, строительный объем 23230 куб. м	19	20	20	2	7	4	3	12	11	2
13	Перегрузочный узел, строительный объем 3620 куб. м	15	34	23	-	6	3	2	11	3	1
14	Перегрузочный узел, строительный объем 15624 куб. м	31	25	19	3	6	4	3	7	1	1
15	Перегрузочный узел, строительный объем 27700 куб. м	21	25	21	7	4	6	3	11	1	1
16	Опытно-обогатительная фабрика, строительный объем 57040 куб. м	11	2	19	5	7	12	4	11	6	3
17	Надшахтное здание в блоке с погрузочно-разгрузочной площадкой, строительный объем 13060 куб. м	36	22	4	-	14	4	1	10.	1	8
18	Надшахтное здание, строительный объем 4200 куб. м	18	42	-	-	18	2	2	3	1	14
19	Надшахтное здание, строительный объем 25840 куб. м	18	18	17	2	5	8	4	10	15	3
20	Надшахтное здание с бункером и эстакадой, строительный объем 1400 куб. м	7	59	-	6	9"	4	5	3	4	3
21	Здание подъемных машин, строительный объем 4600 куб. м	20	30	-	8	14	3	7	1	11	6
22	Здание подъемных машин, строительный объем 7230 куб. м	10	34	6	5	8	4	4	.12,	13	4
23	Здание подъемных машин, строительный объем 20690 куб. м	16	24	4	5	10	3	4	14	11	9
24	Вентиляторная главного проветривания, строительный объем 14980 куб. м	13	25	13	4	8	8	5	10	5	9
25	Вентиляторная в блоке с калориферной, строительный объем 1300 куб. м	11	39	-	8	13	2	8	4	1	19
	Производство фосфоритной муки
26	Главный корпус обогащения, строительный объем 261420 куб. м	12	14	29	3	12	5	7	5	8	5
27	Главный корпус обогащения, строительный объем 129430 куб. м	12	10	29	4	16	7	2	5	10	5
28	Главный корпус обогащения, строительный объем 104760 куб. м	24	13	24	4	11	6	5	3	9	1
29	Сушильно-фильтровальный цех, строительный объем 53820 куб. м	18	18	11	7	15	4	5	5	16	1
30	Сушильно-фильтровальный цех, строительный объем 120050 куб. м	24	13	25	6	9	7	4	2	8	2
31	Корпус промывки, строительный объем 28230 куб. м	32	4	21	16	5	3	2	1	11	5
32	Корпус сушки, строительный объем 25290 куб. м	13	19	29	4	8	4	3	1	7	12
33	Дробильно-размольный корпус, строительный объем 29140 куб. м	15	22	20	4	9	4	8	1	14	3
34	Цех сухого размола, строительный объем 12780 куб. м	13	14	5.	12	10	3	5	2	31	5
35	Отделение крупного дробления, строительный объем 6770 куб. м	17	28	15	4	4	3	4	2	14	9
36	Корпус приготовления реагентов, строительный объем 6500 куб. м	17	30	-	4	13	4	7	5	10	10
37	Отделение сортировки, строительный объем 5600 куб. м	13	21	23	6	5	3	7	3	15	4
	Производство серы
38	Главный корпус обогатительной фабрики, строительный объем 127930 куб. м	30	8	19	4	6	3	3	9	17	1
39	Главный корпус обогатительной фабрики, строительный объем 48780 куб. м	26	10	8	11	17	3	4	1	14	6
40	Главный корпус обогатительной фабрики, строительный объем 53950 куб. м	16	15	20	2	10	5	6	8	4	14
41	Сероплавительный завод, строительный объем 75510 куб. м	12	10	22	4	6	3	7	13	22	1
42	Сероплавительный цех с отделением сгущения, строительный объем 35270 куб. м	6	32	10	7	9	5	9	3	15	4
43	Отделение крупного дробления с железобетонными бункерами, строительный объем 3600 куб. м	16	14	27	16	7	9	2	-	5	4
44	Отделение крупного дробления, строительный объем 18970 куб. м	46	8	12	2	5	2	3	6	8	8
45	Отделение среднего дробления с трансформаторной, строительный объем 3710 куб. м	6	18	33	6	6	5	2	1	6	17
46	Отделение среднего дробления строительный объем 17650 куб. м	39	6	24	3	1	3	3	14	5	2
47	Отделение мелкого дробления, строительный объем 1880 куб. м	12	35	-	8	7	2	7	3	22	4
48	Размольно-упаковочное отделение, строительный объем 18740 куб. м	29	15	14	5	6	3	5	8	13	2
49	Цех размола серы, строительный объем 13500 куб. м	16	24	14	3	6	6	4	10	12	5
50	Закрытые склады очищенной серы, строительный объем 104070 куб. м	17	5	45	-	7	14	1.	3	7	1
51	Склады дробленой руды, строительный объем 73300 куб. м	34	13	23	3	10	6	2	8	-	1
52	Склад дробленой руды, строительный объем 30560 куб. м	16	24	21	2	6	9	7	4	4	7
53	Склад затаренной молотой серы, строительный объем 6460 куб. м	15	30	11	-	17	16	4	1	5	1
54	Отделение приготовления реагентов, строительный объем 8750 куб. м	11	21	-	6	9	8	10	6	18	11
55	Цех очистки серы, строительный объем 26160 куб. м	10	20	21	6	9	7	5	8	18	1
56	Отделение фильтрации цеха обезвоживания, строительный объем 47980 куб. м	31	11	22	5	6	3	6	11	3	2
57	Здание приемных бункеров, строительный объем 12650 куб. м	31	16	21	11	9	2	3	2	1	4


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 6. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ВОЛОКНА (в руб.)

Таблица 6

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Производство капронового волокна
1	Химический корпус, строительный объем 160500 куб. м	I	21,9  1,2	23,0  1,2	25,2  1,3	26,3  1,4	27,4  1,5	39,5  2,1	43,8  2,3	46,0  2,4	59,2  3,1
2	Главный корпус, строительный объем 1247300 куб. м	I	21,6  0,4	22,6  0,5	24,8  0,5	25,9  0,5	26,9  0,5	,38, 8 0,8	43,1  0,9	45,3  0,9	58,2  1,2
3	Цех регенерации капролактама, строительный объем 43650 куб. м	I	22,3  2,4	23,4  2,5	25,6  2,7	26,8  2,8	27,9  2,9	40,1  4,3	44,6  4,7	46,8  5,0	60,2  6,4
4	Опытная установка и ЦЗЛ, строительный объем 13520 куб. м	I	16,7  0,1	17,5  0,1	19,2  0,1	20,0  0,1	20,8  0,1	30,0  0,1	33,3  0,1	35,0  0,1	45,0  0,1
5	Склад масел тарного и резервуарного хранения с регенерацией, строительный объем 5660 куб. м	I	21,3  0,1	22,3  0,1	24,5 0,2	25,5  0,2	26,6  0,2	38,3  0,3	42,6  0,3	44,7  0,3	57,5  0,4
6	Водородный цех, строительный объем 12590 куб. м	I	21,8  -	22,9  -	25,1  -	26,2  -	27,3  -	39,3  -	43,7  -	45,8  -	58,9  -
7	Аварийные слипы ВОТ, строительный объем 860 куб. м	I	21,7  1,5	22,8  1,6	25,0  177	26,0  1,8	27,1  1,9	39,1  2,7	43,4  3,0	45,6  3,2	58,6  4,1
	Производство вискозного штапеля
8	Корпус производства штапельного волокна, строительный объем 624930 куб. м	I	14,3  1,9	15,0  2,0	16,5  2,2	17,2  2,3	17,9  2,4	25,8  3,4	28,7  3,8	30,1  4,0	38,7  5,1
9	Контактная выпарка, здание для осадительной ванны, строительный объем 1500 куб. м	I	27,4  -	28,8  -	31,5  -	32,9  -	34,3  -	49,4  -	54,3  -	57,6  -	74,0  -
10	Контактная выпарка, здание для пластификационной ванны, строительный объем 1500 куб. м	I	27,4  -	28,8  -	31,5  -	32,9  -	34,3  -	49,4  -	54,8  -	57,6  -	74,0  -
11	Установка кристаллизации сульфата натрия, строительный объем 43750 куб. м	I	16,8  2,9	17,6  3,1	19,3  3,4	20,1  3,5	21,0  3,6	30,2  5,2	33,5  5,8	35,2  6,1	45,3  7,9
12	Выносная вентиляционная камера, строительный объем 3890 куб. м	I	37,0  2,2	38,8  2,3	42,5  2,5	44,4  2,6	46,3  2,7	66,6  3,9	73,9  4,4	77,7  4,6	99,1  5,9
	Производство вискозного корда
13	Корпус приготовления вискозы, строительный объем 240650 куб. м	I	0,6  1,4	21,6  1,5	23,7  1,6	24,7  1,7	25,7  1,8	37,0  2,6	41,1  2,9	43,2  3,0	55,5  3,9
14	Корпус производства корда, строительный объем 690550 куб. м	I	16,5  3,6	17,3  3,7	18,9  4,1	19,8  4,3	20,6  4,4	29,6  6,4	32,9  7,1	34,7  7,4	44,4  9,6
15	Блок опытной установки и цех КИП, строительный объем 47840 куб. м	I	19,6  -	20,6  -	22,5  -	23,5  -	24,5  -	35,2  -	39,2  -	41,2  -	52,9  -
16	Блок хранения химикалей, строительный объем 38000 куб. м	I	21,1  0,6	22,2  0,6	24,3  0,7	25,3  0,7	26,4  0,8	38,0  1,1	42,2  1,2	44,3  1,3	56,9  1,7
	Производство вискозного волокна
17	Корпус производства вискозного шелка, строительный объем 610000 куб. м	I	20,0  5,7	21,0  6,0	23,0  6,5	24,0  6,8	25,0  7,1	36,1  10,2	40,1  11,4	42,1  11,9	54,1  15,4
	Производство аллофона
18	Корпус производства целлофана, строительный объем 259500 куб. м	I	12,9  2,2	13,6  2,3	14,8  2,5	15,5  2,6	16,1  2,7	23,2  3,9	25,1  4,4	27,1  4,6	34,8  5,9
19	Газоочистная установка, строительный объем 15280 куб. м	I	21,9  6,4	23,1  6,7	25,2  7,4	26,3  7,7	27,4  8,0	39,5  11,5	43,9  12,8	46,1  13,4	59,3  17,3
	Производство лавсана
20	Корпус полимеризации, строительный объем 188800 куб. м	I	17,7  1,9	18,6  2,0	20,4  2,2	21,3  2,3	22,2  2,4	31,9  3,4	35,4  3,8	37,2  4,0	47,8  5,1
21	Корпус чешуирования, плавления и склад ДМТ, строительный объем 36120 куб. м	I	12,8  1,0	13,5  1,1	14,8  1,2	15,4  1,2	16,1  1,3	23,1  1,8	25,7  2,0	27,0  2,1	34,7  2,7
22	Корпус производства филаментного волокна, строительный объем 1704000 куб. м	I	20,5  1,7	21,5  1,8	23,6  2,0	24,6  2,1	25,6  2,2	36,9  3,1	41,0  3,5	43,1  3,6	55,4  4,7
23	Корпус производства штапельного волокна, строительный объем 406900 куб. м	I	9,2  2,4	9,6  2,5	10,6  2,8	11,0  2,9	11,5  3,0	16,5  4,3	18,4  4,8	19,3  5,0	24,8  6,5
	Производство ацетатного шелка
24	Главный корпус, строительный объем 716540 куб. м	I	16,3  1,6	17,1  1,7	18,7  1,9	19,5  2,0	20,4  2,1	29,3  3,0	32,6  3,3	34,2  3,5	43,9  4,5
25	Корпус регенерации растворителей, строительный объем 61760 куб. м	I	12,4  1,5	12,9  1,6	14,2  1,8	14,8  1,8	15,4  1,9	22,2  2,8	14,7  3,1	25,9  3,2	33,3  4,1
26	Склад ацетилцеллюлозы, строительный объем 34000 куб. м	I	10,8  6,2	11,4  6,5	12,5  7,1	13,0  7,4	13,6  7,7	19,5  11,1	21,7  12,3	22,8  12,9	29,3  16,6
	Производство волокна нитрон
27	Главный корпус, строительный объем 274560 куб. м	I	13,4  2,4	14,1  2,6	15,4  2,8	16,1  2,9	16,7  3,1	24,1  4,4	26,8  4,9	28,1  5,1	36,2  6,6
	Производство сероуглерода
28	Электропечной корпус, строительный объем 79530 куб. м	I	12,0  2,2	12,6  2,3	13,8  2,5	14,4  2,6	15,0  2,7	21,6  3,9	24,0  4,4	25,2  4,6	32,5  5,9
29	Дистилляционный корпус, строительный объем 7110 куб. м	I	18,9  4,7	19,8  5,0	21,7  5,4	22,6  5,7	23,6  5,9	33,9  8,5	37,7  9,5	39,6  9,9	50,9  12,8
30	Цех регенерации серы, строительный объем 850 куб. м	I	10,2  1,2	10,7  1,2	11,8  1,3	12,3  1,4	12,8  1,5	18,4  2,1	20,5  2,3	21,5  2,4	27,6  3,1
31	Цех подготовки серы, строительный объем 26060 куб. м	I	9,3  0,5	9,8  0,5	10,7  0,5	11,2  0,5	11,6  0,6	16,7  0,8	18,6  0,9	19,5  0,9	25,1  1,2
32	Цех подготовки древесного угля, строительный объем 19030 куб. м	I	12,1  2,6	12,6  2,1	13,9  2,3	14,5  2,4	15,1  2,5	21,7  3,6	24,2  4,0	25,4  4,2	32,6  5,4
	Вспомогательные здания и. сооружения
33	Холодильно-компрессорная станция, строительный объем 17280 куб. м	I	13,0  2,1	13,7  2,2	15,0  2,5	15,7  2.5	16,3  2,6	23,5  3,8	26,1  4,2	27,4 4,4	35,2  5,6
34	Станция водоподготовки, строительный объем 8700 куб. м	I	12,9  7,3	13,5  7,7	14,8  8,4	15,5  8,8	16,1  9,1	23,2  13,1	25.8  14,6	27,1  15,3	34,8  19.7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий промышленности искусственного волокна (в процентах)

(К табл. 6)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Производство капронового волокна
1	Химический корпус, строительный объем 160500 куб. м	7	10	12	6	12	10	4	6	31	2
2	Главный корпус,: строительный объем 1247300 куб. м	6	12	9	6	22	9	6	4	23	3
3	Цех регенерации капролактама, строительный объем  43650 куб. м	8	12	10	9	14	10	4	6	21	2
4	Опытная установка -и ЦЗЛ, строительный объем 13520 куб. м	7	11	12	8	13	9	6	7	26	1
5	Склад масел тарного и резервуарного хранения с регенерацией, строительный объем	9	16	9	8	12	10	8	6	19	3
6	Водородный цех, строительный объем 12590 куб. м	12	25	-	-	23	10	6	6	12	6
7	Аварийные сливы ВОТ, строительный объем 860 куб. м	18	25	-	-	24	10	6	6	6	5
	Производство вискозного штапеля
8	Корпус производства штапельного волокна, строительный объем 624930 куб. м	10	12	14	8	12	13	5	4	20	2
9	Контактная выпарка, здание для осадительной ванны, строительный объем 1500 куб. м	25	25	-	-	15	6	5	4	18	2
10	Контактная выпарка, здание для пластификационной ванны, строительный объем 1500 куб. м	25	25	-	-	15	6	5	4	18	2
11	Установка кристаллизации сульфата натрия, строительный объем 43750 куб. м	9	20	14	8	12	15	5	3	12	2
12	Выносная вентиляционная камера, строительный объем 3890 куб. м	8	12	14	8	12	7	3	4	31	1
	Производство вискозного корда
13	Корпус приготовления вискозы, строительный объем 240650 куб. м	7	15	24	5	12	12	4	7	12	2
14	Корпус производства корда, строительный объем 690550 куб. м	6	10	16	6	12	12	1	6	28	2
15	Блок опытной установки и цех КИП, строительный объем 47840 куб. м	6	16	10	6	12	10	5	8	25	2
16	Блок хранения химикалей, строительный объем 38000 куб. м	10	25	22	-	12	10	10	1	7	3
	Производство вискозного шелка
17	Корпус производства вискозного шелка, строительный объем 610000 куб. м	7	10	9	5	12	9	5	4	37	2
	Производство целлофана
18	Корпус производства целлофана, строительный объем 259500 куб. м	7	13	15	7	15	14	3	3	21	2
19	Газоочистная установка, строительный объем 15280 куб. м	8	13	18	-	19	4	5	3	29	1
	Производство лавсана
20	Корпус полимеризации, строительный объем 188800 куб. м	8	15	8	6	14	10	6	5	26	2
21	Корпус чешуирования, плавления и склад ДМТ, строительный объем 36120 куб. м	8	14	16	6	12	4	12	6	20	2
22	Корпус производства филаментного волокна, строительный объем 1704000 куб. м	7	12	9	7	10	6	5	4	38	2
23	Корпус производства штапельного волокна, строительный объем 406900 куб. м	8	12	10	7	12	6	5	4	34	2
	Производство ацетатного шелка
24	Главный корпус, строительный объем 716540 куб. м	6	12	12	6	16	10	5	6	25	2
25	Корпус регенерации растворителей, строительный объем 61750 куб. м	6	12	12	6	16	10	6	5	24	3
26	Склад ацетилцеллюлозы, строительный объем 34000 куб. м	12	20	16	8	15	6	8	6	6	3
	Производство волокна нитрон
27	Главный корпус, строительный объем 274550 куб. м	7	12	11	6	12	7	4	4	35	2
	Производство сероуглерода
28	Электропечной корпус, строительный объем 79530 куб. м	7	20	12	5	13	6	9	4	22	2
29	Дистилляционный корпус, строительный объем 7110 куб. м	7	22	11	6	12	6	4	6	25	2
30	Цех регенерации серы, строительный объем 850 куб. м	13	20	-	-	11	35	5	3	11	2
31	Цех подготовки серы, строительный объем 26060 куб. м	7	19	19	6	12	8	6	4	10	9
32	Цех подготовки древесного угля, строительный объем 19030 куб. м	7	19	24	8	10	6	4	5	7	10
	Вспомогательные здания и сооружения
33	Холодильно-компрессорная станция, строительный объем 17280 куб. м	11	23	8	6	16	6	4	7	14	5
34	Станция водоподготовки, строительный объем 8700 куб. м	11	25	8	6	18	6	6	8	7	7


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 7. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТЯЖЕЛОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА (в руб.)

Таблица 7

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Производство фторсоединений
1	Корпус технологический, строительный объем 20800 куб. м	II	17,3  0,2	18,2  0,3	19,9  0,3	20,8  0,3	21,6  0,3	31,1  0,4	34,6  0,5	36,3  0,5	46,7  0,7
2	Корпус обработки тары и разлива продукта, строительный объем 21950 куб. м	II	10,6  0,2	11,2  0,2	12,2  0,2	12,7  0,2	13,2  0,3,	19,1  0,4	21,2  0,4	22,3  0,4	28,6  0,5
	Производство брома (йода)
3	Корпус технологический, строительный объем 17280 куб. м	II	15,6  0,5	16,4  0,5	17,9  0,6	18,7  0,6	19,5  0,6	28,1  0,9	31,2  1,0	32,8  1,0	42,1  1,4
4	Отделение отдувки брома, строительный объем 6500 куб. м	II	25,1  0,2	26,4  0,2	28,9  0,2	30,1  0,2	31,4  0,3	45,2  0,4	50,2  0,4	52,7  0,4	67,8  0,5
	Производство этиловой жидкости
5	Корпус технологический, строительный объем 27730 куб. м	II	13,9  1,2	14,6  1,3	16,0  1,4	16,7  1,4	17,4  1,5	25,0  2,2	27,8  2,4	29,2  2,6	37,5  3,2
	Производство кремнийорганических продуктов
6	Корпус технологический, строительный объем 21500 куб. м	II	17,5  0,4	18,4  0,4	20,1  0,4	21,0  0,5	21,9  0,6	31,5  0,7	35,0  0,8	36,7  0,8	47,2  1,1
7	Корпус технологический, строительный объем 24390 куб. м	II	19,7  0,3	20,7  0,3	22,6  0,4	23,6  0,4	24,6  0,4	35,5  0,6	39,4  0,6	41,4  0,7	53,2  0,8
	Прочие производства
8	Корпус технологический, многоэтажный с повышенной отделкой, строительный объем 169150 куб. м	II	21,4  0,3	22,5  0,3	24,6  0,3	25,7  0,3	26,7  0,3	38,5  0,5	42,8  0,5	44,9  0,6	57,7  0,7
9	Корпус технологический, одноэтажный, двухпролетный, с пристройкой, строительный объем 143500 куб. м	II	10,7  0,3	11,2  0,3	12,3  0,3	12,8  0,3	13,3  0,3	19,2  0,5	21,3  0,5	22,4  0,5	28,8  0,7
10	Корпус технологический, многоэтажный со складом, строительный объем 86920 куб. м	II	18,2  0,1	19,2  0,1	20,9  0,1	21,9  0,1	22,8  0,2	32,8  0,2	36,5  0,2	38,3  0,3	49,3  0,3
11	Корпус технологический, одно-, четырехэтажный, строительный объем 42470 куб. м	II	19,5  0,3	20,4  0,4	22,4  0,4	23,4  0,4	24,3  0,4	35,0  0,6	38,9  0,7	40,9  0,7	52,5  0,9
12	Корпус технологический, одноэтажный с подвалом, строительный объем 17460 куб. м	II	17,7  0,6	18,5  0,6	20,3  0,7	21,2  0,7	22,1  0,8	31,8  1,1	35,3  1,2	37,1  1,3	47,7  1,6
13	Корпус технологический, одно-, двухэтажный с открытой площадкой, строительный объем 7920 куб. м	II	19,5  1,8	20,5  1,8	22,4  2,0	23,4  2,1	24,4  2,2	35,1  3,2	38,9  3,5	40,9  3,7	52,6  4,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов здании промышленности тяжелого органического синтеза (в процентах)

(к табл. 7)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Производство фторсоединений
1	Корпус технологический строительный объем 20800 куб. м	10	24	8	7	6	6	5	8	23	3
2	Корпус обработки тары розлива продукта, строительный объем 21950 куб. м	19	27	6	-	19	4	4	5	13	3
	Производство брома (йода)
3	Корпус технологический, строительный объем 17280 куб. м	9	25	1	4	16	9	6	7	18	5
4	Отделение отдувки брома, строительный объем 6500 куб. м	13	56	-	1	6	3	4	5	11	3
	Производство этиловой жидкости
5	Корпус технологический, строительный объем 27730 куб. м	13	28	20	-	6	4	7	3.	13	6
	Производство кремнийорганических продуктов
6	Корпус технологический, строительный объем 21500 куб. м	12	23	19	6	4	4	7	4	19	2
7	Корпус технологический, строительный объем 24390 куб. м	15	19	14	5	4	7	6	6	22	2
	Прочие производства
8	Корпус технологический, многоэтажный, с повышенной отделкой, строительный объем 169150 куб. м	13	9	14	13	3	7	2	2	29	10
9	Корпус технологический, одноэтажный, двухпролетный, с пристройкой, строительный объем 143500 куб. м	14	11	16	6	19	10	5	3	13	5
10	Корпус технологический, многоэтажный со складом, строительный объем 86920 куб. м	7	12	8	6	7	12	5	15	20	9
11	Корпус технологический, одно-, четырехэтажный, строительный объем 42470 куб. м	13	14	9	5	9	7	6	3	24	11
12	Корпус технологический, одноэтажный с подпалом, строительный объем 17460 куб. м	33	12	8	6	9	4	5	2	15	6
13	Корпус технологический, одно-, двухэтажный, с открытой площадкой, строительный объем 7920 куб. м	23	15	9	2	13	6	4	3	18	7


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 8. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (в руб.)

Таблица 8

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Производство сульфата аммония
1	Цех сульфата аммония, строительный объем 29860 куб. м	II	15,9  2,5	16,7  2,6	18,3  2,9	19,1  3,0	19,8  3,2	28,6  4,5	31,8  5,0	33,4  5,3	42,9  6,8
2	Корпус вывода органики из отработанной серной кислоты и маточного раствора, строительный объем 14090 куб. м	II	13,8  1,2	14,5  1,3	15,8  1,4	16,5  1,5	17,2  1,5	24,8  2,2	27,5  2,4	28,9  2,5	37,2  3,3
3	Установка обезвреживания отходов, строительный объем 3410 куб. м	II	12,4  4,8	13,0  5,0	14,3  5,5	14,9  5,7	15,5  6,0	22,4  8,6	24,8  9,6	26,1  10,1	33,5  12,0
	Производство ПХВС
5	Корпус полимеризации хлористого винила, строительный объем 41950 куб. м	II	8,9  0,4	9,4  0,4	10,3  0,4	10,7  0,4	11,2  0,4	16,1  0,6	17,9  0,7	18,8  0,8	24,2  1,0
6	Корпус сушки полихлорвиниловой смолы, строительный объем 31830 куб. м	II	10,6  0,9	11,2  0,9	12,2  1,0	12,7  1,0	13,3  1,1	19,1  1,6	21,2  1,7	22,3  1,8	28,6  2,4
7.	Производство литьевых полимеров, строительный объем 32370 куб. м	II	11,6  0,1	12,2  0,1	13,3  0,1	13,9  0,1	14,5  0,2	20,9  0,2	23,2  0,2	24,3  0,3	31,3  0,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий промышленности полимерных материалов (в процентах)

(к табл. 8)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Производство сульфата аммония
1.	Цех сульфата аммония, строительный объем 29860 куб. м	14	14	12	7	5	12	5	10	6	15
2.	Корпус вывода органики из отработанной серной кислоты и маточного раствора, строительный объем 14090 куб. м	15	16	15	5	8	11	7	6	14	3
3.	Установка обезвреживании отходов, строительный объем 3410 куб. м	12	35	-	-	16	6	8	5	18	-
	Производство ПХВС
4	Цех получения хлористого винила, строительный объем 54640 куб. м	9	19	11	5	11	8	7	5	22	3
5	Корпус полимеризации хлористого винила, строительный объем 41950 куб. м	5	18	8	11	12	6	6	5	17	12
6	Корпус сушки полихлорвиниловой смолы, строительный объем 31830 куб. м	6	24	10	11	5	6	9	7	11	11
7.	Производство литьевых полимеров, строительный объем 32370	6	16	8	10	8	6	10	6	20	10


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 9. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (в руб.)

Таблица 9

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Отдельные цехи
1	Цех эпоксидных смол и цех карбамидных смол, строительный объем 44130 куб. м	II	19,7  1,5	20,7  1,6	22,7  1,7	23,5  1,8	24,6  1,9	35,5  2,7	39,4  3,0	41,4  3,2	53,2  4,1
2	Цех феноло-формальдегидных смол, строительный объем 30300 куб. м	II	15,9  0,3	16,7  0,3	18,3  0,3	19,1  0,4	19,9  0,4	28,6  0,5	31,8  0,6	33,4  0,6	42,9  0,8
3	Цех лаков и эмалей на полимеризационных смолах, строительный объем 47080 куб. м	II	15,2  0,5	16,0  0,5	17,5  0,6	18,2  0,6	19,0  0,6	27,4  0,9	30,4  1,0	31,9  1,1	41,0  1,4
4	Цех эмалей на конденсационных смолах и цех вспомогательных эмалей, строительный объем 48610 куб. м	II	15,3  0,4	16,1  0,4	17,6  0,5	18,4  0,5	19,1  0,5	27,5  0,7	30,6  0,8	32,1  0,8	41,3  1,1
5	Цех сухих земель и наполнителей со складом, строительный объем 18500 куб. м	II	11,0  3,3	11,6  3,5	12,7  3,8	13,2  4,0	13,8  4,1	19,8  5,9	22,0  6,6	23,1  6,9	29,7  8,9
6	Цех масляных лаков, строительный объем 19000 куб. м	II	14,5  0,7	15,2  0,7	16,7  0,8	17,4  0,8	18,1  0,9	26,1  1,3	29,0  1,4	30,5  1,5	39,2  1,9
7	Цех цинковых белил, строительный объем 19500 куб. м	I	9,5  1,6	10,0  1,7	10,9  1,8	11,4  1,9	11,9  2,0	17,1  2,9	19,0  3,2	20,0  3,4	25,7  4,3
8	Цех эфироцеллюлозных лаков, строительный объем 20000 куб. м	II	18,5  0,7	19,4  0,7	21,3  0,8	22,2  0,8	23,1  0,9	33,3  1,3	37,0  1,4	38,9  1,5	50,0  1,9
9	Цех синтетических смол, строительный объем 13000 куб. м	II	17,5  0,5	18,4  0,5	20,1  0,5	21,0  0,6	21,9  0,6	31,5  0,9	35,0  1,0	36,8  1,1	47,3  1,4
10	Цех масляных лаков (лаковарочное отделение), строительный объем 14000 куб. м	II	19,3  1,4	20,3  1,5	22,2  1,6	23,2  1,7	24,1  1,8	34,7  2,5	38,6  2,8	40,5  2,9	52,1  3,8
11	Цех масляных эмалей, строительный объем 15000 куб. м	II	17,9  0,3	18,8  0,3	20,6  0,3	21,5  0,4	22,4  0,4	32,2  0,5	35,8  0,6	37,6  0,6	48,3  0,8
12	Цех водоэмульсионных красок, строительный объем 17900 куб. м	II	16,3  0,4	17,1  0,5	18,7  0,5	19,6  0,5	20,4  0,6	29,3  0,7	32,6  0,8	34,2  0,8	44,0  1,1
13	Цех пигментной двуокиси титана, строительный объем 673280 куб. м	II	11,5  1,3	12,1  1,4	13,2  1,5	13,8  1,6	14,4  1,6	20,7  2,3	23,0  2,6	24,2  2,7	31,1  3,5
14	Цех размола и сушки ильменита со складом, строительный объем 207000 куб. м	II	7,9  2,5	8,3  2,6	9,1  2,9	9,5  3,0	9,9  3,1	14,2  4,5	15,8  5,0	16,6 5,3	21,3  6,8
15	Цех сернокислого алюминия и жидкого стекла, строительный объем 48660 куб. м	II	10,5  1,7	11,0  1,8	12,1  2,0	12,6  2,0	13,1  2,1	18,9  3,1	21,0  3,4	22,1  3,6	28,4  4,6
16	Цех красных железоокисных, пигментов, строительный объем 127430 куб. м	II	10,2  0,9	10,7  0,9	11,7  1,0	12,2  1,1	12,8  1,1	18,4  1,6	20,4  1,8	21,4  1,9	27,5  2,4
17	Цех желтых железоокисных пигментов, строительный объем 28770 куб. м	II	11,5  2,2	12,1  2,3	13,2  2,5	13,8  2,6	14,4  2,8	20,7  4,0	23,0  4,4	24,2  4,6	31,1  5,9
18	Цех сурика со складом сырья, строительный объем 140040 куб. м	II	12,5  0,6	13,1  0,6	,0 14 ,4 0,7	15,0  0,7	15,6  0,8	22,5  1,1	25,0  1,2	26,3  1,3	33,8  1,6
19	Цех свинцовых окислов, строительный объем 49710 куб. м	II	16,5  1,3	17,3  1,4	19,0  1,5	19,8  1,6	20,6  1,6	29,7  2,3	33,0  2,6	34,7  2,7	44,6  3,5
20	Цех свинцовых кроной, строительный объем 35090 куб. м	II	20,1  3,1	21,1  3,3	23,1  3,7	24,1  3,7	25,1  3,9	36,2  5,6	40,2  6,2	42,2  6,5	54,3  8,4
	Производство лаков на конденсационных смолах
21	Корпус синтеза, строительный объем 53730 куб. м	II	17,6  1,5	18,5  1,6	20,2  1,7	21,1  1,8	22,0  1,9	31,7  2,7	35,2  3,0	37,0  3,2	47,5  4,1
22	Лаковыпускной корпус, строительный объем 17400 куб. м	II	21,8  1,9	22,9  2,0	25,1  2,2	26,2  2,3	27,3  2,4	39,2  3,4	43,6  3,8	45,8  4,0	58,9  5,1
23	Корпус управления, строительный объем 11430 куб. м	II	19,8  -	20,8  -	22,8  -	23,8  -	24,8  -	35,6  -	39,6  -	41,6  -	53,5  -
	Производство серной кислоты
24	Печное отделение, строительный объем 67010 куб. м	II	16,4  2,5	17,2  3,0	18,9  2,9	19,7  3,0	20,5  3,1	29,5  4,5	32,8  5,0	34,4  5,3	44,3  6,8
25	Контактно-компрессорное отделение, строительный объем 19520 куб. м	II	10,8  5,1	11,3  5,4	12,4  5,9	13,0  6,1	13,5  6,4	19,4  9,2	21,6  10,2	22,7  10,7	29,2  13,8
	Прочие цехи
26	Цех металлической тары, строительный объем 27560 куб. м	II	14,2  0,9	14,9  0,9	16,3  1,0	17,6  1,1	17,8  1,1	25,6  1,6	28,4  1,8	29,8  1,9	38,3  2,4
27	Цех мойки и ремонта металлической тары, строительный объем 19240 куб. м	II	13,2  0,7	13,9  0,7	15,2  0,8	15,8  0,8	16,5  0,9	23,8  1,3	26,4  1,4	27,7  1,5	35,6  1,9
28	Станция сжигания загрязненных стоков, строительный объем 1210 куб. м	II	23,4  1,0	24,6  1,1	26,9  1,2	28,1  1,2	29,3  1,3	42,1  1,8	40,8  2,0	49,1  2,1	63,2  2,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий лакокрасочной, промышленности (в процентах)

к табл. 9

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Отдельные цехи
1	Цех эпоксидных смол и цех карбамидных смол, строительный объем 44130 куб. м	5	19	11	10	5	12	5	5	24	4
2	Цех феноло-формальдегидных смол, строительный объем 50300 куб. м	6	17	15	10	9	9	7	5	18	4
3	Цех лаков и эмалей на полимеризационных смолах, строительный объем. 47080 куб. м	6	13	14	9	10	7	8	3	21	9
4	Цех эмалей на конденсационных смолах и цех вспомогательных эмалей, строительный объем 48610 куб. м	6	13	14	9	9	6	7	3	24	9
5	Цех сухих земель и наполнителей со складом, строительный объем 18500 куб. м	12	22	-	10	6	6	7	6	16	15
6	Цех масляных лаков, строительный объем 19000 куб. м	5	26	-	17	7	6	7	5	21	6
7	Цех цинковых белил, строительный объем 19500 куб. м	26	28	-	7	18	6	5	3	6	1
8	Цех эфироцеллюлозных лаков, строительный объем 20000 куб. м	4	31		13	8	8	7	4	20	5
9	Цех синтетических смол, строительный объем 13000 куб. м	6	26	-	17	7	7	7	5	19	6
10	Цех масляных лаков (лаковарочное отделение), строительный объем 14000 куб. м	24	24	-	12	3	4	7	4	16	6
11	Цех масляных эмалей, строительный объем 15000 куб. м	10	18	-	11	2	16	5	2	22	14
12	Цех водоэмульсионных красок, строительный объем 17900 куб. м	14	20	19	8	5	7	4	7	9	7
13	Цех пигментной двуокиси титана, строительный объем 673280 куб. м	8	7	35	3	16	11	6	3	10	1
14	Цех размола и сушки ильменита со складом, строительный объем 207000 куб. м	17	13	14	4	17	7	5	1	21	1
15	Цех сернокислого алюминия и жидкого стекла, строительный объем 48660 куб. м	11	15	15	13	8	14	3	5	12	4
16	Цех красных железоокисных пигментов, строительный объем 127430 куб. м	20	11	5	20	11	10	3	7	10	2
17	Цех желтых железоокисных пигментов, строительный объем 2Я770 куб. м	12	18	13	16	8	10	8	2	11	2
18	Цех сурика со складом сырья, строительный объем 140043 куб. м	24	25	11	16	5	4	1	3	8	3
19	Цех свинцовых окислов, строительный объем 49710 куб. м	5	4	17	8	37	5	1	3	19	1
20	Цех свинцовых кроной, строительный объем 35090 куб. м	14	14	10	8	13	11	6	10	13	1
	Производство лаков на конденсационных смолах
21	Корпус синтеза, строительный объем 53730 куб. м	4	11	18	8	5	14	6	4	25	5
22	Лаковыпускной корпус, строительный объем 17400 куб. м	22	10	6	2	10	7	4	2	21	16
23	Корпус управления, строительный объем 11430 куб. м	4	18	14	9	5	7	7	3	28	5
	Производство серной кислоты
24	Печное отделение, строительный объем 67010 куб. м	17	18	26	2	8	6	5	11	6	1
25	Контактно-компрессорное отделение, строительный объем 19520 куб. м	19	21	13	8	14	4	5	6	8	2
	Прочие цехи
26	Цех металлической тары, строительный объем 27560 куб. м	16	16	12	12	9	7	6	7	14	1
27	Цех мойки и ремонта металлической тары, строительный объем 19240 куб. м	13	12	11	12	16	5	10	5	15	1
28	Станция сжигания загрязненных стоков, строительный объем 1210 куб. м	22	26	-	10	5	4	5	3	22	3


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 10. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ АНИЛИНОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (в руб.)

Таблица 10

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
1	Главный корпус диметилтерефталата, строительный объем 152690 куб. м	II	24,1  0,9	25,3  1,0	27,7  1,1	28,9  1,1	30,1  1,1	43.4  1.6	48,2  1,8	50.6  1,9	65,1  2,4
2	Главный корпус монохлоруксусной кислоты, строительный объем 83340 куб. м	II	14,5  0,9	15,2  1,0	16.6  1,1	17.3  1,1	18.1  1,2	26.0  1.7	28,9  1,9	30,4  2,0	39,0  2,5
3	Корпус ализаринов, строительный объем 36350 куб. м	II	18.6  0,3	19,6  0,3	21.4  0,3	22.3  0.3	23,3  0,3	33.5  0.5	37,2  0.5	39.1  0,6	50.3  0.7
4	Корпус аминных солей и бутилового эфира 2,4 Д - кислоты строительный объем 153050 куб. м	II	15,2  1,2	16,0  1.2	17,5  1,3	18,3  1,4	19.0  1,4	27,4  2,1	30.4  2,3	32,0  2,4	41,1  3.1
5	Корпус ПАС - натрия, строительный объем 89180 куб. м	II	25,7  0,4	27.0  0,4	29,6  0,4	30,9  0,4	32.2  0,5	46,3  0,7	51,2  0,7	54,0  0.8	69,5  1,0
6	Реакционный корпус резиновых ускорителей, строительный объем 66580 куб. м	II	10,3  2,5	10,8  2,6	11.9  2.8	12,4  3,0	12,9  3,1	18.5  4,5	20.6  4,9	21,6  5,2	27,8  6,7
7	Корпус полупродуктов, строительный объем 114900 куб. м	II	17,9  0,5	18.8  0,5	20,6  0,6	21,5  0,6	22,4  0,6	32.2  0,9	35,8  1.0	37,6  1,0	48.3  1.3
8	Наработочный корпус, строительный объем 112980 куб. м	II	24,4  0.2	25,6  0,2	28,0  0.2	29,2  0,2	30.4  0,2	43,8  0,3	48,7  0,4	51.1  0,4	65,8  0,5
9	Корпус контактирования фталевого ангидрида, включая открытые этажерки, строительный объем 6670 куб. м	II	49,3  0.6	51,8  0,7	56,7  0,7	59,2  0.7	61,7  0,8	88,8  1.1	98,7  1,2	103,6  1,3	133,2  1,7
10	Корпус дистилляции цеха фталевого ангидрида, строительный объем 26020 куб. м	II	22,6  0,7	23.8  0,7	26,0  0,8	27,2  0.8	28,3  0,9	40.8  1,2	45,3  1,4	47.5  1,5	61,1  1,8
11	Вспомогательный корпус цеха фталевого ангидрида, строительный объем 29450 куб. м	II	14.9  0,6	15,7  0,6	17,1  0,7	17.9  0,7	18,6  0,7	26.8  1.0	29,8  1,2	31,3  1.2	40,2  1,6
12	Корпус очистки серосодержащих сточных вод, строительный объем 15890 куб. м	II	23,2  0.7	24,3  0,8	26,7  0.8	27,8  0,9	29,0  0,9	41,7  1,3	46,3  1.5	48.7  1,5	62,6  2.0
13	Корпус станции разлива и склада фенола, строительный объем 28990 куб. м	II	10,1  0,3	10,6  0,3	11,7  0,3	12,2  0,3	12,7  0,3	18,2  0.5	20,3  0,5	21,3  0,6	27.4  0,7
14	Пункт промывки цистерн, строительный объем 12540 куб. м	II	21,4  0,3	22,4  0,3	24.6  0,3	25,6  0,3	26,7  0.3	38,4  0.5	42.7  0,5	44,8  0,6	57,7  0,7
15	Корпус инертного газа, строительные объем 3390 куб. м	II	22,9  0,5	24,0  0,6	26,3  0,6	27,4  0,6	28,6  0.7	41.1  1,0	45,7  1,0	48,0  1,1	61,7  1.4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий анилинокрасочной промышленности (в процентах)

к табл. 10

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
1	Главный корпус диметилтерефталата, строительный объем 152690 куб. м	6	12	16	10	6	15	12	6	16	1
2	Главный корпус монохлоруксусной кислоты, строительный объем 83340 куб. м	17	12	15	10	7	17	6	5	10	1
3	Корпус ализаринов, строительный объем 36350 куб. м	10	19	12	10	9	8	8	7	16	1
4	Корпус аминных солей и бутилового эфира 2,4 Д - кислоты; строительный объем 153053 куб. м	13	6	12	7	10	25	6	3	16	1
5	Корпус ПАС - натрия, строительный объем 89180 куб. м	16	14	10	12	5	10	4	4	22	3
6	Реакционный корпус резиновых ускорителей, строительный объем 66580 куб. м	8	18	7	5	15	18	6	5	16	2
7	Корпус полупродуктов, строительный объем 114900 куб. м	14	15	10	10	12	19	6	3	12	1
8	Наработочный корпус, строительный объем 112980 куб. м	18	12	6	15	7	9	11	6	15	1
9	Корпус контактирования цеха фталевого ангидрида, включая открытые этажерки, строительный объем 6670 куб. м	17	10	11	18	10	12	4	5	11	2
10	Корпус дистилляции цеха фталевого ангидрида, строительный объем 26020 куб. м	15	18	17	20	8	5-	2	3	9	3
11	Вспомогательный. корпус цеха фталевого ангидрида, строительный объем 29450 куб. м	16	19	14	4	17	7	5	4	8	6
12	Корпус очистки серосодержащих сточных вол, строительный объем 15890 куб. м	23	10	17	10	9	6	1	7	13	4
13	Корпус станции разлива и склада фенола. строительный объем 28990 куб. м	16	18	16	4	11	10	9	4	7	5
14	Пункт промывки цистерн, строительный объем 12540 куб. м	13	16	10	8	11	9	6	3	23	1
15	Корпус инертного газа, строительный объем 3390 куб. м	15	26	-	3	17	6	6	7	15	5


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 11. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ (в руб.)

Таблица 11

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
1	Цех аминокислот и сахаров, строительный объем 18530 куб. м	II	21,7  1,0	22,8  1,1	25,0  1,2	26,0  1,2	27,1  1,3	39,1  1,8	43,4  2,0	45,6  2,1	58,6  2,7
2	Главный корпус, строительный объем 112280 куб. м	II	14,8  0,1	15,5  0,1	17,0  0,2	17,7  0,2	18,5  0,2	26,6  0,2	29,5  0,3	31,0  0,3	39,9  0,4
3	Производство гетероциклических соединений, строительный объем 27520 куб. м	II	24,9  -	26,2  -	28,6  -	29,9  -	31,1  -	44,8  -	49,8  -	52,3  -	67,2  -
4	Цех заказных реактивов, строительный объем 22400 куб. м	II	21,0  0,6	22,0  0,7	24,1  0,7	25,2  0,8	26,3  0,8	37,8  1,1	42,0  ,1,3	44,1  1,3	56,7  1,7
5	Цех ионообменных смол, строительный объем 108930 куб. м	II	11,2  2:1	11,7  2,2	12,9  2,4	13,4  2,5	14,0  2,6	20,1  3,7	22,3  4,1	23,5  4,3	36,2  5,5
6	. Цех индикаторов и красителей, строительный объем 30760 куб. м	II	24,5  0,1	25,8  0,1	28,2  0,1	29,4  0,1	30,7  0,1	44,1  0,1	49,0  0,2	51,5  0,2	66,2  0,2
7	Цех итаконовой кислоты, строительный объем 50740 куб. м	II	24,2  1,1	25,4  1,2	27,8  1,3	29,0  1,4	30,2  1,4	43,5  2,0	48,4  2,3	50,8  2,4	65,3  3,1
8	Лабораторный корпус, строительный объем 25420 куб. м	II	27,8  -	29,2  -	32,0  -	33,4  -	34,8  -	50,1  -	55,7  -	58,5  -	75,2  -
9	Цех муравьиной кислоты, строительный объем 36240 куб. м	II	15,5  1,8	16,2  1,9	17,8  2,1	18,5  2,1	19,3  2,2	27,8  3,2	30,9  3,6	32,5  3,7	41,7  4,8
10	Цех тимола, строительный объем 1180 куб. м	II	29,0  -	30,4  -	33,3  -	34,8  -	36,2  -	52,2  -	57,9  -	60,8  -	78,2  -
11	Цех многотоннажных реактивов, строительный объем 107600 куб. м	II	16,9  0,8	17,8  0,9	19,5  1,0	20,3  1,0	21,1  1,1	30,4  1,6	33,8  1,7	35,5  1,8	45,7  2,3
12	Цех неорганических реактивов, строительный объем 97000 куб. м	II	15,8  0,7	16,6  0,7	18,2  0,8	19,0  0,8	19,8  0,9	28,5  1,2	31,7  1,4	33,3  1,4	42,8  1,8
13	Цех эфиров, строительный объем 17160 куб. м	II	24,4  1,1	25,7  1,2	28,1  1,3	28,3  1,3	30,6  1,4	44,0  2,0	48,9  2,2	51,3  2,4	66,0  3,0
	Цех ферритовых порошков, строительный объем 58630 куб. м	II	17,7  1,3	18,6  1,4	20,3  1,5	21,2  1,6	22,1  1,6	31,8  2,3	35,4  2,6	37,1  2,7	47,7  3,5
15	Цех фасовки химреактивов, строительный объем 17970 куб. м	II	18,3  0,1	19,2  0,1	21,1  0,2	22,0  0,2	22,9  0,2	33,0  0,2	36,6  0,3	38,5  0,3	49,4  0,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий промышленности химических реактивов (в процентах)

(к табл. 11)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
1	Цех аминокислот и сахаров, строительный объем 18530 куб. м	19	19	3	3	10	11	4	4	25	2
2	Главный корпус, строительный объем 112280 куб. м	8	12	16	-	22	15	3	4	17	3
3	Производство гетероциклических соединений, строительный объем 27520 куб. м	12	11	12	5	6	7	6	5	29	7
4	Цех заказных реактивов, строительный объем 22400 куб. м	6	13	7	6	7	6	6	17	28	4
5	Цех ионообменных смол, строительный объем 108930 куб. м	16	9	12	1	12	15	6	7	17	5
6	Цех индикаторов и красителей, строительный объем 30760 куб. м	22	14	5	5	7	7	8	4	19	9
7	Цех итаконовой кислоты, строительный объем 50740 куб. м	8	12	7	7	5	8	6	10	30	7
8	Лабораторный корпус, строительный объем 25420 куб. м	11	13	6	16	6	11	7	8	20	1
9	Цех муравьиной кислоты, строительный объем 36240 куб. м	8	13	15	4	11	7	8	2	27	5
10	Цех тимола, строительный объем 1180 куб. м	17	22	-	4	7	6	8	5	24	7
11	Цех многотоннажных реактивов, строительный объем 107600 куб. м	15	3	9	9	7	15	4	6	15	7
12	Цех неорганических реактивов, строительный объем 97000 куб. м	12	15	8	10	7	14	6	6	18	4
13	Цех эфиров, строительный объем 17160 куб. м	6	12	10	6	7	8	9	7	28	7
14	Цех ферритовых порошков, строительный объем 58630 куб. м	19	16	4	21	9	11	4	4	8	4
15	Цех фасовки химреактивов, строительный объем 17970 куб. м	12	20	-	8	12	7	4	6	28	3


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 12. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (в руб.)

Таблица 12

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
	Типовые проекты
1	Азотно-кислородная станция АКГН-115/18, тип 1, строительный объем 3300 куб. м	II	18,4  1,6	19,8  1,7	21,2  1,8	22,1  1,9	23,0  2,0	33,1  2,9	36,8  3,2	38,6  3,3	49,7  4,3
2	Азотно-кислородная станция АКГН-115/18, тип 2, строительный объем 3400 куб. м	II	37,3  1,5	18,2  1,6	19,9  1,8	20,8  1,9	21,7  1,9	31,2  2,8	34,6  3,1	36,4  3,2	46,8  4,2
3	Кислородная станция 2КГН-30, строительный объем 3320 куб. м	II	15,3  1,6	16,1  1,7	17,6  1,8	18,4  1,9	19,2  2,0	27,6  2,8	30,6  3,1	32,2  3,3	41,4  4,2
4	Кислородная станция 2КГСН, тип 1, строительный объем 8700 куб. м	II	11,5  1,5	12,1  1,6	13,3  1,7	13,8  1,8	14,4  1,9	20,8  2,7	23,1  3,0	24,2  3,2	31,2  4,1
5	Кислородная станция 2КГСН, тип 2, строительный объем 9250 куб. м	II	19,7  1,4	11,2  1,5	12,3  1,7	12,8  1,7	13,4  1,8	19,3 , 2,6	21,4  2,9	22,5  3,0	28,9  3,9
6	Азотно-кислородная станция 2АКГСН-960, 1 вариант, строительный объем 17930 куб. м	II	9,5  0,8	9,9  0,9	10,9  1,0	11,4  1,0	11,8  1,0	17,1  1,5	18,9  1,7	19,9  1,7	25,6  2,2
7	Азотно-кислородная станция 2АКГСН, II вариант, строительный объем 12840 куб. м	II	9,7  1,1	10,1  1,2	11,1  1,3,	11,6  1,3	12,1  1,4	17,4  2,0	19,3  2,2	20,3  2,3	26,1  3,0
8	Кислородно-газификационная станция УГЖК-1м, строительный объем 1340 куб. м	II	19,1  -	20,1  -	22,0  -	22,9  -	23,9  -	34,4  -	38,2  -	40,1  -	51,6  -
9	Кислородно-газификационная станция 2СГУ-1, строительный объем 3430 куб. м	II	18,3  4,3	19,2  4,5	21,0  4,9	21,9  5,1	22,8  5,4	32,9  7,7	36,5  8,7	38,3  9,0	49,3  11,6
10	Кислородно-распределительная установка со складом 2х80, строительный объем 430 куб. м	II	26,7  -	28,1  -	30,7  -	32,1  -	33,4  -	48,1  -	53,5  -	56,1  -	72,2  -
11	Кислородно-распределительная установка со складом 2х240, строительный объем 1630 куб. м	II	14,7  -	15,4  -	16,9  -	17,9  -	18,3  -	26,4  -	28,3  -	30,8  -	39,6  -
12	Районная база хранения жидкого кислорода с хранилищем, строительный объем 970 куб. м	II	26,3  7,5	27,6  7,9	30,3  8,6	31,6  9,0	32,9  9,4	47,4  13,5	52,6  15,1	55,3  15,8	71,1  20,3
13	Цех наполнения баллонов, пропускной способностью 150 куб. м в ч и емкостью склада до 1000 баллонов, тип 1, строительный объем 10330 куб. м	II	14,9  0,3	15,6  0,3	17,1  0,3	17,9  0,3	18,6  0,3	26,8  0,5	29,8  0,5	31,3  0,6	40,2  0,7
14	Цех наполнения баллонов пропускной способности 150 куб. м в ч и емкостью склада до 1000 баллонов, тип 2, строительный объем 10420 куб. м	II	14,3  0,2	14,9  0,2	16,4  0,3	17,1  0,3	17,8  0,3	25,6  0,4	28,5  0,5	29,9  0,5	38,5  0,6
15	Цех наполнения баллонов, пропускной способностью 300 куб. м в ч. и емкостью склада до 2000 баллонов, строительный объем 11100 куб. м	II	14,6  0,2	15,4  0,2	16,8  0,2	17,5  0,3	18,3  0,3	26,3  0,4	29,2  0,4	30,7  0,4	39,5  0,6
16	Цех наполнения баллонов пропускной способностью 600 куб. м в ч. и емкостью склада до 4000 баллонов, строительный объем 16580 куб. м	II	13,3  0,2	14,0  0,2	15,3  0,2	16,0  0,2	16,6  0,2	24,0  ,0,3	26,6  0,3	28,0  0,3	36,0  0,4
17	Ацетиленовая станция УСН-1-56, строительный объем 1510 куб. м	II	37,7  -	39,6  -	43,3  -	45,2  -	47,1  -	67,8  -	75,4  -	79,1  -	101,7  -
	Ацетиленовая станция 2ГНД-40
18	Ацетиленовый цех, строительный объем 6530 куб. м	II	20,8  2,7	21,8  2,8	23,9  3,1	24,9  3,2	26,0  3,3	37,4  4,8	41,6  5,3	43,6  5,6	56,1  7,2
19	Склад карбида кальция, строительный объем 6760 куб. м	II	20,9  2,0	22,0  2,1	24,1  2,3	25,2  2,4	26,2  2,5	37,7  3,5	41,9  3,9	44,0  4,1	56,6  5,3
20	Административно-бытовой корпус, строительный объем 2180 куб. м	II	38,9  3,1	40,9  3,3	44,8  3,6	46,7  3,7	48,6  3,9	70,1  5,6	77,8  6,2	81,7  6,6	105,1  8,4
21	Ацетилено-наполнительная станция, цех компрессии, строительный объем 3440 куб. м	II	16,0  1,4	16,8  1,4	18,4  1,6	19,3  1,6	20,1  1,7	28,9  2,4	32,1  2,7	33,7  2,9	43,3  3,7
22	Цех ремонта и испытания баллонов, строительный объем 3580 куб. м	II	21,5  0,1	22,6  0,1	24,7  0,1	25,8  0,1	26,9  0,1	38,7  0,2	43,0  0,2	45,2  0,2	58,1  0,2
23	Цех наполнения ацетиленовых баллонов, строительный объем 5650 куб. м	II	24,1  2,1	25,3  2,2	27,8  2,4	28,9  2,5	30,2  2,6	43,4  3,4	48,3  4,2	50,7  4,4	65,2  5,7
24	Склад кислородных баллонов и карбида кальция, строительный объем 620 куб. м	II	20,9  -	22,0  -	24,1  -	25,2  -	26,2  -	37,7  -	41,9  -	44,0  -	56,6  -
25	Склад карбида кальция, строительный объем 210 куб. м	II	21,5  -	22,5  -	24,7  -	25,7  -	26,8  -	38,6  -	42,9  -	45,1  -	57,9  -
26	Склад карбида кальция, строительный объем 370 куб. м	II	16,8  1,9	17,7  2,0	19,3  2,1	20,2  2,2	21,0  2,3	30,3  3,4	33,6  3,7	35,3  3,9	45,4  5,0
27	Кислородно-распределительная установка, строительный объем 250 куб. м	II	30,5  -	32,0  -	35,1  -	36,6  -	33,1  -	54,8  -	60,9  -	64,0  -	82,3  -
28	Реципиентная станция отдельно стоящая, площадью 110 кв. м (цена за 1 кв. м)	II	29,5  23,3	30,9  24,4	33,9  26,8	35,4  27,9	36,8  29,9	53,1  41,9	58,9  46,6	61,9  48,9	79,6  62,8
29	Реципиентная станция, пристроенная к зданию, площадью 110 кв. м (цена за 1 кв. м)	II	30,7  23,3	32,2  24,4	35,3  26,8	36,8  27,9	38,3  29,1	55,2  41,9	61,3  46,6	64,4  48,9	82,8  62,8
30.	Реципиентная станция отдельно стоящая, площадью 220 кв. м (цена. за 1 кв. м)	II	22,8  20,0	23,9  21,0	26,2  23,0	27,3  24,0	28,4  25,0	40,9  36,0	45,5  40,0	47,8  42,0	61,4  54,1
31	Реципиентная станция, пристроенная к зданию, площадью 220 кв. м (цена за 1 кв. м)	II	24,9  20,0	26,2  21,0	28,7  23,0	30,0  24,0	31,2  25,0	45,0  36,6	50,0  40,0	52,5  42,0	67,5  54,1
	Индивидуальные проекты
32	Цех очистки аргона, строительный объем 40080 куб. м	II	9,5  0,4	10,0  0,5	10,9  0,5	11,4  0,5	11,9  0,5	17,1  0,8	19,0  0,9	20,0  0,9	25,7  1,2
33	Цех разделения воздуха с установкой высокого или среднего давления, строительный объем 20760 куб. м	II	15,2  3,3	15,9  3,4	17,4  3,8	18,2  3,9	19,0  4,1	27,3  5,9	30,3  6,6	31,8  6,9	40,9  8,9
34	Цех разделения воздуха с жидкостными установками КЖ-А1м, строительный объем 54650 куб. м	II	8,4  1,8	8,8  1,9	9,6  2,0	10,0  2,1	10,5  2,2	15,1  3,2	16,7  3,5	17,6  3,7	22,6  4,8
35	Цех разделения воздуха с установками низкого давления, с воздушной и кислородной компрессией, строительный объем 24390 куб. м	II	9,8  0,9	10,3  1,0	11,3  1,1	11,8  1,1	12,3  1,2	17,6  1,7	19,6  1,9	20,6  2,0	26,5  2,6
36	Цех разделения воздуха с установками низкого, давления БР-9, расположенными вне здания, с воздушной и кислородной компрессией; строительный объем 88720 м	II	6,2  1,8	6,5  1,9	7,1  2,1	7,4  2,2	7,7  2,3	11,1  3,3	12,3  3,6	12,9  3,8	16,7  4,9
37	Цех разделения воздуха с воздушной и кислородной компрессией, с установками БР-6М, расположенными вне здания; строительный объем 40600 куб. м	II	7,4  3,9	7,8  4,1	8,5  4,5	8,9  4,7	9,3  4,9	13,3  7,0	14,8  7,8	15,6  8,2	20,0  10,6
38	Цех разделения воздуха с установками БР-6М, расположенными вне здания, строительный объем 44770 куб. м	II	10,9  4,3	11,4  4,3	12,5  4,9	13,0  5,1	13,6  5,4	19,6  7,7	21,7  8,6	22,8  9,0	29,3  11,6
39	Цех разделения воздуха с установками низкого давления БР-2 и БР-2м, расположенными вне здания, строительный объем 122320 куб. м	II	6,5  1,7	6,8  1,8	7,5  2,0	7,8  2,1	8,2  2,2	11,7  3,1	13,0  3,4	13,7  3,6	17,6  4,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий цехов кислородной промышленности (в процентах)

(к табл. 12)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
	Типовые проекты
1	Азотно-кислородная станция АКГН-115/18, тип 1, строительный объем 3300 куб. м	20	18	9	1	16	4	6	4	16	6
2	Азотно-кислородная станция АКГН-115/18, тип 2, строительный объем 3400 куб. м	20	19	9	1	16	4	4	4	16	7
3	Кислородная станция, 2КГН-30, строительный объем 3320 куб. м	14	28	1	1	18	8	8	5	15	2
4	Кислородная станция 2КГСН, тип 1, строительный объем 8700 куб. м	7	24	15	5	10	7	7	8	12	5
5	Кислородная станция 2КГСН, тип 2, строительный объем 9350 куб. м	8	28	10	4	11	7	7	8	12	5
6	Азотно-кислородная станция 2АКГСН-960, I вариант, строительный объем 17930 куб. м	14	23	11	2	19	7	5	5	13	1
7	Азотно-кислородная станция 2АКГСН, II вариант, строительный объем 12840 куб. м	10	23	14	3	16	6	6	7	14	1
8	Кислородно-газификационная станция УГЖК-1м, строительный объем 1340 куб. м	18	18	11	1	13	4	5	3	17	10
9	Кислородно-газификационная станция 2СГУ-1, строительный объем 3430 куб. м	12	32	8	1	12	5	8	5	16	1
10	Кислородно-распределительная установка со складом 2х80, строительный объем 430 куб. м	25	19	-	-	13	3	10	1	24	5
11	Кислородно-распределительная установка со складом 2Х240, строительный объем 1630 куб. м	19	24	10	-	17	6	10	1	10	3
12	Районная база хранения жидкого кислорода с хранилищем, строительный объем 470 куб. м	19	23	-	-	22	6	6	4	16	4
13	Цех наполнения баллонов, пропускной способностью 150 куб. м в ч. и емкостью склада до 1000 баллонов, тип 1, строительный объем 10330 куб. м	16	23	9	2	12	6	7	6	14	5
14	Цех наполнения баллонов, пропускной способностью 150 куб. м в ч. и емкостью склада. до 1000 баллонов, тип 2, строительный объем 10420 куб. м	16	25	6	2	12	6	7	7	15	4
15	Цех наполнения баллонов пропускной  способностью 300 куб. м в ч. и емкостью склада до 2000 баллонов, строительный объем 11100 куб. м	17	22	8	3	13	5	7	5	16	4
16	Цех наполнения, баллонов пропускной способностью 600 куб. м в ч. емкостью склада до 4000 баллонов, строительный объем 16580 куб. м	15	18	8	3	19	6	5	4	15	7
17	Ацетиленовая станция УСН - 1 - 56, строительный объем 1510 куб. м	17	29	-	-	19	4	4	5	21	1
	Ацетиленовая станция 2ГНД.40
18	Ацетиленовый цех, строительный объем 6530 куб. м	19	32	-	1	1	3	9	2	18	1
19	Склад карбида кальция, строительный объем 6760 куб. м	26	27	-	-	18	5	6	3	14	1
20	Административно бытовой корпус, строительный объем  2180 куб. м	9	29	10	4	10	6	7	5	18	2
21	Ацетилено-наполнительная станция, цех компрессии, строительным объем 3440 куб. м	14	26	-	-	21	8	6	3	19	3
22	Цех ремонта и испытания баллонов,. Строительный объем 3560 куб. м	11	26	-	-	19	9	6	8	19	2
23	Цех наполнения ацетиленовых баллонов, строительный объем 5650 куб. м	19	13	26	-	9	9	2	4	17	1
24	Склад кислородных баллонов и карбида кальция, строительный объем 620 куб. м	41	29	-	-	11	4	4	1	4	6
25	Склад карбида кальция, строительный объем 210 куб. м	21	32	-	-	15	11	5	2	6	8
26	Склад карбида кальция, строительный объем 370 куб. м	19	.37	4	-	14	10	4	2	7	3
27	Кислородно-распределительная установка, строительный объем 250 куб. м	46	20	-	-	2	3	5	3	7	14
28	Реципиентная станция отдельно стоящая, площадью 110 кв. м	2	-	32	-	5	14	-	4	11	13
29	Реципиентная станция, пристроенная к зданию, площадью 110 кв. м	19	-	38	-	6	14	-	4	11	8
30	Реципиентная станция. отдельно стоящая, площадью 220 кв. м	17	-	34	-	7	19	-	4	9	10
31	Реципиентная станция, пристроенная к зданию, площадью 220 кв. м	15	-	42	-	7	17	-	4	8	7
	Индивидуальные проекты
32	Цех очистки аргона, строительный объем 40080 куб. м	16	22	12	2	19	7	4	3	14	1
33	Цех разделения воздуха с установкой высокого или среднего давления, строительный объем 20760 куб. м	12	17	30	-	7	8	8	3	14	1
34	Цех разделения воздуха с жидкостными установками КЖ-А1м, строительный объем 54650 куб. м	17	26	19	3	10	4	6	4	10	1
35	Цех разделения воздуха с установками низкого давления, с воздушной и кислородной компрессией, строительный объем 24390 куб. м	10	19	21	4	9	7	6	5	17	2
36	Цех разделения воздуха с установками низкого давления БР-9, расположенными вне здания, с воздушной и кислородной компрессией; строительный объем 88720 куб. м	15	16	26	5	13	5	4	5	10	1
37	Цех разделения воздуха с воздушной и кислородной компрессией, с установками БР-6М, расположенными вне здания; строительный объем 40600 куб. м	15	17	27	3	11	3	4	4	15	1
38	Цех разделения воздуха с установками БР-6М, расположенными вне здания, строительный объем 44770 куб. м	20	20	19	3	12	6	5	2	12	1
39	Цех разделения воздуха с установками низкого давление БР-2 и БР-2м, расположенными вне здания; строительный объем 122320 куб. м	17	24	23	2	9	6	5	7	6	1


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 13. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (в руб.)

Таблица 13

№№		Группа	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	капиталь	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ности
1	Цех основы, строительный объем 137460 куб. м	II	13,8  1,2	14,5  1,3	15,9  1,4	16,6  1,4	17,3  1,5	24,8  2,2	27,6  2,4	29,0  2,5	37,3  3,2
2	Цех полива, строительный объем 78080 куб. м	II	18,0  0,6	18,9  0,6	20,7  0,7	21,6  0,7	22,5  0,8	32,4  1,1	36,0  1,2	37,8  1,3	48,6  1,6
3	Цех регенерации пленочных отходов, строительный объем 4550 куб. м	II	16,6  0,7	17,4  0,7	19,1  0,8	19,9  0,8	20,8  0,9	29,9  1,3	33,2  1,4	34,9  1,5	44,8  1,9
4	Цех синтеза эмульсии, строительный объем 41450 куб. м	II	19,3  0,4	20,3  0,4	22,2  0,5	23,2  0,5	24,1  0,5	34,7  0,7	38,6  6,8	40,5  0,8	52,1  1,1
5	Цех отделки- пленки строительный объем 76270 куб. м	II	21,5  0,4	22,6  0,4	24,7  0,5	25,8  0,5	26,9  0,5	38,7  0,7	43,0  0,8	45,1  0,8	58,1  1,1
6	Цех печати фильмокопий строительный объем 46430 куб. м	II	19,9  0,2	20,9  0,2	22,9  0,2	23,9  0,2	24;9  0,3	35,8  0,4	39,8  0,4	41,8  0,4	53,7  0,5
7	Цех комплектации готовой редукции, строительный объем 50000 куб. м	II	14,4  0,8	14,9  0,8	16,3  0,9	17,0  1,0	17,8  1,0	25,6  1,4	28,4  1,6	29,8  1,7	38,3  2,2
8	Цех отлива магнитофонной ленки, строительный объем 46780 куб. м	II	19,1  0,5	20,0  0,5	22,0  0,6	22,9  0,6	23,9  0,6	34,4  0,9	38,2  1,0	40,1  1,0	51,6  1,3
9	Цех отделки магнитофонной пленки, строительный объем 31800 куб. м	II	17,9  0,2	18,8  0,2	20,6  0,2	21,5  0,2	22,4  0,3	32,2  0,4	35,8  0,4	37,6  0,4	48,3  0,5
10	Цех изготовления магнитных лент на лавсановой основе, строительный объем 149200 куб. м	II	20,3  0,5	21,3  0,5	23,3  0,6	24,4  0,6	25,4  0,6	36,5  0,9	40,6  1,0	42,6  1,0	54,8  1,3
11	Цех пигмента, строительный объем 38590 куб. м	II	16,2  0,6	17,0  0,6	18,6  0,7	19,4  0,7	20,2  0,7	29,2  1,1	32,4  1,2	34,0  1,3	43,7  1,6
12	Склад бумаги и желатины, строительный объем 71350 куб. м	II	15,1  0,9	15,8  0,9	17,4  1,0	18,1  1,1	18,9  1,1	27,2  1,6	30,2  1,8	31,7  1,9	40,8  2,4
13.	Экстракционный цех, строительный объем 10300 куб. м	II	15,6  1,3	16,4  1,4	17,9  1,5	18,7  1,6	19,5  1,6	28,1  2,3	31,2  2,6	32,8  2,7	42,1  3,5
14	Цех мацерации и цех золки, строительный объем 27800 куб. м	II	16,4  5,2	17,2  5,5	18,9  6,0	19,7  6,2	20,5  6,5	29,5  9,4	32,8  10,4	34,4  10,9	44,3  14,0
15	Варочный цех, строительный объем 11680 куб. м	II	20,7  3,2	21,7  3,4	23,8  3,7	24,8  3,8	25,9  4,0	37,3  5,8	41,4  6,4	43,5  6,7	55,9  8,6
16	Сушильный цех, строительный объем 22000 куб. м	II	15,5  2,0	16,3  2,1	17,8  2,3	18,6  2,4	19,4  2,5	27,9  3,6	31,0  4,0	32,5  4,2	41,8  5,4
17	Корпус фото-желатинового производства, строительный объем 248750 куб. м	II	10,7  3,3	11,2  3,5	12,3  3,8	12,8  4,0	13,4  4,1	19,3  5,9	21,4  6,6	22,5  6,9	28,9  8,9
18	Цех производства-триацетата целлюлозы периодическим методом, строительный объем 48770 куб. м	II	14,8  0,7	15,5  0,7	17,0  0,8	17,8  0,8	18,5  0,9	26,6  1,3	29,6  1,4	31,1  1,5	40,0  1,9
19	Цех изготовления пластмассовой тары, строительный объем 9960 куб. м	II	18,1  0,4	19,0  0,4	20,8  0,5	21,7  0,5	22,6  0,5	32,6  0,7	36,2  0,8	38,0  0,8	48,9  1,1
20	Картонажный цех, строительный объем 26360 куб. м	II	16,0  0,2	16,8  0,2	18,4  0,2	19,2  0,2	20,0  0,3	28,8  0,4	32,0  0,4	33,6  0,4	43,2  0,5
Удельные, веса отдельных конструктивных элементов зданий химико-фотографической промышленности (в процентах)

(к табл. 13)

№№	Наименование объектов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
п.п.		фунда- менты	стены и перего- родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние сантехнические работы и освещение	прочие работы
1	Цех основы, строительный объем 137460 куб. м	6	12	9	11	12	8	5	8	21	8
2	Цех. полива, строительный объем 78080 куб. м	10	13	7	11	12	7	10	9	17	4
3	Цех регенерации пленочных отходов, строительный объем 14550 куб. м	7	19	10	11	9	7	12	6	15	4
4	Цех синтеза эмульсии, строительный объем 41450 куб. м	8	14	8	16	9	10	5	11	17	2
5	Цех отделки пленки, строительный объем 76270 куб. м	8	12	9	13	12	10	3	7	24	2
6	Цех печати фильмокопий, строительный объем 46430 куб. м	13	13	8	14	7	12	5	12	15	1
7	Цех комплектации готовой продукции, строительный объем 50000 куб. м	13	17	4	10	14	12	6	.. 6	12	6
8	Цех отлива магнитофонной пленки, строительный объем 46760 куб. м	6	16	5	11	10	15	6	9	20	2
9	Цех отделки магнитофонной пленки, строительный объем 31860	6	15	6	13	18	10	6	10	15	1
10	Цех изготовления магнитных лент на лавсановой основе, строительный объем 149200 куб. м	11	11	12	15	7	8	3	8	23	2
11	Цех пигмента, строительный объем 38590 куб. м	3	15	12	9	6	4	9	21	18	3
12	Склад бумаги и желатины, строительный объем 71350 куб. м	15	16	20	13	7	5	7	4	7	6
13	Экстракционный цех, строительный объем 10300 куб. м	8	13	2	15	13	4	9	5	23	8
14	Цех мацерации и цех золки, строительный объем 27800 куб. м	11	11	4	1	14	3	3	20	9	24
15	Варочный цех, строительный объем 11680 куб. м	4	16	3	8	9	12	5	9	21	13
16	Сушильный -тюх, строительный объем 22000 куб. м	7	16	3	15	16	8	6	7	21	1
17	Корпус фото-желатинового производства, строительный объем 248750 куб. м	6	7	8	9	16	5	3	13	10	23
18	Цех производства триацетата целлюлозы периодическим методом, строительный объем 48770 куб. м	9	10	6	11	12	19	9	5	15	4
19	Цех изготовления пластмассовой тары, строительный объем 9960 куб. м	10	15	6	6	16	3	8	6	28	2
20	Картонажный цех, строительный объем 26360 куб. м	10	22	4	7	10	9	6	10	21	1


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м СТВОЛОВ (в руб.)

Таблица 14

№№		Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	пояса
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
А	Вертикальный ствол шахты глубиной 620 м (диаметр в свету 7 м; сечение в свету 38,46 кв. м крепость пород 0,4-4 по Протодьяконову)
1	Вертикальный ствол глубиной 620 м, в целом (усредненные значения)	172,3	180,9	198,1	206,7	215,3	310,1	344,5	361,7	465,1
	В том числе по участкам:
	на глубину 186 м при проходке способом замораживания с креплением чугунными тюбингами	261,1	274,2	300,3	313,3	326,4	470,0	522,2	548,4	705,0
	на глубину 434 м при проходке обычным способом с креплением бетоном, а отдельных, участков водоупоров - чугунными тюбингами	134,5	141,2	154,6	161,4,	168,1	242,0	268,9	282,4	363,0
Б	Вертикальный ствол глубиной 525 м (диаметр в свету 7 м; сечение в свету 38,46 кв. м крепость пород 0,4-4 по Протодьякопову)
2	Вертикальный ствол глубиной 525 м в целом (усредненные значения)	199,1	209,1	229,0	238,9	248,9	358,4	398,2	418,1	537,6
	В том числе по участкам:
	на глубину 190 м при проходке способом замораживания с креплением чугунными тюбингами	272,3	285,6	313,1	326,7	340,3	490,1	544,1	571,7	735,1
	на глубину 335 м при проходке обычным способом, с креплением бетоном, а отдельных участков водоупоров - чугунными тюбингами	157,7	165,6	181,4	189,3	197,2	283,9	315,5	331,2	425,9
Удельные веса отдельных операций для стволов.(в процентах)

(к табл. 14)

№№	Наименование выработок	Удельные веса отдельных операций
п.п.		проходческие работы	постоянное крепление	армировка
А	Вертикальный ствол шахты глубиной 620 (диаметр в свету 7 м; сечение в свету 38,46 кв. м; крепость пород 0,4-4 по Протодьяконову)
1	Вертикальный ствол глубиной 620 м в целом (усредненное значения)	13	81	6
	В том числе по участкам:
	на глубину 186 м при проходке. способом замораживания с креплением чугунными тюбингами	11	86	3
	на глубину 434 м при проходке обычным способом с креплением бетоном, а отдельных участков водоупоров - чугунными тюбингами	16	77	7
Б	Вертикальный ствол шахты глубиной 525 м (диаметр в свету сечение в свету 38,46 кв. м; крепость пород 0,4-4 по Протодьяконову)
2	Вертикальный ствол глубиной 525 м в целом (усредненные значения)	12	78	10
	В том числе по участкам:
	на глубину 190 м при проходке замораживания с креплением чугунными тюбингами	10	82	8
	на глубину 335 м при проходке обычным способом с креплением бетоном, а отдельных участков водоупоров - чугунным тюбингами	12	73	15


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м СОПРЯЖЕНИИ (в руб.)

Околоствольные выработки; крепость пород 2-3 по Протодьяконову

Таблица 15

№№		Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам
п.п.	Наименование объектов	пояса
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопряжение ствола с околоствольным двором, объем выработки в свету 1149,6 куб. м, крепление бетоном «НИИ-200», толщина крепления до 300 мм	52,4	55,0	60,3	62,9	65,5	94,3	104,8	110,0	141,5
2	Сопряжение ствола с околоствольным двором, объем выработки в свету 508,0 куб. м, крепление бетоном «НИИ-200», толщина крепления. 330-400 мм	177,2	186,1	203,8	212,7	221,5	319,0	354,4	372,1	478,5
3	Дозаторная камера, объем выработки в свету 650,0 куб. м, крепление бетоном «НИИ-200», толщина крепления 300-600 мм	274,3	288,0	315,4	329,1	342,9	493,7	548,6	576,0	740,6
4.	Сопряжение ствола с околоствольным двором, объем выработки в свету - 1406 куб. м, крепление бетоном «НИИ-200», толщина крепления 250-500 мм	188,0	197,4	216,2	225,6	235,0	338,4	376,0	394,8	507,6
Удельные веса отдельных операций для сопряжении (в процентах)

Крепость пород 2—3 по Протодьяконову

(к табл. 15)

№№	Наименование выработок	Удельные веса отдельных операций
п.п.		проходческие работы	крепления
1	Сопряжение ствола с околоствольным двором, объем выработки в свету 1149,6 куб. м, крепление бетоном «НИИ-200», толщина крепления до 300 мм	44	56
2.	Сопряжение ствола с околоствольным двором, объем выработки в свету 508,0 куб. м, крепление бетоном «НИИ-200», толщина крепления 330-400 мм	41	59
3.	Дозаторная камера, объем выработки в свету 650,0 куб. м, крепление бетоном «НИИ-200», толщина крепления 300-600 мм	31	69
4.	Сопряжение ствола с околоствольным двором, объем выработки в свету - 1406 куб. м, крепление бетоном «НИИ-200», толщина крепления 250-500 мм	41	59


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И КАМЕР (в руб.)

Крепость пород 2-3 по Протодьяконову

Таблица 16

		Восстановительная стоимость 1 куб. м горизонтальных и наклонных выработок и камер по территориальным поясам
№№	Наименование объектов	пояса
п.п.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
А	Комбайновый способ проходки
	Горизонтальные и наклонные выработки (до 13 градусов)
1	Без крепления, сечением 7,5 кв. м	6,8	7,1	7,8	8,2	8,5	12,2	13,6	14,3	18,4
2	То же, сечением 8,1 - 8,9 кв. м	4,5	4,7	5,2	5,4	5,6	8,1	9,0	9,5	12,2
3	То же, сечением 12,7 - 14,35 кв. м	5,5	5,9	6,4	6,7	7,0	10,1	11,2	11,8	15,1
4	Со штанговой крепью и металлическими верхняками, сечением 12,7 - 16 кв. м	9,1	9,6	10,5	10,9	11,4	16,4	18,2	19,1	24,6
5.	То же, без металлических верхняков, сечением 12,7 - 16 кв. м	7,6	8,0	8,7	9,1	9,5	13,7	15,2	16,0	20,5
	Камеры
6	Со штанговой крепью и металлическими верхняками, сечением до 16 кв. м	9,9	10,4	11,4	11,9	12,4	17,8	19,8	20,8	26,7
7	То же, сечением до 20 кв. м	15,2	16,0	17,5	18,2	19,0	27,4	30,4	31,9	41,0
Б	Комбинированный способ проходки, (проходческими комбайнами с расширением взрывным способом)
	Горизонтальные выработки и их сопряжения
8	Без креплений, сечением до 20 кв. м	7,3	7,7	8,4	8,8	9,1	13,1	14,6	15,3	19,7
9	То же, сечением более 20 кв. м	7,9	8,3	9,1	9,5	9,9	14,2	15,8	16,6	21,3
10	Без креплений с бетонным полом, независимо от сечения	9,5	10,0	10,9	11,4	11,9	17,1	19,0	20,0	25,7
11	Без креплений, с укладкой двухколейного железнодорожного пути из рельсов Р-33, колея 900 мм, сечением более 20 кв. м	10,5	11,0	12,1	12,6	13,1	18,0	21,0	22 1	28,4
12	С креплением бетоном М-200 стен толщиной 300 мм, сечением до 20 кв. м, без пола	28,2	29,6	32,4	33,8	35,3	50,8	56,4	59,2	76,1
13	То же, с бетонным полом	31,5	33,1	36,2	37,8	39,4	56,7	63,0	66,2	85,1
14	С торкрет-бетонным креплением слоем 50 мм стен и кровли по металлической сетке сечением до 20 кв. м	19,9	20,9	22,9	23,9	24,9	35,8	39,8	41,8	53,7
15	То же, с бетонным полом	21,9	23,0	25,2	26,3	27,4	39,4	43,8	46,0	59,1
16	Со штанговой крепью без металлических верхняков, сечением до 20 кв. м	9,8	10,3	11,3	11,8	12,3	17,6	19,6	20,6	26,8
17	Со штанговой крепью и металлическими верхняками, сечением более 20 кв. м, с бетонным полом	12.4	13,0	14,3	14,9	15,5	22,3	24,8	26,0	33,5
18	То же, без пола, независимо от сечения	10,8	11,3	12,4	13,0	13,5	19,4	21,6	22,7	29,2
	Камеры
19	Без крепления, сечением более 20 кв. м	9,8	10,3	11,3	11,8	12,3	17,6	19,6	20,6	26,5
20	С креплением бетоном М-200. стен толщиной 400 мм. сводов 300 мм, с бетонным полом, сечением до 20 кв. м	48,6	51,0	55,9	58,3	60,8	87,9	97,2	102,1	131,2
21	То же, сечением более 20 кв. м	40,0	42,0	46,0	48,0	50,0	72,0	80,0	84,0	108,0
22	С торкрет-бетонным креплением слоем 50 мм стен и кровли по металлической сетке сечением до 20 кв. м	22,5	23,6	25,9	27,0	28,1	40,5	45,0	47,3	60,8
23	То же, сечением более 20 кв. м с бетонным полом	21,2	22,3	24,4	25,4	26,5	38,2	42,4	44,5	57,2
24	То же, без пола, независимо от сечения	17,3	18,2	19,9	20,8	21,6	31,1	34,6	36,3	46,7
25	Со штанговой крепью без металлических верхняков и бетонным полом, сечением более 20 кв. м	14,4	15,1	16,6	17,3	18,0	25,9	28,8	30,2	38,9
26	То же, без пола	10,9	11,4	12,5	13,1	13,6	19,6	21,8	22,9	29,4
27	Со штанговой крепыо и металлическими верхняками, сечением более 20 кв. м, с бетонным полом	14,7	15,4	16,9	17,6	18,4	26,5	29,4	30,9	39,7
28	То же, без бетонного пола	11,8	12,4	13,6	14,2	14,8	21,2	23,6	24,8	31,9
	Наклонные выработки (до 13 градусов)
29	Без крепления, без бетонного пола,  20 кв. м	6,8	7,1	7,8	8,2	8,5	12,2	13,6	14,3	18,4
30	С бетонным креплением стен толщиной 80 мм, сводов 80 мм и арочным креплением, сечением до 10 кв. м	45,3	47,6	52,1	54,4	56,6	81,5	90,6	95,1	122,3
31	С креплением бетоном М-200 стен и сводов толщиной 200 мм, сечением до 15 кв. м	32,8	34,4	37,7	39,4	41,0	59,0	65,6	68,9	88,6
32	То же, стен толщиной 250 мм, сводов 200 мм, сечением до 20 кв. м	25,5	26,8	29,3	30,6	31,9	45,9	51,0	53,6	68,9
33	Со штанговым креплением, без металлических верхняков, сечением до 15 кв. м	8,9	9,3	10,2	10,7	11,1	16,0	17,8	16,7	24,0
34	Со штанговым креплением и металлическими верхняками, сечением до 15 кв. м	10,8	11,3	12,4	13,0	13,5	19,4	21,6	22,7	29,0
В	Взрывной способ проходки
	Горизонтальные выработки и их сопряжения
35 36 37	Без крепления, сечением до 10 кв. м То же, сечением до 20 кв. м То же, сечением более 20 кв. м	16,6  9,3  8,8	17,4  9,8  9,2	19,1  10,7  10,1	19,9  11,2  10,6	20,8  11,6  11,0	29,9  16,7  15,8	33,2  18,6  17,6	34,9  19,5  18,5	44,8  25,1  23,8
38	Без креплений с. укладкой двухколейного железнодорожного пути из рельсов Р-33, колея 900 мм, сечением более 20 кв. м	11,8	12,4	13,6	14,2	14,8	21,2	23,6	24,8	31,9
39	С креплением бетоном М-200, стен толщиной 200 мм, сводов - 150 мм с бетонным полом, сечением до 10 кв. м	49,3	51,8	56,7	59,2	61,6	88,7	98,6	103,5	133,1
40	То же, без пола	44,3	46,5	50,9	53,2	55,4	79,7	88,6	93,0	119,6
41	С бетонным креплением стен толщиной 250 мм, сводов - 230 мм, бетонным полом, сечением до 15 кв. м	37,2	39,1	42,8	44,6	46,5	67,0	74,4	78,1	100,4
42	То же, без пола	35,3	37,1	40,6	42,4	44,1	63,5	70,6	74,1	95,3
43	С торкрет-бетонным креплением слоем 50 мм стен и кровли по металлической сетке и с бетонным полом, сечением до 15 кв. м	26,0	27,3	29,9	31,2	32,5	46,8	52,0	54,6	70,2
44	То же, без пола	22,9	24,1	26,3	27,5	28,6	41,2	45,8	48,1	61,8
45	Со штанговой крепью без металлических верхняков, сечением до 10 кв. м	19,4	20,4	22,3	23,3	24,3	34,9	38,8	40,7	52,4
46	То же, с металлическими верхняками	20,4	21,4	23,5	24,5	25,5	36,7	40,8	42,8	55,1
47	Со штанговой крепью без металлических верхняков, сечением до 15 кв. м	12,1	12,7	13,9	14,5	15,1	21,8	24,2	25,4	32,7
48	То же, с металлическими верхняками и бетонным полом	18,7	19,6	21,5	22,4	23,4	33,7	37,4	39,3	50,5
49	То же, без пола	13,7	14,4	15,8	16,4	17,1	24,7	27,4	28,8	37,0
	Камеры
50	С креплением бетоном М-200 стен толщиной 400 мм, сводов 300 мм и с бетонным полом, сечением более 20 кв. м	59,5	62,5	68,4	71,4	74,4	107,1	119,0	125,0	160,7
51	То же, без пола	53,3	56,0	61,3	64,0	66,6	95,9	106,6	111,9	143,9
52	С бетонным креплением стен толщиной 300 мм и металлическими верхняками, сечением до 20 кв. м	31,7	33,3	36,5	38,0	39,6	57,1	63,4	66,6	85,6
53	С торкрет-бетонным креплением слоем 50 мм по металлической сетке и с бетонным полом, сечением более 20 кв. м	22,9	24,1	26,3	27,5	28,6	41,2	45,8	48,1	61,8
54	То же, без пола	19,0	20,1	22,0	22,9	23,9	34,4	38,2	40,1	51,6
55	С торкрет-бетонным креплением слоем 50 мм и штангами без металлических верхняков, сечением до 20 кв. м	22,1	23,2	25,4	26,5	27,6	39,3	44,2	46,4	59,7
56	Со штанговой крепью без верхняков с бетонным полом, сечением до 20 кв. м	16,7	17,5	19,2	20,0	20,9	30,1	33,4	35,1	45,1
57	То же, без пола	13,8	14,5	15,9	16,6	17,3	24,8	27,6	29,0	37,3
58	Со штанговой крепью и металлическими верхняками, бетонным полом, сечением более 20 кв. м	17,0	17,9	19,6	20,4	21,3	30,6	34,0	35,7	45,9,
59	То же, без пола	13,7	14,4	15,8	16,4	17,1	24,7	27,4	28,8	37,0
60	С креплением бетоном М-200 стен толщиной 200 мм, сводов 150 мм, сечением до 15 кв. м	36,0	37,8	41,4	43,2,	45,0	64,8	72,0	75,6	97,2
61	Со штанговым креплением без металлических верхняков, сечением до. 10 кв. м	10,5	11,0	12,1	12,6	13,1	18,9	21,0	22,1	28,4
62	Со штанговым креплением и металлическими верхняками, сечением до 20 кв. м	12,5	13,1	14,4	15,0	15,6	22,5	25,0	26,3	33,8
	Наклонные выработки. (13-30 градусов)
63	Без крепления, сечением до 15 кв. м	9,8	10,3	11,3	11,8	12,3	17,6	19,6	20,6	26,5
64	С креплением бетоном М-200 стен толщиной 200 мм, сводов 150 мм, сечением до 15 кв. м	37,4	39,3	43,0	44,9	46,8	67,3	74,8	78,5	101,0
65	Со штанговым креплением без верхняков, сечением до 15 кв. м	12,1	12,1	13,9	14,5	15,1	21,8	24,2	25,4	32,7
66	Со штанговым креплением и металлическими верхняками, сечением до 15 кв. м	14,2	14,9	16,3	17,0	17,8	25,6	28,4	29,8	38,3
	Наклонные выработки- (31-45 градусов)
67	Без крепления, сечением до 15 кв. м	6,6	6,9	7,6	7,9	8,3	11,9	13,2	13,9	17,8
68	То же, сечением до 5 кв. м (людской ходок)	15,6	16,4	17,9	18,7	19,5	28,1	31,2	32,8	42,1
69	С креплением бетоном М-200 стен толщиной 300 мм, сводов 200 мм. сечением до 5 кв. м	94,5	99,2	108,7	113,4	116,1	170,1	189,0	198,5	255,2
70	Бункер емкостью 1300 куб. м с железобетонным креплением, обшивкой стен стальными листами, футеровки рельсами	67,8	71,2	78,0	81,4	84,8	122,0	135,6	142,4	183,1
Удельный вес отдельных операций при горно-капитальных работах (к процентах)

Крепость пород 2-3 по Протодьяконову

(к табл. 16)

№№		Проход-	Крепление	Устройство	Укладка
п.п.	Наименование и краткая	ческие	штанговое	бетонное	торкрет -	бетонное, 50	бетонного	рельсового
	характеристика выработок	работы	без верхняков	с верхняками		слоем  по металлической сетке	мм  без металлической сетки со штанговой крепью	пола	пути и стрелочных переводов
А.	Комбайновый способ проходки
	Горизонтальные и. наклонные выработки (до 13 градусов)
1	Без крепления, сечением 7,5 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
2	То же, сечением 8,1 - 8,9 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
3	То же, сечением 12,7 - 14,35 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
4	Со штанговой крепью и металлическими верхняками, сечением 12,7 - 16 кв. м	62	-	38	-	-	-	-	-
5	То же, без металлических верхняков, сечением 12,7 - 16 кв. м	74	26	-	-	-	-	-	-
	Камеры
6	Со штанговой крепью и металлическими верхняками, сечением до 16 кв. м	79	-	21	-	-	-	-	-
7	То же, сечением до 20 кв. м	38	-	36	-	-	-	26	-
Б	Комбинированный способ проходки
	Горизонтальные выработки и их сопряжения
8	Комбинированный способ проходки без креплений, сечением до 20 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
9	То же, сечением более 20 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
10	Без креплений, с бетонным полом, независимо от сечения	85	-	-	-	-	-	15	-
11	Без крепления с укладкой двухколейного железнодорожного пути из рельсов Р-33, колен 900 мм, сечением более 20 кв. м	73	-	-	-	27	-	-	-
12	С креплением бетоном М - 200 стен толщиной 300 мм, сечением до 20 кв. м, без пола	30	-	-	70	-	-	-	-
13	То же, с бетонным полом	28	-	-	65	-	-	7	-
14	С торкрет - бетонным креплением слоем 50 мм, стен и кровли по металлической сетке, сечением до 20 кв. м	43	-	-	-	57	-	-	-
15	То же, с бетонным полом	40	-	-	-	53	-	7	-
16	Со штанговой крепью без металлических верхняков, сечением до 15 кв. м	87	13	-	-	-	-	-	-
17	Со штанговой крепью и металлическими верхнякам, с бетонным полом, сечением более 20 кв. м	64	-	25	-	-	-	11	-
18	То же, без пола, независимо от сечения	72	-	28	-	-	-	-	-
	Камеры
19	Без крепления сечением более 20 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
20	С креплением бетоном М-200 стен толщиной 400 мм, сводов 300 мм, с бетонным полом, сечением до 20 кв. м	22	-	-	69	-	-	9	-
21	То же, сечением более 20 кв. м	27	-	-	64	-	-	9	-
22	С торкрет-бетонным креплением слоем 50 мм стен и кровли по металлической сетке, сечением до 20 кв. м	38	-	-	-	51	-	11
23	То, же, сечением более 20 кв. м с бетонным полом	43	-	-	-	43	-	14	-
24	То же, без пола, независимо от сечения	50	-	-	-	50	-	-	-
25	Со штанговым креплением без металлических верхняков и с бетонным полом, сечением более 20 кв. м	59	21	-	-	-	-	20	-
26	То же, без пола	74	26	-	-	-	-	-	-
27	Со штанговой крепью и металлическими верхняками, сечением более 20 кв. м, с бетонным полом	58	-	26	-	-	-	16	-
28	То же, без бетонного пола	66	-	34	-	-	-	-	-
	Наклонные выработки (до 13 градусов)
29	Без крепления, без бетонного пола, сечением до 20 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
30	С бетонным креплением стен толщиной 80 мм, сводов 80 мм и арочным креплением, сечением до 10 кв. м	13	-	-	87	-	-	-	-
31	С креплением бетоном М-200 стен к сводов толщиной 200 мм, сечением до 15 кв. м	24	-	-	76	-	-	-	-
32	То же, стен толщиной 250 мм. сводов 200 мм, сечением до 20 кв. м	30	-	-	70	-	-	-	-
33	Со штанговым креплением без металлических верхняков, сечением до 15 кв. м	74	26	-	-	-	-	-	-
34	Со штанговым креплением и металлическими верхняками, сечением до 15 кв. м	61	-	39	-	-	-	-	-
В	Взрывной способ проходки
	Горизонтальные выработки и их сопряжения
35	Взрывной способ проходки без крепления, сечением до 10 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
36	То же, сечением до 20 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
37	То же, сечением более 20 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
38	Без крепления с укладкой двухколейного железнодорож-ного пути из рельсов Р-33, колея 900 мм, сечением более 20 кв. м	75	-	-	-	-	-	-	25
39	С креплением бетоном М-200 стен толщиной 200 мм, сводов 150 мм, с бетонным полом, сечением до 10 кв. м	40	-	-	54	-	-	6	-
40	То же, без пола	43	-	-	57	-	-	-	-
41	С бетонным креплением стен толщиной 250 мм, сводов 230 мм, с бетонным полом, сечением до 15 кв. м	33	-	-	62	-	-	5	-
42	То же, без пола	34	-	-	66	-	-	-	-
43	С торкрет-бетонным креплением слоем 50 мм стен и кровли по металлической сетке и. бетонным полом, сечением до 15 кв. м	41	-	-	-	50	-	9	-
44	То же, без пола	45	-	-	-	55	-	-	-
45	Со штанговой крепыо без металлических верхняков, сечением до 10 кв. м	87	13	-	-	-	-	-	-
46	То же, с металлическими верхняками	79	-	21	-	-	-	-	-
47	Со штанговой крепью, без металлических верхняков, сечением, до 15 Кв. м	83	17	-	-	-	-	-	-
48	То же. с металлическими верхняками и бетонным полом	57	21	-	-	-	-	22	-
49	То же, без пола	74	26	-	-	-	-	-	-
	Камеры
50	С креплением бетоном М-200 стен толщиной 400 мм, сводов 300 мм и с бетонным полом, сечением более 20 кв. м	34	-	-	58	-	-	6	-
51	То же, без пола	30	-	-	70	-	-	-	-
52	С бетонным креплением стен тол-питон 300 мм и металлическими верхняками, сечением до 20 кв. м	38	-	14	48	-	-	-	-
53	С торкрет-бетонным креплением слоем 50 мм по металлической сетке н бетонным полом, сечением 20 кв. м	48	-	-	-	40	-	12	-
54	То же, без пола	54	-	-	-	46	-	-	-
55	С торкрет-бетонным креплением слоем 50 мм и штангами без металлических верхняков, сечением до 20 кв. м	48	17	-	-	-	35	-	-
56	Со штанговой крепью без верхняков, с бетонным полом, сечением до 20 кв. м	67	19	-	-	-	-	14	-
57	То же, без пола	77	23	-	-	-	-	-	-
58	Со штанговой крепью и металлическими верхняками, с бетонным полом, сечением более 20 кв. м	62	-	21	-	-	-	17	-
59	То же, без пола	73	-	27	-	-	-	-	-
60	С креплением бетоном М-200 стен толщиной 200 мм, сводов 150 мм, сечением до 15 кв. м	31	-	-	69	-	-	-	-
61	Со штанговым креплением без металлических верхняков, сечением до 10 кв. м	84	16	-	-	-	-	-	-
62	Со штанговым креплением и металлическими верхняками, сечением до 20 кв. м	70	-	30	-	-	-	-	-
	Наклонные выработки (13 - 30 градусов)
63	Без крепления, сечением до 15 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
64	С креплением бетоном М - 200, стен толщиной 200 мм, сводов 150 мм, сечением до 15 кв. м	32	-	68	-	-	-	-	-
65	Со штанговым креплением без верхняков, сечением до 15 кв. м	81	19	-	-	-	-	-	-
66	Со штанговым креплением и металлическими верхняками, сечением до 15 кв. м	70	-	30	-	-	-	-	-
	Наклонные выработки (31 45 градусов)
67	Без крепления, сечением до 15 кв. м	100	-	-	-	-	-	-	-
68	То же, сечением до 5 кв. м (людской ходок)	72	28	-	-	-	-	-	-
69	С креплением бетоном М - 200 стен толщиной 300 мм. сводов 200 мм, сечением до 5 кв. м	16	-	-	77	-	-	7	-
70	Бункер емкостью 1300 куб. м с железобетонным креплением и обшивкой стен стальными листами, футеровка рельсами	43	-	-	26	-	-	1	30 (футеровка рельсами)


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Восстановительная стоимость 1 куб. м сооружений химической промышленности (в руб.)

Таблица 17

		Единица измере-	Техническая характеристика	Восстановительная стоимость 1 куб. м горизонтальных и наклонных выработок и камер по территориальным поясам
№№	Наименование объектов	ния		пояса
п.п.				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Газгольдеры мокрые стальные с вертикальными направляющими без утепляющей стенки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	При подключении газгольдера на тупик То же  То же  То же  То же  То же  То же  При подключении газгольдера «на проход» То же  То же  То же  То же  То же	шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.	Емкость 1000 куб. м  Емкость 3000 куб. м Емкость 6000 куб. м Емкость 10000 куб. м Емкость 15000 куб. м Емкость 20000 куб. м Емкость 30000 куб. м Емкость 3000 куб. м Емкость 6000 куб. м Емкость 10000 куб. м Емкость 15000 куб. м Емкость 20000 куб. м Емкость 30000 куб. м	74,5  127,5  193,0  245,4  292,4  343,5  466,6  139,0  205,6  258,7  307,4  353,3  468,6	78,2  133,9  202,7  257,7  307,0  360,7  489,9  146,0  215,9  271,6  322,8  371,0  492,0	85,7  146,6  222,0  282,2  336,3  395,0  536,6  159,9  236,4  297,5  353,5  406,3  538,9	89,4  153,0  231,6  294,5  350,9  412,2  559,9  166,8  246,7  310,4  368,9  424,0  562,3	93,1  159,4  241,3  306,8  365,5  429,4  583,3  173,8  257,0  323,4  384,3  441,6  585,7	134,1  229,5  347,4  441,7  526,3  618,3  839,9  250,2  370,1  465,7  553,3  635,9  843,5	149,0  255,0  386,0  490,8  584,8  687,0  933,2  278,0  411,2  517,4  614,8  706,6  937,2	156,5  267,8  403,3  515,3  614,0  721,4  979,9  291,9  431,8  543,3  645,5  741,9  984,1	201,2  344,3  521,1  662,6  789,5  927,5  1259,8  375,3  555,1  698,5  830,0  853,9  1255,2
	Газгольдеры стальные мокрые с вертикальными направляющими и утепляющими стенками
14	При подключении газгольдера «на тупик»	шт.	Емкость 1000 куб. м	85,4	89,7	98,2	102,5	106,8	153,7	170,8	179,3	230,6
15	То же	шт.	Емкость 3000 куб. м	150,3	157,8	172,8	180,4	187,9	270,5	300,6	315,9	405,8
16	То же	шт.	Емкость 6000 куб. м	216,4	227,2	248,9	259,7	270,5	389,5	432,8	454,4	584,3
17	То же	шт.	Емкость 10000 куб. м	264,0	277,2	303,6	316,8	330,0	475,2	523,0	554,4	712,8
18	То же	шт.	Емкость 15000 куб. м	316,9	332,7	364,4	380,2	396,1	570,4	533,8	665,3	855,6
19	То же	шт.	Емкость 20000 куб. м	373,0	391,7	429,0	447,6	466.3	671.4	746,0	783,3	1007,4
20	То же	шт.	Емкость 30000 куб. м	509,3	534,8	585,7	611,3	636,7	916,8	1018.6	1069,5	1375,1
21	При подключении газгольдера «на проход»	шт.	Емкость 1000 куб. м	88,4	92,8	101,6	106.1	110,5	159,1	176,8	135,6	238,7
22	То же	шт.	Емкость 3000 куб. м	153,9	161,6	177,0	184,7	192,4	277,0	307,8	323.2	415,5
23	То же	шт.	Емкость 6000 куб. м	228,9	240,3	263.2	274,7	286,1	412,0	457,8	480,7	618,0
24	То же	шт.	Емкость 10000 куб. м	277,2	291,1	319.8	332,7	346,5	499,0	534,4	582,1	748,4
25	То же	шт.	Емкость 15000 куб. м	331,9	348,5	381,7	393,3	414.9	597,0	663.8	697,0	696,1
26	То же	шт.	Емкость 20000 куб. м	89,7	409,2	448,2	467,6	487,1	701,5	779,4	818,4	1052,2
27	То же	шт.	Емкость 30000 куб. м	511,0	536,6	587,7	613,2	638,8	919,8	1022,0	1073,1	1379,7
	Галереи
28	Галереи в открытом складе колчедана	пог. м галереи	Металлический каркас, обшитый асбофанерой, сечением 3,5х2,5	617	648	710	740	771	1111	1234	1206	1066
29	Галерея - теплый переход к бытовкам	пог. м галереи	Металлический каркас, стены кирпичные	72	75	78	86	90	126	144	151	194
30	Галерея надземная, горизонтальная, сечением 4,7х4,0, высотой 20 м	пог. м галереи	Фундаменты и колонны - железобетонные баш- маки, стены асбоцемен- тные листы, в противо- пожарной зоне - кирпи- чные, перекрытия сбор- ные железобетонные	1005	1055	1156	1206	1256	1809	2010	2110	2713
31	Галерея надземная наклонная, сечением 7,25х3,5 м, высота 11,8 и 30 м	пог. м галереи	Фундаменты железобе- тонные, стены и кровля - асбоцементные листы, каркас металлические	1024	1075	1178	1229	1280	1843	2043	2130	2765
32	Галерея надземная наклонная, сечением 4,0х8,9 м, на опорах, высотой 30 и 48 м	пог. м галереи	Фундаменты железобе- тонные, стены керамзи- тобетонные, каркас ме- таллический, перекры- тия железобетонные	1528	1600	1752	1828	1901	2742	3046	3199	4113
33	Галерея подземная, сечением 5,40х2,75 м, без опор	пог. м галереи	Фундаменты, стены и покрытие - железобетонные	563	592	648	675	704	1015	1126	1183	1521
34	Галерея надземного перехода, сечением 5,4х3,6 м, без опор	пог. м галереи	Каркас металлический, стены керамзитобетон- ные, перекрытии и по- крытие железобетонные	1129	1185	1298	1354	1410	2031	2257	2370	3047
33	Галерея надземная горизонтальная, сечением 6,95х3,6 м, на опорах высотой 34 м	пог. м галереи	Фундаменты и колонны железобетонные, стены кирпичные, каркас ме- таллический, перекры- тия железобетонные	1089	1144	1253	1207	1362	1901	2179	2288	2941
35	Галерея надземная горизонтальная, сечением 3,6х7,5 м, на опорах, высотой 4,0 и 10,0 м	пог. м галереи	Фундаменты железобе- тонные, стены - асбоце- ментные листы, опоры металлические, каркас деревянный, кровля ру- бероидная по деревян- ной обрешетке, проти- вопожарная зона - сборная железобетонная	738	774	849	883	922	328	1473	1549	1991
37	Галерея для удаления солеотвалов, сечением 6,9х2,2; 3,7х2,2 м	пог. м галереи	Каркас деревянный, стены и кровля - асбоцементные листы	169	178	195	203	212	305	339	356	458
38	Противопожарная зона галереи	пог. м галереи	Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное	24,1	25,8	27,7	28,9	30,1	43,3	48,2	50,6	65,02
	Этажерка
39	Открытая однопролетная этажерка; развернутой площадью 570 кв. м	кв. м пола	Сборная железобетонная	58,5  7,1	61,4  7,5	67,3  8,2	70,2  8,5	73,1  8,9	105,3  12,8	117,0  4,2	122,8  14,9	157,9  19,2
40	Двухпролетная частично закрытая этажерка, развернутой площадью 2630 кв. м	кв. м пола	Сборная железобетон- ная, стены кирпичные	58,5  7,1	61,4  7,5	67,3  8,2	70,2  8,5	73,1  8,9	105,3  12,8	117,0  4,2	122,8  14,9	157,9  19,2
41	Четырехпролетная от- крытая этажерка высотой 15,6 и 25,6 м, шириной 24 м, развернутой площадью 1800 кв. м	кв. м пола	Сборная железобетонная	41,1  8,2	43.2  8,6	47.3  9,4	49,3  9,8	51,4  11,2	74,0  14,7	82,2 16,8	86,3 17.2	111.0  22,1
	Поддоны
42.	Поддон под хранилище жидкого аммиака	кв. м поддона	Бетонированная площадка	27,8	29,2	32,0	33,4	31.8	50,0	55,6	58,4	75,1
43	Поддон на собственном фундаменте поя оросительный холодильник	кв. м	Монолитная железо- бетонная плита на лен- точных бетонных фун- даментах, кислотостой- кое покрытие	306	320	351	366	381	549	610	641	824
44	Поддон под ороситель- ный холодильник. без строительных конструкций	кв. м	Кислотостойкое покрытие, металлические площадки	170	179	196	204	213	300	310	357	439
	Сгустители
45	Сгуститель диаметром 30 м (снаружи здания)	шт.	Фундаменты железобетонные, стены кирпичные, чаша железобетонная с антикоррозионной защитой	176580	179109	196167	204696	218225	307044	341160	358218	460566
46	Сгуститель диаметром 30 м (внутри здания)	шт.	Фундамент и чаша железобетонные с антикоррозионной защитой	127740	134127	146901	153288	159675	229932	255480	263254	344898
47	Сгуститель диаметром 18 м (внутри здания)	шт.	Фундаменты и чаша железобетонные	39370	41338	45275	47244	4921	70866	78740	82607	106299
48	Сгуститель диаметром 15 м (снаружи здания)	шт.	Фундаменты и чаша железобетонные, стены кирпичные	18742	19679	21558	22490	23428	33796	37484	39358	50008
	Прочие сооружения
49	Башня для выхлопной трубы	шт.	Высота 100 м	88809	40749	44630	46571	48511	69856	77618	81499	104784
50	То же	шт.	Высота 150 м	127121	133477	146189	152545	158901	223818	254242	266954	343227
51	Склад азотной кислоты (открытый)	кв. м под- дона	Кислотоупорное покрытие	179	188	206	215	224	322	358	376	483
52	Установка испарения аммиака	кв. м под- дона	Бетонированная площадка	29	30	33	35	36	52	58	61	78
53	Хранилище водного аммиака, 8 резервуаров по 10000 куб. м	куб. м ем- кости	Резервуары на железобетонном фундаменте	4,1  9,8	4,3  10,3	4,7  11,3	4,9  11,8	5,1  12,3	7,9  17,6	8,2  19,6	8,6  20,6	11,1  26,5
54	Грануляционные баши для производства аммиачной селитры	куб м	Монолитные железобетонные	22,5  0,7	23,6  1,1	25,9  1,2	27,0  1,2	28,0  1,3	40,5  1,8	45,0  2,0	47,2  2,1	60,6  2,7
55	Вентиляционная труба кирпичная	куб. м клад- ки	Высота 50 м	88,1	92,5	101,3	103,7	110,4	158,7	176,2	155,0	237,9
56	Открытый склад колчедана	кв. м	Площадка глинобетонная	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2	6,0	6,7	7,0	9,0
57	Открытое контактное отделение с контактным аппаратов диаметром 8 м, высотой 13 м; с пусковым подогревателем диаметром 4,5 м, топкой и боровами	Один конт. узел	Фундаменты бетонные и бутобетонные, обслуживающие площадки метал	24100	25300	27700	28900	30100	43400	48200	50300	65100
58	Открытый склад серно и кислоты на один вертикальный резервуар диаметром 18	Один склад	Площадка с кислото- стойким покрытием, фундаменты бетонные и кирпичные обслу- живающие. площадки металлические	65000	68300	74800	78000	81300	117000	130000	136000	175500
59	Металлическая башня труба высотой 120 м	т металлоконструкций	Фундамент железо- бетонный изолирован- ный, металл окрашен перхлорвиниловым лаком	450	473	518	540	563	810	900	945	1215
60	Приемное устройство и станции пересыпки при открытом складе колчедана	куб. м	Подземная часть же- лезобетонная, назем- ная - металлический каркас, обшитый асбофанерой	29	31	33	35	36	52	58	64	78
61	Копер высотой 48,6 м	м высоты	Фундаменты железо- бетонные, копер металлический, с антикоррозионной защитой	1589	1668	1827	1907	1906	2860	3178	3337	4290
62	Копер высотой 68 м	м высоты	То же	2323	2441	2674	2790	2906	4185	4650	4888	6278
63	Внешние каналы до ствола шахты, строительный объем 9900 куб. м	куб. м	Монолитные железобетонные, покрытие асфальтовое	18,8	19,7	21,6	22,6	23,5	33,8	37,6	39,5	50,7
64	Здание для решеток с механизированной очисткой, строительный объем 160 куб. м	куб. м	Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытии сборное железобетонное	26,0  8,6	27,3  9,0	29,9  9,9	31,2  10,3	32,5  10,8	46,8  15,5	52,0  17,2	54,6  18,1	70,2  23,3
65	Мост к приемным бункерам, протяженность 19,16 м	м	Фундаменты и устои железобетонные, про- езжая часть сборная железобетонная, опор- ные части и огражде- ния, металлические	1843	1970	2122	2214	2306	3321	3650	3575	4982
67	Здание для установки,  ситчатых колонн, строительный объем 3490 куб. м	куб. м	Фундаменты железо- бетонные и бутобе- тонные, стены кир- пичные, каркас метал- лический, покрытие железобетонное	21,1  2,4	22,1  2,8	24,2  2,8	25,3  2,9	26,3  3,0	37,9  4,3	42,1  4,8	44,3  5,0	56,9  6,5
Примечание. Если в настоящей таблице отсутствует стоимость отдельных сооружений, допускается определение их восстановительной стоимости по стоимости в сметных ценах 1955 года с коэффициентом 1, 3.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов сооружений химической промышленности (в процентах)

(к табл. 17)

№№ п.п.	Наименование сооружений	Фундамен- ты	Утепляю- щая стенка	Резервуар	Окраска	Отопление	Освещение	Прочие строитель- ные работы
	Газгольдеры мокрые стальные с вертикальными направляющими без утепляющей стенки,
	При подключении «на тупик», емкостью (в куб. м)
1	1000	9	-	48	24	4	1	14
2	3000	9	-	49	26	3	1	12
3	6000	8	-	54	27	2	1	8
4	10000.	8	-	54	27	2	1	8
5	15000	8	-	54	28	3	1	6
6	20000	8	-	56	28	2	1	5
7	30000	7	-	57	29	3	-	4
	То же, при подключении «на проход»
8	3000	8	-	46	25	4	1	16
9	6000	7	-	52	27	2	1	11
10	10000	8	-	52	26	2	1	11
11	15000	8	-	53	26	3	1	9
12	20000	8	-	54	27	3	1	7
13	30000	8	-	55	29	2	1	5
	Газгольдеры стальные мокрые с вертикальными направляющими и утепляющими стенками
	При подключении «на тупик», емкостью (в куб. м)
14	1000	13	7	42	21	3	1	13
15	3000	10	8	41	22	3	1	15
16	6000	10	8	48	23	2	1	8
17	10000	9	6	50	25	2	1	7
18	15000	9	6	50	25	2	1	7
19	20000	9	6	51	26	2	1	5
20	30000	9	6	51	26	2	1	5
	То же, при подключении «на проход»
21	1000	12	8	39	23	3	1	14
22 23 24 25	3000  6000  10000  15000	11  10  9  9	8  8  5  6	41  47  49  49	22  23  24  24	3  2  2  3	1  1  1  1	14 10 10 8
26 27	20000 30000	9 9	6 6	50 51	25 26	2 2	1 1	7 5
продолжение

		Удельные веса конструктивных элементов
	Наименование сооружений	фунда- менты	стены и перего-родки	каркас	пере- крытия	покры- тия и кровля	полы	прое- мы	отделоч- ные ра-. боты	внутрен- ние сантехни- ческие работы н электро- освещение	прочие работы
	Галереи
28	Галереи в открытом складе колчедана	21	16	45	4	3	2	6	3	-	-
29	Галерея - теплый переход к бытовкам	16	17	35	3	18	4	4	3	-	-
30	Галерея надземная горизонтальная сечением 4,7х4,0 м, высотой 20 м	20	2	37	-	5	0	4	Антикор- розийное покрытие  25	Освеще- ние  1	1
31	Галерея надземная наклонная сечением 7,23х3.5 м высотой 11,8 и 30 м	21	4	43	-	5	5	4	То же,  17	То же,  1	1
32	Галерея надземная наклонная сечением 4,0х8,9 м, на опорах, высотой 30 н 48 м	8	16	34	24	2	-	-	То же,  14	То же,  2	-
33	Галерея подземная сечением 5,4х2,75 м, без опор	37	21	-	30	9	-	-	-	3	-
34	Галерея надземного перехода. без опор, сечением 5,4х3,6 м	-	35	Метал- локонст- рукции  20	-	16	14		То же,  10	2	-
35	Галерея надземная горизонтальная сечением 6,95х3,6 м, на опорах, высотой 34 м	5	17	27	-	19	12	4	То же,  14.	1	Метал- локонст- рукции  1
36	Галерея надземная горизонтальная сечением 3,6х7.5 м, на опорах, высотой 4,0 и 10,0 м	8	2	46	1	6	5	6	То же,  24	2	-
37	Галерея для удаления солеотвалов сечением 6,9х2,2 и 3,7х2.2 м	33	25	11	-	7	4	6	3	8	3
38	Противопожарная зон галереи	13	28	Метал- локонст- рукции  10	-	13	5	8	Антикор- розийное покрытие  14	6	3
	Этажерки
39	Открытая однопролет- ная этажерка разверну- той площадью 570 кв. м	15	-	50	30	-	5	-	-	-	-
40	Двухпролетная частично закрытая этажерка развернутой площадью 2630 кв. м	19	Метал- локонст-  рукции  17	18	7	-	37	-	-	-	2
41	Четырехпролетная открытая этажерка высотой 15,6 и 25,6 м, шириной 24 м, развернутой площадью 1800 кв. м	12	-	25	33	-	15	-	-	-	15
	Поддоны
42	Поддон лоз хранилище жидкого аммиака	40	6	-	14	-	35	-	2	-	3
43	Поддон под ороситель- ный холодильник на собственном фундаменте	30	-	-	Метал- лическая площад- ка 30	-	Кислото- стойкое покры- тие 40	-	-	-	-
44	Поддон под ороситель- ный холодильник без строительных конструкций	-	-	-	То же, 28	-	Тоже,  72	-	-	-	-
	Сгустители
45	Сгуститель диаметром 30 м (снаружи здания)	24	26	Метал- локонст- рукции 1	-	Ж. б. чаша  33	1	1	Антикор- розийное покрытие  14	-	-
46	Сгуститель диаметром 30 м (внутри здании)	36	-	То же,  1	-	То же,  38	-	-	То же,  19	-	-
47	Сгуститель диаметром 15 м (внутри здании)	27	-	-	-	То же,  68	-	-	5	-	-
48	Сгуститель диаметре 15 м (снаружи здания)	25	21	То же,  5	-	То же,  33	3	-	3	-	5
	Прочие сооружения
49	Башня для выхлопной трубы высотой 100 м	10	-	То же,  83	-	-	-	-	-	-	7
50	Башня для выхлопной трубы высотой 150 м	10	-	То же,  83	-	-	-	-	-	-	7
51	Склад азотной кислоты (открытый)	8	Стснка 10	-	-	-	77	-	-	-	5
52	Установка испарения аммиака	9	То же,  8	-	-	-	79	-	-	-	4
53	Хранилище водного аммиака, 8 резервуаров емкостью по 10000 куб. м	30	-	То же,  65	-		-	-	-	-	5
54	Грануляционная башня для производства аммиачной селитры	7	42	-	30	2	10	1	2	5	1
55	Вентиляционная труба кирпичная трубы	25	Ствол 65	То же,  6	-	-	-	-	-	-	4
56	Открытый склад колчедана	-	-	-	-	-	Глино- битные 15 см 100	-	-	-	-
57	Открытое контактное отделение	50	-	-	Метал- лическая площад- ка 40	-	Цемент по бе- тонной подго- токе 10	-	-	-	-
58	Открытый склад серной кислоты	50	-	-	То же,  20	-	Кислото- стойкое покры- тие 30	-	-	-	-
59	Металлическая башня - труба высотой 120 м	10	-	Метал- лическая башня 75	-	-	-	-	Окраска перхлорви ниловым лаком 15	-	-
60	Приемное устройство и станция пересыпки при открытом складе колчедана	Подзем ная часть железо бетон- ная  60	5	6	16	3	1	3	5	-	1
61	Копер высотой 48,6 м	6	-	Метал- лический копер 67	-	-	-	-	Антикор- розийное покрытие  7	-	-
62	Копер высотой 68 м	11	То же, 63	26	-	-	-	-	То же, 26	-	-
63	Внешние каналы до ствола шахты, строительный объем 9900 куб. м	Каналы на ж. б. фун- дамен- тах 90	-	Металли ческие конст- рукции 1	-	Асфаль- товое покры- тие 2	-	1	То же,  5	-	1
64	Здание для решеток с механизированной очисткой, строительный объем 160 куб. м	14	27	То же  3	-	12	2	6	2	29	1
65	Мост к приемным бункерам, протяжен- ностью 19,16 куб. м	35	Устои  26	То же,  4	Проез- жая часть  35	-	-	-	-	-	-
66.	Здание для установки ситчатых колонн, строительный объем 3490 куб. м	18	12	25	-	-	6	1	4	Антикор- розийное покрытие  15	4


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. МЕЖЦЕХОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ГАЗОХОДЫ

Раздел 1. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 пог. м ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭСТАКАД, ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (в руб.)

Таблица 18

			Восстановительная стоимость 1 м эстакады
№№	Наименование объектов		пояса
п.п.			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Одноярусная эстакада с пролетным строением балочного типа	0,5	116	122	133	139	145	209	232	244	313
2.	То же	1,0	140	147	161	168	175	252	280	294	378
3.	То же	1,5	199	209	229	239	249	358	398	418	537
4.	То же	2,0	289	303	332	347	361	520	578	607	780
5.	То же	3,0	319	335	367	383	400	574	638	670	861
6.	То же	4,0	349	366	401	419	436	628	698	733	942
7.	Двухъярусная эстакада с пролетным строением балочного типа	1,5	395	415	455	474	494	711	790	830	1066
8.	То же	2,5	418	439	481	502	523	752	836	878	1129
9.	То же	3,5	440	462	506	528	550	792	880	924	1188
10.	То же	4,0	488	512	561	585	610	878	976	1025	1318
11.	То же	5,0	516	542	594	619	645	929	1032	1084	1393
12.	Трехъярусная эстакада с пролетным строением балочного типа	5,0	536	563	617	643	670	965	1072	1126	1447
13.	То же	6,0	601	631	691	721	751	1081	1202	1262	1623
Удельные веса конструктивных элементов железобетонных эстакад для технологических трубопроводов (в процентах)

(к табл. 18)

№№	Наименование	Нагрузка на	Наименование конструктивных элементов
п.п.	сооружений	1 пог. м эстакады, т	фундаменты	стойки	пролетные строения	прочие работы
1	Одноярусная эстакада с пролетным строением балочного типа	0,5	36	14	45	5
2	То же	1,0	34	14	47	5
3	То же	1,5	33	15	47	5
4	То же	2.0	31	16	48	5
5	То же	3,0	30	16	49	5
6	То же	4,0	28	17	50	5
7	Двухъярусная эстакада с пролетным строением балочного типа	1,5	30	12	53	5
8	То же	2.5	29	12	54	5
9	То же	3,5	28	13	54	5
10	То же	4.0	27	14	54	5
11	То же	5.0	25	14	56	5
12	Трехъярусная эстакада с пролетным строением балочного типа......	5,0	23	15	57	5
13	То же	6,0	22	15	58	5


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. МЕЖЦЕХОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ГАЗОХОДЫ

Раздел 2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ МЕЖЦЕХОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ (в руб.)

Таблица 19

		Услов	Восстановительная стоимость 1 м эстакады
№№	Наименование объектов	ный	пояса
п.п.		проход мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трубопроводы технологические межцеховые из стальных труб	50	6,1	6,4	6,7	7,3	7,6	11,0	12,2	12,8	16,4
2	То же	70	7,0	7,4	8,1	8,4	8,8	12,6	14,0	14,7	18,9
3	То же	80	8,7	9,2	9,9	10,4	10,9	15,7	17,4	18,3	23,5
4	То же	100	9,2	9,7	10,6	11,1	11,5	16,6	18,5	19,4	25,0
5	То же	125	10,7	11,2	12,3	12,8	13,4	19,2	21,4	22,4	28,8
6	То же	150	13,0	13,7	15,0	15,6	16,3	23,5	26,1	27,4	35,2
7	То же	200	18,7	19,6	22,5	22,5	23,4	33,7	37,5	39,3	50,6
8	То же	250	30,1	31,6	34,6	36,2	37,7	54,2	60,3	63,3	81,3
9	То же	300	37,3	39,2	42,9	44,8	46,7	67,2	74,7	78,4,	100,8
10	То же	400	53,8	56,5	61,9	64,6	67,3	96,9	107,6	113,1	135,4
11	То же	500	61,2	64,3	70,4	73,4	76,5	109,3	122,4	128,5	165,2
12	То же	600	87,4	91,8	100,5	104,9	109,2	157,3	174,8	183,5	235,9
13	То же	700	98,4	103,3	113,1	118,0	123,0	177,1	196,8	206,6	265,6
14	То же	800	119,4	125,4	137,3	143,3	149,2	214,9	238,8	250,8	322,4
15	То же	900	124,1	130,3	142,7	148,9	155,1	223,4	248,2	260,0	335,1
16	То же	1000	141,3	148,3	162,5	169,5	176,6	254,3	282,6	296,7	381,5
17	То же	1200	193,58	203,2	212,8	232,2	241,9	348,3	387,0	406,3	522,4
18	Трубопроводы технологические межцеховые из нержавеющих труб	50	13,9	14,6	16,0	16,7	17,4	25,1	27,9	29,3	37,6
19	То же	70	21,5	22,5	24,7	25,8	26,8	38,7	42,9	45,1	58,0
20	То же	80	25,0	26,2	28,7	30,0	31,2	45,0	50,0	52,5	67,4
21	То же	100	28,5,	30,0	32,8	34,2	35,7	51,4	57,1	59,9	77,0
22	То же	125	40,4	42,4	45,5	48,5	50,5	72,8	80,8	84,9	109,1
23	То же	150	51,0	53,6	58,7	61,2	63,8	91,8	102,0	107,1	137,8
24	То же	200	98,3	103,2	113,1	118,0	122,9	177,0	196,7	206,5	265,5
25	То же	250	209,1	219,6	240,5	250,9	261,4	376,4	418,2	439,2	564,6
26	То же	300	254,4	267,1	292,5	305,3	318,0	457,9	508,8	534,2	686,9
Примечание. Вес на 1 пог. м трубопроводов, включая вес перекачиваемой жидкости и изоляции, следует принимать по следующим данным:

Диаметр, мм	50	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Вес, кг	30	60	80	110	140	190	250	320	470	600	690	780	1000	1250	1400	1900
Удельные веса отдельных конструктивных элементов межцеховых технологических трубопроводов (в процентах)

(к табл. 19)

	Наименование трубопроводов	Наименование и удельные веса конструктивных элементов
		трубопровод	арматура	окраска	крепление
1	Трубопроводы из стальных труб из	89	7	2	2
2	Трубопроводы труб нержавеющих	93	5	1	1


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. МЕЖЦЕХОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ГАЗОХОДЫ

Раздел 3. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ МЕЖЦЕХОВЫХ ГАЗОХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ОПОРЫ, ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ, РАБОЧИЕ ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ (в руб.)

Таблица 20

		Диамет	Восстановительная стоимость 1 м эстакады
№№	Наименование объектов	газохо	пояса
п.п.		дов мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стальные газоходы сварные из листовой стали (8-12 мм)	400	204	214	235	245	255	367	408	428	551
2 3	То же То же	500  600	228  241	239  253	262  277	274  289	285  301	410  434	456  482	479  506	616  651
4.	То же	750	254	267	292	305	318	457	508	533	686
5.	То же	1000	439	461	505	527	549	790	878	922	1185
6.	То же	1200	467	490	537	560	584	841	934	981	1261
7.	То же	1500	511	537	588	613	639	920	1022	1073	1380
Примечание. Теплоизоляция газоходов в показателях настоящей таблицы не учтена и должна приниматься по табл. 21.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов межцеховых газоходов:(в процентах)

(к табл. 20}

	Наименование газоходов	Наименование и удельные веса отдельных конструктивных элементов
		фундаменты опор	опоры	пролетное строение	газоходы	крепление газоходов	прочие работы
1	Газоходы из листовой стали диаметром до 1000 мм	21	8	29	31	4	7
2	Газоходы из листовой стали диаметром 1000 мм и более	22	16	18	35	3	6


СБОРНИК №6

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ- И СООРУЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством химической промышленности СССР 27 марта 1970 г. по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. МЕЖЦЕХОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ГАЗОХОДЫ

Раздел 4. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ 1 пог. м ТРУБОПРОВОДА МЕЖЦЕХОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (в руб.)

Таблица 21

		Услов	Восстановительная стоимость 1 м эстакады
№№	Наименование объектов	ный	пояса
п.п.		проход мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изоляция межцеховых технологических трубопроводов всеми видами изоляции	50	4,7	4,9	5,4	5,6	5,9	8,4	9,4	9,9	12,6
2.	То же	70	57	6,0	6,6	6,9	7,1	10,3	11,4	12,0	15,4
3.	То же	80	6,2	6,5	7,1	7,4	7,7	11,2	12,4	13,0	16,7
4.	То же	100	6,9	7,2	7,9	8,3	12,4	12,6	13,8	14,5	18,6
5.	То же	125	7,8	8,2	9,0	9,4	9,8	14,0	15,6	16,4	21,1
6.	То же	150	8,7	9,1	10,0	10,4	10,9	15,7	17,4	18,3	23,5
7.	То же	200	11,0	11,6	12,7	13,2	13,8	19,8	22,0	23,1	29,7
8.	То же	250	16,8	17,6	19,3	20,2	21,0	30,2	33,6	35,3	45,4
9	Изоляция межцеховых технологических трубопроводе всеми видами изоляции	300	19,5	20,5	22,5	23,5	24,5	35,1	39,0	41,0	52,7
10	То же	400	24,0	25,2	27,6,	28,8	30,0	43,2	48,0	50,4	64,8
11	То же	500	28,5	29,9	32,8	34,2	35,6	51,3	57,0	89,8	77,0
12	То же	600	33,1	34,8	38,1	39,7	41,4	59,6,	66,2	69,5	89,4
13	То же	700	36,8	38,6	42,3	44,1	45,9	66,2	73,6	77,3	99,4
14	То же	800	40,0	42,0	46,0	48,0	50,0	72,0	80,0	84,0	108,0
15	То же	900	46,1	48,3	52,9	55,2	57,5	83,0	92,2	96,8	124,5
16	То же	1000	50,2	52,7	57,7	60,2	62,7	90,4	100,4	105,4	135,5
17	То же	1200	57,1	60,0	65,7	68,6	71,5	102,8	114,2	119,9	154,2


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Техническая часть

Таблица 6. Галереи, портики, входы

Раздел I. Общеобразовательные школы

Раздел II. Музыкальные школы

Раздел III. Санаторно-лесные школы

Раздел IV. Спальные корпуса школ-интернатов

Раздел V. Спортивные здания и сооружения на школьных участках

Раздел VI. Вспомогательные здания и сооружения


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. Общеобразовательные школы

1. Школьные здания без спортивного и актового залов

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Таблица 7. Кирпичные одноэтажные

Таблица 8. Кирпичные двухэтажные

Таблица 9. Кирпичные трехэтажные

Таблица 10. Кирпичные четырехэтажные

Таблица 11. Кирпичные пятиэтажные

Таблица 12. Деревянные одноэтажные

Таблица 13. Деревянные двухэтажные

Таблица 14. Деревянные трехэтажные

Таблица 15. Каркасно-засыпные одноэтажные

Таблица 16. Каркасно-засыпные двухэтажные

Таблица 17. Каркасно-засыпные трехэтажные

Таблица 18. Саманные или из сырцового кирпича одноэтажные

Таблица 19. Смешанной конструкции двухэтажные

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Таблица 20. Кирпичные одноэтажные

Таблица 21. Кирпичные двухэтажные

Таблица 22. Кирпичные трехэтажные

Таблица 23. Кирпичные четырехэтажные

Таблица 24. Кирпичные пятиэтажные

2. Школьные здания со встроенным спортивным или актовым залами

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Таблица 25. Кирпичные двухэтажные

Таблица 26. Кирпичные трехэтажные

Таблица 27. Кирпичные четырехэтажные

Таблица 28. Кирпичные пятиэтажные

Таблица 29. Деревянные двухэтажные

Таблица 30. Деревянные трехэтажные

Таблица 31. Смешанной конструкции двухэтажные

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Таблица 32. Кирпичные двухэтажные

Таблица 33. Кирпичные трехэтажные

Таблица 34. Кирпичные четырехэтажные

Таблица 35. Кирпичные пятиэтажные


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II. Музыкальные школы

1. Школьные здания со встроенным актовым залом

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Таблица 36. Кирпичные одноэтажные

Таблица 37. Кирпичные двухэтажные

Таблица 38. Кирпичные трехэтажные

Таблица 39. Деревянные одноэтажные

Таблица 40. Деревянные двухэтажные

Таблица 41. Деревянные трехэтажные

Таблица 42. Смешанной конструкции двухэтажные

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Таблица 43. Кирпичные двухэтажные

Таблица 44. Кирпичные трехэтажные


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. Санаторно-лесные школы

Здания школ с развитой лечебно-профилактической частью

Таблица 45. Кирпичные одноэтажные

Таблица 46. Кирпичные двухэтажные

Таблица 47. Кирпичные трехэтажные

Таблица 48. Кирпичные четырехэтажные

Таблица 49. Деревянные одноэтажные

Таблица 50. Деревянные двухэтажные

Таблица 51. Деревянные трехэтажные

Таблица 52. Смешанной конструкции двухэтажные

Таблица 53. Каркасно-засыпные одноэтажные


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV. Спальные корпуса школ-интернатов

Таблица 54. Кирпичные одноэтажные

Таблица 55. Кирпичные двухэтажные

Таблица 56. Кирпичные трехэтажные

Таблица 57. Кирпичные четырехэтажные

Таблица 58. Кирпичные пятиэтажные

Таблица 59. Деревянные одноэтажные

Таблица 60. Деревянные двухэтажные

Таблица 61. Смешанной конструкции двухэтажные

Таблица 62. Каркасно-засыпные одноэтажные

Таблица 63. Каркасно-засыпные двухэтажные


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. Спортивные здания и сооружения на школьных участках

Таблица 64. Спортивные залы

Таблица 65. Спортивные корпуса без бассейна

Таблица 66. Спортивное ядро

Таблица 67. Спортивная площадка комбинированная

Таблица 68. Спортивная площадка комбинированная для проведения учебных занятий с младшими школьниками

Таблица 69. Спортивные площадки специализированные для проведения учебных занятий и соревнований по настольному теннису

Таблица 70. Спортивная площадка для занятий и игры в теннис


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел VI. Вспомогательные здания и сооружения

Таблица 71. Здание межшкольной учебно-производственной мастерской кирпичное двухэтажное

Таблица 72. Столовые для школ-интернатов одноэтажные кирпичные

Таблица 73. Столовые для школ-интернатов одноэтажные деревянные

Таблица 74. Котельная на твердом топливе

Таблица 75. Котельные на газе и мазуте

Таблица 76. Навесы деревянные с платформами и без платформ

Таблица 77. Сараи одноэтажные кирпичные

Таблица 78. Сараи одноэтажные деревянные

Таблица 79. Сараи одноэтажные каркасно-засыпные

Таблица 80. Сараи одноэтажные из бутового или штучного камня

Таблица 81. Сараи одноэтажные саманные и из сырцового кирпича

Таблица 82. Уборные одноэтажные кирпичные

Таблица 83. Уборные одноэтажные деревянные

Таблица 84. Уборные одноэтажные из бутового или штучного камня

Таблица 85. Люфт-клозеты деревянные с деревянными выгребами в одноэтажных зданиях

Таблица 86. Люфт-клозеты кирпичные с каменными выгребами в двухэтажных зданиях

Таблица 87. Ограждения деревянные на деревянных столбах

Таблица 88. Ограждения кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением

Таблица 89. Ограждения железобетонные сплошные и решетчатые

Таблица 90. Ограждения металлические

Таблица 91. Ворота металлические и деревянные


Техническая частьСБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий сборник состоит из следующих разделов:

I. Общеобразовательные школы.

II. Музыкальные школы.

III. Санаторно-лесные школы.

IV. Спальные корпуса школ-интернатов.

V. Спортивные сооружения на школьных участках.

VI. Вспомогательные здания и сооружения.

2. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений общеобразовательных школ и предназначен для переоценки основных фондов на 1 января 1973 г,

3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости учитывают все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательских работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ и др.

4. Укрупненные показатели составлены в виде таблиц, которые включают восстановительную стоимость всех общестроительных и специальных строительных -работ, в том числе санитарно-технических устройств (центральное отопление, вентиляция, газоснабжение, водопровод, канализация и пр.), электротехнических и электрослаботочных устройств (электроосвещение, радио, телефон и др.), вводов и выпусков.

5. В состав таблиц восстановительной стоимости входят следующие показатели:

а) группа капитальности здания или сооружения;

б) характеристика конструктивного решения здания или сооружения и степень его благоустройства;

в) стоимость 1 л«3 здания или другого показателя, характеризующего размеры здания или сооружения;

г) необходимые примечания, надбавки и скидки, связанные с наличием или отсутствием в оцениваемом здании того или иного вида благоустройства;

д) удельные веса конструктивных элементов и устройств в %.

Примечание. В зависимости от наличия или отсутствия в переоцениваемых зданиях отдельных видов благоустройства или при отклонениях в характеристиках отдельных конструктивных элементов, укрупненные показатели могут корректироваться. При этом, после корректировки, итоги в таблицах удельных весов конструктивных элементов и устройств могут быть больше или меньше 100 %.

6. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений в таблицах сборника приведены для 9 территориальных поясов. Определение восстановительной стоимости для 10 пояса производится по укрупненным показателям, установленным для смежных районов, расположенных южнее Полярного круга с увеличением на 20 %.

7. Укрупненные показатели восстановительной стоимости рассчитаны с учетом конструктивных, инженерно-геологических и климатологических требований, соответствующих II климатическому району. Определение восстановительной стоимости зданий, расположенных в местностях, отнесенных к I, III и IV климатическим районам, производится со следующими поправочными коэффициентами:

для I климатического района	1,14
для III климатического района	0,92
для IV климатического района	0,90
8. Распределение отдельных частей территории СССР на климатические районы и территориальные пояса приведено в приложении 3 к «Общей части к сборникам».

9. Показатели восстановительной стоимости не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости применяются коэффициенты по табл. 1.

Таблица 1

Этажность зданий	Сейсмичность в баллах
	7	8	9
До 3	1,03	1,04	1,06
4-5	1,03	1,05	1,08
6-9	1,05	1,10	1,20
Примечание, Коэффициенты табл. 1 не распространяются на деревянные здания и сооружения, а также на ограды и открытые спортивные сооружения.

10. Если в настоящем сборнике или других сборниках отсутствуют укрупненные показатели восстановительной стоимости, соответствующие или аналогичные переоцениваемому зданию или сооружению, а имеются сметы, составленные в ценах 1955 г., то это здание или сооружение может быть переоценено путем применения поправочных коэффициентов, разработанных министерствами и ведомствами для пересчета сметной стоимости по ценам на 1 января 1969 г. в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 7 июля 1970 г. № 77. В случае отсутствия смет в ценах 1955 г. возможно применение указанных поправочных коэффициентов к балансовой стоимости здании и сооружений.

В случае, когда на здания или сооружения не имеется смет в ценах 1955 г., а первоначальная (балансовая) стоимость указана в ценах, действовавших ранее 1955 г., для определения восстановительной стоимости следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 6 к «Общей части к сборникам». Полученный результат умножается на коэффициенты пересчета сметной стоимости из цен 1955 г. в цены 1969 г.

11. При определении восстановительной стоимости зданий с деревянными стенами, расположенных в указанных ниже местностях к укрупненным показателям соответствующих таблиц сборника должны применяться следующие поправочные коэффициенты:

Иркутская область	0,97
Карельская АССР	0,94
Красноярский край	0,92
Томская область	0,95
12. Определение группы капитальности зданий производится по табл. 2.

13. Восстановительную стоимость зданий и сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах, следует определять по укрупненным показателям соответствующих таблиц с надбавкой равной утроенной стоимости фундаментов. Величина этой надбавки исчисляется по таблице удельных весов конструктивных элементов и устройств.

Например, восстановительная стоимость четырехэтажного кирпичного здания школы с простой внутренней отделкой объемом 18000 куб. м с центральным отоплением от ТЭЦ, без спортивного и актового залов, построенного в Хабаровском крае севернее 50-й параллели на вечномерзлых грунтах, определяется по табл. 10, графа «д» Стоимость 1 куб. м здания в 6 территориальном поясе (см. приложение 3 к «Общей части») - 34,6 руб. Удельный вес фундаментов по табл. 10а - 3 %. Надбавка к стоимости 1 куб. м здания, вызванная местными геологическими условиями строительства, составит:

34,6 х 0,03 х 3 = 3,11 руб.,

стоимость 1 куб. м здания с учетом надбавки:

34,6 + 3,11 = 37,71 руб.,

а с учетом того, что данная местность относится к I климатическому району (см. п. 7 настоящей «Технической части»):

37,71 х 1,14 = 43 руб. (округленно).

14. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, объем которого более чем на 5 % превышает наибольший, предусмотренный в таблицах укрупненных показателей, определяется по показателю стоимости, соответствующему наибольшему объему здания, с надбавкой (скидкой), полученной путем линейной экстраполяции с коэффициентом 0,7.

Например, при пользовании табл. 11 стоимость 1 куб. м здания с простои отделкой, отнесенного к 1 территориальному поясу, объемом 30000 куб. м составит величину, равную показателю стоимости для здания объемом 25000 куб. м (19 руб.), со скидкой. Размер скидки, вычисленный по правилам линейной экстраполяции с коэффициентом 0,7, будет равен:

(19,2 - 19) / (25 - 10) х (30 - 25) х 0,7 = 0,05,

а стоимость 1 куб. м здания объемом 30000 куб. м:

19 - 0,05 = 18,95 руб.,

где 19,2 -показатель стоимости 1 куб. м здания по табл. 11, графа «в» при объеме здания 10000 куб. м;

19 - то же, графа «д» при объеме здания 25000 куб. м;

25 и 10 - объемы здания, для которых приведены показатели восстановительной стоимости в табл. 11 (графы «в» и «д»), тыс. куб. м;

30 - объем здания, для которого в данном примере определяется показатель восстановительной стоимости 1 куб. м здания;

0,7 - коэффициент в соответствии с п. 14 «Технической части».

15. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют этажность, отличающуюся от указанной в таблицах сборника, их восстановительная стоимость определяется с коэффициентами:

при этажности меньшей, чем в таблицах. 1,05

при этажности большей, чем в таблицах. 0,95

16. В тех случаях, когда в оцениваемых зданиях имеются встроенные помещения другого назначения (столовая и пр.), восстановительная стоимость этих помещений определяется умножением их строительного объема на показатель стоимости, соответствующий основному зданию, с учетом имеющегося уровня благоустройства, характера отделки и конструктивного решения. Строительный объем встроенного помещения определяется по правилам, изложенным в «Общей части» к сборникам, при этом стены, разграничивающие помещения, относятся к основному зданию.

Пример. В первом этаже здания школы размещена столовая. Ее размеры в плане здания (в осях) 14,4х32,0 м. При определении строительного объема длина встроенного помещения должна быть измерена от внешней грани торцевой наружной стены до той грани внутренней стены, разделяющей помещения, которая обращена в сторону встроенной части.

В данном примере:

длина 32,0 + 0,31 - 0,19 = 32,12 м,

где 32,0 - расстояние между осью наружной торцевой стены и осью внутренней стены, разделяющей помещения, м;

0,31 - расстояние от оси наружной стены до ее внешней грани, м;

0,19 - расстояние от оси внутренней стены, разделяющей помещения, до ее грани, обращенной в сторону встроенной части, м;

ширина 14,4 + 0,31 х 2 = 15,02 м,

где 14,4 - ширина здания, измеренная в плане между осями наружных стен, м;

0,31-расстояние между осью наружной стены и ее внешней гранью, м.

Если высота помещения, измеренная от уровня пола первого этажа, составляет 3,7 м, строительный объем встроенной столовой будет равен:

32,12 х 15,02 х 3,7 = 1785 куб. м (округленно).

17. Определение восстановительной стоимости зданий крупнопанельной, каркасно-панельной и крупноблочной конструкций в тех случаях, когда это не оговорено в соответствующих таблицах сборника, производится по укрупненным показателям кирпичных зданий.

18. Восстановительная. стоимость зданий со стенами из мелких легкобетонных блоков, ракушечника, туфа, инкерманского камня или других местных материалов (если они в данном районе имеют массовое применение) определяется путем применения следующих коэффициентов к стоимости аналогичных зданий со стенами из кирпича:

мелкие легкобетонные блоки	0,93
туф, инкерманский камень	0,98
ракушечник, известняк или «кубик»	0,96
19. В тех таблицах сборника, которые предусматривают здания со встроенными котельными, не учтена стоимость технологического оборудования котельных. Стоимость оборудования, установленного во встроенных котельных, определяется дополнительно путем умножения восстановительной стоимости, указанной в соответствующих таблицах, на коэффициенты:

при общем объеме здания до 10000 куб. м	0,065
при общем объеме здания до 25000 куб. м	0,05
при общем объеме здания свыше 25000 куб. м	0,04
20. Восстановительная стоимость зданий, состоящих из отдельных объемов различной этажности, определяется как сумма восстановительной стоимости всех этих объемов.

21. Восстановительная стоимость зданий, имеющих свайные фундаменты, определяется без корректировки по соответствующим таблицам сборника, предусматривающим железобетонные фундаменты. Если необходимость в свайных фундаментах вызвана местными инженерно-геологическими условиями (насыпные грунты, торфяники, горные выработки и пр.), восстановительная стоимость определяется в соответствии с п..10 настоящей «Технической части».

22. Показатели восстановительной стоимости зданий, предусмотренные настоящим сборником, не корректируются, если оцениваемые здания имеют кровлю по деревянным стропилам или фермам, отличную от указанной в характеристиках к таблицам. Например, если в характеристиках к таблицам указана железная кровля, а оцениваемое здание имеет кровлю из асбестоцементных листов, черепичную, рулонную или тесовую, то показатели соответствующих таблиц применяются без поправок.

23. Укрупненные показатели восстановительной стоимости приведены для зданий, не имеющих подвалов. Если в оцениваемом здании имеется подвал, восстановительная стоимость определяется умножением табличного показателя на общий объем здания (включая подвал) с коэффициентами, приведенными в табл. 3. Восстановительная стоимость зданий школ со встроенными котельными и спортивных корпусов с подвалами определяется умножением табличных показателей на общий объем здания (включая подвал) без применения этих коэффициентов.

Таблица 3

Этажность	Коэффициент
1	0,9
2	0,93
3	0,95
4	0,96
5	0,97
Примечание. Для зданий выше 5 этажей коэффициент принимается равным единице.

24. Показатели восстановительной стоимости основных типов зданий приведены для двух видов внутренней отделки - простой и повышенной.

Простая отделка предусматривает штукатурку и улучшенную клеевую. окраску стен и потолков, масляную окраску панелей стен во всех основных помещениях. В санитарных узлах и помещениях с влажным режимом эксплуатации учтена облицовка панелей стен керамическими плитками, выше панелей - окраска масляными или водостойкими эмульсионными красками.

При повышенной отделке предусмотрена высококачественная клеевая окраска потолков, разноколерная высококачественная масляная окраска стен до потолка во всех основных помещениях и облицовка стен плитками до потолка в санитарных узлах и помещениях с влажным режимом эксплуатации.

Полы лестничных клеток и вестибюлей при простой отделке предусмотрены из керамических плиток, цементные или асфальтовые, при повышенной отделке - мозаичные.

25. Восстановительную стоимость спортивных залов, пристроенных к школьным зданиям, следует определять отдельно по таблицам, помещенным в разделе V сборника.

26. Укрупненными показателями восстановительной стоимости санаторно-лесных школ и школ-интернатов предусмотрено размещение спальных помещений в отдельных корпусах. При размещении спальных помещений в одном корпусе с учебными или лечебно-профилактическими помещениями восстановительная стоимость определяется соответственно по таблицам укрупненных показателей общеобразовательных или санаторно-лесных школ.

27. Восстановительную стоимость специализированных школ, не предусмотренных в сборнике, следует определять по укрупненным показателям общеобразовательных школ. в соответствии с наличием или отсутствием актового и спортивного залов, конструктивными характеристиками, -этажностью и видами источников теплоснабжения.

28. Укрупненными показателями восстановительной стоимости зданий со стенами из кирпича предусмотрена кирпичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы), с расшивкой швов кладки, а зданий с деревянными стенами - штукатурка цоколя. При других видах отделки к укрупненным показателям применяются надбавки в %, приведенные в табл. 4.

Таблица 4

№	Виды отделки фасадов	Надбавки для зданий, %
п/п.		школ	спальных корпусов	спортивных корпусов	вспомогательного назначения
		а	б	в	г
1	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором,	0,4	0,5	0,4	0,4
2	То же, высококачественная	1,7	2	1,6	1,7
3	То же, с применением декоративных растворов или цвет-	2,4	2,8	2,2	2,4
4	Облицовка лицевым кирпичом	1	1,2	1	1
5	Облицовка керамическими плитками	6,8	8	6,4	6,8
6	Облицовка железобетонными офактуренными плитами	11,9	14	11,2	11,9
7	Облицовка гранитом	74	87	70	74
8	Облицовка мрамором	62	73	58	62
9	Облицовка известняковыми	51	60	48	51
10	Облицовка деревянных стен кирпичом с расшивкой швов.	1,4	1,6	1,3	1.4
11	Обшивка деревянных стен досками с окраской....	1,4	1,6	1.3	1,3
Примечание. Данными табл. 4 предусмотрена облицовка всей плоскости фасада, с учетом площади, занимаемой проемами. При частичной отделке или сочетании различных видов отделки величину надбавки определять по формуле:

С = (l1 x H1) / (l x H) x (С1 - С2) + С2,

где С - средневзвешенная величина надбавки, %;

С1 - величина надбавки, соответствующая характеру отделки, принятой для части фасада;

С2 - величина надбавки, соответствующая характеру отделки остальной площади фасада;

l1 - длина по внешнему обводу той части фасада, которая имеет отличающийся вид отделки, м;

H1 - высота от уровня отмостки той же части фасада, м;

l - общий периметр наружных стен здания по внешнему обмеру, м;

Н - высота здания от уровня отмостки до карниза, м.

Пример 1. Стены здания спального корпуса отделаны цветной штукатуркой. Фрагмент фасада (главный вход) облицован гранитом. Периметр наружных стен здания по внешнему обводу l = 122 м; высота здания от отмостки до карниза H = 16 м; длина облицованной гранитом части фасада l1 = 24 м; высота той же части фасада H1 = 5 м; надбавка, соответствующая облицовке гранитом (табл. 4, п. 7, гр. «б»), С1 = 87 %; надбавка, соответствующая цветной штукатурке (табл. 4, п. 3, гр. «б»), С2 = 2,8 %.

Средневзвешенная величина надбавки к показателям восстановительной стоимости здания спального корпуса:

С = 24 x 5 / (122 x 16) x (87 - 2,8) + 2,8 = 8 % (округленно).

Пример 2. Цоколь здания спортивного зала облицован керамическими плитками. Остальная часть фасада - кирпич с расшивкой швов кладки. Периметр наружных стен здания по внешнему обводу l = 144 м; высота здания от отмостки до карниза H = 8 м; высота цоколя здания H1 = 0,8 м; длина цокольной части стен, облицованной керамическими плитками l1 = 145 м; надбавка, соответствующая облицовке керамическими плитками (табл. 4, п. 5, гр.«в»), С1 = 6,4 %; надбавка на отделку остальной части фасада принимается равной нулю, потому что такая отделка учтена показателями таблиц восстановительной стоимости, С2 = 0.

Средневзвешенная величина надбавки к показателям восстановительной стоимости здания спортивного зала:

С = 0,8 x 145 / (8 x 144) x (6,4 - 0) + 0 = 0,065 %.

29. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют другие, отличные от указанных в характеристиках, конструктивные особенности, к табличным показателям стоимости 1 куб. м объема здания применяются надбавки, приведенные в табл. 5.

Таблица 5

№	Виды отделки фасадов	Надбавки для зданий, %
п/п.		школ	спальных корпусов	спортивных корпусов	вспомогательного назначения
		а	б	в	г
1	Полы из дубового паркета	3	5,1	4,5	-
2	Полы из букового	2	3,3	2,9	-
3	Полы из линолеума	1.5	2.5	2,2	2.1
4	Крыша из сборных железобетонных плит с рулонным покрытием	1.8	2,4	1,6	1,6
5	Окна и двери из твердолиственных пород древесины с полировкой	6,5	8,2	4,8	-
30. Таблицами сборника предусмотрены решения входов в здание в виде простых крылец, имеющих в необходимых случаях козырьки и ограждения. В тех случаях, когда здания имеют парадные входы, решенные в виде портиков или колоннад, стоимость последних определяется по табл. 6.

Таблица 6

ГАЛЕРЕИ, ПОРТИКИ, ВХОДЫ

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади входа, включая ступени

Территори-	При высоте, м
альные	до 12	до 18	более 18
пояса	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр
1	880	650	410	1140	845	530	1370	1010	640
2	924	682	431	1200	888	560	1440	1060	672
3	1010	748	471	1310	972	609	1575	1160	736
4	1056	780	492	1370	1010	635	1640	1210	770
5	1100	810	510	1420	1060	660	1710	1260	800
6	1580	1170	740	2060	1520	950	2470	1820	1150
7	1760	1300	820	2280	1690	1060	2740	2020	1280
8	1850	1370	860	2390	1780	1110	2880	2120	1350
9	2480	1760	1110	3080	2280	1430	3700	2730	1730
Примечание. Показателями таблицы предусмотрена высококачественная штукатурка поверхностей с применением декоративных и цветных растворов, полы из бетонных плит, ступени - бетонные.

При облицовке поверхностей к показателям табл. 6 применять следующие коэффициенты:

естественным камнем	1,3
гранитом	1,75
мрамором	1,6
При устройстве асфальтовых полов применять коэффициент 0,9; террацевых - 1,1; гранитных - 1,3; при устройстве ступеней входа из гранитных плит - 1,08.

31. Ограждения из местных материалов - туфа, шлакоблоков и других оцениваются по табл. 87-91 со следующими коэффициентами:

ограждения из туфа	0,8
ограждения из других местных материалов	0,75
32. Восстановительная стоимость здания определяется в следующей последовательности:

а) по приложению 3 к «Общей части» устанавливается территориальный пояс и климатический район, к которым относится населенный пункт;

б) выявляется техническая характеристика оцениваемого объекта (объем здания, этажность, назначение, характеристика основных конструкций, степень благоустройства и т. п.);

в) в соответствующем разделе сборника подбирается таблица укрупненных показателей восстановительной стоимости, подходящая по характеристике;

г) по данным «Общих указаний», «Технической части» соответствующего раздела сборника, примечаниям к таблицам укрупненных показателей устанавливают все надбавки и скидки, связанные с отклонениями в характеристике и степени благоустройства оцениваемого объекта относительно описания, приведенного в сборнике. При этом надбавки, выраженные в процентах, должны быть преобразованы в коэффициенты; путем перемножения коэффициентов исчисляется общий поправочный коэффициент к табличному показателю;

д) полная восстановительная стоимость оцениваемого здания определяется умножением его объема (или другого показателя) на стоимость единицы, приведенную в таблице сборника, с учетом указанного выше поправочного коэффициента.

33. Соотношение между отдельными видами затрат на внутренние сантехнические и электротехнические работы (%) в составе табл. 74 и 75 указано в следующей таблице:

№ таблиц	Затраты по видам благоустройства
сборника	отопление	вентиляция	водопровод	канализация	электроосвещение	слаботочные устройства
74	14	18	18	12	26	12
75	14	18	18	12	26	12
Пример определения восстановительной стоимости

Требуется определить восстановительную стоимость здания средней школы в г. Барнауле.

Краткая характеристика здания. Здание двухэтажное с встроенной котельной и спортивным залой, общим объемом 8000 куб. м. Отделка простая.

Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые. В здании имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Город Барнаул (Алтайский край) в соответствии с «Общей частью» к сборникам отнесен ко 2-му территориальному поясу и I климатическому району.

В соответствии с п. 12 «Технической части» здание этой школы по своей конструктивной характеристике относится к I группе капитальности.

Полная восстановительная стоимость здания школы составит;

20 х 1,14 х 8000 = 182400,

где 20 -оценочная стоимость 1 куб. м здания для 2-го территориального пояса, принятая по табл. 32 настоящего сборника, руб.;

1,14 - поправочный коэффициент для перехода от II климатического района к I, принятый по п. 7 «Технической части» настоящего сборника;

8000 - общий объем здания;

182400 - полная восстановительная стоимость здания школы.


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

ГАЛЕРЕИ, ПОРТИКИ, ВХОДЫ

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади входа, включая ступени

Территори-	При высоте, м
альные	до 12	до 18	более 18
пояса	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр
1	880	650	410	1140	845	530	1370	1010	640
2	924	682	431	1200	888	560	1440	1060	672
3	1010	748	471	1310	972	609	1575	1160	736
4	1056	780	492	1370	1010	635	1640	1210	770
5	1100	810	510	1420	1060	660	1710	1260	800
6	1580	1170	740	2060	1520	950	2470	1820	1150
7	1760	1300	820	2280	1690	1060	2740	2020	1280
8	1850	1370	860	2390	1780	1110	2880	2120	1350
9	2480	1760	1110	3080	2280	1430	3700	2730	1730
Примечание. Показателями таблицы предусмотрена высококачественная штукатурка поверхностей с применением декоративных и цветных растворов, полы из бетонных плит, ступени - бетонные.

При облицовке поверхностей к показателям табл. 6 применять следующие коэффициенты:

естественным камнем	1,3
гранитом	1,75
мрамором	1,6
При устройстве асфальтовых полов применять коэффициент 0,9; террацевых - 1,1; гранитных - 1,3; при устройстве ступеней входа из гранитных плит - 1,08.


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация и сигнализация.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	1000	2000	3000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	25,7	27,3	23,6	25,2	22,1	23,7	21,5	23,1
2	27	28,7	24,8	26,4	23,2	24,9	22,6	24,3
3	29,6	31,4	27,1	29	25,4	27,3	24,7	26,6
4	30,8	32,7	28,3	30,2	26,5	28,4	25,8	27,7
5	32,1	34,1	29,5	31,5	27,6	29,6	26,9	29,9
6	46,3	49,2	42,5	45,4	39,8	42,6	38,7	41,6
7	51,4	54,6	47,2	50,4	44,2	47,4	43	46,2
8	54	57,4	49,6	52,9	46,4	49,7	45,1	48,5
9	69,3	73,7	63,6	68	59,6	64	58	62,3
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,1
водопровод	2
канализация	3,8
электроосвещение	2,1
радио	0,7
телефон	0,5
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,5
газ	0,8
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	3,2
телевидение	0,4
Таблица 7а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	5
Перекрытия	12,
Крыша	6
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	8
Прочие	1
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (22 %)  канализация (43 %)
Электротехнические устройства	4,1
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (17 %)  телефон (12 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация и сигнализация.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	21,4	23	20,8	22,4	20,3	22.
2	22,5	24,1	21,8	23,5	21,3	23,1
3	24,6	26,4	23,9	25,8	23,3	25,3
4	25,7	27,6	25	26,9	24,3	26,4
5	26,7	28,7	26	28	25,4	27,5
6	38,5	41,4	37,5	40,3	36.5	39,6
7	42,8	46	41,6	44,8	40,6	44
8  9	44,9  57,8	48,3  62,1	43,7  56,1	47  60,5	42,6  54,8	46,2  59,4
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,9
электроосвещение	2,2
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,0
телевидение	0,3
Таблица 8а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна и двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	2
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные трехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из плит; крыша железная или из асбестоцементных листов по стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрические часы и сигнализация.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1  2  3	20,8  21,8  23,9	22,4  23,5  25,8	20,2  21,2  23,2	21,8  22,9  25,1	20  21  23	21,6  22,7  24,8	19,8  20,8  22,8	21,4  22,5  24,8
4	25	26,9	24,2	26,2	24	25,9	23,8	25,7
5	26	28	25,2	27,3	25	27	24,7	26 7
6	37,4	40,3	36,4	39,3	36	38,9	35,7	38,5
7	41,6	44,8	40,4	43,6	40	43,2	39,6	42.8
8	43,7	47,1	42,4	45,8	42	45,4	41.6	44,9
9	56,2	60,5	54,5	58,8	54	58,3	53,5	57,7
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	2,2
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%);

печное отопление	4,3
газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 9а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	13
Окна и двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	2,1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,9
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные четырехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из плит; крыша железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрические часы и сигнализация.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	5000	10000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,7	21,3	19,5	21,1	19,2	20,8
2	20,7	22,4	20,5	22,1	20,2	21,8
3	22,6	24,5	22,4	24,2	22,1	23,9
4	23,6	25,5	23,4	25,3	23	24,9
5	24,6	26,6	24,4	26,4	24	26
6	35,5	38,4	35,1	38	34,6	37,5
7	39,4	42,6	39	42,2	38,4	41,6
8	41,4	44,7	40,9	44,3	40,3	43,7
9	53,2	57,4	52,6	57	51,8	56,1
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	2,8
водопровод	2,2
канализация	3,5
электроосвещение	1,8
радио	0,5
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	5,0
газ	0,6
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	2,9
телевидение	0,2
Таблица 10а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Полы	15
Окна и двери	13
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,3
Санитарно-технические устройства	8,5
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (26 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (56 %)  радио (16 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные пятиэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация и сигнализация.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	5000	10000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,5	21.1	19,2	20,8	19	20,6
2	20,5	22,1	20,2	21,8	20	21,6
3	22,4	24,2	22,1	23,9	21,8	23,7
4	23,4	25,3	23	24,9	22,8	24,7
5	24,4	26,4	24	26	23,7,	25,8
6	35,1	38	34,6	37,5	34,2	37,1
7	39	42,2	38,4	41,6	38	41,2
8	40,9	44,3	40,3	43,7	39,9	43,3
9	52,6	57	51,8	56,1	51,3	55,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	2,8
водопровод	2,2
канализация	3,4
электроосвещение	1,9
радио	0,5
телефон	0,2
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерам (%):

печное отопление	5,5
газ	0,5
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	2,7
телевидение	0,2
Таблица 11а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Полы	14
Окна, двери	12
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	12
Прочие	2,4
Санитарно-технические устройства	8,4
в том числе:
центральное отопление (33 %)  канализация (41 %)  водопровод (26 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (60 %)  радио (16 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Деревянные одноэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; полы дощатые; перегородки деревянные или из плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	1000	2000	3000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	30,8	32,4	28,3	29,9	26,5	28,1	25,6	27,2
2	32,3	34	29,7	31,4	27,8	29,5	26,9	28,6
3	35,4	37,3	32,5	34,4	30,5	32,3	29,5	31,3
4	36,9	38,8	33,9	35,8	31,8	33,7	30,7	32,6
5	38,5	40,5	35,4	37,4	33,1	35,1	32	34
6	55,4	58,3	51	53,8	47,7	50.6	46,1	48,9
7	61,6	64,8	56,6	59,8	53	56,2	51,2	54,4
8	64,6	68	59,4	62,7	55,6	59	53,8	57,1
9	83,2	87,4	76,4	80,7	71,5	75,8	69,1	73,5
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	1,9
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,7
телефон	0,5
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,4
газ	0,8
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,4
Таблица 12а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	14
Крыша	5
Полы	11
Окна и двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	1,5
Санитарно-технические устройства	8,5
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (22 %)  канализация (43 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (50 %)  радио (18 %)  телефон (12 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Деревянные двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытая деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1  2	25,7  27	27,3  28,7	25  26,3	26,6  27,9	24,3  25,5	25,9  27,2
3	20,6	31,4	28,8	30,6	27,9	29,8
4	30,8	32,8	30	31,9	29,2	31,1
5	32,1	34,1	31,2	33,2	30,3	32,3
6	46,3	49,2	45	47,9	43,7	46,6
7	51,4	54,6	50	53,2	48,6	51,8
8	54	57,3	52,5	55,8	51	54,4
9	69,3	73,7	67,5	71,7	65,6	70
Примечания, 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,8
электроосвещение	2,3
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно' в следующих размерах (%)

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 13а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,1
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Деревянные трехэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1  2	25  26,2	26,6  27,9	24,2  25,4	25,8  27,1	24  25,2	25,6  26,9	23,8  25	25,4  26,7
3	28,7	30,6	27,8	29,7	27,6	29,5	27,4	29,2
4	30	31,9	29	31	28,8	30,7	28,6	30,5
5	31,2	33,2	30,2	32,3	30	32	29,7	31,7
6	45	47,9	43,6	46,4	43,2	46,1	42,8	45,7
7	50	53,2	48,4	51,6	48	51,2	47,6	50,8
8	52,5	55,8	50,8	54,2	50,4	53,8	50	53,3
9	67,5	71,8	65,3	69,6	64,8	69,1	64,2	68,5
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	2,2
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,3
газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 14а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	3
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,9
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Каркасно-засыпные одноэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные столбовые или ленточные, деревянные стулья; стены каркасно-засыпные деревянные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1  2	18,5  19,4	20,1  21,1	17  17,8	18,6  19,5	15,9  16,7	17,5  18,4	15,5  16,3	17,1  18
3	21,3	23,1	19,6	21,4	18,3	20,1	17,8	19,7
4	22,2	24,1	20,4	22,3	19	21	18,6	20,5
5	23,1	25,1	21,3	23,3	19,9	21,9	19,4	25,6
6	33,3	36,2	30,6	33,5	28,6	31,5	27,9	30,8
7	37	40,2	34	37,2	31,8	35	31	34,2
8	38,8	42,2	35,7	39,1	33,4	36,7	32,5	35,9
9	49,9	54,2	45,8	50,1	42,9	47,2	41,8	46,1
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

печное отопление	4,5
электроосвещение	2,8
радио	1
телефон	0,7
электрочасы и сигнализация	1,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,1
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,4
водопровод	2,8
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
канализация	5,4
телевидение	0,6
Таблица 15а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12
Стены	13
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	8
Полы	10
Окна и двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Печное отопление	4,5
Прочие	0,9
Электротехнические устройства	5,6
в том числе:
электроосвещение (50 %)  радио (18 %)  телефон (12 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Каркасно-засыпные двухэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные столбовые или ленточные, деревянные стулья; стены каркасно-засыпные деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	15,4	17	15	16,6	14,6	16,2
2	16,2	17,8	15,7	17,4	15,3	17
3	17,7	19,6	17,2	19,1	16,8	18,6
4	18,5	20,4	18	19,9	17,5	19,4
5	19,2	21,2	18,7	20,7	18,2	20,2
6	27,7	30,6	27	29,9	26,3	29,1
7	30,8	34	30	31,2	29,2	32,4
8	32,4	35,7	31,5	34,8	30,7	34
9	41,6	45,9	40,5	44,8	39,4	43,7
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

печное отопление	4,5
электроосвещение	2,8
радио	1
телефон	0,7
электрочасы и сигнализация	1,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,8
газ	1
горячее водоснабжение	1,4
водопровод	2,6
приточно-вытяжная вентиляция	4,2
канализация	5,2
телевидение	0,6
Таблица 16а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	8
Стены	15
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Печное отопление	4,5
Прочие	2,9
Электрические устройства	5,6
в том числе:
электроосвещение (50 %)  радио (18 %)  телефон (12 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Каркасно-засыпные трехэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные столбовые или ленточные, деревянные стулья; стены каркасно-засыпные деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	14,9	16,5	14,5	16,1	14,4	16	14,2	15,8
2	15,6	17,3	15,2	16,9	15,1	16,8	14,9	16,6
3	17,2	19	16,7	18,5	16,6	18,4	16,3	18,2
4	17,9	19,8	17,4	19,3	17,3	19,2	17	19
5	18,6	20,6	18,1	20,1	18	20	17,7	19,8
6	26,8	29,7	26,1	29	25,9	28,8	25,6	28,4
7	29,8	33	29	32,2	28,8	32	28,4	31,6
8	31,3	34,7	30,5	33,8	30,3	33,6	29,8	33,2
9	40,2	44,5	39,1	43,4	38,8	43,2	38,3	42,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

печное отопление	5
электроосвещение	2,7
радио	0,8
телефон	0,6
электрочасы и сигнализация	0,9
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	4
газ	1,2
горячее водоснабжение	1,5
водопровод	3
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
канализация	5,6
телевидение	0,5
Таблица 17а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	15
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	10
Окна и двери	13
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	10
Печное отопление	5
Прочие	4
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (54 %)  радио (16 %)  телефон (12 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Саманные или из сырцового кирпича одноэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные столбовые или ленточные, деревянные стулья; стены саманные или из сырцового кирпича; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	3000	6000	10000
	Внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	15,3	14,7	13,8
2	16,1	15,4	14,5
3	17,6	16,9	15.9
4	18,4	17,6	16,6
5	19,1	18,4	17,2
6	27,5	26,5	24,8
7	30.6	29,4	27,6
8  9	32,1  41,3	30,9  39,7	29,0  37,3
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость здания надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

печное отопление	5
электроосвещение	3
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	4
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,6
водопровод	3,1
приточно-вытяжная вентиляция	4,7
канализация	5,6
телевидение	0,4
Таблица 18а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12
Стены	13
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Печное отопление	5
Прочие	2,2
Электротехнические устройства	40,8
в том числе:
электроосвещение (62 %)  радио (12 %)  телефон (8 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Смешанной конструкции двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	23,5	25,1	22,9	24,5	22,3	23,9
2	24,7	26,3	24	25,7	23,4	25,1
3	27	28,9	26,3	28,2	25,6	27,5
4	28,2	30,1	27,5	29,4	26,7	28,7
5	29,4	31,3	28,6	30,6	27,9	29,1
6	42,3	45,2	41,2	44,1	40,2	43
7	47	50,2	45,8	49	44,6	47,8
8	49,3	52,7	48,1	51,5	46,8	50,2
9	63,3	67,7	61,8	66	60,2	64,5
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,9
электроосвещение	2,2
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%)

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 19а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	13
Окна и двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	11
Прочие	1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация,

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	3000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	18,8	20,4	19,6	21,2
2	19,7	21,4	20,6	22,2
3	21,6	23,4	22,5	24,4
4	22,5	24,5	23,5	25,4
5	23,5	25,5	24,5	26,5
6	33,8	36,7	35,3	38,2
7	37,6	40,8	39,2	42.4
8.	39,5	42,7	41,1	44,5
9	50,7	55	53	57,2
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	1,6
канализация	3,5
электроосвещение	1,8
радио	0,5
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,7
горячее водоснабжение	0,9
приточно-вытяжная вентиляция	3,6
телевидение	0,3
Таблица 20а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	12
Окна и двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделки	8
Прочие	2,8
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (37 %)
водопровод (20 %)
канализация (43 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (56 %)
радио (16 %)
телефон (9 %)
электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	18,3	19,9	19	20,6	19,5	21,1
2	19,2	?0,9	20	21,6	20,5	22,2
3	21	22,9	21,9	23,7	22,4	24,3
4	21,9	23,9	22,8	24,7	23,4	25,3.
5	22,9	24,9	23,8	25,8	24,4	26,4
6	33	35,8	34,2	37,1	35,1	38
7	36,6	39,8	38	41,2	39	42.2
8	38,4	41,8	39,9	43,3	40,9	44,3
9	49,4	53,8	51,3	55,6	52,6	57
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,7
электроосвещение	2,3
радио	0,5
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства- стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,7
горячее водоснабжение	1,3
приточно-вытяжная вентиляция	3,2
телевидение	0,2
Таблица 21а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна и двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	2,2
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства
в том числе:	3,8
электроосвещение (61 %)  радио (13 %)  телефон (8 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные трехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1  2	17,9  18,8	19,5  20,5	18,5  19,4	20,1  21,1	19,2  20,2	20,8  21,8	19,3  20,3	20,9  21,9
3	20,6	22,4	21,3	23,1	22.1	23.9	22,2	24
4	21,4	23,4	22,2	24,1	23	24.9	23,1	25,1
5	22,4	24,4	23,1	25,1	24	26	24,1	26,1
6	32,2	35.1	33,3	36,2	34,6	37,5	34,7	37.6
7	35,8	39	37	40,2	38.4	41,6	38,6	41,8
8	37,6	40,9	38,9	42,2	40,3	43,7	40,5	43,9
9	48,3	52,6	49,8	54,2	51,8	56,1	52.1	56,4
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 22а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	13
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	2,1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (36 %)  водопровод (24 %)  канализация (40 %)
Электротехнические устройства	3,9
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные четырехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы, сигнализация.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	5000	10000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	18,2	19,8	18,7	20,3	18,9	20,5
2	19,1	20,8	19,6	21,3	19,9	21,5
3	20,9	22,8	21,5	23,3	21,7	23,6
4	21,8	23,8	22,4	24,3	22,7	24,6
5	22,8	24,8	23,4	25,4	23,6	25,6
6	32,8	35,6	33,7	36,5	34	36,9
7	36,4	39,6	37,4	40,6	37,8	41
8	38,4	41,6	39,2	42,6	39.7	43
9	49,1	53,5	50,5	54,7	51	55,3
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,5
электроосвещение	1,8
радио	0,5
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,6
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	2,9
телевидение	0,2
Таблица 23а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Полы	15
Окна и двери	13
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,8
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (29 %)  водопровод (27 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (62 %)  радио (17 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (11 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЕЗ СПОРТИВНОГО И АКТОВОГО ЗАЛОВ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные пятиэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы Дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 24

Восстановительная стоимость I куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	5000	10000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	18	19,6	18,5	20,1	18,8	20,4
2	18,9	20,6	19,4	21,1	19,8	21,4
3	20,7	22,5	21,3	23,1	21,6	23,4
4	21,6	23,5	22,2	24,1	22,5	24,4
5	22,5	24,5	23,1	25,1	23,5	25,5
6	32,4	35,3	33,3	36,2	33,8	36,7
7	36	39,2	37	40,2	37,6	40,8
8	37,8	41,2	38,8	42,2	39,5	42,8
9	48,6	52,9	49,9	54,2	50,7	55
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,4
электроосвещение	1,9
радио	0,5
телефон	0,2
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,5
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	2,7
телевидение	0,2
Таблица 24а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Полы	14
Окна, двери	12
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	12
Прочие	2,8
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (31 %)  водопровод (27 %)  канализация (42 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (60 %)  радио (16 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасофикация и сигнализация.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,3	20,9	19,7	21,3	19,8	21,4
2	20,3	21,9	20,7	22,4	20,8	22,5
3	22,2	24	22,6	24,5	22,8	24,6
4	23,2	25,1	23,6	25,6	23,8	25,6
5	24,1	26,1	24,6	26,6	24,8	26,8
6	34,7	37,6	35,5	38,3	35,6	38,5
7	38,6	41,8	39,4	42,6	39,6	42,8
8	40,5	43,8	41,4	44,7	41,6	44,9
9	52,1	56,5	53,2	57,5	53,5	57,7
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,9
электроосвещение	2,2
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция телевидение	3 0,3
Таблица 25а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	2
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (33 %)
водопровод (23 %)
канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)
радио (15 %)
телефон (10 %)
электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные трехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	18,9	20,5	19,2	20,8	19,5	21,1	19,4	21
2	19,8	21,5	20,2	21,8	20,5	22,1	20,4	22
3	21.7	23.5	22,1	23,9	22,4	24,3	22,3	24,2
4	22,7	24,6	23	25	23,4	25,3	23,3	25,2
5	23,6	25,6	24	26	24,4	26,4	24.2	26,3
6	34	36,9	34,6	37,5	35,1	38	34,9	37,8
7	37,8	41	38,4	41,6	39	42,2	38,8	42
8	39.7	43	40,3	43,7	40,9	44,3	40,7	44,1
9	51	55,3	51,8	56,1	52,6	57	52,3	56,7
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	2,2
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,3
газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 26а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	13
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	2,1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,9
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные четырехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытая железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	18,7	20,3	19	20,6	19,1	20,7
2	19,6	21,3	20	21,6	20,1	21,7
3	21,5	23,3	21,8	23,7	22	23,8
4	22,4	24,3	22,8	24,7	22,9	24,8
5	23,4	25,4	23,8	25,7	23,9	25,9
6	33,7	36,5	34,2	37,1	34,4	37,3
7	37,4	40,6	38	41,2	38,2	41,4
8 9	39,3  50,5	42,6  54,8	39,9  51,3	43,2  55,6	40,1  51,6	43,4  55,8
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	2,8
водопровод	2,2
канализация	3,5
электроосвещение	1,8
радио	0,5
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопления	5
газ	0,6
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция..	2,9
телевидение	0,2
Таблица 27а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Полы	15
Окна, двери	13
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,3
Санитарно-технические устройства	8,5
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (26 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (62 %)  радио (17 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (11 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные пятиэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	5000	10000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	18,6	20,2	18,7	20,3	18,8	20,4
2	19,5	21,2	19,6	21,3	19,7	21,4
3	21,4	23,2	21.5	23,3	21,6	23,4
4	22,3	24,2	22,4	24,3	22,6	24,4
5	23,2	25,2	23,4	25,4	23,5	25,5
6	33,5	36,4	33,7	36,5	33,8	36,7
7	37,2	40,4	37,4	40,6	37,6	40,8
8	39,1	42,4	39,3	42,6	39,5	42,8
9	50,2	54,5	50,5	54,7	50,8	55
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление водопровод	2,8  2,2
канализация	3,4
электроосвещение	1,9
радио	0,5
телефон	0,2
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	5,5
газ	0,5
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	2,7
телевидение	0,2
Таблица 28а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Полы	14
Окна, двери	12
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	12
Прочие	2,4
Санитарно-технические устройства	8.4
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (26 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (60 %)  радио (16 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Деревянные двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания (к табл. 29). Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или из брусьев; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам. Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	22,8	24,4	23,4	25	23,6	25,2
2	23,9	25,6	24,6	26,3	24,8	26,5
3	26,2	28,1	26,9	28,7	27.1	29
4	27,3	29,3	28,1	30	28,3	30,2
5	28,5	30,5	29,3	31,3	29,5	31,5
6	41.1	43,9	42,1	45	42,5	45,4
7	45,6	48,8	46,8	50	47,2	50,4
8	47,9	51,2	49 1	52,5	49,6	53
9	61.5	65.8	63', 2	67,5	63,7	68
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,8
электроосвещение	2,3
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 29а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,1
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Деревянные трехэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или из брусьев; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1  2  3	22,3  23,4  25,7	23,9  25,1  27,5	22,8  23,9  26,2	24,4  25,6  28,1	23,3  24,5  26,8	24,9  25,1  28,6
4  5  6	26,7  27,9  40,1	28,7  29,9  43	27,4  28,5  41	29,3  30,5  43,9	28  29,1  41,9	29,9  31,2  44,8
7	44,6	47,8	45,6	48,8	46,6	49,8
8  9	46,8  60,2	50,2  64,5	47,9  61,6	51,2  65,8	48,9  62,8	52,3  67,2
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	2,2
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
телефон	0.4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,3
газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 30а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	3
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,9
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Смешанной конструкции двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	21	22,6	21,5	23,1	21,7	23,3
2	22	23,7	22,6	24,3	22,8	24,5
3	24,1	26	24,7	26,6	24,9	26,8
4  5	25,2  26,3	27,1  28,2	25,8  26,9	27,7  28,9	26  27,1	27,9  29,1
6	37,8	40,7	38,7	41,6	39,1	40,2
7	42	45,2	43	46,2	43,4	46,6
8	44,1	47,4	45,2	48,5	45,6	49
9	56,7	61	58	62,3	58,6	62,9
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,9
электроосвещение	2,2
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 31а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	13
Окна и двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	11
Прочие	1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания (к табл. 32). Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	17,2	18,8	18,2	19,8	19	20,6
2	18,1	19,7	19,1	20,8	20	21,6
3	19,8	21,6	20,9	22,7	21,9	23,7
4	20,6	22,6	21,8	23.8	22,8	24,7
5	21,5	23,5	22,7	24,7	23.8	25.7
6	31	33,9	32,8	35,6	34,2	37,1
7	34,4	37,6	36,4	59,6	38	41,2
8	36,1	39.5	38.2	41,6	40	43,2
9	46,5	50,8	49,1	53,4	51,3	55,6
Примечания 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,7
электроосвещение	2,3
радио	0,5
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии, других разновидностей благоустройства, стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,7
горячее водоснабжение	1,3
приточно-вытяжная вентиляция	3,2
телевидение	0,2
Таблица 32а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	2,2
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,8
в том числе;
электроосвещение (61 %)  радио (13 %)  телефон (8 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные трехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	17	18,6	17,8	19,4	18,8	20,4	19	20,6
2	17,8	19,5	18,7	20,4	19,8	21,4	20	21,6
3	19,6	21,4	20,5	22,3	21,6	23,4	21,8	23,7
4	20,4	22,3	21,3	23,3	22,6	24,4	22,8	24,7
5	21.2	23,2	22,2	24,2	23,5	25,5	23,8	25,7
6	30,6	33,5	31,1	34,9	33,9	36,7	34,2	37,1
7	34	37,2	35,6	38,8	37,6	40,8	38	41,2
8	35,7	39,1	37,4	40,7	39,5	42,8	40	43,2
9	45,9	50,2	48,1	52,4	50,7	55	51,3	55,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод канализация	2,2  3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
электрочасы и сигнализация	0,7
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 33а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	13
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	2,1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (36 %)  водопровод (24 %) канализация (40 %)
Электротехнические устройства	30
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные четырехэтажные

Группа капитальности 1

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	17,6	19,2	18,3	19,9	18,7	20,3
2	18,5	20,2	19,2	20,9	19,6	21,3
3	20,2	22,1	21	22,9	21,5	23,3
4	21,1	23	21,9	23,9	22,4	24,3
5	22	24	22,9	24,9	23,4	25,4
6	31,7	34,6	32,9	35,8	33,7	36,7
7	35,2	38,4	36,6	39,8	37,4	40,6
8	37	40,3	38,4	41,8	39,3	42,6
9	47,5	51,8	49,4	53,7	50,5	54,8
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,5
электроосвещение	1,8
радио	0,5
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,6
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	2,9
телевидение	0,2
Таблица 34а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Полы	15
Окна, двери	14
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,8
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (29 %)  водопровод (27 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (62 %)  радио (17 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (11 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ИЛИ АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные пятиэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	5000	10000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	17,4	19	18,2	19,8	18,6	20,2
2	18,3	20	19,1	20,8	19,5	21,2
3	20	21,8	20,9	22,8	21,4	23,2
4	20,9	22,8	21,8	23,8	22,3	24,2
5	21,7	23,8	22,8	24,8	23,3	25,2
6	31,3	34.2	32,8	35,6	33,5	36,3
7	34,8	38	36,4	39,6	37,2	40,4
8	36,6	40	38,2	41,6	39,1	42.4
9	47	51,4	49,2	53,5	50,2	54,5
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,4
электроосвещение	1,9
радио	0,5
телефон	0,2
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,5
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	2,7
телевидение	0,2
Таблица 35а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Полы	14
Окна, двери	12
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	12
Прочие	2,8
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (31 %)  водопровод (27 %)  канализация (42 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (60 %)  радио (16 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ АКТОВЫМ ЗАЛОМ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,1	26,9	23,7	25,5
2	26,3	28,2	24,9	26,8
3	28,9	30,9	27,2	29,3
4	30,1	32,3	28,4	30,6
5	31,4	33,6	29,6	31,9
6	45,2	48,4	42,7	46
7	50,2	53,8	47,4	51
8	52,7	56,5	49,7	53,6
9	68,7	72,6	64	68,7
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,1
водопровод	2
канализация	3,8
электроосвещение	2,1
радио	0,7
телефон	0,5
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,5
газ	0,8
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	3,2
телевидение	0,4
Таблица 36а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	8
Прочие	1
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (35 %)
водопровод (22 %)
канализация (43 %)
Электротехнические устройства	4,1
в том числе:
электроосвещение (51 %)
радио (17 %)
телефон (12 %)
электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ АКТОВЫМ ЗАЛОМ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	22,4	24,2	22,9	24.7	23,1	24,9
2	23,5	25,4	24	25,9	24,3	26,1
3	25,8	27,8	26,3	28,4	26,6	28,6
4	26,9	29	27,5	29,6	27,7	29,9
5	28	30,2	28,6	30,9	28,9	31,1
6	40,3	43,5	41,2	44,5	41,6	44,9
7	44,8	48,4	45,8	49,4	46,2	49,8
8	47	50,7	48,1	51,9	48,6	52,3
9	60,5	65,3	61.8	66,7	62.4	67,2
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,9
электроосвещение	2,2
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 37а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	2
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ АКТОВЫМ ЗАЛОМ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Кирпичные трехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	21,9	23,7	22,3	24,1	22,6	24,4	23	24,8
2	23	24,9	23,4	25,3	23,7	25,6	24,1	26
3	25,2	27,3	25,6	27,7	26	28,1	26,5	28,5
4	26,3	28,4	26,7	28,9	27,1	29,3	27,6	29,7
5	27,4	29,6	27,9	30,1	28,3	30,5	28,7	31
6	39,5	42,7	40,2	43,4	40,7	43,9	41,4	44,7
7	43,8	47,4	44,6	48,2	45,2	48,8	46	49,6
8	46	49,7	46,8	50,6	47,5	51,2	48,3	52,1
9	59,1	64	60,2	65	61	65,8	62	66,9
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	2,2
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,3
газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 38а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	13
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	2,1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,9
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ АКТОВЫМ ЗАЛОМ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Деревянные одноэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или из брусьев: перегородки деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	26,4	28,2	27,1	28,9	27,4	29,2
2	27,7	29,6	28,5	30,3	29,8	30,7
3	30,4	32,4	31,2	33,2	31,5	33,6
4	31,7	33,8	32,5	34,7	32,9	35
5	33	35,2	33,9	36,1	34,3	36,5
6	47,6	50,6	48,8	52	49,3	52,5
7	52,8	56,4	54,2	57,8	54,8	58,4
8	55,5	59,1	56,9	60,7	57,5	61,3
9	71,3	76	73,2	78	74	78,8
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,8
электроосвещение	2,3
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,4
газ	0,8
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,4
Таблица 39а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	14
Крыша	5
Полы	11
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	1,1
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (34 %)  водопровод (24 %)  канализация (42 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (50 %)  радио (18 %)  телефон (12 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ АКТОВЫМ ЗАЛОМ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Деревянные двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или из брусьев; перегородки деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	25,8	27,6	26,5	28,3	26,7	28,5
2	27,1	29	27,8	29,7	28,1	29,9
3	29,7	31,8	30,5	32,5	30,7	32,7
4	30,9	33,1	31,8	33,9	32	34,2
5	32,2	34,5	33,1	35,4	33,4	35,6
6	46,4	49,7	47,7	50,9	48,1	51,2
7	51,6	55,2	53	56,6	53,4	57
8	54,2	58	55,6	59,4	56,1	59,7
9	69,6	74,5	71,5	76,4	72,1	76,8
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,8
электроосвещение	2,3
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 40а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,1
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ АКТОВЫМ ЗАЛОМ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Деревянные трехэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или из брусьев; перегородки деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1  2	25,2  26,5	27  28,3	25,8  27,1	27,6  29	26,3  27,6	28,1  29,5
3	29	31	29,7	31,7	30,3	32,3
4	30,2	32,4	30,9	33,1	31,6	33,7
5	31,5	33,7	32,3	34,5	32,9	39,1
6	45,4	48,6	46,4	49,6	47,4	50,5
7	50,4	54	51,6	55,2	52,6	56,2
8	53	56,7	54,2	57,9	55,3	59
9	68	72,8	69,6	74,5	71	75.9
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	2,9
водопровод	2,0
канализация	3,9
электроосвещение	2,2
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,3
газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 41а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	13
Прочие	1,1
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ АКТОВЫМ ЗАЛОМ

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Смешанной конструкции двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки кирпичные, деревянные и из гипсовых или шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1  2	23,7  24,9	25,5  26,8	24,3  25,5	26,1  27,4	24,5  25,7	26,3  27,6
3	27,3	29,3	27,9	30	28,2	30,3
4	28,4	30,6	29,1	31,3	29,4	31,6
5	29,6	31,9	30,4.	32,6	30,7	32,9
6	42,7	45,9	43, 7	47	44,2	47,4
7	47,4	51	48,6	52,2	49	52,6
8	59,7	53,5	51	54,8	51,5	55,3
9	63,9	68,8	65,6	70,4	66,2	71
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,9
электроосвещение	2,2
радио	0,6
телефон.	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 42а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	11
Прочие	1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ АКТОВЫМ ЗАЛОМ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы к сигнализация.

Таблица 43

Восстановительная стоимость I куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1  2	19,4  20,4	21,2  22,3	20,6  21,6	22,4  23,5	21,4  22,5	23,2  24,3
3	22,3	24,4	23,7	25,8	24,6	26,7
4	23,2	25,4	24,7	26,9	25,7	27,8
5	24,2	26,5	25,8	28	26,8	29
6	34,9	39,2	37,1	40,3	38,5	41,7
7	38,8	42,4	41,2	44,8	42,8	46,4
8	40,7	44,5	43,3	47	44,9	48,7
9	52,3	57,2	55,6	60,5	57,8	62,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,7
электроосвещение	2,3
радио	0,5
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,7
горячее водоснабжение	1,3
приточно-вытяжная вентиляция	3.2
телевидение	0,2
Таблица 43а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестница и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	2,2
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,8
в том числе:
электроосвещение (61 %)  радио (13 %)  телефон (8 %)  электрочасы и сигнализация (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1. ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ АКТОВЫМ ЗАЛОМ

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Кирпичные трехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1  2	19,2  20,2	21  22	20,2  21,2	22  23,1	21,2  22,3	23  24,2	21,5  22,6	23,3  24,5
3	22,1	24,1	23.2	25,3	24,4	26,4	24,7	26,8
4	23	25,2	24,2	26,4	25,4	27,6	25,8	28
5	24	26,2	25,2	27,5	26,5	28.7	26.9	29,1
6	34,6	37,8	36,4	39,6	38,2	41,4	38,7	41,9
7	38,4	42	40,4	44	42,4	46	43	46,6
8	40,3	44,1	42,4	46,2	44,5	48,4	45,2	49
9	51,8	56,6	54,5	59,4	57,2	62	58	62,9
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 44а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	13
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	2.1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,9
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. САНАТОРНО-ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ

(ЗДАНИЯ ШКОЛ С РАЗВИТОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ)

Кирпичные одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	1000	2000	3000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	32,4	34,2	29,8	31,6	27,9	29,7	27,1	28,9
2	34	35,9	31,3	33,2	29,3	31,2	28,5	30,3
3	37,2	39,3	34,3	36,3	32,1	34,2	31,2	33.2
4	38,8	41	35,7	37,9	33.5	35.6	32,5	34,6
5	40,4	42,7	37,3	39,5	34,9	37,1	33,9	36,1
6	58,2	61,5	53,6	56,8	50,2	53,4	48,8	52
7	64,8	68,4	59,6	63,2	55.8	59,4	54,2	57.8
8	68	71,7	62,6	66,3	58,6	62,4	56,9	60,6
9	87,4	92,2	80,5	85,3	75,2	80,2	73,2	78
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	3,1
водопровод	2
канализация	3,8
электроосвещение	2,1
радио	0,7
телефон	0,8
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,5
газ	0,8
горячее водоснабжение	2,1
приточно-вытяжная вентиляция	3,2
телевидение	0,4
Таблица 45а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	16
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделки	8
Прочие	2,8
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (22 %)  канализация (43 %)
Электротехнические устройства	4,3
в том числе:
электроосвещение (49 %)  радио (16 %)  телефон (19 %)  электрочасы и сигнализация (16 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. САНАТОРНО-ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ

(ЗДАНИЯ ШКОЛ С РАЗВИТОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ)

Кирпичные двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытая сборные железобетонные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	27	28,8	26,2	28	25,5	27,3
2	28,4	30,2	27,5	29,4	26,8	28,7
3	31	33,1	30,1	32,2	29,3	31,4
4	32,4	34,5	31,4	33,6	30,6	32,8
5	33,7	36	32,8	35	31,9	34,2
6	48,6	51,9	47,2	50,4	45.9	49,2
7	54	57,6	52,4	56	51	54,6
8	56,7	60,5	55	58,7	53,5	57,4
9	72,8	77.7	70,7	75,5	68,7	73,7
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2
канализация	4
электроосвещение	2,2
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 46а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	2
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. САНАТОРНО-ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ

(ЗДАНИЯ ШКОЛ С РАЗВИТОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ)

Кирпичные трехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	26,2	28	25,4	27,2	25,2	27	24,9	26,7
2	27,5	29,4	26,7	28,5	26,5	28,3	26,1	28
3	30,1	32,2	29,2	31,3	29	31	28,6	30,7
4	31,4	33,6	30,5	32,6	30.2	32,4	29,9	32,1
5	32,7	35	31,7	34	31,5	33,7	31,1	33,4
6	47,2	50,4	45,7	48,9	45,4	48,6	44,8	48,1
7	52,4	56	50,8	54,4	50,4	54	49,8	53,4
8	55	58,8	53,3	57,1	52,9	56,7	52,3	56,1
9	70,7	75,5	68,5	73,4	68	72,8	67,2	72
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	2,2
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,3
газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 47а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	14
Окна, двери	19
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	2,1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,9
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. САНАТОРНО-ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ

(ЗДАНИЯ ШКОЛ С РАЗВИТОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ)

Кирпичные четырехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	5000	10000	25000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,8	26,6	24,6	26,4	24,2	26
2	26	27,9	25,8	27,3	25,4	27,3
3	28,5	30,6	28,3	30,4	27,9	29,9
4	29,7	31,9	29,5	31,7	29,1	31,2
5	31	33,2	30,8	33	30,3	38,5
6	44,6	47,9	44,3	47,5	43,6	46,8
7	49,6	53,2	49,2	52,8	48,4	52
8	52	55,8	51,7	55,4	50,8	54,6
9	66,7	71,8	66,4	71,2	65,3	70,2
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	2,8
водопровод	2,2
канализация	3,5
электроосвещение	1,8
радио	0,5
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	5
газ	0,6
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	2,9
телевидение	0,2
Таблица 48а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	3
Полы	15
Окна, двери	13
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,3
Санитарно-технические устройства	8,5
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (26 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,2
в том числе:
электроосвещение (62 %)  радио (17 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (11 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. САНАТОРНО-ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ

(ЗДАНИЯ ШКОЛ С РАЗВИТОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ)

Деревянные одноэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы к сигнализация.

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	1000	2000	3000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	38,8	40,6	35,6	37.4	33,4	35,2	32,3	34,1
2	40,7	42,6	37,4	39,3	35,1	37	34,9	35,8
3	44,6	46,6	40,9	43	38.4	40,5	37,1	39,2
4	46,5	48,7	42,7	44,8	40	42,2	38,7	40,9
5	48,5	50.7	44,5	46,7	41,7	44	40,3	42,6
6	69,8	73	64	67,3	60	63,4	48,1	61,3
7	77,6	81,2	71,2	74,8	66,8	70,4	64,6	68,2
8	81,5	85,2	74,8	78,5	70	73,9	67,8	71,5
9	105	109	99,8	101	90	95	87,1	92
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	1,9
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,7
телефон	0,5
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%);

печное отопление	4,4
газ	0,8
горячее водоснабжение	1
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,4
Таблица 49а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	14
Крыша	5
Полы	11
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	1,5
Санитарно-технические устройства	8,5
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (22 %)  канализация (43 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (50 %)  радио (18 %)  телефон (12 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. САНАТОРНО-ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ

(ЗДАНИЯ ШКОЛ С РАЗВИТОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ)

Деревянные двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	32,4	34	31,5	33,3	30,6	32,4
2	34	35,7	33,1	34,9	32,1	34
3	37,2	39,1	36,2	38,3	35,1	37,2
4	38,8	40,7	37,8	39,9	36,7	38,8
5	40,5	42,5	39,4	41,6	38,2	40,5
6	58,3	61,2	56,7	59,9	55	58,3
7	64,8	68	63	66,6	61,2	64,8
8	68	71,4	66,2	69,9	64,2	68
9	87,5	91,7	85	89,8	82,5	87,4
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,8
электроосвещение	2,3
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 50а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,1
Санитарно-технические устройства	8,9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. САНАТОРНО-ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ

(ЗДАНИЯ ШКОЛ С РАЗВИТОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ)

Деревянные трехэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон., электрочасы и сигнализация..

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	3000	5000	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	31,5	33,3	30,3	32,1	30,1	31,9	29,9	31,7
2	.33,1	35	31,8	34,7	31,6	33,5	31,3	33,3
3	36,2	38,3	34,8	38,1	34,6	36,6	34,4	36,4
4	37,8	39,9	36,3	39,7	36	38,2	35,8	38
5	39,4	41,7	37,8	41,3	37,6	39,8	37,3	39,6
6	56,7	59,9	54,5	59,6	54,2	57,4	53,8	57,1
7	63	66,6	60,6	64,2	60,2	63,8	59,8	63,4
8	66,1	69,9	63,6	69,5	63,1	66,9	62,7	66,5
9	85	89,8	81,7	89,3	81,1	86	80,6	85,5
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	2,2
канализация	3,6
электроосвещение	2
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,3
газ	0,6
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 51а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Степы	20
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	0
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1.1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (35 %)  водопровод (24 %)  канализация (41 %)
Электротехнические устройства	3,9
в том числе:
электроосвещение (51 %)  радио (20 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (19 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. САНАТОРНО-ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ

(ЗДАНИЯ ШКОЛ С РАЗВИТОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ)

Смешанной конструкции двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	29,6	31.4	28,9	30,7	28,1	29,9
2	31,1	33	30,3	32,2	29,5	31,3
3	34	36,1	33,2	35,3	32,3	34,4
4	35,5	37,7	34,7	36,8	33,7	35,8
5	37	39,2	36,1	38,3	35,1	37,3
6	53,3	56,6	52	55,2	50,6	53,8
7	59,2	62,8	57,8	61,4	56,2	59,8
8	62,1	66	60,6	64,4	59	62,7
9	79,8	84,8	78	82,8	75,8	80,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3
водопровод	2,1
канализация	3,9
электроосвещение	2,2
радио	0,6
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость. последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,7
газ	0,8
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
Таблица 52а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	11
Прочие	1
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (33 %)  водопровод (23 %)  канализация (44 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (55 %)  радио (15 %)  телефон (10 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III. САНАТОРНО-ЛЕСНЫЕ ШКОЛЫ

(ЗДАНИЯ ШКОЛ С РАЗВИТОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ)

Каркасно-засыпные одноэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены каркасно-засыпные деревянные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Объем здания, куб. м, до
альные	1000	2000	3000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	23,3	25,1	21,4	23,2	19,9	21,7	19,5	21,3
2	24,5	26,3	22,5	24,4	20,9	22,8	20,5	22,3
3	26,8	28,9	24,6	26,7	22,9	24,9	22,4	24,5
4	27,9	30,1	25,7	27,8	23,9	26	23,4	25,5
5	29,1	31,3	26,8	29	24,9	27,1	24,4	26,6
6	41,9	45,2	38,5	41,8	35,8	39,1	35,1	38,3
7	46,6	50,2	42,8	46,4	39,8	43,4	39	42,6
8  9	48,9  62,9	52,7  67,7	45  57,7	48,7  62,6	41,8  53,7	45,6  58,6	40,9  52,6	44,7  57,5
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

печное отопление	4,5
электроосвещение	2,8
радио	1
телефон	0,7
электрочасы и сигнализация	1,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%);

центральное отепление	4,1
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,4
водопровод	2,8
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
канализация	5,4
телевидение	0,6
Таблица 53а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12
Стены	14
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Печное отопление	4,5
Прочие	0,9
Электротехнические устройства	5,6
в том числе:
электроосвещение (50 %)  радио (18 %)  телефон (12 %)  электрочасы и сигнализация (20 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Кирпичные одноэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные или из гипсовых плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	1000	2000	3000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	25,4	27,7	23,6	25,9	22,9	25,2
2	26,7	29,1	24,8	27,2	24	26,5
3	29,2	31,9	27,1	29,8	26,3	29
4	30,4	33,2	28,3	31,1	27,5	30,2
5,	31,7	34,7	29,5	32,4	28,6	31,5
6	45,7	49,9	42,5	46,6	41,2	45,3
7	50,8	55,4	47,2	51,8	45,8	50,4
8	53,3	58,1	49,6	54,4	48,1	52,9
9	68,5	74,8	63,7	70	61,8	68
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5
водопровод	1,1
горячее водоснабжение	0,8
канализация	2,2
электроосвещение	3,8
радио	0,4
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,1
газ	0,7
телевидение	0,2
Таблица 54а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	13
Стены	18
Перегородки	4
Перекрытия	7
Крыша	7
Полы	9
Окна, двери	8
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	12
Прочие	2,5
Санитарно-технические устройств	9,1
в том числе:
центральное отопление (55 %)  водопровод (12 %)  канализация (24 %)  горячее водоснабжение (9 %)
Электротехнические устройства	4,4
в том числе:
электроосвещение (85 %)  радио (10 %)  телефон (5 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Кирпичные двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные или из гипсовых плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	2000	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	22,6	24,7.	21,8	23,9	20,7	22,8
2	23,7	25,9	22,9	25,1	21,7	2.3.9
3	26	28,4	25,1	27,5	23,8	26,2
4	27,1	29,6	26,1	28,7	24,8	27,4
5	28,3	30,9	27,3	29,9	25,9	28,5
6	40,7	44,5	39,2	43	37,2	41
7	45,2	49,4	43,6	47,8	41,4	45,6
8	47,5	51,8	45,8	50,2	43,4	47,9
9	61	66,6	58,9	64,5	55,8	61,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	1,5
канализация	3
электроосвещение	4,1
радио	0,6
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	2,3
горячее водоснабжение	0,9
печное отопление	4,8
телевидение	0,2
Таблица 55а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	8
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	7
Крыша	4
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	0
Внутренняя отделка	1
Прочие	3,4
Санитарно-технические устройства	7,7
в том числе:
центральное отопление (42 %)  водопровод (20 %)  канализация (38 %)
Электротехнические устройства	4,9
в том числе:
электроосвещение (84 %)  радио (12 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Кирпичные трехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные или из гипсовых плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 56

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	20,9	23	20,3	22,4	20,1	22,2
2	21,9	24,1	21,3	23,5	21,1	23,3
3	24	26,5	23.3	25,8	23,1	25,5
4	25,1	27,6	24,3	26,9	24,1	26,6
5	26,1	28,7	25,4	28	25,1	27,7
6	37,6	41,4	26,5	40,3	36,2	39,9
7	41.8	46	40,6	44,8	40,2	44,4
8	43,9	48,3	42,6	47,1	42,2	46,6
9	56,4	62,1	54,8	60,5	54,3	60
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,2
водопровод	1,5
канализация	3
электроосвещение	4,1
радио	0,6
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%);

газ	2,3
горячее водоснабжение	0,9
печное отопление	4,8
телевидение	0,2
Таблица 56а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	8
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	7
Крыша	4
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	9
Внутренняя отделка	9
Прочие	3,4
Санитарно-технические устройства	7,7
в том числе:
центральное отопление (42 %)  водопровод (20 %)  канализация (38 %)
Электротехнические устройства	4,9
в том числе:
электроосвещение (84 %)  радио (12 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Кирпичные четырехэтажные

Группа капитальности 1

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	5000	10000	15000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1  2	20,1  21,1	22,2  23,3	19,8  20,8	21,9  23	19,6  20,6	21,7  22,8
3	23,1	25,5	22,8	25,2	22,5	24,9
4	24,1	26,6	23,7	26,3	23,5	26
5	25,1	27,7	24,7	27,4	24,5	27,1
6	36,2	39,9	35,6	39,4	35,3	39,1
7	40,2	44,4	39,6	43,8	39,2	43,4
8	42,2	46,6	41,6	46	41,1	45,6
9	54,3	59,9	53,5	59,1	52,9	58,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,5
водопровод	1,2
горячее водоснабжения	0,8
канализация	2,5
электроосвещение	3,5
радио	0,5
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,8
телевидение	0,3
Таблица 57а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
	4
Фундаменты	22
Перегородки	9
Перекрытия	10
Крыша	4
Полы	11
Окна, двери	12
Лестницы и входы	4
Внутренняя отделка	10
Прочие	1,8
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (44 %)  водопровод (15 %)  горячее водоснабжение (10 %)  канализация (31 %)
Электротехнические устройства	4,2
в том числе:
электроосвещение (83 %)  радио (12 %)  телефон (5 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Кирпичные пятиэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	5000	10000	15000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,9	22	19,7	21,8	19,4	21,6
2	20,9	23,1	20,7	22,9.	20,4	22,7
3	22,9	25,3	22,6	25,1	22,3	24,8
4	23,9	26,4	23,6	26,2	23,3	25,9
5	24,9	27,5	24.6	27,3	24,3	27
6	35,8	39,6	35,5	39,2	34,9	38,9
7	39,8	44	39,4	43,6	38,8	43,2
8	41,8	46,2	41,4	45,7	40,7	45,4
9	53,7	59,4	53,2	58,8	52,4	58,3
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральной отопление	3,5
водопровод	1,2
горячее водоснабжение	0,8
канализация	2,5
электроосвещение	3,5
радио	0,5
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,8
телевидение	0,3
Таблица 58а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	22
Перегородки	9
Перекрытия	10
Крыша	4
Полы	11
Окна, двери	12
Лестницы и входы	4
Внутренняя отделка	10
Прочие	1,8
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
водопровод (15 %)  горячее водоснабжение (10 %)  канализация (31 %)
Электротехнические устройства	4,2
в том числе:
электроосвещение (83 %)  радио (12 %)  телефон (5 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Деревянные одноэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные столбовые или ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 59

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	1000	2000	3000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	28,8	30,9	28	30,1	27,3	29,4
2	30,2	32,4	29,4	31,6	28,7	30,9
3	33,1	35,5	32,2	34,6	31,4	33,8
4  5  6	34,5  36  51,8	37  38,6  55,6	33,6  35  50,4	36,1  37,6  54,2	32,7  34,1  49,1	35,3  36,7  52,9
7  8  9	57,6  60,5  77,7	61,8  64,8  83,3	56  58,6  75,6	60,2  63,1  81,2	54,6  57,3  73,7	58,4  61,7  79,4
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,5
водопровод	1,6
канализация	3,2
электроосвещение	4,3
радио	0,5
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

горячее водоснабжение	0,9
газ	2,2
печное отопление	4,8
телевидение	0,2
Таблица 59а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	8
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	8
Крыша	8
Полы	9
Окна, двери	10
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,7
Санитарно-технические устройства	8,3
в том числе:
центральное отопление (42 %)  водопровод (19 %)  канализация (39 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (86 %)  радио (10 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Деревянные двухэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные столбовые или ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перегородки деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	2000	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	25,4	27,5	25	27,1	24,7	26,8
2	26,7	28,9	27.5	28,5	26,9	28,1
3	29,2	31,7	28,8	31,2	28,4	30,8
4	30,5	33	30	32,5	29,6	32,1
5	31,7	34,4	31,3	33,9	30,9	33,5
6	45,6	49,5	45	48,8	44,4	48,2
7	50.8	55	50	54,2	49,4	53,6
8	53,3	57,7	52,5	56,9	51,8	56,2
9	68,5	74,2	67,5	73,2	66,7	72.3
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания, восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,5
водопровод	1,6
канализация	3,2
электроосвещение	4,3
радио	0,5
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,8
горячее водоснабжение	0,9
газ	2,2
телевидение	0,2
Таблица 60а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	9
Крыша	5
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	7
Внутренняя отделка	12
Прочие	2,7
Санитарно-технические устройства	8,3
в том числе:
центральное отопление (42 %)  водопровод (19 %)  канализация (39 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (86 %)  радио (10 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Смешанной конструкции двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные столбовые или ленточные; стены первого этажа кирпичные; второго - рубленные из бревен или брусьев; перегородки кирпичные и деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	2000	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24	26,1	23,4	25,5	22,7	24,8
2	25,2	27,4	24,6	26,8	23,8	26
3	27,6	30,1	26,9	29,3	26,1	28,5
4	28,8	31,3	28,1	30,6	27,2	29,7
5	30	32,7	29,2	31,9	28,4	31
6	43,2	47,1	42,1	45,9	40,9	44,6
7	48	52,2	46,8	51	45,4	49,6
8	50,4	54,9	49,1	53,5	47,6	52,1
9	64,8	70,5	63,2	68,8	61,3	66,9
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,5
водопровод	1,6
канализация	3,2
электроосвещение	4.3
радио	0,5
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,8
горячее водоснабжение	0,9
газ	2,2
телевидение	0,2
Таблица 61а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	9
Крыша	5
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	7
Внутренняя отделка	12
Прочие	2,7
Санитарно-технические устройства	8,3
в том числе:
центральное отопление (42 %)  водопровод (19 %)  канализация (39 %)
Электротехнические устройства	5
в том числе:
электроосвещение (86 %)  радио (10 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Каркасно-засыпные одноэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные столбовые и ленточные или деревянные стулья; стены каркасно-засыпные; перегородки деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	1000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	21,1	23,8	20.9	23,6
2	22,4	25,2	22,2	25
3	24,3	27,3	24	27,1
4	25,3	28,5	25,1	28,3
5	26,4	29,7	26,1	29,5
6	39	42,8	37,6	42,5
7	42,2	47,6	41,8	47,2
8	44,3	49,9	43,9	49,6
9	56,9	64,2	56,4	63,7
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	7,7
водопровод	1,3
канализация	2,6
электроосвещение	4,5
радио	0,7
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,8
горячее водоснабжение	0,9
газ	0,7
телевидение	0,3
Таблица 62а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	3
Стены	20
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	6
Полы	10
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	11
Прочие	1,9
Санитарно-технические устройства	11,6
в том числе:
центральное отопление (66 %)  водопровод (11 %)  канализация (23 %)
Электротехнические устройства	5,5
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (16 %)  телефон (2 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Каркасно-засыпные двухэтажные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты бетонные, бутобетонные или бутовые столбовые и ленточные или деревянные стулья; стены каркасно-засыпные; перегородки деревянные или из гипсовых плит; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	1000	2000	3000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	18,9	21,7	18,1	20,9	17,3	20,1
2	20	23	19,1	22,2	18,4	21,3
3	21,2	24,3	20,3	23,4	19,3	22,5
4	22,3	25,6	21,4	24,6	20,4	23,7
5	23,6	27,1	22,6	26,1	21,6	25,1
6	37,8	43,4	36,2	41,8	34,6	40,2
7	46,3	53,2-	44,4	51,2	42,4	49,3
8	49,1	56,4	47	54,3	45	52,1
9	52,9	60,8	50,6	58,5	48,5	56,2
Примечания 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,8
водопровод	1,7
канализация	3,5
электроосвещение	4,7
радио	0,5
телефон	0,2
2 При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	5,2
горячее водоснабжение	0,9
газ	2,3
телевидение	0,2
Таблица 63а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	7
Крыша	5
Полы	10
Окна, двери	13
Лестницы и входы	7
Внутренняя отделка	13
Прочие	2,6
Санитарно-технические устройства	9
в том числе:
центральное отопление (42 %)  водопровод (19 %)  канализация (39 %)
Электротехнические устройства	5,4
в том числе:
электроосвещение (87 %)  радио (9 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ V. СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Спортивные залы

Группа капитальности I

Характеристика здания. Здание, отдельно стоящее или пристроенное, одноэтажное. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытие из сборных железобетонных плит по сборным железобетонным или металлическим прогонам (фермам); перегородки кирпичные или из гипсовых или шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, приточно-вытяжная вентиляция, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 3000 куб. м
1	15
2	15,8
3	17,2
4	18
5	18,8
6	27
7	30
8	32
9	40,5
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,5
водопровод	0,5
канализация	1.5
приточно-вытяжная вентиляция	1
электроосвещение	3
радио	0,2
телефон	0,1
электрочасы и сигнализация	0,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

горячее водоснабжение	1,2
газ	0,2
телевидение	0,4
3. Восстановительную стоимость спортивного зала объемом более 3000 куб. м следует определять по табл. 65.

Таблица 64а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	7
Стены	20
Перегородки	3
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	1 0
Окна, двери	14. с,
Лестницы и входы	7
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,1
Санитарно-технические устройства	6,5
в том числе:
центральное отопление (54 %)  водопровод (8 %)  канализация (23 %)  приточно-вытяжная вентиляция (15 %)
Электротехнические устройства	3,4
в том числе:
электроосвещение (88 %)  радио (6 %)  телефон (3 %)  электрочасы и сигнализация (3 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ V. СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Спортивные корпуса без бассейна

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные; стены надземной части здания кирпичные; перегородки армокирпичные и гипсолитовые; перекрытия железобетонные; крыша по деревянным стропильным фермам; кровля рулонная; полы дощатые, цементные, линолеумные и из метлахских плиток.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, слаботочные устройства.

Таблица 65

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Общий объем здания, куб. м
пояса	до 6000	свыше 6000
	а	б
1	22,5	19,3
2  3	23,9  25	20,5  21,4
4  5	26,4  27,5	22,6  23,6
6	43,9	37,7
7  8  9	53,8  56,9  61,4	46,2  48,9  52,7
Таблица 65а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	11
Стены	22
Перегородки	11
Перекрытия	11
Крыша	3
Лестницы и входы	5
Полы	5
Окна, двери	9
Отделка	9
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
центральное отопление (65 %)  вентиляция (12 %)  водопровод (5 %)  горячее водоснабжение (10 %)  канализация (8 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (70 %)  слаботочные устройства (30 %)
Прочие конструкции и устройства	2
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ V. СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Спортивное ядро

Характеристика сооружения (к табл. 66). Спортивное ядро имеет в своем составе: беговые дорожки (графа «а»); футбольное поле (графа «б»), площадки волейбольные (графа «в»); ямы для прыжков (графа «г»); площадки для толкания ядра и метания диска (графа «д»); нерабочую зону (графа «е»); поливочный водопровод (графа «ж»).

Спортивное ядро имеет спланированную поверхность, разграничительные линии из досок по приколышам между дорожками, площадками и полями.

На беговых дорожках и игровых площадках покрытие из специальной смеси (кирпичный щебень разных фракций с минеральными добавками) по двухслойному основанию из каменного щебня разных фракций. На футбольном поле покрытие улучшенным растительным грунтом с добавлением торфа и посевом трав по песчаному слою. На площадке для метания диска покрытие из асфальта по основанию из каменного щебня. Ямы для прыжков засыпаются песком слоем 30 см с укладкой бортовых досок по приколышам и опорных досок с обивкой их резиной. Нерабочая зона покрыта растительным грунтом без посева трав.

Под сооружением проложен дренаж с фильтрами из песка и гравия и укладкой асбестоцементных дренажных труб.

Имеется поливочный водопровод.

Таблица 66

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в данной таблице, в руб.

Территориаль ные пояса	Беговые дорожки на 100 кв. м	Футболь- ное поле на 100 кв. м	Площад- ки волей- больные на 100 кв. м	Ямы для прыжков на 10 кв. м	Площад- ки для толкания ядра и метании диска на 10 кв. м	Нерабо- чая зона на 100 кв. м	Поливоч- ный водо- провод	Дренаж на 100 кв. м общей площади спорт- ядра
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	280	170	260	37,7	25,7	127	9,6	20
2	300	180	280	39,6	27	133	10,2	20
3	310	190	290	43,4	29,6	146	10,7	20
4	330	200	300	45,2	30,8	152	11,2	20
5	340	210	320	47,1	32,1	159	11,7	20
6	550	330	510	67,9	46,3	229	18,7	40
7	670	410	620	75,4	51,4	254	22,9	50
8	710	430	660	79,2	53,9	267	24,3	50
9	770	460	710	101,8	69,4	343	26,2	50


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ V. СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Спортивная площадка комбинированная

Характеристика сооружения (к табл. 67). Спортивная площадка имеет в своем составе: волейбольно - баскетбольную площадку (графа «а»); площадку для гимнастики и легкой атлетики (графа «б»); ямы для прыжков (графа «в»).

Спортивная площадка имеет спланированную поверхность, корыта, разграничительные линии между площадками - из досок по приколышам, покрытие площадок - специальная смесь из кирпичного щебня разных фракций с минеральными добавками по двухслойному основанию из каменного щебня. Волейбольно - баскетбольная площадка обнесена сетчатой оградой. Стойки для сетки и щиты деревянные, окрашенные масляными красками.

Таблица 67

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в данной таблице, в руб.

Территориальные пояса	Волейбольно- баскетбольные площадки на 100 кв. м	Площадки для гимнастики и легкой атлетики на 100 кв. м	Ямы для прыжков на 10 кв. м
	а	б	в
1	315	343	33,2
2	331	360	34,9
3	362	394	38,2
4	378	412	39,8
5	394	429	41,5
6	567	617	59,8
7	630	686	66,4
8	662	720	69,7
9	851	926	89,6


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ V. СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Спортивная площадка комбинированная для проведения учебных занятий с младшими школьниками

Характеристика объекта (к табл. 68). Комбинированная спортивная площадка предназначена для проведения учебных занятий с младшими школьниками и имеет в своем составе: поле для ручного мяча, гимнастический городок, яму для прыжков.

Площадка имеет спланированную поверхность, разграничительные линии из досок по приколышам, с покрытием растительным грунтом по песчаному слою с посевом трав, ямы для прыжков, огражденные бортовыми досками, с засыпкой песком.

Таблица 68

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в данной таблице, в руб.

Территориальные пояса	На 100 кв. м общей площади
1	170
2	179
3	196
4	204
5	213
6	306
7	340
8	357
9	459


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ V. СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Спортивные площадки специализированные для проведения учебных занятий и соревнований по настольному теннису

Характеристика сооружения. Спортивная площадка для проведения учебных занятий и соревнований по настольному теннису имеет спланированную поверхность и асфальтовое покрытие по основанию из каменного щебня.

Таблица 69

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в данной таблице, в руб.

Территориальные пояса	Площадка для настольного тенниса на 10 кв. м
1	14
2	23.1
3	25,3
4	26,4
5	27,5
6	39,6
7	44
8	46,2
9	69,4


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ V. СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Спортивная площадка для занятий и игры в теннис

Характеристика объекта. Площадка для занятий и игры в теннис имеет сетчатое металлическое ограждение, окрашенное масляной краской, и деревянную тренировочную стенку.

Покрытие площадки состоит из нижнего слоя (из песка и щебня), промежуточного слоя из кирпичной крошки и порошкообразной глины и верхнего предохранительного слоя песка. Стойки деревянные, окрашенные масляными красками.

Таблица 70

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в данной таблице, в руб.

Территориальные пояса	На 100 кв. м
1	572
2	601
3	658
4	686
5	715
6	1039
7	1144
8	1201
9	1544


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Здание межшкольной учебно-производственной мастерской кирпичное двухэтажное

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бетонные И бутобетонные или из сборных железобетонных блоков; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из бетонных плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется водопровод, горячее водоснабжение, канализация, приточно-вытяжная вентиляция, центральное отопление, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 10000 куб. м
1	22,5
2	23,6
3	25,9
4	27
5	28,1
6	40,5
7	45
8	47,2
9	60.7
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5
водопровод	0,5
горячее водоснабжение	1,2
канализация	2,3
приточно-вытяжная вентиляция	1,4
электроосвещение	3
радио	0,2
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,4
телевидение	0,2
электрочасы и сигнализация	0,3
Таблица 71а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	5
Перекрытия	15
Крыша	5
Полы	12
Окна, двери	15
Лестницы и входы	4
Внутренняя отделка	6
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	10,4
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (5 %)  канализация (22 %)  приточно-вытяжная вентиляция (13 %)  горячее водоснабжение (12 %)
Электротехнические устройства	3,4
в том числе:
электроосвещение (88 %)  радио (6 %)  телефон (6 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Столовые для школ-интернатов одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутобетонные, бетонные или из сборных бетонных блоков; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсобетонных плит; перекрытия железобетонные; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы цементные, керамические и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 72

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	1000	2000	4000
	а	б	в
1	36,7	34,3	28,3
2	38,5	36	29,7
3	42,2	39,4	32,5
4	44	41,2	33,9
5	45,9	42,9	35,4
6	66.1	61,8	50,8
7	73,4	68,6	56,6
8	77,1	72	59,4
9	99,1	92,6	76,4
Примечания 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,1
приточно-вытяжная вентиляция	2
водопровод	1,4
горячее водоснабжение	2,1
канализация	2,3
электроосвещение	4,1
радио	0.9
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	1,7
телевидение	0,3
Таблица 72а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	17
Перегородки	4
Перекрытия	11
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	7
Внутренняя отделка	6
Прочие	3
Санитарно-технические устройства	12,9
в том числе:
центральное отопление (40 %)  водопровод (11 %)  канализация (18 %)  приточно-вытяжная вентиляция (15 %)  горячее водоснабжение (16 %)
Электротехнические устройства	5,1
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (14 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Столовые для школ-интернатов одноэтажные деревянные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутобетонные, бетонные или бутовые; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев, щитовые или каркасные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы дощатые, керамические, цементные и асфальтовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	1000	2000	4000
	а	б	в
1	28	27,5	26,8
2	29,4	28,9	28,1
3	32,2	31,6	30,8
4	33,6	33	32,1
5	35	34,3	33,5
6	50,4	48,5	48,2
7	66	55	63,6
8	58,8	57,8	56,2
9	75,5	74,3	72,3
Примечания. 1, В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	5,2
водопровод	1,5
горячее водоснабжение	2,3
канализация	2,5
приточно-вытяжная вентиляция	2,1
электроосвещение	4,2
радио	0,8
телефон	0,2
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	1,8
телевидение	0,3
Таблица 73а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	3
Перекрытия	7
Крыша	9
Полы	16
Окна, двери	13
Лестницы и входы	3
Внутренняя отделка	5
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	13,6
в том числе:
центральное отопление (38 %)  водопровод (11 %)  горячее водоснабжение (17 %)  канализация (18 %)  приточно-вытяжная вентиляция (16 %)
Электротехнические устройства	5,2
в том числе:
электроосвещение (81 %)  радио (15 %)  телефон (4 %)
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Котельная на твердом топливе

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные или железобетонные; стены кирпичные или панельные; перекрытия (включая бункера и площадки) и покрытия железобетонные и металлические; кровля из рулонных материалов; полы цементные, плиточные, бетонные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори альные	Объем зданий, куб. м до
пояса	1000	3000	5000	10000	30000
	а	6	в	г	д
1	25	18,8	18,5	12,9	12,2
2	26,3	19,7	19.4	13,5	12,8
3	27,5	20,7	20,4	14,2	13,4
4	28,8	21,6	21,3	14,8	14
5	31,3	23,5	23,1	16,1	15,2
6	45	33,8	33,3	23,2	22
7	50	37,6	37	25,8	24,4
8	52,5	39,5	38,8	27,1	25,6
9	67,5	50,8	49,9	34,8	32,9
Таблица 74а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	16
Стены	24
Перекрытия и покрытия Кровля	23  4
Полы	3
Проемы	7
Внутренняя отделка	6
Санитарно-технические и электротехнические устройства	14
Прочие	3
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Котельные на газе и мазуте

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные или железобетонные; стены кирпичные или панельные; колонны железобетонные и металлические; перекрытия и покрытия железобетонные и металлические; кровля рулонная; полы цементные, плиточные, бетонные, дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Таблица 75

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	1000	3000	5000	10000	30000
	а	б	в	г	д
1	25	17	13,8	10,9	9,3
2	26,3	17,8	14,5	11,4	9,8
3	27,5	18,7	15,2	12	10,2
4	28,8	19,5	15,9	12,5	10,7
5	31,3	21,2	17,2	13;6	11,6
6	45	30,6	24,8	19,6	16,7
7	50	34	27,6	21,8	18,6
8	52,5	35,7	28,9	22,9	19,5
9	67,5	45,9	37,3	29,4	25,1
Таблица 75а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	9
Стены	24
Перекрытия н покрытия	17
Кровля	9
Полы	4
Проемы	17
Внутренняя отделка	7
Санитарно-технические и электротехнические	12
Прочие	1
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Навесы деревянные с платформами и без платформ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасные с обшивкой досками одной стороны; перегородки деревянные; полы глинобитные; платформа деревянная; кровля рулонная по деревянному настилу, холодная.

Имеется электроосвещение.

Таблица 76

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола навеса в руб.

Территориальные	Площадь навеса, кв. м до
пояса	500	1000
	с платформой	без платформы	с платформой	без платформы
	а	б	в	г
1  2  3	18,6  19,7  20,8	17,4  18,5  19,5	17,8  18,9  19,9	17  18  19
4  5  6	23  23,3  37,2	20,5  21,8  34,8	21  22,2  35,6	20,1  21,2  34
7  8  9	45,6  48,4  52,1	42,7  45,2  48,7	43,6  46,3  49,9	41,7  44,2  47,6
Примечания.

1. Площадь навесов определять без учета площади платформ.

2. Восстановительная стоимость навесов без обшивки принимается с коэффициентом 0,8.

Таблица 76а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены и перегородки	8
Крыша	57
Полы	23
Электроосвещение	2
Прочие	6
Итого	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Сараи одноэтажные кирпичные

Группа капитальности III

Характеристика здания. Фундаменты бутовые; стены кирпичные, стены подвала из бутового камня; перегородки деревянные; перекрытия над подвалом деревянные с дощатыми люками и лестницами; полы щебеночные, а по перекрытию - дощатые; кровля рулонная по деревянному настилу и деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 77

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола сарая в руб.

Территориальные пояса	С подвалом	Без подвала
	а	б
1	59,1	30,4
2	62,7	32,2
3	65,1	34,1
4	69,7	35,8
5	73,8	38
6	118,2	60,8
7	144,5	74,4
8	153,5	79
9	165	85
Таблица 77а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	20	16
Стены и перегородки	32	42
Перекрытия	8	-
Крыша	16	18
Проемы	2	2
Полы	13	15
Внутренняя отделка	2	2
Электроосвещение	3	2
Прочие	4	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Сараи одноэтажные деревянные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья; стены сарая и погреба из пластин; перегородки деревянные; перекрытия над подвалом деревянные с дощатыми люками и лестницами; полы щебеночные, над подвалом - дощатые; кровля рулонная по настилу и деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола сарая в руб.

Территориальные	С подвалом	Без подвала
пояса	а	б
1	53,2	25,1
2	56,4	26,6
3	59,7	28,1
4	62,8	29,6
5	66,5	31,4
6	106,4	50,2
7	130	61,5
8	138	65,2
9	149	70,2
Примечание. Восстановительную стоимость деревянных сараев с кирпичными или каменными подвалами (погребами) следует определять с коэффициентами 1,05 к показателям графы «а».

Таблица 78а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	19	18
Стены и перегородки	30	38
Перекрытия	7	-
Крыша	19	18
Проемы	3	3
Полы	12	8
Внутренняя отделка	2	4
Электроосвещение	3	3
Прочие	5	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Сараи одноэтажные каркасно-засыпные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья; стены обшивные по каркасу из круглого леса, стены погреба из пластин; перекрытие над погребом деревянное с дощатым люком; полы щебеночные, над погребом - дощатые; кровля рулонная по деревянному настилу и стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 79

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола сарая в руб.

Территориальные пояса	С погребом	Без погреба
	а	б
1	45,2	17,1
2	48	18,2
3	50,7	19,2
4	53,4	20,5
5	56,5	21,4
6	90,4	34,2
7	110,5	41,9
8	117,2	44,5
9	126,5	47,9
Примечание. Восстановительную стоимость деревянных сараев с кирпичными или каменными подвалами (погребами) следует определять с коэффициентом 1,05 к показателям графы «а».

Таблица 79а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	15	14
Стены и перегородки	34	33
Перекрытия	8	-
Крыша	13	16
Проемы	3	5
Полы	14	13
Внутренняя отделка	3	5
Электроосвещение	5	5
Прочие	5	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Сараи одноэтажные из бутового или штучного камня

Группа капитальности III

Характеристика здания. Фундаменты бутовые; стены из бутового или штучного камня; перегородки деревянные; полы дощатые и грунтовые; кровля рулонная или из асбестоцементных листов по деревянному настилу или стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 80

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола сарая в руб.

Территориальные пояса	С потолком и полом	Без потолка с полом	С потолком без пола	Без потолка и пола
	а	б	в	г
1	32,6	30,9	30	28,3
2	34,6	32,8	31,8	30
3	36,5	34,6	33,6	31,7
4	38,5	36,5	35,4	33,4
5	40,7	38,6	37,5	35,3
6	65,2	61,8	60	56,6
7	80	75,7	73,5	69,3
8	84,8	80,3	77,9	73,6
9	91,2	86,5	83,9	79,2
Таблица 80а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	12	13	13	14
Стены и перегородки	39	45	47	56
Перекрытия	13	-	15	-
Крыша	18	20	18	20
Проемы	3	4	2	3
Полы	12	13	2	2
Внутренняя отделка	1	2	1	2
Электроосвещение	2	3	2	3
Прочие	-	-	-	-
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Сараи одноэтажные саманные и из сырцового кирпича

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты из кирпичного щебня; стены саманные и из сырцового кирпича; перегородки деревянные; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы дощатые и грунтовые.

Таблица 81

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола сарая в руб.

Территориальные пояса	С потолком и полом	Без потолка с полом	С потолком без пола	Без потолка и пола
	а	б	в	г
1	26,9	25	24,4	22,7
2	28,5	26,5	25,9	24,1
3	30,1	28	27,3	25,4
4	31,7	29,5	28,8	26,8
5	33,6	31,3	30,5	28,4
6	53,8	50	48,8	45,4
7	65,8	61,2	59,8	55,6
8	70	65	63,5	59
9	75,2	70	68,2	63,5
Таблица 81а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	13	13	14	15
Стены и перегородки	43	52	49	58
Перекрытия	10	-	11	-
Крыша	17	18	18	19
Проемы	5	5	6	6
Полы	10	10	-	-
Внутренняя отделка	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Уборные одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки железокирпичные; перекрытия железобетонные; полы керамические и цементные; кровля железная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 82

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	500	1000	1500
	а	б	в
1	42	41,3	30,8
2	44,1	43,4	32,3
3	48,3	47,5	35,4
4	50,4	49,6	36,9
5	52,5	51,6	38,5
6	75,6	74,4	55,4
7	84	82,0	61,6
8	88,2	86,7	64,6
9	113	111	83,1
Таблица 82а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	13	15	14
Стены и перегородки	23	22	22
Перекрытия	7	8	7
Крыша	6	4	4
Проемы	7	6	6
Полы	2	2	4
Внутренняя отделка	11	11	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	27	29
Прочие	6	5	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Уборные одноэтажные деревянные

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - бутовые столбы и деревянные стулья; стены деревянные рубленые; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных Листов по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 83

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Фундаменты на
пояса	бутовых столбах с кирпичных цоколем	деревянных стульях о деревянным цоколем
	а	б
1  2  3	34  36  38,1	27  28,6  30,2
4  5  6	40,1  42,5  68	31,9  33,7  54
7  8  9	83,3  88,4  95,2	66,1  70,2  75,6
Таблица 83а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	10	8
Стены и перегородки	33	34
Перекрытия	12	13
Крыша	18	19
Полы	13	14
Проемы	3	3
Внутренняя отделка	3	2
Электроосвещение	3	3
Прочие	5	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Уборные одноэтажные из бутового или штучного камня

Группа капитальности III

Характеристика здания. Фундаменты бутовые ленточные; стены из штучного камня оштукатуренные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 84

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Количество очков
пояса	2	4	6	8
	а	б	в	г
1  2	728  772	1110  1177	1610  1696	1910  2025
3	815	1243	1792	2139
4	859	1310	1888	2254
5	910	1388	2000	2388
6	1456	2220	3200	3820
7  8	1784  1893	2720  2886	3920  4160	4680  4966
9	2038	3108	4480	5348
Примечание. Стоимость сооружения при количестве очков более 8 определяется при помощи экстраполяции.

Таблица 84а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	18	17	17	16
Стены и перегородки	35	37	39	39
Перекрытия	14	11	12	13
Крыша	11	12	11	12
Полы	10	11	10	9
Проемы	2	2	2	2
Внутренняя отделка	3	3	3	3
Электроосвещение	3	3	3	3
Прочие	4	4	3	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Люфт-клозеты деревянные с деревянными выгребами в одноэтажных зданиях

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые; стены деревянные рубленые, стены выгреба рубленные из бревен л наружной изоляцией мятой глиной; перекрытия деревянные; полы деревянные; кровля железная или из асбестоцементных листов по дощатым стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 85

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Количество очков
пояса	1	2	4
	а	б	в
1	355	554	1010
2	376	587	1070
3	398	620	1131
4	419	654	1192
5	444	692	1962
6:	710	1108	2020
7	870	1357	2474
8	923	1440	2626
9	994	1551	2828
Примечание. Стоимость сооружения при количестве очков более 4 определяется при помощи экстраполяции.

Таблица 85а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	12	13	12
Стены и перегородки	38	38	37
Перекрытия	11	10	9
Крыша	15	16	16
Полы	10	9	11
Проемы	2	2	3
Внутренняя отделка	4	4	3
Электроосвещение	3	3	3
Прочие	5	5	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Люфт-клозеты кирпичные с каменными выгребами в двухэтажных зданиях

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые; стены наружные и в выгребе кирпичные; перекрытия железобетонные; полы плиточные; крыша железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

Таблица 86

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные пояса	Спаренный на 4 очка	Два раздельных по 2 очка
	а	б
1	930	610
2	986	647
3	1042	683
4	1097	720
5	1162	762
6	1860	1220
7	2278	1494
8	2418	1586
9	2604	1708
Примечание. Стоимость сооружения с числом очков более 4 определяется по показателям графы «а» с увеличением на 14 % за каждое очко сверх 4.

Таблица 86а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	18	18
Стены и перегородки	32	31
Перекрытая	10	11
Крыша	15	16
Полы	10	9
Проемы	3	3
Внутренняя отделка	4	4
Электроосвещение	3	3
Прочие	5	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ограждения деревянные на деревянных столбах

Характеристика сооружений. Ограды сплошные на деревянных столбах (графа «а»); ограды решетчатые со сплошным цоколем (графа «б»), ограды решетчатые без цоколя (графа «в»).

Таблица 87

Восстановительная стоимость 1 кв. м ограды в руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б	в
1	6,7	6,1	4,6
2	7	6,4	4,8
3	7,4	6,7	5,1
4	7,7	7	5,3
5	8,4	7,6	5,8
6	12,1	11	8,3
7	13,4	12,2	9,2
8	14,1	12,8	9,7
9	18,1	16,3	12,4


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ограждения кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением

Характеристика сооружений. Кирпичные сплошные ограды на ленточных или столбовых бутовых, бутобетонных фундаментах (графа «а»); кирпичные столбы, кирпичный цоколь, заполнение деревянное (графа «б»).

Таблица 88

Восстановительная стоимость 1 кв. м ограды в руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б
1	12,4	10,4
2	13	10,9
3	14	12
4	14,9	12,5
5	15,5	13
6	22,3	18,7
7	24,9	20,9
8	25,9	21,7
9	33,2	27.9


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ограждения железобетонные сплошные и решетчатые

Характеристика сооружения. Глухие и решетчатые железобетонные панели на железобетонных столбах (графа «а»), низ из глухих, верх - из решетчатых железобетонных панелей, на железобетонных столбах (графа «б»); глухие железобетонные панели на железобетонных столбах (графа «в»); низ из сплошных железобетонных панелей, верх - из колючей проволоки на железобетонных столбах (графа «г»); цоколь из глухих железобетонных панелей, верх из металлической сетки на железобетонных столбах (графа.«д»); металлическая сетка на железобетонных столбах (графа «е»), цоколь из глухих железобетонных панелей, верх деревянный решетчатый на железобетонных столбах (графа «ж»); деревянное решетчатое заполнение на железобетонных столбах (графа «3»).

Таблица 89

Восстановительная стоимость 1 кв. м ограды в руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	8,6	10,2	9,8	8,7	7,8	6,8	8,6	5,5
2	9	10,7	10,3	9,1	8,2	7,1	9	5.8
3	9,5	11,2	10,8	9,6	8,6	7,5	9,5	6
4	9,9	11,7	11,3	10	9	7,8	9,9	6,3
5	10,7	12,7	12,2	10,9	9,7	8,5	10,7	6,9
6	15,5	18,4	17,6	15,7	14	12,2	15,5	9,9
7	'17,3	20,5	20	17,5	15,7	13,7	17,3	11
8	18,1	21,4	20,6	18,3	16,4	14,3	18,1	11.5
9	23,2	27,5	26,5	23,5	21.1	18,4	23,2	14,8


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ограждения металлические

Характеристика сооружения. Ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем (графа «а»); ограды металлические с металлическими стойками (графа «б»); ограды из металлического штакетника с металлическими стойками (графа «в»).

Таблица 90

Восстановительная стоимость 1 кв. м ограды в руб.

Территориальные	Типы оград
пояса	а	б	в
1	24,2	23,3	5,1
2	25,4	24,5	5,4
3	26,6	25,6	5,6
4	27,8	26,8	5,9
5	30,2	29,1	6,4
6	43,6	41,9	9,2
7	48,4	46,6	10,2
8	50.8	48,9	10 7
9	65,3	62,9	13,8


СБОРНИК № 7

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Ворота металлические и деревянные

Характеристика сооружений. Металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах высотой до 1,5 м (графа «а»); то же, высотой до 2,5 м (графа «б»); металлические ворота без калиток в оградах на кирпичных столбах высотой до 2,2 м (графа «в»); металлические ворота с калитками в оградах высотой до 3,5 м (графа «г»); деревянные ворота с калитками на кирпичных столбах высотой до 3,5 м (графа «д»).

Таблица 91

Восстановительная стоимость 1 кв. м ворот в руб.

Территориальные	Типы ворот
пояса	а	б	в	г	д
1	53,2	34	29,4	29,5	39,7
2	56,4	36	31,2	31,3	41
3	59,5	38,1	32,9	33	44,5
4	62,3	40,1	34,7	34,8	46,9
5	66,4	42,5	36,7	36,8	49,7
6	106	68	58,8	59	79,4
7	130	83,3	72	72,2	97,2
8	138	88,4	76,4	76,6	103
9	149	95,1	82,3	82,6	111


7
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Отдел I. Показатели восстановительной стоимости зданий, одинаковых в различных отраслях машиностроения

Отдел II. Показатели восстановительной стоимости зданий, специфических для отдельных отраслей машиностроения


Отдел I
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Показатели восстановительной стоимости зданий, одинаковых в различных отраслях машиностроения

Вводная часть

Раздел 1. Здания общего промышленного назначения

Раздел 2. Здания литейных цехов

Раздел 3. Здания кузнечных цехов


Отдел II
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Показатели восстановительной стоимости зданий, специфических для отдельных отраслей машиностроения

Вводная часть

Раздел 1. Здания цехов, специфических для предприятий авиационной промышленности

Раздел 2. Здания цехов, специфических для предприятий абразивной промышленности

Раздел 3. Здания цехов, специфических для предприятий приборостроения

Раздел 4. Здания цехов, специфических для предприятий радиотехнической промышленности


Раздел 1
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Показатели восстановительной стоимости зданий, одинаковых в различных отраслях машиностроения

Раздел 1. Здания общего промышленного назначения

Таблица 1. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 35 тыс. м3, при средней высоте до 8,5 м

Таблица 2. Здания одноэтажные I и II групп капитальности строительным объемом до 35 тыс. м3 при средней высоте до 10 м

Таблица 3. Здания одноэтажные I и II групп капитальности строительным объемом до 35 тыс. м3 при средней высоте более 10 м

Таблица 4. Здания одноэтажные I и II групп капитальности строительным объемом до 50 тыс. м3, при средней высоте до 8,5 м

Таблица 5. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 50 тыс. м3, при средней высоте до 10 м

Таблица 6. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 50 тыс. м3, при средней высоте более 10 м

Таблица 7. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 75 тыс. м3, при средней высоте до 8,5 м

Таблица 8. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 75 тыс. м3, при средней высоте до 10 м

Таблица 9. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 75 тыс. м3, при средней высоте более 10 м

Таблица 10. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 100 тыс. м3, при средней высоте до 8,5 м3

Таблица 11. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 100 тыс. м3 при средней высоте до 10 м

Таблица 12. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 100 тыс. м3, при средней высоте более 10 м

Таблица 13. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 200 тыс. м3, при средней высоте более 10 м

Таблица 14. Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности, строительным объемом до 200 тыс. м3, при средней высоте до 12 м

Таблица 15. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 200 тыс. м3, при средней высоте более 12 м

Таблица 16. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3, при средней высоте до 10 м

Таблица 17. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3, при средней высоте до 12 м

Таблица 18. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3, при средней высоте до 15 м

Таблица 19. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3, при средней высоте до 20 м

Таблица 20. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3 при средней высоте более 20 м

Таблица 21. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3, при средней высоте до 10 м

Таблица 22. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3, при средней высоте до 12 м

Таблица 23. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3, при средней высоте до 15 м

Таблица 24. Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3, при средней высоте до 20 м

Таблица 25. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3, при средней высоте более 20 м

Таблица 26. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 800 тыс. м3, при средней высоте более 10 м

Таблица 27. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 800 тыс. куб. м, при средней высоте до 12 м

Таблица 28. Здания одноэтажные I я II групп капитальности. строительным объемом до 800 тыс. куб. м, при средней высоте до 15 м

Таблица 29. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 800 тыс. м3, при средней высоте до 20 м

Таблица 30. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 800 тыс. м3, при средней высоте более 20 м

Таблица 31. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3, при средней высоте до 10 м

Таблица 32. Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3, при средней высоте до 12 м

Таблица 33. Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3, при средней высоте до 15 м

Таблица 34. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3, при средней высоте до 20 м

Таблица 35. Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3. при средней высоте более 20 м

Таблица 36. Здания трех- и четырехэтажные 1 и II групп капитальности, двух- н трехпролетные, обшей шириной 15-18 м, высотой этажа до 6 м


Раздел 2
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

Раздел 2. Здания литейных цехов

Таблица 37. Здания одно- и двухэтажные, I и II групп капитальности, оборудованные мостовыми кранами и подвесными кран-балками


Раздел 3
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

Раздел 3. Здания кузнечных цехов

Таблица 38. Здания одноэтажные с подвалами, I и II групп капитальности, оборудованные мостовыми кранами


Раздел 1
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Показатели восстановительной стоимости зданий, специфических для отдельных отраслей машиностроения

Раздел 1. Здания цехов, специфических для предприятий авиационной промышленности

Таблица 39. Сборочные цехи самолетостроительных заводов

Таблица 40. Испытательные станции моторостроительных и агрегатных заводов

Таблица 41. Объекты заводов алюминиевого проката


Раздел 2
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Показатели восстановительной стоимости зданий, специфических для отдельных отраслей машиностроения

Раздел 2. Здания цехов, специфических для предприятий абразивной промышленности

Таблица 42. Цехи производства карбида кремния

Таблица 43. Цехи производства карбида бора

Таблица 44. Цехи производства электрокорунда

Таблица 45. Цехи связок

Таблица 46. Цехи шлифовальное шкурки


Раздел 3
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Показатели восстановительной стоимости зданий, специфических для отдельных отраслей машиностроения

Раздел 3. Здания цехов, специфических для предприятий приборостроения

Таблица 47. Здания многоэтажные, I и II групп капитальности, многопролетные, широкой застройки

Таблица 48. Сборочные корпуса часовых заводов и заводов по изготовлению микропровода

Таблица 49. Корпуса стекловарения на заводах химико-лабораторной посуды, стекла и приборов

Таблица 50. Составные корпуса на заводах химико-лабораторной посуды, стекла и приборов

Таблица 51. Главные корпуса на фабриках и заводах ювелирной промышленности


Раздел 4
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Показатели восстановительной стоимости зданий, специфических для отдельных отраслей машиностроения

Раздел 4. Здания цехов, специфических для предприятий радиотехнической промышленности

Таблица 52. Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.


Техническая часть
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий производственного назначения, специфических для машиностроительных отраслей промышленности, и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, не являющихся специфическими для машиностроительных предприятий, как, например, зданий бытовых помещений, заводоуправлений, складов, компрессорных станций, водопроводных и канализационных сетей и т. п., при переоценке основных фондов предприятий машиностроительных отраслей промышленности должны приниматься по соответствующим сборникам. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к ним.

2. Настоящий сборник состоит из двух отделов:

отдел I - показатели восстановительной стоимости зданий, одинаковых в различных отраслях машиностроения;

отдел II - показатели восстановительной стоимости зданий, специфических для отдельных отраслей машиностроения.

3. В составе отдела I настоящего сборника помещены показатели восстановительной стоимости зданий:

одноэтажных, общего промышленного назначения;

многоэтажных, общего промышленного назначения;

литейных цехов;

кузнечных цехов.

К зданиям общего промышленного назначения относятся, здания цехов: механообрабатывающих с термическими отделениями, сборочных, инструментальных, ремонтно-механических, прессовых, прессово-кузовных, арматурно-радиаторных и т. п., а также здания главных корпусов, блоков вспомогательных цехов, блоков ремонтных цехов и т. п.

К зданиям литейных цехов относятся здания, специально запроектированные и построенные для размещения в них указанных цехов с учетом специфических особенностей в строительстве зданий, а также особенностей в санитарно-технических устройствах, которые свойственны указанным цехам.

4. В составе отдела II настоящего сборника помещены показатели восстановительной стоимости зданий, специфических для заводов:

авиационной промышленности;

абразивной промышленности;

приборостроения;

радиотехнической промышленности.

Показатели по этим зданиям даны в зависимости от технологического назначения цехов, размещаемых в них.

5. В составе показателей восстановительной стоимости зданий, помещенных в настоящем сборнике, учтена полная восстановительная стоимость зданий, т. е. все затраты на возведение строительных конструкций здания, на выполнение санитарно-технических устройств внутри здания, а также на выполнение работ по электроосвещению здания, по устройству внутрицеховых тоннелей, каналов, приямков, закромов и т. п.; в показателях восстановительной стоимости зданий учтены также накладные расходы и плановые накопления строительных организаций, учтены затраты, связанные с производством работ в зимнее время, расходы по организованному набору рабочих, затраты на проектно-изыскательские работы, на содержание дирекций строящихся предприятий и на технадзор, связанные с применением премиальных систем оплаты труда, затраты на возведение и ликвидацию временных сооружений с учетом стоимости возврата материалов от разборки временных зданий и сооружений, затраты на непредвиденные расходы и прочие лимитированные внеобъемные затраты.

6. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений определены в нормах и ценах, введенных с 1 января 1969 г., и установлены на 1 м3 здания.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

7. При определении полной восстановительной стоимости зданий исходят из восстановительной стоимости 1 м3 здания и его объема. Определение объемов зданий следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в Общей части к сборникам.

8. Помещенные в настоящем сборнике показатели восстановительной стоимости большинства зданий разделяются в зависимости от средней высоты зданий; при этом под средней высотой здания понимается величина, полученная в результате деления строительного объема здания на площадь его застройки.

9. Показатели восстановительной стоимости зданий, помещенные в настоящем сборнике, приведены по девяти территориальным поясам. Распределение республик, краев и областей СССР по поясам для переоценки зданий и сооружений приведено .в Общей части к сборникам.

Восстановительную стоимость зданий следует принимать в зависимости от территориального пояса размещения предприятия; для предприятий, расположенных в 10-м территориальном поясе, восстановительную стоимость следует принимать в размерах, установленных для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

10. Показатели восстановительной стоимости зданий, помещенные в настоящем сборнике, определены для II климатического района. Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

Климатические районы	Коэффициенты
I	1,03
II	1,00
III	0,99
IV	0.98
Для определения стоимости зданий, расположенных в других климатических районах, необходимо к восстановительным стоимостям, приведенным в таблицах настоящего сборника, применять следующие поправочные коэффициенты.

11. Восстановительные стоимости приведены в зависимости от группы капитальности здания. Классификация зданий по группам капитальности приведена в Общей части к сборникам.

12. Все таблицы показателей восстановительной стоимости зданий, помещенные в настоящем сборнике, сопровождаются данными об удельном весе отдельных конструктивных элементов здания в процентах. Эти данные служат для определения среднего процента износа здания в зависимости от износа отдельных его частей.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется определить восстановительную стоимость здания механосборочного корпуса машиностроительного завода, расположенного в Астраханской области (1 территориальный пояс, III климатический район).

Известны следующие данные: строительный объем корпуса - 167500 м3, площадь застройки корпуса - 17800 м2 .

Средняя высота 167500/17800 = 9,5 м

Площадь занятая крановыми  пролетами, составляет 5700 м2, т. е. 32 % от площади здания; здание II группы капитальности.

а) Определяем полную восстановительную стоимость здания. Согласно табл. 13 (графа а) и п. 10 технической части настоящего сборника определяем восстановительную стоимость 1 м3 здания:

7,80 х 0,99=7,72 руб.

Затем определяем полную восстановительную стоимость здания:

167500 х 7,72 = 1293100 руб.

б) Определяем физический износ здания в процентах и в денежном выражении по следующей таблице.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	8	10	0,80
Стены, колонны, перегородки	20	15	3,00
Покрытия	15	15	2,25
Кровли	14	30	4,20
Полы	13	30	3,90
Проемы	4	35	1,40
Отделочные работы	5	50	2,50
Внутренние санитарно—технические устройства и электроосвещение	18	20	3,60
Прочие работы	3	20	0,60
Итого	100	-	22,25
Удельные веса стоимости отдельных конструктивных элементов (графа а) взяты из табл. 13.

Проценты износа отдельных конструктивных элементов (графа б) определяет инвентаризационная комиссия на месте.

Средний удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости (графа в) получен путем перемножения данных графы а и графы б.

Физический износ здания равен 22,25 %, что в денежном выражении составит 1293100 Х 0,2225 = 287715 руб.


Вводная часть
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем отделе помещены показатели восстановительной стоимости зданий, имеющихся в различных отраслях машиностроения. Сюда относятся здания общего промышленного назначения, а также здания кузнечных и литейных цехов. Предусматривается, что все эти здания состоят в основном из 12-4-метровых пролетов с шагом колонн 6-2 м, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью, как правило, до 30 г или подвесным транспортом.

Показателями можно пользоваться и для оценки здания, характеристики которого не полностью совпадают с указанными, при условии, что отступления от этих характеристик относятся к сравнительно небольшому участку здания.

2. Показатели установлены для зданий I и II групп капитальности, т. е. для зданий на каменных, бетонных или железобетонных фундаментах, со стенами из кирпича или блоков, с железобетонными или стальными конструкциями каркаса и покрытий.

Для одноэтажных зданий общего промышленного назначения с деревянными конструкциями покрытия, т. е. для зданий, которые относятся к III группе капитальности, показатели восстановительной стоимости, помещенные в таблицах 1-5, должны применяться с коэффициентом 0,73.

3. Помещенные в настоящем отделе показатели установлены из расчета, что техническая характеристика полов зданий отвечает их технологическому назначению. Так, в показателях восстановительной стоимости одноэтажных зданий общего промышленного назначения учтено устройство полов: в механообрабатывающих отделениях - из деревянной торцовой шашки; в термических, гальванических и сборочных отделениях - из керамической и мозаичной плиток; в кузнечных цехах - частично из брусчатки, частично из чугунных плиток и т. д.

Для одноэтажных зданий с упрощенными полами (цементными, бетонными, асфальтовыми) показатели восстановительной стоимости должны применяться со следующими коэффициентами:

Одноэтажные здания	Площадь упрощенных полов от общей площади здания в % до
	15	70	100
Общего промышленного назначения и литейных цехов	0,98	0,96	0,94
Кузнечных цехов	0,97	0,94	0,90
Если на отдельных участках одноэтажного здания промышленного назначения полы, в соответствии с технологическими требованиями, выполнены из металлических плит, то определенную по таблицам 1—35 восстановительную стоимость здания следует увеличить из расчета 22 р. 50 к. за 1 м2 пола из металлических плит.

Территориальный пояс	Восстановительная стоимость I м3 подвала в руб.
I	2
1	19,40
2	22,50
3	25.50
4	24,60
5	26,80
6	27,70
7	29,90
8	32,00
9	34,10
4. Помещенные в настоящем отделе показатели восстановительной стоимости одноэтажных зданий установлены для оценки надземного объема зданий.

Определение восстановительной стоимости подвальных этажей (высотой 4-5 м) с железобетонными перекрытиями в одноэтажных зданиях должно производиться дополнительно из расчета стоимости 1 м3 строительного объема подвала (в руб.), приведенной в следующей таблице.


Таблица 1
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 35 тыс. м3,

при средней высоте до 8,5 м

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 1

Территориальные	Здания
пояса	без кранов	с крановыми пролетами, занимающими до 50 % общей площади здания
	а	б
1	13,9	14,6
2	16,1	16,9
3	16,8-	17,6
4	17,7	18,5
5	19,2	20,1
6	19,9	20,8
7	21,4	22,4
8	22,9	24,0
9	24,5	25,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	9	9
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	17 20	19 20
4	Кровли	12	11
5	Полы	6	6
6	Проемы	10	10
7	Отделочные работы	6	6
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	19	18
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


Таблица 2
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности строительным объемом до 35 тыс. м3

 при средней высоте до 10 м

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 2

Территориальные	Здания
пояса	без кранов	с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
		до 50%	более 50%
	а	б	в
I	12,9	13,5	13,9
2	15,0	15,7	16,2
3	15,6	16,4	16,8
4	16,4	17,2	17,7
5	17,8	18,6	19,2
6	18,4	19,3	19,9
7	19,9	20,8	21,4
8	21,3	22,3	23,0
9	22,7	23,8	24,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 2)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	6	в
1	Фундаменты	8	8	9
2	Стены, колонны, перегородки	18	20	20
3	Перекрытия (покрытия)	19	19	20
4	Кровля	11	10	10
5	Полы	6	6	К
6	Проемы	10	10	10
7	Отделочные работы	7	7	6
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	20	19	19
9	Прочие работы	1	1	1
	Итого	100	100	100


Таблица 3
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности строительным объемом до 35 тыс. м3

при средней высоте более 10 м

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 3

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1 2	12,7 14,8	13,0 15,1
3 4 5	15,4 16,2 17,6	15,8 16,5 18,0
6	18,2	18,6
7 8	19,6 21,0	20,0 21,5
9	22,4	22,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 3)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2 3	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	7 21 18	7 21 18
4	Кровля	10	10
5	Полы	5	5
6 7 8	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технический устройства и электроосвещение	11 7 20	11 7 20
9	Прочие работы	1	1
	Итого


Таблица 4
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности строительным объемом до 50 тыс. м3,

при средней высоте до 8,5 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 4

Территориальные	Здания
пояса	без кранов	с крановыми пролетами, занимающими до 50 % обшей площади здания
	а	б
1	10,3	10,9
2	11,9	12,6
3	12,5	13,2
4	13,1	13,8
5	14,2	15,0
6	14,7	15,6
7	15,9	16,8
8	17.0	18,0
9	18,1	19,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 4)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8
2	Стены, колонны, перегородки	27
3 4	Перекрытия (покрытия) Кровли	10 13
5	Полы	11
6 7 8	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5 6 17
9	Прочие работы	3
	Итого	100


Таблица 5
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 50 тыс. м3,

при средней высоте до 10 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 5

Территориальные	Здания
пояса	без кранов	с крановыми пролетами, занимающими от общей площади
		до 50 %	более 50 %
	а	б	в
1 2 3	9,7 11,3 11,7	10,3 11,9 12,5	10,8 12,5 13,1
4	12,3	13,1	13,7
5 6	13,4 13,9	14,2 14,7	14,9 15,4
7	14,9	15,9	16,6
8	16,0	17,0	17,8
9	17,1	18,1	19,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 5)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	8	7	7
2 3 4 5 6	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли Полы Проемы	30 10 13 11 5	30 13 12 11 5	30 15 12 10 5
7	Отделочные работы	6	6	5
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	16 1	15 1	15 1
	Итого	100	100	100


Таблица 6
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 50 тыс. м3,

при средней высоте более 10 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 6

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	10,0	10,5
2	11,6	12,3
3	12,1	12,7
4 5 6 7	12,7 13,8 14,3 15,4	13,3 14,5 15,0 16,2
8 9	16,5 17,6	17,3 18,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 6)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	7
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	31 12	32 15
4	Кровли	12	11
5	Полы	10	10
6 7	Проемы Отделочные работы	6 6	5 5
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	15 1	14 1
	Итого	100	100


Таблица 7
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 75 тыс. м3,

при средней высоте до 8,5 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 7

Территориальные	Здания
пояса	без кранов	с крановыми пролетами, занимающими до 50 % общей площади
	а	б
1	9,7	10,2
2	11,3	11,8
3	11,7	12,3
4	12,3	12,9
5	13,4	14,1
6	13.9	14,6
7	14,9	15,7
8	16,0	18,8
9	17,0	17,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 7)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2 3 4 5	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли Полы	8 24 10 13 11	7 24 13 12 12
6	Проемы	5	4
7	Отделочные работы	6	6
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	18 5	17 5
	Итого	100	100


Таблица 8
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 75 тыс. м3,

при средней высоте до 10 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания а руб.

Таблица 8

Территориальные	Здания
пояса	без кранов	с крановыми пролетами, занимающими от общей площади
		до 50 %	более 50 %
	а	б	в
1	9,2	9,7	10,2
2	10,7	11,3	11,8
3	11.1	11,7	12,3
4	11,7	12,3	12,9
5	12,7	13,4	14,1
6	13,2	13,9	14,6
7	14,2	14,9	15,7
8	15,2	16,0	16,8
9	16,2	17,1	17,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 8)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	8	7	7
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	26 10	27 13	27 15
4	Кровли	13	12	11
5	Полы	11	10	10
6	Проемы	5	5	5
7	Отделочные работы	6	6	6
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	17 4	17 3	16 3
	Итого	100	100	100


Таблица 9
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 75 тыс. м3,

при средней высоте более 10 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 9

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
пояса	до 50%	более 50%
	а	б
1	9,3	9,8
2	10,8	11,4
3	11.3	11,9
4	11,8	12,5
5	12,8	13,5
6	13,3	14,0
7	14,3	15,1
8	15,3	16,2
9	16,3	17,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 9)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	7
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	29 12	30 14
4	Кровли	12	11
5	Полы	10	9
6	Проемы	5	5
7	Отделочные работы	6	6
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	16 3	15 3
	Итого	100	100


Таблица 10
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные 1 и 11 групп капитальности, строительным объемом до 100 тыс. м3,

при средней высоте до 8,5 м3

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 10

Территориальные пояса	Здания
	без кранов	с крановыми пролетами, занимающими до 50 % обшей площади здания
	а	б
1	8,4	8,9
2	9,7	10,3
3	10,2	10,8
4	10,7	11,3
5	11,6	12,3
6	12,0	12,7
7	12,9	13,7
8	13,9	14,7
9	14,8	15,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 10)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	8
2 3 4	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	21 11 14	22 14 13
5	Полы	12	11
6	Проемы	4	4
7	Отделочные работы	6	5
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	19 5	18 5
	Итого	100	100


Таблица 11
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 100 тыс. м3

при средней высоте до 10 м

Восстановительная, стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 11

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимающими от обшей площади здания
пояса	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	8,1	8,9
2	9,7	10,3
3	10,2	10,8
4	10,7	11,3
5	11,6	12,3
6	12,0	12,7
7	12,9	13,7
8	13,9	14,7
9	14,8	15,7
Удельный вес отдельных конструктивных алиментов в %

(к табл. 11)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	7
2	Стены, колонны, перегородки	24	24
3	Перекрытии (покрытия)	14	16
4	Кровли	13	13
5	Полы	11	11
6 7 8 9	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	4 5 18 3	4 5 17 3
	Итого	100	100


Таблица 12
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 100 тыс. м3,

при средней высоте более 10 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 12

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
пояс	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	8,1	8,5
2	9,4	9,9
3	9,8	10,3
4 5 6 7 8 9	10,3 11,2 11,6 12,5 13,4 14,3	10,8 11,7 12,2 13,1 14,0 15,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 12)

№ по пор	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	7
2 3	Стены, колонны перегородки Перекрытия (покрытие)	26 13	26 16
4	Кровли	13	12
5	Полы	11	10
6 7 8	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5 5 17	5 5 16
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


Таблица 13
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 200 тыс. м3,

при средней высоте более 10 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 13

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
пояса	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	7,8	8,2
2	9,0	9,5
3	9,4	9,9
4	9,9	10,4
5	10,8	11,3
6 7	11,2 12,0	11,7 12,6
8 9	12,9 13,7	13,5 14,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов %

(к табл. 13)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	8
2 3 4 5	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли Полы	20 15 14 13	20 18 14 12
6	Проемы	4	3
7 8 9	Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	5 18 3	4 17 4
	Итого	100	100


Таблица 14
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности, строительным объемом до 200 тыс. м3,

при средней высоте до 12 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания а руб.

Таблица 14

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	7,5	7,8
2	8,7	9,0
3 4	9,1 9,5	9,4 9,9
5 6 7	10,4 10,7 11,6	10,8 11,2 12,0
8 9	12,4 13,2	12,9 13,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 14)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	8
2 3 4 5	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли Полы	22 15 14 12	22 17 13 11
6	Проемы	4	4
7 8 9	Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы Итого	5 17 3 100	5 17 3 100


Таблица 15
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 200 тыс. м3,

при средней высоте более 12 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 15

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50%
	а	б
1	6,7	7,3
2	7,8	8,5
3 4	8,1 8,5	8,8 9,3
5	9,2	10,1
6 7 8	9,8 10,3 11,1	10.4 11,2 12,0
9	11,8	12,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 15)

№ по	Наименование конструктивных	а	б
пор.	элементов
1 2 3 4 5	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли Полы	8 25 14 13 11	7 25 16 13 10
6 7 8 9	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	4 5 17 3	4 5 17 3
	Итого	100	100


Таблица 16
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3,

при средней высоте до 10 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 16

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50%
	а	б
1	7,3	7,8
2	8,5	9,0
3 4	8,8 9,3	9,4 9,9
5	10,1	10,8
6 7 8	10,4 11,2 12,0	11,2 12,0 12,9
9	12,8	13,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 16)

№ по	Наименование конструктивных	а	б
пор.	элементов
1 2 3 4 5	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли Полы	9 12 29 12 16	7 12 34 11 15
6 7 8 9	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	5 1 12 4	5 1 12 3
	Итого	100	100


Таблица 17
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3,

при средней высоте до 12 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здании и руб.

Таблица 17

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от обшей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	6,5	7,0
2	7,5	8,1
3 4	7,9 8,8	8,5 8,9
5	9,0	9,7
6	9,3	10,0
7 8 9	10,0 10,7 11,4	10,8 11,6 12,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 17)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2 3 4 5	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли Полы	10 13 28 11 15	8 13 32 10 14
6 7 8 9	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	6 2 12 3	5 2 13 3
	Итого	100	100


Таблица 18
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3,

при средней высоте до 15 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здании в руб.

Таблица 18

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
	до 50%	более 50 %
	а	б
1	5,7	6,0
2 3	6,6 6,9	7,0 7,3
4	7,2	7.6
5	7,9	8,3
6	8,2	8,6
7	8,8	9,2
8 9	9,4 10,0	9,9 10,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 18)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2 3 4	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	11 15 25 10	9 14 29 9
5	Полы	14	13
6 7 8 9	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	7 2 13 3	6 2 15 3
	Итого	100	100


Таблица 19
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3,

при средней высоте до 20 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 19

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	5,0	5,3
2	5,8	6,1
3	6,1	6,4
4	6,4	6,7
5	6,9	7,3
6	7,2	7,6
7	7,7	8,2
8	8,3	8,7
9	8,8	9,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 19)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты. Стены, колонны, перегородки	12 17	12 17
3	Перекрытия (покрытия)	20	26
4	Кровли	9	8
5	Полы	12	11
6	Проемы	8	7
7	Отделочные работы	3	3
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16	15
9	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


Таблица 20
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 400 тыс. м3

при средней высоте более 20 м

Восстановительная стоимость м3 здания в руб.

Таблица 20

Территориальные	Здания с крановыми пролетами,
пояса	занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	4,7	5,1
2	5.5	5,9
3	5,7	6,2
4	6,0	6,5
5	6,5	7,0
6	6,7	7,3
7	7,2	7,9
8	7,8	8,4
9	8,З	9,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов %

(к табл. 20)

№ по пор.	Наименование конструктивных элемента	а	б
1	Фундаменты	13	12
2	Стены, колонны, перегородки	18	17
3	Перекрытия (покрытия)	20	24
4	Кровли	8	8
5	Полы	11	10
6	Проемы	8	8
7	Отделочные работы	3	3
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16	16
9	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


Таблица 21
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3,

при средней высоте до 10 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 21

Территориальные	Здания с крановыми пролетами,
пояса	занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	6,7	7,2
2	7,8	8,4
3	8,1	8,7
4	8,5	9,1
5	9,2	9,9
6	9,6	10,3
7	10,а	11,1
8	11,1	11,9
9	11,8	12,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 21)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	8
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	18 25	18 29
4	Кровли	11	10
5	Полы	15	14
6	Проемы	6	5
7	Отделочные работы	3	3
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	10
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


Таблица 22
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3,

при средней высоте до 12 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 22

Территориальные	Здания с крановыми пролетами,
пояса	занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	6,1	6,5
2	7,1	7,5
3	7,4	7,9
4	7,7	8,3
5	8,4	9,0
6	8,7	9,3
7	9,4	10,0
8	10,1	10,7
9	10,7	11,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 22)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	9	9
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	20 23	20 27
4	Кровли	10	9
5	Полы	14	13
6	Проемы	6	6
7	Отделочные работы	4	4
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	10
9	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


Таблица 23
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3,

при средней высоте до 15 м

Восстановительная стоимость 1 м3 , здания в руб.

Таблица 23

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от обшей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	5,4	5,8
2	6,3	6,7
3	6,5	7,0
4	6,9	7,4
5	7,5	8,0
6	7,7	8,3
7	8,8	8,9
8	8,9	9,6
9	9,5	10,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 23)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	10	10
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	22 21	22 24
4	Кровли	9	8
5	Полы	13	12
6	Проемы	7	7
7	Отделочные работы	5	5
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	10
9	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


Таблица 24
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3,

при средней высоте до 20 м

Восстановительная стоимость 1 м3, здания в руб.

Таблица 24

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
пояса	до 50 %	более 50%
	а	б
1	4,8	5,1
2	5,6	5,9
3	5,8	6,2
4	6,1	9,6
5	6,6	7,0
6	4,9	7.3
7	7,4	7,9
8	7,9	8,4
9	8,4	9,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 24)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	12	11
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	25 17	25 20
4	Кровли	7	7
5	Полы	11	10
6	Проемы	8	8
7	Отделочные работы	7	6
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	11
9	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


Таблица 25
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3,

при средней высоте более 20 м

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 25

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
пояса	до 50 %	более 50%
	а	б
1	4,б	4,9
2	5,3	5,7
3	5,6	5,9
4	5,8	6,2
5	6,3	6,8
6	6,6	7,0
7	7,1	7,5
8	7,6	8,1
9	8,1	8,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 25)

№ по пор.	Наименование .конструктивных элементов	а	б
1 2 3	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	12 26 16	11 26 19
4	Кровли	7	6
5	Полы	10	10
6	Проемы	9	8
7	Отделочные работы	7	7
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	11
9	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


Таблица 26
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 800 тыс. м3,

при средней высоте более 10 м

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 26

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
пояса	до 50 %	более 50%
	а	б
1	6,8	7,2
2	7.9	8,4
3	8,2	8,7
4	8,6	9,1
5	9,4	3,9
6	9,7	10,3
7	10,5	11,1
8	11,2	11.9
9	12,0	12,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 26)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2 3	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	8 14 27	7 14 31
4 5	Кровли Полы	14 15	13 14
6 7	Проемы Отделочные работы	4 4	4 3
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	10
9	Прочие работы	4	4
	Итого	100	100


Таблица 27
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 800 тыс. куб. м,

при средней высоте до 12 м

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 27

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здании
	до 50%	более 50%
	а	б
1	6,0	6,5
2	7,0	7,5
3	7,3	7,9
4	7,6	8,3
5	8,3	9,0
6	8,6	9,3
7	9,2	10,0
8	9,9	10,7
9	10,6	11,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 27)

№ по	Наименование конструктивных
пор.	элементов	а	б
1	Фундаменты	9	8
2 3 4	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытии) Кровли	15 26 13	15 24 13
5	Полы	14	13
6	Проемы	5	4
7	Отделочные работы	4	4
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	10
9	Прочие работы	4	4
	Итого	100	100


Таблица 28
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности. строительным объемом до 800 тыс. м3,

при средней высоте до 15 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 28

Территориальные	Здания с крановыми пролетами,
	занимающими от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	5,3	5,7
2	6,1	6,6
3	6,4	6,9
4	6,7	7,2
5	7,3	7,9
6	7,6	8,2
7	8,2	8,8
8	8,7	9,9
9	9,3	10,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 28)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	10	9
2 3 4	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	17 23 12	17 27 12
5	Полы	14	12
6	Проемы	6	5
7	Отделочные работы	5	5
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	10
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


Таблица 29
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 800 тыс. м3,

при средней высоте до 20 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 29

	Здания с крановыми пролетами, занимающими
Территориальные пояса	от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	4,6	4,9
2	5,3	5,7
3	5,6	5,9
4	5,8	6,2
5	6,3	6,8
6	6,6	7,0
7	7,1	7,5
8	7,6	8,1
9	8,1	8,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 29)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	12	11
2 3 4	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	19 21 11	19 23 10
5	Полы	12	11
6	Проемы	6	6
7	Отделочные работы	6	6
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	11
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


Таблица 30
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 800 тыс. м3,

при средней высоте более 20 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 30

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимающими
пояса	от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	4,3	4,6
2	5,0	5,3
3	5,2	5,6
4	5,5	5,8
5	5,9	6,3
6	6,1	6,6
7	6,6	7,1
8	7,1	7,6
9	7,6	8,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 30)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стенды, колонны, перегородки	10 21	9 23
3	Перекрытия (покрытия)	20	22
4	Кровли	11	10
5	Полы	12	11
6	Проемы	6	6
7	Отделочные работы	6	6
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	10
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


Таблица 31
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3,

при средней высоте до 10 м

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 31

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимающими
пояса	от общей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	7,3	7,8
2	8,5	9,0
3	8,8	9,4
4	9,3	9,9
5	10,1	10,8
6	10,4	11,2
7	11,2	12,0
8	12,0	12,9
9	12,8	13,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 31)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	7
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	12 25	12 28
4	Кровли	19	18
5	Полы	16	16
6	Проемы	6	6
7	Отделочные работы	2	2
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9	9
9	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


Таблица 32
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3,

при средней высоте до 12 м

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 32

Территориальные	Здания с крановыми пролетами, занимаю-
пояса	щими от обшей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	6,4	6,9
2	7,4	8,0
3	7,7	8,3
4	8,1	8,8
5	8,8	9,5
6	9,2	9,9
7	9,9	10,6
8	10,6	11,4
9	11,3	12,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 32)

№ по	Наименование конструктивных	а	б
пор.	элементов
1	Фундаменты	8	7
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	14 24	14 28
4	Кровли	18	17
5	Полы	15	14
6	Проемы	6	6
7	Отделочные работы	2	2
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	10 3	9 3
	Итого	100	100


Таблица 33
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные 1 и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3,

при средней высоте до 15 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 33

Территориальные пояса	Здания с крановыми прологами, занимающими от обшей площади здания
	до 50 %	более 50 %
	а	б
1	5,6	5,9
2	6,5	6,8
3	6,8	7,1
4	7,1	7,5
5	7,7	8,1
6	8,0	8,4
7	8,6	9,1
8	9,2	9,7
9	9,9	10,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 33)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2 3 4	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	10 16 21 16	9 15 26 15
5	Полы	14	13
6	Проемы	7	7
7	Отделочные работы	3	3
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	10 3	9 3
	Итого	100	100


Таблица 34
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3,

при средней высоте до 20 м

Восстановительная стоимость 1 м3 здания а руб.

Таблица 34

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
	до 50%	более 50%
	а	б
1	4,8	5,1
2	5,6	5,9
3	5,8	6.2
4	6,1	6,5
5	6,6	7,0
6	6,9	7.3
7	7,4	7,9
8	7,9	8,4
9	8,4	9,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 34)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	13	11
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	18 19	17 23
4	Кровли	15	14
5	Полы	12	12
6	Проемы	8	8
7	Отделочные работы	3	3
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	10 2	10 2
	Итого	100	100


Таблица 35
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 1000 тыс. м3,

при средней высоте более 20 м

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 35

Территориальные пояса	Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания
	до 50%	более 50%
	а	б
1	4,6	4,8
2	5,3	5,6
3	5,6	5,8
4	5,8	6,1
5	6,3	6,6
6	6,6	6,9
7	7,1	7,4
8	7,6	7,9
9	8,1	8,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 35)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	11	10
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	23 17	19 22
4	Кровли	13	13
5	Полы	12	11
6	Проемы	9	9
7	Отделочные работы	3	4
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	10 2	10 2
	Итого	100	100


Таблица 36
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЯ ОБЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Здания трех- и четырехэтажные 1 и II групп капитальности, двух- н трехпролетные,

обшей шириной 15-18 м, высотой этажа до 6 м

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 36

Территориальные	Здания
	без подвалов	с подвалами
	а	б
1	25,8	30,7
2	30,0	35,6
3	31,3	37,1
4	32,8	39,0
5	35,7	42,3
6	37,0	43,9
7 8	39,8 42,6	47,2 50,6
9	45,5	54,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 36)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	13	23
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	23 22	15 20
4	Кровли	2	2
5	Полы	8	8
6	Проемы	7	4
7	Отделочные работы	9	5
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	12 4	20 3
	Итого	100	100


Таблица 37
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ

Здания одно- и двухэтажные, I и II групп капитальности, оборудованные мостовыми кранами и подвесными кран-балками

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 37

Территори-	Объем зданий в тыс. м3
альные	До 100	101-250	251 и более
пояса	Средняя высота в м
	До 12	До 15	Более 15	До 18	Более 18
	а	б	в	г	д
1	15,4	13,5	12,8	12,0	11,5
2	16,9	15,7	14,8	13,9	13,3
3	18,6	16,3	15,5	14,5	13,9
4	19,6	17,1	16,3	15,2	14,6
5	21,2	18,6	17,7	16,6	15,9
6	22,0	19,3	18,3	17,2	16,4
7	23,7	20,8	19,7	18,5	17,7
8	25,4	22,3	21,1	19,8	19,0
9	27,1	23,8	22,5	21,1	20,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 37)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	22	21	19	19	17
2	Стены, колонны, перегородки	18	19	19	20	22
3	Перекрытия (покрытия)	15	14	13	13	12
4	Кровли	6	6	6	6	5
5	Полы	12	10	10	10	9
6	Проемы	2	2	3	2	3
7	Отделочные работы	3	4	5	3	5
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	14	15	16	17	17
9	Прочие работы	8	9	9	10	10
	Итого	100	100	100	100	100


Таблица 38
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ -ЗДАНИИ, ОДИНАКОВЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ КУЗНЕЧНЫХ ЦЕХОВ

Здания одноэтажные с подвалами, I и II групп капитальности, оборудованные мостовыми кранами

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 38

Террито-	Объем зданий тыс. м3
риальные	100	200	300	400 и более
пояса	Средняя высота в м
	12	До 14	Более 14	До 15	Более 15	До 18	Более 18
	а	б	в	г	д	е	ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9	14,2 16,5 17,2 18,0 19,6 20,3 21,9 23,4 25,0	12,8 14,8 15,5 16,3 17,7 18,3 19,7 21,1 22,5	12,6 14,6 15,2 16,0 17,4 18,0 19,4 20,8 22,2	12,1 14,0 14,6 15,4 16,7 17,3 18,6 20,0 21,3	11,1 12,9 13,4 14,1 15,3 15,9 17,1 18,3 19,5	10,2 11,8 12,3 13,0 14,1 14,6 15,7 16,8 18,0	9,6 11,1 11,6 12,2 13,2 13,7 14,8 15,8 16,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 38)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж
1 2 3 4 5 6 7	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли Полы Проемы Отделочные работы	21 21 13 8 13 3 3	21 19 14 7 13 3 3	19 21 15 7 12 3 3	22 16 14 7 14 3 3	19 19 13 7 12 3 3	21 17 13 7 13 3 3	18 18 13 7 12 3 3
8 9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	12 6	13 7	13 7	14 7	15 9	15 8	17 9
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


Вводная часть
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В настоящем отделе помещены показатели восстановительной стоимости зданий, которые по своим планировочным, объемным и конструктивным решениям предназначены для размещения определенных цехов отдельных отраслей машиностроения.

Настоящий отдел состоит из четырех разделов:

раздел 1 - здания цехов, специфических для предприятии авиационной промышленности;

раздел 2 - здания цехов, специфических для предприятий абразивной промышленности;

раздел 3 - здания цехов, специфических для предприятий приборостроительной промышленности;

раздел 4 - здания цехов, специфических для предприятий радиотехнической промышленности.

Показателями восстановительной стоимости, помещенными здесь, можно пользоваться для переоценки только тех зданий. которые по своей характеристике и назначению совпадают с данными, приведенными в таблицах соответствующих разделов.


Таблица 39
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сборочные цехи самолетостроительных заводов

Конструктивная характеристика

Фундаменты - монолитные железобетонные, стены - панельные из ячеистого бетона с металлическим фахверком. Несущие конструкции - металлические фермы, опирающиеся на металлические колонны. Покрытие - металлический штампованный настил из тонколистовой оцинкованной стали. Утеплитель - пено-стекло или пенобетон. Кровли рулонные. Оконные переплеты - металлические. Полы - полимерцементобетонные по бетонной подготовке.

Примечание. Восстановительная стоимость ангаров определяется по табл. 39.

ЗДАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 39

Территориальные пояса	Пролеты отдельно стоящих зданий в м
	60	96
	а	б
1	8,7	7,7
2 3	10,1 10,5	8,9 9,3
4 5 6	11,0 12,0 12,4	9,8 10,6 11,0
7	13,4	11,9
8 9	14,4 15,3	12,7 13,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 39)

№ по пор	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	4
2	Каркас	32	35
3	Стены, колонны, перегородки	3	5
4	Перекрытия (покрытия)	9	8
5	Кровли	7	7
6	Полы	8	9
7	Проемы	15	21
8	Отделочные работы	1	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6	4
10	Прочие работы	12	6
	Итого	100	100


Таблица 40
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Испытательные станции моторостроительных и агрегатных заводов

Конструктивная характеристика

а) Станции моторостроительных заводов для испытания двигателей с шахтами всасывания и выхлопа, кабинами наблюдения и производственной частью.

Фундаменты - железобетонные. Стены - кирпичные в железобетонном каркасе. Перекрытие (покрытие) -железобетонные плиты по стальным и железобетонным балкам. Утеплитель-пенобетон. Кровля рулонная. Оконные переплеты - металлические. Полы - полимерцементобетонные. Станции оборудованы системой шумоглушения на всасывании и выхлопе.

б) Станции агрегатных заводов.

Фундаменты - железобетонные. Стены - кирпичные самонесущие. Перекрытия (покрытия) - железобетонные. Кровля рулонная. Утеплитель - пенобетон. Оконные переплеты - деревянные. Полы - мозаичные, цементные и из метлахских плиток по бетонной подготовке.

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 40

Территориальные пояса	Испытательные станции
	для мотостроительных заводов	для агрегатных заводов
1 2	42,4 49,2	20,8 24,1
3 4 5 6	51,3 53,8 58,5 60,6	25,2 26,4 28,7 29,7
7 8 9	65,3 70,0 74,6	32,0 34,3 36,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 40)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	3	16
2 3 4	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	8 7 2	18 11 6
5	Полы	2	4
6	Проемы	3	15
7 8 9	Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	2 6 67	8 6 16
	Итого	100	100


Таблица 41
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Объекты заводов алюминиевого проката

Конструктивная характеристика

Здания одноэтажные с фонарями

а) Прокатный корпус

Фундаменты - монолитные железобетонные. Стены - панельные из керамзитобетона с металлическим фахверком. Несущие конструкции - металлические фермы, опирающиеся на металлические колонны. Покрытие - сборные железобетонные плиты. Утеплитель - пенобетон. Кровля - рулонная. Оконные и фонарные переплеты - металлические. Полы из чугунных плит по бетонной подготовке.

б) Профильно-прутковый корпус

Фундаменты - монолитные железобетонные. Стены - панельные из керамзитобетонных панелей с металлическим фахверком. Несущие конструкции - металлические фермы, опирающиеся на сборные железобетонные колонны в низкой зоне и на металлические колонны в высокой зоне. Покрытие - сборные железобетонные крупнопанельные плиты. Кровля рулонная с утеплением пенобетоном. Оконные и фонарные переплеты - металлические. Полы из чугунных плит по бетонной подготовке.

в) Кузнечно-прессовый корпус.

Фундаменты - монолитные, железобетонные. Стены - кирпичные. Несущие конструкции - металлические фермы, опирающиеся на- сборные железобетонные колонны. Покрытие - сборные железобетонные плиты. Кровля рулонная. Утеплитель - пенобетон. Оконные и фонарные переплеты - металлические. Полы из чугунных плит и мозаичные.

г) Литейный корпус

Фундаменты - монолитные, железобетонные. Стены - кирпичные. Несущие конструкции - металлические фермы, опирающиеся на металлические колонны. Утеплитель - пенобетон. Кровля рулонная. Оконные и фонарные переплеты - металлические. Полы - чугунные по бетонной подготовке.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 41

Территориальные пояса	Прокатный	Профильно- прутковый и трубный	Кузнечно- прессовый	Литейный
	а	б	в	г
1	12,0	12,2	7,9	8,1
2	13,9	14,2	9,2	9,4
3	14,5	14,8	9,6	9,8
4	15,2	15,5	10,0	10,3
5	16,6	16,8	10,9	11,2
6	17,2	17,4	11,3	11,6
7	18,5	18,8	12,2	12,5
8	19,8	20,1	13,0	13,4
9	21,1	21,4	13,9	14,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 41)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1	Фундаменты	13	8	4	12
2	Каркас	20	15	30	23
3	Стены, колонны, перегородки	5	3	3	5
4	Перекрытия (покрытия)	8	10	10	8
5	Кровли	5	6	6	4
6	Полы	16	14	14	14
7	Проемы	6	3	4	4
8	Отделочные работы	1	1	3	1
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8	8	6	8
10	Прочие работы	18	32	20	22
	Итого	100	100	100	100


Таблица 42
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ АБРАЗИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи производства карбида кремния

Склады сырья

Здание одноэтажное прямоугольной формы с подвальной частью. Фундаменты - стаканного типа, сборные и монолитные. Стены - керамзитобетонные и кирпичные. Эстакада - внутри цеха - железобетонная, сборная. Кровля рубероидная утепленная. Полы - бетонные, цементные.

Подготовительные отделения

Здания сложной конфигурации, состоящие из трех- и четырехэтажных частей. Фундаменты - железобетонные. Стены - кирпичные и керамзитобетонные. Перекрытие - железобетонное. Кровля рулонная, утепленная. Полы - бетонные и цементные.

Цехи загрузки и подготовки печей

Здание сложной конфигурации, состоящее из одно- и двухэтажной частей. Фундаменты - железобетонные и бетонные стаканного типа. Стены - керамзитобетонные и кирпичные. Перекрытие - железобетонное. Кровля рубероидная утепленная. Полы - асфальтобетонные, цементные.

Электротермические корпуса

Здание сложной конфигурации, состоящее из одно- и четырехэтажном частей. Фундамент - железобетонный и бетонный. Каркас железобетонный. Стены - кирпичные и керамзитобетонные. Перекрытие - железобетонное. Кровля рубероидная, утепленная. Полы - бетонные, цементные и из плит.

Цехи горячей обработки

Здание сложной конфигурации, состоящее из одно- и двухэтажной частей. Фундаменты - железобетонные и бетонные. Каркас - металлический. Стены - кирпичные и из стеклоблоков. Перекрытие - железобетонное и металлическое. Кровля металлическая и асбестоцементная, утепленная. Полы - асфальтобетонные, бетонные цементные и из чугунных плит.

Цехи сортировки

Здание сложной конфигурации с подвалом. Фундаменты - железобетонные и бетонные. Каркас - железобетонный. Стены - кирпичные и керамзитобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы - бетонные и из асфальтобетонных плиток.

Цехи шлифовального зерна

Здание сложной конфигурации, состоящее из одно-, трех- и четырехэтажной частей, с подвалом. Фундаменты - железобетонные и бетонные. Стены - керамзитобетонные. Каркас железобетонный. Перекрытие - железобетонное. Кровля рулонная, утепленная. Полы - цементные, асфальтовые, из керамических плит, древесно-волокнистых плит и террацо-линолеума.

Цехи производства карбида кремния

Восстановительная стоимость 1 м3 здания I

Таблица 42

Террито- риальные пояса	Склады сырья	Подгото- вительные отделения	Цехи за- грузки и подготов- ки печей	Электро- термичес- кие корпуса	Цехи го- рячей раз- борки	Цехи сор- тировки	Цехи шлиф- зерна
	а	б	в	г	д	е	ж
1	6,0	16,2	10,0	8,2	11,5	9,9	13,3
2	6,9	18,8	11,5	9,5	13,3	11,5	15,5
3	7,2	19,6	12.0	9,9	13,9	12,0	16,1
4	7,6	20,5	12,6	10,4	14,6	12,6	16,9
5	8,2	22,3	13,7	11,3	15,9	13,7	18,4
6	8,6	23,1	14,2	11,7	16,4	14,2	19,1
7	9,2	24.9	15,3	12,6	17,7	15.3	20,6
8	9,9	26,7	16,4	13,5	19,0	16,4	22,0
9	10,2	28,5	17,5	14,4	20,2	17,5	23.5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 42)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж
1 2	Фундаменты Стены, колонны, перегородки	17,3 54,5	13,8 45.0	13,7 42,8	10,9 42,8	12,2 37,3	17,2 28,0	15,0 36,8
3 4 5 6 7 8	Перекрытия (покрытия) Кровли Полы Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7,2 3,7 2,7 3,6 5,5 2,5	15,6 3,2 2,8 4,6 1,2 10,8	18,0 7.0 4.2 4,2 2,0 5,1	14,9 3,6 2,7 9,0 2,7 10,4	9,6 3,2 18,0 2,3 6,1 8,3	14,7 7,0 7,9 4,9 2,7 14,6	12,0 4,4 5,6 5.3 4,0 13,9
9	Прочие работы	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 43
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ АБРАЗИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи производства карбида бора

Цехи плавки

Здания одно-, двух- и трехэтажные с кранами грузоподъемностью 20 г в одноэтажной части. Фундаменты, каркас здания и перекрытия - железобетонные. Стены - кирпичные и керамзитобетонные. Полы - асфальтобетонные, цементные, бетонные. Кровля рулонная утепленная.

Цехи дробления

Здания трех- и четырехэтажные с чистым подвалом. Фундаменты, каркас здания и перекрытия - железобетонные. Стены - кирпичные и керамзитобетонные. Полы - цементные, бетонные и др. Кровля рулонная, утепленная.

Цехи производства карбида бора

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 43

Территориальные пояса	Цехи плавки	Цехи дробления
	а	б
1 2 3	10,7 12,4 13,0	18,4 21,4 22,3
4	13,6	23,4
5	14,8	25,4
6	15,3	36,3
7	16,5	28,4
8	17,7	30,4
9	18,9	32,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 43)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2 3 4	Фундаменты Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	14,9 34,0 10,7 6,2	8,3 25,9 12,5 4,4
5 6 7 8 9	Полы Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	9,0 7,5 1,7 13,0 3,0	6,2 6,9 4,1 28,7 3,0
	Итого	100	100


Таблица 44
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ АБРАЗИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи производства электрокорунда

Склады боксита

Здания - сложного комплекса, одноэтажные, четырех- и пятиэтажные, состоящие из площадок, галерей. Фундаменты - железобетонные и бетонные. Каркас - металлический и железобетонный. Стены кирпичные в металлическом каркасе и керамзитобетонные. Перекрытие - железобетонное. Кровля рулонная. Полы - асфальтобетонные, цементные к др.

Цехи агломерации боксита

Здания - сложной, конфигурации, состоящие из одно- и четырехэтажной частей, оборудованные кранами. Фундаменты - железобетонные. Каркас - железобетонный и металлический. Стены - кирпичные. Перекрытие - железобетонное. Кровля рулонная, утепленная. Полы - асфальтобетонные, цементные и из плит.

Цехи дуговых печей

Здания - сложной конфигурации, состоящие из одно- и шестиэтажной частей, оборудованные кранами 50/10 т. фундаменты - бетонные и железобетонные. Стены - кирпичные и керамзитобетонные. Перекрытия - железобетонные сборные. Кровля рулонная, утепленная. Полы - асфальтобетонные, бетонные, цементные, из плит и др.

Цехи производства электрокорунда

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 44

Террито- риальные пояса	Склады боксита	Цехи агло- мерации боксита	Цехи луго- вых печей	Террито- риальные пояса	Склады боксита	Цехи агло- мерации боксита	Цехи луго- вых печей
	а	б	в		а	б	в
1	7,0	14,7	7,9	6	10,1	21,0	11,3
2	8.2	17,1	9,2	7	10,9	22.6	12,2
3	8,5	17,8	9,6	8	11,6	24,3	13,0
4	8,9	18,7	10,0	9	12,4	25,9	13,9
5	9.7	20,3	10.9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 44)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	6	в
1 2	Фундаменты Стены, колонны, перегородки	65,2 9,6	9,3 48,2	9.7 42,2
3	Перекрытия (покрытия)	2.0	7,2	8,9
4	Кровли	1,2	4,1	6.4
5	Полы	1.4	14,3	6,9
6	Проемы	1,6	3,4	4,7
7	Отделочные работы	2.6	3,2	3,8
8	Внутренние санитарно-технические усройства и электроосвещение	13,4	7,3	14,4
9	Прочие работы	3,0	3,0	3,0
	Итого	100	100	100


Таблица 45
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ АБРАЗИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи связок

Здания - сложной конфигурации, состоящие из одно- и пятиэтажной частей. Фундаменты - железобетонные. Каркас - железобетонный. Стены - керамзитобетонные и кирпичные, Перекрытие - железобетонное. Кровля рулонная, утепленная. Полы - бетонные, цементные и из плит.

Корпуса абразивных изделий

Здания - сложной конфигурации. Фундаменты - железобетонные. Каркас - железобетонный. Стены - кирпичные и керамзитобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы - бетонные, цементные, из мозаичных плит и др.

Цехи производства шлифовальных изделий

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 45

Территориальные пояса	Цехи связок	Корпуса абразивных изделий
	а	б
1	12,6	8,1
2	14,6	9,4
3	15,2	9,8
4	16,0	10,3
5	17,4	11,2
6	18,0	11,6
7	19,4	12,5
8	20,8	13,4
9	22,2	14,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 45)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены, колонны, перегородки	14,6 35,9	18,6 31,8
3 4 5	Перекрытия (покрытия) Кровли Полы	11,6 5,4 10,0	14,6 11,2 5,7
6 7	Проемы Отделочные работы	5,7 6,4	4,7 4,2
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7,4	6,2
9	Прочие работы	3,0	3,0
	Итого	100	100


Таблица 46
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ АБРАЗИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи шлифовальное шкурки

Здания - сложной конфигурации, состоящие из одно- и двухэтажной частей. Фундаменты - железобетонные и бетонные. Каркас - железобетонный. Стены - кирпичные. Перекрытие - железобетонное. Кровля - рубероидная, утепленная. Полы - асфальтобетонные, мозаичные и из плит.

Цехи аппретирования шлифовальной шкурки

Здания - одноэтажные простой конфигурации. Фундаменты - железобетонные и бетонные. Каркас - железобетонный. Стены - кирпичные. Покрытие - железобетонное. Кровля - рубероидная, утепленная. Полы - асфальтобетонные и цементные.

Цехи шлифовальной шкурки

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 46

Территориальные пояса	Цехи шлифовальной шкурки	Цехи аппретирования шлифовальной шкурки
	а	б
1 2 3 4 5 6 7 8 9	17,7 20,5 21,4 22,5 24,4 25,3 27,2 29,2 31,1	14,6 16,9 17,6 18,5 20,1 20,9 22,5 24,0 25,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 46)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены, колонны, перегородки	13 33	15 31
3 4 5	Перекрытия (покрытия) Кровли Полы	18 11 5	10 11 8
6 7	Проемы Отделочные работы	3 6	4 3
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8	15
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


Таблица 47
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Здания многоэтажные, I и II групп капитальности, многопролетные, широкой застройки

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 47

Территориальные пояса	4-5-этажные здания с подвалами
	а
1	17,7
2	20,5
3	21,4
4	22,5
5	24,4
6	25,3
7	27,3
8	29,2
9	31,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 47)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	10
2 3	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия)	22 22
4	Кровли	2
5	Полы	10
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	12
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
9	Прочие работы	7
	Итого	100


Таблица 48
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Сборочные корпуса часовых заводов и заводов по изготовлению микропровода

Конструктивная характеристика

Фундаменты - железобетонные. Колонны - сборные железобетонные. Стены - из легкобетонных панелей и кирпичные. Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные. Кровля - плоская, пятислойная, рулонная. Утеплитель - пенобетон. Остекление герметичное тройное, состоящее из стеклопакетов в алюминиевой или стальной обвязке, остекленные перегородки в металлическом каркасе по контуру сборочных помещений. Подвесные герметичные потолки с заполненном из алюминиевых панелей. Полы из релина, поливинилхлоридных плиток. мозаичные, паркетные, из керамических плит.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 48

Территориальные пояса	Здания
	однопролетные многоэтажные с пролетом 12 м	двухпролетные одно-, двухэтажные с пролетами 18 м и подвалом
	а	б
I	27,6	29,7
2	32,1	34,4
3	33.4	35.9
4	35,1	37,7
5	38,1	40,9
6	39,5	42,4
7	42,6	45,7
8	45,0	49,0
9	48,7	52,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 48)

	Наименование конструктивных	а	б
	элементов
1	Фундаменты	7	12
2	Стены, колонны, перегородки	20	15
3	Перекрыт», (покрытия)	32	16
4	Кровли	2	4
5	Полы	5	8
6	Проемы	13	7
7	Отделочные работы	6	14
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	21
9	Прочие работы	5	3
	Итого	100	100


Таблица 49
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Корпуса стекловарения на заводах химико-лабораторной посуды, стекла и приборов

Конструктивная характеристика

Фундаменты - железобетонные. Колонны - сборные железобетонные. Стены - из железобетонных, легкобетонных панелей и кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные. Покрытие из сборных железобетонных плит по металлическим фермам. Световые фонари. Кровля - рулонная. Утеплитель - пенобетон. Полы - полимерцементобетонные, асфальтобетонные. Отделка - улучшенная. Развитое печное хозяйство.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 49

Территориальные пояса	Одноэтажные корпуса с встроенным дополнительным этажом на части площади
1	14,2
2	16.4
3	17.2
4	18,0
5	19,6
6	20,3
7	21,8
8	23,4
9	24,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 49)

№ по	Наименование конструктивных	а
пор.	элементов
1	Фундаменты	13
2	Стены, колонны, перегородки	26
3	Перекрытия (покрытия)	11
4	Кровли	6
5	Полы	3
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	2
8	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11
9	Прочие работы	24
	Итого	100


Таблица 50
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Составные корпуса на заводах химико-лабораторной посуды, стекла и приборов

Конструктивная характеристика

Фундаменты - железобетонные. Стены - из легкобетонных панелей и кирпичные. Колонны, перекрытия и покрытия - сборные железобетонные. Перегородки - кирпичные. Кровля - четырехслойная, рулонная. Утеплитель - пенобетон. Полы - цементные, мозаичные, из керамических плиток. Подвесные потолки из алюминиевых панелей и асбестоцементные. Отделка улучшенная.

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 50

Территориальные пояса	Многоэтажные корпуса без подвалов
	а
1	25,8
2	29,9
3	31,2
4	32,7
5	35,6
6	36,9
7	39,7
8	42,5
9	45,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 50)

№	Наименование конструктивных
по пор.	элементов
1	Фундаменты	11
2	Стены, колонны, перегородки	22
3	Перекрытия (покрытия)	19
4	Кровли	2
5	Полы	9
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	11
8	Внутренние : санитарно-технические устройства и электроосвещение	14
9	Прочие работы	3
	Итого	100


Таблица 51
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Главные корпуса на фабриках и заводах ювелирной промышленности

Конструктивная характеристика

Фундаменты - сборные и монолитные железобетонные. Стены подвала - монолитные железобетонные. Стены надземной части - из легкобетонных панелей и кирпичные. Колонны - сборные железобетонные. Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные. Кровля - четырехслойная рулонная. Утеплитель - пенобетон. Подвесные потолки из асбестоцементных полированных панелей. Остекление - ленточное со спаренным дерево-алюминиевым заполнением и металлические витражи. Полы - паркетные, из мозаичных плиток и керамических эмульсий, поливинилацетатные. Отделка улучшенная,

Восстановительная стоимость 1м3 здания в руб.

Таблица 51

Территориальные пояса	Здания с подвалом
	а
1	27,7
2	32,1
3	33,5
4	35,1
5	38,2
6	39,6
7	42,6
8	45,6
9	48,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 51)

№ по	Наименование конструктивных	а
пор.	элементов
1	Фундаменты	12
2 3 4	Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	19 17 3
5	Полы	5
6	Проемы	16
7 8 9	Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	10 15 3
	Итого	100


Таблица 52
СБОРНИК № 7

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений машиностроительной промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Раздел 4. ЗДАНИЯ ЦЕХОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Конструктивная характеристика

Керамические корпуса

Здания двухэтажные. Фундаменты - бутовые и железобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - железобетонные. Кровли рулонные.

Стекольные корпуса

Здания двухэтажные. Фундаменты - бутобетонные. Каркас - железобетонный. Стены - кирпичные. Перекрытия и покрытия - металлические и железобетонные. Кровли рулонные.

Составные корпуса

Здания, состоящие из одно-, двух- и трехэтажной частей, оборудованные кранами. Фундаменты - железобетонные. Каркас - железобетонный. Стены - кирпичные. Перекрытия и покрытия - металлические и железобетонные. Кровли рулонные.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 52

Территориаль-ные пояса	Керамические корпуса	Стекольные корпуса с пролетами в м	Составные корпуса
		до 18	до 30
	а	б	в	г
1	12,7	7,6	8,1	11,9
2	14,7	8,8	9,4	13,8
3	15,4	9,2	9,8	14,4
4	16,1	9,7	10,3	15,1
5	17,5	10,5	11,2	16,4
6	18,2	10,9	11,6	17,0
7	19,6	11,7	12,5	18,3
8	21,0	12,5	13,4	19,6
9	22,4	13,4	14,3	20,9
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 52)

№ по пор.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1	Фундаменты	5	11	11	16
2	Стены, колонны, перегородки	29	19	21	29
3	Перекрытия (покрытия)	10	10	9	14
4	Кровли	26	24	18	16
5	Полы	6	7	7	2
6	Проемы	7	8	10	6
7	Отделочные работы	3	11	12	2
8	Внутренние : санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	8	10	14
9	Прочие работы	3	2	2	1
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Техническая часть

Раздел I. Детские сады

Раздел II. Детские ясли

Раздел III. Детские сады-ясли (комбинаты)

Раздел IV. Летние пионерские лагеря и выездные дачи детских дошкольных учреждений

Раздел V. Малые архитектурные формы на участках дошкольных учреждений

Раздел VI. Вспомогательные здания и сооружения


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. Детские сады

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Таблица 6. Кирпичные одноэтажные

Таблица 7. Кирпичные двухэтажные

Таблица 8. Деревянные одноэтажные

Таблица 9. Деревянные двухэтажные

Таблица 10. Каркасно-засыпные одноэтажные

Таблица 11. Каркасно-засыпные двухэтажные

Таблица 12. Саманные или из сырцового кирпича одноэтажные

Таблица 13. Смешанной конструкции двухэтажные

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Таблица 14. Кирпичные одноэтажные

Таблица 15. Кирпичные двухэтажные


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II. Детские ясли

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Таблица 16. Кирпичные одноэтажные

Таблица 17. Кирпичные двухэтажные

Таблица 18. Деревянные одноэтажные

Таблица 19. Деревянные двухэтажные

Таблица 20. Каркасно-засыпные одноэтажные

Таблица 21. Каркасно-засыпные двухэтажные

Таблица 22. Саманные или из сырцового кирпича одноэтажные

Таблица 23. Смешанной конструкции двухэтажные

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Таблица 24. Кирпичные одноэтажные

Таблица 25. Кирпичные двухэтажные


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. Детские сады-ясли (комбинаты)

А. С центральным отоплением от внешних источников теплоснабжения или с печным отоплением

Таблица 26. Кирпичные одноэтажные

Таблица 27. Кирпичные двухэтажные

Таблица 28. Деревянные одноэтажные

Таблица 29. Деревянные двухэтажные

Таблица 30. Каркасно-засыпные одноэтажные

Таблица 31. Каркасно-засыпные двухэтажные

Таблица 32. Саманные или из сырцового кирпича одноэтажные

Таблица 33. Смешанной конструкции двухэтапные

Б. С центральным отоплением от встроенной котельной

Таблица 34. Кирпичные одноэтажные

Таблица 35. Кирпичные двухэтажные


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV. Летние пионерские лагеря и выездные дачи детских дошкольных учреждений

1. Спальные корпуса

Таблица 36. Кирпичные одноэтажные

Таблица 37. Кирпичные двухэтажные

Таблица 38. Деревянные одноэтажные

Таблица 39. Каркасно-засыпные одноэтажные

Таблица 40. Саманные или из сырцового кирпича одноэтажные

2. Здания медицинского пункта-изолятора

Таблица 41. Кирпичное или деревянное одноэтажное

3. Хозяйственный корпус

Таблица 42. Кирпичный или деревянный одноэтажный

4. Летний клуб-столовая

Таблица 43. Кирпичный одноэтажный

5. Административно-приемный корпус

Таблица 44. Кирпичный одноэтажный


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. Малые архитектурные формы на участках дошкольных учреждений

Таблица 45. Навес теневой на металлических стойках

Таблица 46. Навес теневой на железобетонных стойках

Таблица 47. Лианы деревянные

Таблица 48. Песочницы

Таблица 49. Перголы (озелененные вьющимися растениями беседки) на деревянных стойках

Таблица 50. Перголы прямоугольные на железобетонных колоннах (стойках)

Таблица 51. Перголы круглые с металлическим каркасом

Таблица 52. Горки катальные деревянные

Таблица 53. Горки катальные металлические


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел VI. Вспомогательные здания и сооружения

Таблица 54. Душевые и сушилки кирпичные одноэтажные

Таблица 55. Пищеблоки кирпичные

Таблица 56. Погреба со сводчатыми перекрытиями кирпичные

Таблица 57. Погреба с деревянными перекрытиями кирпичные


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий сборник состоит из следующих разделов:

I. Детские сады.

II. Детские ясли.

III. Детские сады-ясли (комбинаты).

IV. Летние пионерские лагеря и выездные дачи детских дошкольных учреждений.

V. Малые архитектурные формы на участках дошкольных учреждений.

VI. Вспомогательные здания и сооружения.

2. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений детских, дошкольных и внешкольных учреждений и предназначен для переоценки основных фондов на 1 января 1973 г.

3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости учитывают все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательских работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ и др.

4. Укрупненные показатели составлены в виде таблиц, которые включают восстановительную стоимость всех общестроительных и специальных строительных работ, в том числе санитарно-технических устройств (центральное отопление, вентиляция, газоснабжение, водопровод, канализация и пр.), электротехнических и электрослаботочных устройств (электроосвещение, радио, телефон и др.), вводов и выпусков.'

5. В состав таблиц восстановительной стоимости входят следующие показатели:

а) группа капитальности здания или сооружения;

б) характеристика конструктивного решения здания или сооружения и степень его благоустройства;

в) стоимость 1 куб. м здания или другого показателя, характеризующего размеры здания или сооружения;

г) необходимые примечания, надбавки и скидки, связанные с наличием или отсутствием в оцениваемом здании того или иного вида благоустройства;

д) удельные веса конструктивных элементов и устройств в %.

Примечание. В зависимости от наличия или отсутствия в переоцениваемых зданиях отдельных видов благоустройства или при отклонениях в характеристиках отдельных конструктивных элементов укрупненные показатели могут корректироваться. При этом, после корректировки, итоги в таблицах удельных весов конструктивных элементов и устройств могут быть больше или меньше 100 %.

6. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений в таблицах сборника приведены для 9 территориальных поясов. Определение восстановительной стоимости для 10-го пояса производится по укрупненным показателям, установленным для смежных районов, расположенных южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

7. Укрупненные показатели восстановительной стоимости рассчитаны с учетом конструктивных, инженерно-геологических и климатологических требований, соответствующих II климатическому району. Определение восстановительной стоимости зданий, расположенных в местностях, отнесенных к I, III и IV климатическим районам, производится со следующими поправочными коэффициентами:

для   I климатического района	1,14
для III климатического района	0,92
для IV климатического района	0,90
8. Распределение отдельных частей территории СССР на климатические районы и территориальные пояса приведено в приложении 3 к «Общей части к сборникам».

9. Показатели восстановительной стоимости не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости применяются коэффициенты по табл. 1.

Таблица 1

Этажность зданий	Сейсмичность в баллах
	7	8	9
До 3  4-5	1,03  1,03	1,04  1,05	1,06  1,08
Примечание. Коэффициенты табл. 1 не распространяются на деревянные здания и сооружения и ограды.

10. Если в настоящем сборнике или других сборниках отсутствуют укрупненные показатели восстановительной стоимости, соответствующие или аналогичные переоцениваемому зданию или сооружению, а имеются сметы, составленные в ценах 1955 г., то это здание или сооружение может быть переоценено путем применения поправочных коэффициентов, разработанных министерствами и ведомствами для пересчета сметной стоимости по ценам на 1 января 1969 г. в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 7 июля 1970 г. № 77. В случае отсутствия смет в ценах 1955 г. возможно применение указанных поправочных коэффициентов к балансовой стоимости зданий и сооружений.

В случае, когда на здания или сооружения не имеется смет в ценах 1955 г., а первоначальная (балансовая) стоимость указана в ценах, действовавших ранее 1955 г., для определения восстановительной стоимости следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 6 к «Общей части к сборникам». Полученный результат умножается на коэффициенты пересчета сметной стоимости из цен 1955 г. в цены 1969 г.

11. При определении восстановительной стоимости зданий с деревянными стенами, расположенных в указанных ниже местностях, к укрупненным показателям соответствующих таблиц сборника должны применяться следующие поправочные коэффициенты:

Иркутская область	0,97
Карельская АССР	0,94
Красноярский край	0,92
Томская область	0,95
12. Определение группы капитальности зданий производится по табл. 2.

Таблица 2

№		Группы капитальности
п.п.	Конструкции	I	II	III	IV	V	VI
1	Фундаменты	железобетонные, бутовые, бутобетонные, кирпичные, бетонные сваи железо	деревянные стулья, деревянные сваи, каменные столбы	глинобитные, грунтовые
2	Стены	кирпичные, из естествен- ного камня, крупноблоч- ные, крупнопанельные, каркас железобетонный или металлический с заполне- нием бетонными или ас- бестоцементными панелями	каменные, об- легченные из всех видов кирпича и легких камней	деревянные руб- ленные из круглого леса и брусьев или смешанные каменно-де- ревянные	щитовые, кар- касно-засып- ные, саманные, глинобитные	каркасно-камышитовые, глино-плетне- вые, сырцо- вые и др.
3	Перекрытия	железо- бетонные	смешанные (металличе- ские или же- лезобетонные балки с дере- вянным заполнением)	деревянные
4	Кровля	металлическая, асбестоцементная, черепичная, рулонная
13. Восстановительная стоимость зданий и сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах, следует определять по укрупненным показателям соответствующих таблиц с надбавкой, равной утроенной стоимости фундаментов. Величина этой надбавки исчисляется по таблице удельных весов конструктивных элементов и устройств.

Например, восстановительная стоимость двухэтажного кирпичного здания детских яслей с простой внутренней отделкой, объемом 4500 куб. м с центральным отоплением от ТЭЦ, построенного в Хабаровском крае севернее 50-й параллели на вечномерзлых грунтах, определяется по табл. 17, графа «д». Стоимость 1 куб. м здания в 6-м территориальном поясе (см. приложение 3 к «Общей части») - 45,5 руб. Удельный вес фундаментов по табл. 17а -6 %. Надбавка к стоимости 1 куб. м здания, вызванная местными геологическими условиями строительства, составит:

45,5 х 0,06 х 3 = 8,19 руб.

стоимость 1 куб. м здания с учетом надбавки:

45,5 + 8,19 = 53,69 руб.,

а с учетом тог. о, что данная местность относится к I климатическому району (см. п. 7 настоящей «Технической части»):

53,69 х 1,14 = 61,2 руб. (округленно).

14. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, объем которого более чем на 5 % превышает наибольший, предусмотренный в таблицах укрупненных показателей, определяется по показателю стоимости, соответствующему наибольшему объему здания, с надбавкой (скидкой), полученной путем линейной экстраполяции с коэффициентом 0,7. Например, при пользовании табл. 28 стоимость 1 куб. м здания с простой отделкой, отнесенного к 1-му территориальному поясу, объемом 7000 куб. м, составит величину, равную показателю стоимости для здания, объемом 5000 куб. м (28,3 руб.) со скидкой, размер которой, вычисленный по правилам линейной экстраполяции с коэффициентом 0,7, будет равен:

(29,5 - 28,3) / (5 - 2) х (7 - 5) х 0,7 = 0,56 руб.

а стоимость 1 куб. м здания объемом 7000 куб. м

28,3 - 0,56 = 27,74 руб.,

где 29,5 - показатель стоимости 1 куб. м здания по табл. 28, графа «д» при объеме здания до 2000 куб. м;

28,3 - то же, графа «ж» при объеме здания до 5 тыс. куб. м;

5 и 2 - объемы здания, для которых в табл. 28 приведены показатели восстановительной стоимости (графы «д» и «ж»), тыс. куб. м;

7 - объем здания, для которого показатель восстановительной стоимости 1 куб. м здания определяется в данном примере, тыс. куб. м;

0,7 - коэффициент в соответствии с п. 14 «Технической части».

15. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют этажность, отличающуюся от указанной в таблицах сборника, их восстановительная стоимость определяется с коэффициентами:

при этажности меньшей, чем в таблицах	1,05

при этажности большей, чем в таблицах	0,95

16. Определение восстановительной стоимости зданий крупнопанельной, каркасно-панельной и крупноблочной конструкции в тех случаях, когда это не оговорено в соответствующих таблицах, производится по укрупненным показателям кирпичных зданий.

17. Восстановительная стоимость зданий со стенами из мелких легкобетонных блоков, ракушечника, туфа, инкерманского камня или других местных материалов (если они в данном районе имеют массовое применение) определяется путем использования следующих коэффициентов к стоимости аналогичных зданий со стенами из кирпича:

мелкие легкобетонные блоки	0,93
туф, инкерманский камень	0,98
ракушечник, известняк или «кубик»	0,96
18. В тех таблицах сборника, которые предусматривают здания со встроенными котельными, не учтена стоимость технологического оборудования котельных.

Стоимость оборудования, установленного во встроенных котельных, определяется дополнительно путем умножения восстановительной стоимости, указанной в соответствующих таблицах, на коэффициенты:

при общем объеме здания до 10 тыс. куб. м	0,065
при общем объеме здания до 25 тыс. куб. м	0,05
при общем объеме здания свыше 25 тыс. куб. м	0,04
19. Восстановительная стоимость зданий, состоящих из отдельных объемов различной этажности, определяется как сумма восстановительной стоимости всех этих объемов.

20. Восстановительная стоимость зданий, имеющих свайные фундаменты, определяется без корректировки по соответствующим таблицам сборника, предусматривающим железобетонные фундаменты. Если необходимость в свайных фундаментах вызвана местными инженерно-геологическими условиями (засыпные грунты, торфяники, горные выработки и пр.), восстановительная стоимость определяется в соответствии с п. 10 настоящей «Технической части».

21. Показатели восстановительной стоимости зданий, предусмотренные настоящим сборником, не корректируются, если оцениваемые здания имеют кровлю по деревянным стропилам или фермам, отличную от указанной в характеристиках к таблицам. Например, если в характеристиках к таблицам указана железная кровля, а оцениваемое здание имеет кровлю из асбестоцементных листов, черепичную, рулонную или тесовую, то показатели соответствующих таблиц применяются без поправок.

22. Укрупненные показатели восстановительной стоимости приведены для зданий, не имеющих подвалов. Если в оцениваемом здании имеется подвал, восстановительная стоимость определяется умножением табличного показателя на общий объем здания (включая подвал) с коэффициентами, приведенными в табл. 3.

Таблица 3

Этажность	Коэффициент
1	0,9
2	0,93
3	0,95
4	0,96
б	0,97
Примечания:

1. Для зданий выше 5 этажей коэффициент принимается равным единице.

2. Восстановительная стоимость по. табл. 14, 15, 24, 25, 34 и 35 определяется с коэффициентом, равным единице.

23. Показатели восстановительной стоимости основных типов зданий приведены для двух видов внутренней отделки - простой и повышенной.

Простая отделка предусматривает штукатурку и улучшенную клеевую окраску стен и потолков, масляную окраску панелей стен во всех основных помещениях. В санитарных узлах и помещениях с влажным режимом эксплуатации учтена облицовка панелей стен керамическими плитками, выше панелей - окраска масляными или водостойкими эмульсионными красками.

При повышенной отделке предусмотрена высококачественная клеевая окраска потолков, разноколерная высококачественная масляная окраска стен до потолка во всех основных помещениях и облицовка стен плитками до потолка в санитарных узлах и помещениях с влажным режимом эксплуатации.

Полы лестничных клеток я вестибюлей при простой отделке предусмотрены из керамических плиток, при повышенной отделке - мозаичные.

24. Укрупненными показателями восстановительной стоимости пионерских лагерей и дач детских учреждений предусмотрено размещение спальных помещений в отдельных корпусах. При размещении спальных помещений в одном корпусе со столовыми или клубными помещениями восстановительная стоимость таких зданий определяется соответственно по таблицам укрупненных показателей спальных корпусов без корректировки.

25. Укрупненными показателями восстановительной стоимости зданий со стенами из кирпича предусмотрена частичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы) с расшивкой швов кладки, а зданий с деревянными стенами - штукатурка цоколя. При других видах отделки к укрупненным показателям применяются надбавки в %, приведенные в табл. 4.

Таблица 4

№ п. п.	Виды отделки фасадов	Надбавки для зданий, %
		детских садов и яслей	спальных корпусов	вспомога- тельного назначения
		а	б	в
1	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	0,4	0,5	0,4
2	То же, высококачественная	1,7	2	1,7
3	То же, с применением декоративных растворов или цветная (терразитовая)	2,4	2,8	2,4
4	Облицовка лицевым кирпичом	1	1,2	1
5	Облицовка керамическими плитками	6,8	8	6,8
6	Облицовка железобетонными офактуренными плитами	11,9	14	11,9
7	Облицовка гранитом	74	87	74
8	Облицовка мрамором	62	73	62
9	Облицовка известняковыми плитами	51	60	51
10	Облицовка деревянных стен кирпичом с расшивкой швов	1,4	1,6	1,4
11	Обшивка деревянных стен досками с окраской	1,4	1,6	1,3
Примечание. Данными табл. 4 предусмотрена облицовка всей плоскости фасада с учетом площади, занимаемой проемами. При частичной отделке или сочетании различных видов отделки величину надбавки определять по формуле:

С = l1 x H1 / (l x H) x (С1 - С2) + С2,

где С - средневзвешенная величина надбавки, %;

С1 - величина надбавки, соответствующая характеру отделки, принятой для части фасада;

С2 - величина надбавки, соответствующая характеру отделки остальной площади фасада;

l1 - длина по внешнему обводу той части фасада, которая имеет отличающийся вид отделки, м;

H1 - высота от уровня отмостки той же части фасада, м;

l - общий периметр наружных стен здания по внешнему обмеру, м;

Н - высота здания от уровня отмостки до карниза, м.

Пример 1. Стены здания спального корпуса отделаны цветной штукатуркой. Фрагмент фасада (главный вход) облицован гранитом. Периметр наружных стен здания по внешнему обводу l = 122 м; высота здания от отмостки до карниза H = 16 м; длина облицованной гранитом части фасада l1=24 м; высота той же части фасада Н1 = 5 и; надбавка, соответствующая облицовке гранитом (табл. 4, п. 7, графа «б»), С1 = 87 %; надбавка, соответствующая цветной штукатурке (табл. 4, п. 3, графа «б»), С2 = 2,8 %.

Средневзвешенная величина надбавки к показателям восстановительной стоимости здания спального корпуса:

C = (24 x 5) / (122 x 16) x (87 - 2,8) (87 - 2,8) + 2,8 = 8 % (округленно).

Пример 2. Цоколь здания детского сада - яслей облицован керамическими плитками. Остальная часть фасада - кирпич с расшивкой швов кладки. Периметр наружных стен здания по внешнему обводу l = 144 м, высота здания от отмостки да карниза H = 8 м; высота цоколя здания H1 = 0,8 м; длина цокольной части стен, облицованной керамическими плитками, L1 = 145 м; надбавка, соответствующая облицовке керамическими плитками (табл. 4, п. 5, графа «а»), С1 = 6,8 %.

Надбавка на отделку остальной части фасада принимается равной нулю, потому что такая отделка учтена показателями таблиц восстановительной стоимости, С2 = 0.

Средневзвешенная величина надбавки к показателям восстановительной стоимости здания:

C = (0,8 х 145) / (8 х 144) x (6,8 - 0) + 0 = 0,68 %.

26. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют другие, отличные от указанных в характеристиках, конструктивные особенности, к табличным показателям стоимости 1 куб. м объема здания применяются надбавки, приведенные в табл. 5.

Таблица 5

№	Наименование конструкций или видов	Надбавки для зданий, %
п. п.	отделки	детских садов и яслей	спальных корпусов	вспомога- тельного назначения
		а	б	в
1	Полы из дубового паркета	3	5,1	-
2	Полы из букового паркета	2	3,3	-
3	Полы из линолеума	1,5	2,5	2,1
4	Крыша из сборных железобетонных плит с рулонным покрытием	1,8	2,4	1,6
5	Окна и двери из твердолиственных пород	6,5	8,2	-
27. Восстановительная стоимость здания определяется в такой последовательности:

а) по приложению 3 к «Общей части» устанавливается территориальный пояс и климатический район, к которым относится населенный пункт;

б) выявляется техническая характеристика оцениваемого объекта (объект здания, этажность, назначение, характеристика основных конструкций, степень благоустройства и т. п.);

в) в соответствующем разделе сборника подбирается таблица укрупненных показателей восстановительной стоимости, подходящая по характеристике;

г) по данным «Общих указаний», «Технической части» сборника, примечаниям к таблицам укрупненных показателей устанавливают все надбавки и скидки, связанные с отклонениями в характеристике и степени благоустройства оцениваемого объекта относительно описания, приведенного в сборнике. При этом надбавки, выраженные в процентах, должны быть преобразованы в коэффициенты; путем перемножения коэффициентов исчисляется общий поправочный коэффициент к табличному показателю;

д) полная восстановительная стоимость оцениваемого здания определяется умножением его объема (или другого показателя) на стоимость единицы, приведенную в таблице сборника, с учетом указанного выше поправочного коэффициенты

28. Восстановительная стоимость спальных корпусов пионерских лагерей и дач детских дошкольных учреждений, рассчитанных на эксплуатацию в зимнее время может определяться по Сборнику № 7 (спальные корпуса санаторно-лесных школ) или по Сборнику № 4 (общежития) с учетом их конструктивных особенностей, уровня отделки и степени благоустройства.

29. Восстановительная стоимость зданий щитовой конструкции определяется по соответствующим укрупненным показателям зданий каркасно-засыпной конструкции.

30. Переоценка спортивных сооружений на территории пионерских лагерей производится в соответствии с их характеристикой по Сборникам № 7 и 10.

31. Сборником предусмотрены укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий со стенами из кирпича с теплоснабжением как от внешних источников так и от встроенной котельной. Восстановительная стоимость зданий со стенами из других материалов с теплоснабжением от встроенной котельной определяется по таблицам сборника, предусматривающим присоединение системы топления к внешним источникам, в соответствии с п.п. 22 и 28 настоящей «Технической части».

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

Требуется определить восстановительную стоимость здания детского сада в г. Барнауле.

Краткая характеристика здания. Здание двухэтажное кирпичное общим объемом 4500 куб. м со встроенной котельной. Отделка простая. Фундаменты бутобетонные- стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые. В здании имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение, радио, телефон.

Город Барнаул (Алтайский край) в соответствии с «Общей частью к сборникам» отнесен ко 2-му территориальному поясу и I климатическому району

В соответствии с п. 12 «Технической части» здания детского сада по своей конструктивной характеристике, относятся к I группе капитальности.

Полная восстановительная стоимость здания детского сада составит:

27 х 1,14 х 4500 = 138510 руб.,

где    27 - оценочная стоимость 1 куб. м здания для 2-го территориального пояса, принятая по табл. 15 настоящего сборника, руб.;

1,14 - поправочный коэффициент для перехода от II климатического района к I, принятый по п. 7 «Технической части» настоящего сборника;

4500 - общий объем здания;

138510 - полная восстановительная стоимость здания детского сада.

Примечание В соответствии с п. 22 «Технической части» коэффициент показателей стоимости 1 куб. м здания с подвалом принимается равным единице.


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	500	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	30,2	32,4	27	29,2	24,8	27
2	31,7	34	28,3	30,7	26	28,3
3	34,7	37,2	31,1	33,6	28,5	31,1
4	36,2	38,8	32,4	35	29,7	32,4
5	37,7	40,5	33,8	36,5	31	33,8
6	54,4	58,3	48,6	52,6	44,7	48,6
7	60,4	64,8	54	58,4	49,6	54
8	63,4	68	56,6	61,3	52,1	56,6
9	81,5	87,4	72,8	78,8	66,9	72,8
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5
водопровод	2
канализация	3,5
электроосвещение	2,8
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,5
газ	1,2
горячее водоснабжение	1,3
приточно-вытяжная вентиляция	3,6
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 6а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стен	18
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	4
Внутренняя отделка	8
Прочие	0,9
Санитарно-технические устройства	10,5
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (19 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3,6
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (14 %)  телефон (8 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. фундаменты бутовые, бетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	1000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	26	28,2	23,5	25,7	22	24,2
2	27,3	29,6	24,7	27	23,1	25,4
3	29,9	32,4	27	29,5	25,3	27,8
4	31,2	33,8	28,2	30,9	26,4	29
5	32,5	35,2	29,4	32,1	27,5	30,2
6	46,8	50,8	42,3	46,2	39,6	43,6
7	52	56,4	47	51,4	44	48,4
8	54,6	59,2	49,4	54	46,2	50,8
9	70.2	76	63,4	69,3	59,4	65,3
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,8
водопровод	2,1
канализация	3,4
электроосвещение	2,7
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,3
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,4
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,8
Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	10,3
в том числе:
центральное отопление (47 %)  водопровод (20 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3,5
в том числе:
электроосвещение (77 %)  радио (14 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	500	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	33,2	35,6	29,7	32,1	27,5	29,9
2	34,9	37,4	31,2	33,7	28,9	31,4
3	38,2	40.9	34,2	36,9	31,6	34,4
4	39.8	42,7	35,6	38,5	33	35,8
5	41,5	44,5	37,1	40,1	34,3	37,3
6	59,8	64,1	53,5	57,7	49,5	53.8
7	66,4	71.2	59,4	64,2	55	59,8
8	69,7	74,8	62,4	67,4	57,7	62,8
9	89,6	96	80,2	86,6	74,2	80,6
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,5
водопровод	1,8
канализация	3,3
электроосвещение	2,6
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,0
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,1
приточно-вытяжная вентиляция	3,3
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 8а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	14
Крыша	5
Полы	11
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	1
Санитарно-технические устройства	9,6
в том числе:
центральное отопление (47 %)  водопровод (19 %)  канализация (34 %)
Электротехнические устройства:	3,4
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (16 %)  телефон (8 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	1000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	28,6	31	25,8	28,2	24,2	26,6
2	30	32,5	27,1	29,6	25,4	27,9
3	32,9	35,6	29,7	32,4	27,8	30,6
4	34,3	37,2	31	33,8	29,1	31,9
5	35,7	38,7	32,2	35,2	30,2	33,2
6	51,4	55,7	46,4	50,7	43,6	47,9
7	57,2	62	51,6	56,4	48,4	53,2
8	60	65	54,2	59,2	50,8	55,8
9	77,1	88,7	69,6	76,1	65,3	71,8
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,4
водопровод	2
канализация	3,1
электроосвещение	2,5
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	5,8
газ	1
горячее водоснабжение	1,1
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,7
Таблица 9а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	9,5
в том числе:
центральное отопление (46 %)  водопровод (21 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3.3
в том числе:
электроосвещение (76 %) радио (15 %)
телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные каркасно-засыпные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, радио, телефон, электроосвещение.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	500	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1  2	27,2  28,5	29,6  31,1	24,3  25,5	26,7  28	22,3  23,4	24,7  25,9
3	31,3	34	27,9	30,7	25,7	28,4
4	32,6,	35,5	29,1	32	26,8	29,6
5	34	37	30,4	33,4	27,9	30,9
6	49	53,3	43,7	48	40,1	44,5
7	54,4	59,2	48,6	53,4	44,6	49,4
8	57	62,1	51	56	46,8	51,8
9	73,4	79,8	65,5	72	60,2	66,6
Примечания:

I. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%)

центральное отопление	5,5
водопровод	2,2
канализация	3,8
электроосвещение	3,1
радио	0,6
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	7,1
газ	1,3
горячее водоснабжение	1,4
приточно-вытяжная вентиляция	4
телевидение	0,5
электрочасофикация	0,9
Таблица 10а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	12
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	3
Внутренняя отделка Прочие	10  1,4
Санитарно-технические устройства	11,5
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (19 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	4,1
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (15 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные каркасно-засыпные; перегородки деревянные или из гипсовых или шлакобетонных плит; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, радио, телефон.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	1000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	23,4	25,8	21,2	23,6	20	22,4
2	24,6	27,1	22,2	24,8	21	23,5
3	26,9	29,7	24,4,	27,1	23	25,8
4	28,1	31	25,4	28,3	24	26,9
5	29,2	32,2	26,5	29,5	25	28
6	42,1	46,4	38,2	42,5	36	40,3
7	46,8	51,6	42,4	47,2	40	44,8
8	49,1	54,2	44,5	49,6	42	47
9	63,2	69,6	57,2	63,7	54	60.5
Примечание:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,3
водопровод	2,3
канализация	3,7
электроосвещение	3
радио	0,6
телефон	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,9
газ	1,2
горячее водоснабжение	1,4
приточно-вытяжная вентиляция	3,7
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 11а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты Стены Перегородки Перекрытия	8  12  6  13
Крыша Полы Окна, двери Лестницы и входы Внутренняя отделка Прочие	8  10  12  5  10  0,5
Санитарно-технические устройства	11,3
в том числе:
центральное отопление (47 %)  водопровод (20 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	4,2
в том числе:
электроосвещение (72 %)  радио (14 %)  телефон (14 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

САМАННЫЕ ИЛИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены саманные или из сырцового кирпича; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых или шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	25	22	20
2	26,2	23,1	21
3	28,8	25,3	23
4  5	30  31,2	26,4  27,5	24  25
6	45	39,6	36
7	50	44	40
8	52,5	46,2	42
9	67,5	59,4	54
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость здания надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

печное отопление	7,8
электроосвещение	3,4
радио	0,7
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	6
газ	1,4
горячее водоснабжение	1,6
водопровод	2,4
приточно-вытяжная вентиляция	4,4
канализация	4,2
телевидение	0,5
электрочасофикация	0,9
Таблица 12а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12
Стены	12
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Печное отопление	7,8
Прочие	0,7
Электротехнические устройства	4,5
в том числе:
электроосвещение (75 %)  радио (12 %)  телефон (13 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов во деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	1000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	27,3	29,6	24,7	27	23,1	25,4
2	28,7	31,1	25,9	28,3	24,3	26,7
3	31,4	34	28,4	31,1	26,6	29,2
4	32,7	35,5	29,6	32,4	27,7	30,5
5	34,1	37	30,9	33,7	28,9	31,7
6	49,1	53,2	44,4	48,6	41,6	45.7
7	54,6	59,2	49,4	54	46,2	50,8
8	57,3	62,1	51,8	56,6	48,6	53,3
9	73,7	79,8	66,7	72,8	62,3	68,6
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,8
водопровод	2,1
канализация	3,4
электроосвещение	2,7
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,3
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,4
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,8
Таблица 13а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	11
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	10,3
в том числе:
центральное отопление (46 %)  водопровод (20 %)  канализация (34 %)
Электротехнические устройства	3,5
в том числе:
электроосвещение (77 %)  радио (12 %)  телефон (11 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

Б. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВСТРОЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные или из бетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	23,5	25,7	22,3	25,5
2	24,7	27	23,4	26,8
3	27	29,5	25,6	29,3
4	28,2	30,8	26,8	30,6
5	29,4	32,1	27,9	31,9
6	42,2	46,2	40,1	45,9
7	47	51,4	44,6	51
8	49,4	54	46,8	53,5
9	63,4	69,3	60,2	68,8
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2
канализация	3,5
электроосвещение	2,8
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	1,2
горячее водоснабжение	1,3
приточно-вытяжная вентиляция	3,6
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 14а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	4
Внутренняя отделка	8
Прочие	2,4
Санитарно-технические устройства	10
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (19 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3,6
в том числе:
электроосвещение (78 %)
радио (14 %)
телефон (8 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. ДЕТСКИЕ САДЫ

Б. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВСТРОЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборный железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки кирпичные или из бетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	23	25,2	21.8	24
2	24,2	26,5	22,9	25,2
3	26,4	29	25,1	27,6
4	27,6	30,2	26,2	28,8
5	28,7	31,5	27,2	30
6	41,4	45,4	39,2	43,2
7	46	50,4	43,6	48
8	48,3	53	45,8	50,4
9	62	68	58,8	64,7
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,2
канализация	3,4
электроосвещение	2,7
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	1,1
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,4
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,8
Таблица 15а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	1,5
Санитарно-технические устройства	10
в том числе:
центральное отопление (46 %)  водопровод (20 %)  канализация (34 %)
Электротехнические устройства	3,5
в том числе:
электроосвещение (77 %)  радио (14 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 16

Восстановительная стоимость I куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	500	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	34,7	36,9	31	33,2	28,5	30,7
2	36,4	38,7	32,5	34,8	29,9	32,2
3	39,9	42,4	35,6	38,2	32,8	35,3
4	41,7	44,2	37,2	39,8	34,2	36,8
5	43,4	46,1	38,7	41,5	35,6	38,4
6	62,5	66,4	65,7	59,7	51,3	55,2
7	69,4	73,8	62	66,4	57	61,4
8	72,8	77,5	65	69,7	59,8	64,4
9	93,6	99,6	83,7	89,5	76,9	82,8
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5
водопровод	2
канализация	3,5
электроосвещение	2,8
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное	6,5
газ	1,2
горячее водоснабжение	1,3
приточно-вытяжная вентиляция	3,6
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 16а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	4
Внутренняя отделка	8
Прочие	0,9
Санитарно-технические устройства	10,5
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (19 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3,6
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (14 %)  телефон (8 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 17

Восстановительная стоимость I куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	1000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	29,9	32,1	27	29,2	25,3	27,5
2	31,4	33,7	28,4	30,7	26,6	28,9
3	34,4	36,9	31	33,6	29,1	31,6
4	35,8	38,5	32,4	35	30,4	33
5	37,4	40,1	33,7	36,5	31,6	34,4
6	53,8	57,7	48,6	52,6	45,5	49,5
7	59,8	64,2	54	58,4	50,6	55
8	62,7	67,3	56,6	61,3	53,1	57,7
9	80,6	86,6	72,9	78,9	68,2	74,2
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,8
водопровод	2,1
канализация	3,4
электроосвещение	2,7
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное	6,3
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,4
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,8
Таблица 17а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	10,3
в том числе:
центральное отопление (46 %)  водопровод (20 %)  канализация (34 %)
Электротехнические устройства	3,5
в том числе:
электроосвещение (77 %)
радио (14 %)
телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	600	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	38,2	40,6	34,2	36,6	31,6	34
2	40,1	42,6	35,9	38.6	33,2	35,7
3	44	46,6	39,3	42,1	36,3	39,1
4	45,8	48,7	41	43,9	37,9	40,8
5	47,7	50,7	42,7	45,7	39,5	42,5
6	68,7	73	61,5	65,9	56,8	61,1
7	76,4	81,2	68,4	73,2	63,2	68
8	80,2	85,2	71,7	76,8	66,3	71,3
9	103	110	92,2	98,8	85,2	91,7
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,5
водопровод	1,8
канализация	3,3
электроосвещение	2,6
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%);

печное отопление	6
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,1
приточно-вытяжная вентиляция	3,3
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 18а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	14
Крыша	5
Полы	11
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	1
Санитарно-технические устройства	9,6
в том числе:
центральное отопление (47 %)  водопровод (19 %)  канализация (34 %)
Электротехнические устройства	3,4
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (15 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	1000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	32,9	35,3	29,7	32,1	27,8	30,2
2	34,5	37,1	31,2	33,7	29,2	31,7
3	37,8	40,6	34,1	36,9	32	34,7
4	39,5	42,4	35,6	38,5	33,3	36,2
5	41,1	44,1	37,1	40,1	34,7	37,7
6	59,2	63,5	53,4	57,7	50	54.4
7	65,8	70,6	59,4	64,2	55,6	60,4
8	69	74,1	62,3	67,3	58,4	63,3
9	88,7	95,2	80,2	86,6	75	81,5
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,4
водопровод	2
канализация	3,1
электроосвещение	2,5
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	5,8
газ	1
горячее водоснабжение	1,1
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,7
Таблица 19а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	9,5
в том числе:
центральное отопление (46 %)  водопровод (21 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3,3
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (15 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные каркасно-засыпные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	500	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	31,3	33,7	27,9	30,3	25,6	28
2	32,9	35,4	29,3	31,8	26,9	29.4
3	36	38,7	32,1	34,8	29,4	32,2
4	37,5	40,4	33,5	36,3	30,7	33,6
5	39,1	42,1	34,9	37,9	32	35
6	56,4	60,7	50,2	54,6	46,1	50,4
7	62,6	67,4	55,8	60,6	51,2	56
8	65,6	70,7	58,5	63,6	53,7	58,8
9	84,5	91	75,3	81,7	69,1	75,5
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,5
водопровод	2,2
канализация	3,8
электроосвещение	3,3
радио	0,6
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	7,1
газ	1,3
горячее водоснабжение	1,4
приточно-вытяжная вентиляция	4
телевидение	0,5
электрочасофикация	0,9
Таблица 20а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	12
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	3
Внутренняя отделка	10
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	11,5
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (19 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	4,3
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (15 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые и ленточные; стены деревянные каркасно-засыпные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	1000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	26,9	29,3	24,4	26,8	23	25,4
2	28,3	30,8	25,6	28,1	24,2	26,7
3	30,9	33,7	28,1	30,8	26,4	29,2
4	32,3	35,1	29,3	32,2	27,6	30,5
5	33,6	36,6	30,5	33,5	28,7	38,7
6	48,4	32,7	43,4	48,2	41,4	45,7
7	53,8	58,6	48,8	53,6	46	50,8
8	56,5	61,5	51,2	56,3	48,3	53,4
9	72,5	79	65,8	72,3	62,1	68.5
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,3
водопровод	2,3
канализация	3,7
электроосвещение	3
радио	0,6
телефон	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,9
газ	1,2
горячее водоснабжение	1,4
приточно-вытяжная вентиляция	3,7
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 21а

Удельные веса конструктивных элементов и устройства

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	8
Стены	12
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	0,5
Санитарно-технические устройства	11,3
в том числе:
центральное отопление (47 %)  водопровод (20 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	4,2
в том числе:
электроосвещение (72 %)  радио (14 %)  телефон (14 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

САМАННЫЕ ИЛИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стене саманные или из сырцового кирпича; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых или шлакобетонных плит; полы дощатые; крыша железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	28,7	25,3	23
2	30,1	26,6	24,2
3	33	29,1	26,5
4	34,4	30,4	27,6
5	35,8	31,6	28,8.
6	51,6	45,5	41,4
7	57,4	50,6	46
8	60,2	53,2	48,3
9	77,5	68,2	62,1
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (9 %):

печное отопление	7,8
электроосвещение	3,4
радио	0,7
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	6
газ	1,4
горячее водоснабжение	1,6
водопровод	2,4
приточно-вытяжная вентиляция	4,4
канализация	4,2
телевидение	0,5
электрочасофикация	0,9
Таблица 22а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12
Стены	12
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Печное отопление	8
Прочие	0,5
Электротехнические устройства	4,5
в том числе:
электроосвещение (75 %)  радио (12 %)  телефон (13 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; полы дощатые; перегородки из гипсовых и шлакобетонных плит или деревянные; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам,

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	1000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	31,4	33.7	28,4	30,7	26,6	28,9
2	33	35,4	29,8	32,2	27,9	30,3
3	36,1	38,7	32,7	35,3	30,6	33,2
4	37.7	40,4	34,1	36,8	31,9	34,7
5	39,3	42,1	35,5	38,4	33,2	36,1
6	56,5	60,7	51,1	55,2	47,9	52
7	62,8	67,4	56,8	61,4	53,2	57,8
8	66	70,7	59,6	64,5	55,9	60,7
9	84,8	91	76,7	83	71,8	78
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,8
водопровод	2,1
канализация	3,4
электроосвещение	2,7
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,3
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,4
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,8
Таблица 23а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	11
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	10,3
в том числе:
центральное отопление (46 %)  канализация (34 %)  водопровод (20 %)
Электротехнические устройства	3,5
в том числе:
электроосвещение (77 %)  радио (12 %)  телефон (11 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

Б. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВСТРОЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; перегородки кирпичные или из бетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	26,6	28,8	25,4	27,6
2	27,9	30,3	26,7	29
3	30,6	33,1	29,2	31,7
4	31,9	34,5	30,5	33,1
5	33,2	36	31,8	34,5
6	27,9	51,9	45,7	49,7
7	53,2	57,6	50,8	55,2
8	55,9	60,4	55,3	57,9
9	71,8	77,7	68,5	74.5
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	1,9
канализация	3,3
электроосвещение	2,8
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	1,2
горячее водоснабжение	1,3
приточно-вытяжная вентиляция	3,6
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 24а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	4
Внутренняя отделка	8
Прочие	2,4
Санитарно-технические устройства	10
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (19 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3,6
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (14 %)  телефон (8 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

Б. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВСТРОЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из бетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	26,1	28,3	24,9	28,1
2	27,4	29,7	26,1	29,5
3,	30	32,5	28,6	32,3
4	31,3	33,9	29,9	33,7
5	32,6	35,4	31,1	35,1
6	47	51	44,8	50,6
7	52,2	56,6	49,8	56,2
8	54,8	59,4	52,3	59
9	70,5	76,4	67,2	75,8
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,0
канализация	3,4
электроосвещение	2,7
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	1,1
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,4
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,8
Таблица 25а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка Прочие	9  1,5
Санитарно-технические устройства	10
в том числе:
центральное отопление (46 %)
водопровод (20 %)
канализация (34 %)
Электротехнические устройства	3,5
в том числе:
электроосвещение (77 %)  радио (14 %)
телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито	Объем здания, куб. м, до
риальные	500	1000	2000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	32,4	34,6	29	31,2	26,6	28,8	25	27,2
2	33,6	36,3	30,4	32,8	27,9	30,2	26,2	28,6
3	37,3	39,8	33,3	35,8	30,6	33,1	28,8	31,3
4	38,9	41,5	34,8	37,4	31,9	34,6	30	32,7
5	40,5	43,2	36,2	39	33,2	36	31,3	34
6	58,4	62,3	52,1	56,1	47,9	51,9	45	49
7	64,8	69,2	58	62,4	53,2	57,6	50	54,4
8	68	72,7	60,9	65,5	55,9	60,5	52,5	57,1
9	87,5	92,5	78,3	84,3	71,8	77,8	67,5	73,5
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5
водопровод	2
канализация	3,5
электроосвещение	2,8
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,5
газ	1,2
горячее водоснабжение	1,3
приточно-вытяжная вентиляция	3,6
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 26а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	4
Внутренняя отделка	8
Прочие	0,9
Санитарно-технические устройства	10,5
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (19 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3,6
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (14 %)  телефон (8 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито	Объем здания, куб. м, до
риальные	1000	3000	5000	10000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	28	30,2	25,3	27,5	23,6	25,8	23	25,2
2	29,4	31,7	26,6	28,9	24,8	27,1	24,2	26,5
3	32,2	34,7	29,1	31,6	27,1	29,7	26,4	29
4	33,6	36,2	30,4	33	28,3	30,9	27,6	30,2
5	35	37,7	31,6	34,4	29,5	32,2	28,7	31,5
6	50,4	54,4	45,6	49,5	42,5	46,4	41,4	45,4
7	56	60,4	50,6	55	47,2	51,6	46	50,4
8	58,8	63,4	53,2	57,7	49,6	54,2	48,3	52,9
9	75,6	81.5	68,3	74,2	64,7	69,6	62,1	68
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4.8
водопровод	2,1
канализация	3,4
электроосвещение	2,7
радио	0,5
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,3
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,4
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,8
Таблица 27а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	10,3
в том числе:
центральное отопление (46 %)  водопровод (20 %)  канализация (34 %)
Электротехнические устройства	3,5
в том числе:
электроосвещение (77 %)  радио (14 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон,

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито	Объем здания, куб. м, до
риальные	600	1000	2000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	35,7	38,1	31,9	34,3	29,5	31,9	28,3	30,7
2	37,5	40	33,5	36	31	33,5	29,7	32,2
3	41,1	43,8	36,7	39,5	33,9	36,7	32,6	35,3
4	42,8	45,7	38,2	41,1	35,4	38,2	34	36,8
5  6	44,6  64,2	47,6  68,5	39,9  57,4	42,9  61,7	36,9  53,1	39,9  57,4	35,3  50,8	38,3  55,2
7	71,4	76,2	63,8	68,6	59	63,8	56,6	61,4
8	75	80	67	72	62	67	59,4	64,4
9	96,3	103	86	92,5	79,6	86	76,5	82,9
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства зданий восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,5
водопровод	1,8
канализация	3,5
электроосвещение	2,6
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,1
приточно-вытяжная вентиляция	3,3
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 28а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	20
Перегородки	5
Перекрытия	14
Крыша	5
Полы	11
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	1
Санитарно-технические устройства	9,6
в том числе:
центральное отопление (47 %)  водопровод (19 %)  канализация (34 %)
Электротехнические устройства	3,4
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (16 %)  телефон (8 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания (к табл. 29). Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или из брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито	Объем здания, куб. м, до
риальные	1000	3000	5000	10000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2	30,8  32,3	33,2  34,8	27,4  28,7	29,8  31,3	26  27,3	28,4  29,8	25,3  26,6	27,7  29,1
3	35,4	38,2	31,5	34,3	29,9	32,6	29,1	31,8
4	36,9	39,8	32,9	35,7	31,2	34,1	30,4	33,2
5	38,5	41,5	34,2	37,2	32,5	35,5	31,6	34,6
6	55,4	59,7	49,3	53,6	46,8	51,1	45,5	49,8
7	61,6	66,4	54,8	59,6	52	56,8	50,6	55,4
8	64,6	69,6	57,5	62,5	54,6	59,6	53,1	58,1
9	83,1	89.6	73,9	80.4	70,2	75.7	68,2	74.7
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,4
водопровод	2
канализация	3,1
электроосвещение	2,5
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	5,8
газ	1
горячее водоснабжение	1,1
приточно-вытяжная вентиляция	3
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,7
Таблица 29а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	19
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	12
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	12
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	9,5
в том числе:
центральное отопление (46 %)  водопровод (21 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3.3
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (15 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные каркасно-засыпные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито	Объем здания, куб. м, до
риальные	500	1000	2000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	29,2	31,6	26,1	28,5	23,9	26,3	23	25,4
2	30,7	33,2	27,4	29,9	25,1	27,6	24,1	26,5
3	33,6	36,3	30	32,8	27,5	30,3	26,4	29,2
4	35	37,9	31,3	34,2	28,7	31,5	27,6	30,5
5	36,5	39,5	32,6	35,6	29,9	32,9	28,8	31.8
6	52,5	56,8	47	51,3	43	47,3	41,4	45,7
7	58,4	63,2	52,2	57	47,8	52,6	46	50,8
8	61,2	66,3	54,8	59,8	50,2	55,2	48,3	53,3
9	78,7	85,2	70,4	76,9	64,5	71	62,1	68,6
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,5
водопровод	2,2
канализация	3,8
электроосвещение	3,1
радио	0,6
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	7,1
газ	1,3
горячее водоснабжение	1,4
приточно-вытяжная вентиляция	4
телевидение	0,5
электрочасофикация	0,9
Таблица 30а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	12
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	3
Внутренняя отделка	10
Прочие	1,4
Санитарно-технические устройства	11,5
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (19 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	4,1
в том числе:
электроосвещение (76 %)  радио (15 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные каркасно-засыпные; перекрытия деревянные; перегородки деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито	Объем здания, куб. м, до
риальные	1000	3000	5000	10000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	25,2	27,6	22,9	25,3	21,7	24,1	20,8	23,2
2	26,5	29	24	26,5	22,8	25,3	21,8	24,3
3	29	31,7	26,3	29,1	25	27,7	23,9	26,7
4	30,2	33,1	27,5	30,3	26	28,9	24,9	27,8
5	31,5	34,5	28,6	31,6	27,1	30,1	26	29
6	45,3	49,6	41,2	45,5	39	43,4	37,4	41,7
7	50,4	55,2	45,8	50,6	43,4	48,2	41,6	46,4
8	52,9	57,9	48	53	45,5	50,5	43,6	48,7
9	68	74,5	61,8	68.3	58.6	65	56,1	62,6
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,3
водопровод	2,3
канализация	3,7
электроосвещение	3
радио	0,6
телефон	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,9
газ	1,2
горячее водоснабжение	1,4
приточно-вытяжная вентиляция	3,7
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 31а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	8
Стены	12
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы, входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	0,5
Санитарно-технические устройства	11,3
в том числе:
центральное отопление (47 %)  водопровод (20 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	4,2
в том числе:
электроосвещение (75 %)  радио (13 %)  телефон (12 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

САМАННЫЕ ИЛИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены саманные или из кирпича-сырца; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	500	1000	2000	5000
пояса	Внутренняя отделка простая
	а	б	в	г
1	26,8	23,6	21,5	20,8
2	28,1	24,8	22,6	21,8
3	30,8	27,1	24,7	23,9
4	32,1	28,3	25,8	24,9
5	33,5	29,5	26,9	26
6	48,2	42,5	38,7	37,5
7	53,6	47,2	43	41,6
8	56,2	49,6	45,1	43,7
9	72,3	63,7	58	56,1
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

печное отопление	7,8
электроосвещение	3,4
радио	0,7
телефон	0,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	6
газ	1,4
горячее водоснабжение	16
водопровод	2,4
приточно-вытяжная вентиляция	4,4
канализация	4,2
телевидение	0,5
электрочасофикация	0,9
Таблица 32а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12
Стены	12
Перегородки	6
Перекрытия	19
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Печное отопление	8
Прочие	0,5
Электротехнические устройства	4,5
в том числе:
электроосвещение (75 %)  радио (12 %)  телефон (13 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

А. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые, кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито	Объем здания, куб. м, до
риальные	1000	3000	5000	10000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	29,3	32,6	26,5	28,8	24,9	27,2	24,2	26,5
2	30,6	34.2	27,8	30,2	26,1	28,6	25,4	27,8
3	33.7	37,4	30,5	33,1	28,6	31,3	27,8	30,5
4	35,1	39,1	31,8	34,5	29,9	32,6	29	31,8
5	36,6	40,7	33,1	36	31,1	34	30,3	33,1
6	52,7	58,7	47,7	51,9	44,8	49	43,6	47,7
7	58,6	65,2	53	57,6	49,8	54,4	48,4	53
8	61,5	68,4	55,6	60,5	52,3	57,1	50,8	55,6
9	79,1	88	71,5	77,7	67,2	73,4	65,3	71,5
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	4,8
водопровод	2,1
канализация	3,4
электроосвещение	2,7
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%)

печное отопление	6,3
газ	1,1
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,4
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,8
Таблица 33а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	11
Прочие	1,2
Санитарно-технические устройства	10,3
в том числе:
центральное отопление (46 %)  водопровод (20 %)  канализация (34 %)
Электротехнические устройства	3,5
в том числе:
электроосвещение (77 %)  радио (12 %)  телефон (11 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

Б. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВСТРОЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; перегородки кирпичные или из бетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	25,1	27,3	24,6	28,8	24,3	26,5
2	26,3	28,6	25,8	30,2	25,5	27,8
3	28,9	31,4	28,3	33,1	27,9	30,4
4	30,1	32,7	29,5	34,5	29,1	31,8
5	31,3	34,1	30,7	36	30,4	33,1
6	45,1	49,1	44,2	51,9	43,7	47,6
7	50,2	54,6	49,2	57,6	48,6	53,2
8	52,7	57,3	51,6	60,5	51	55,6
9	67,7	73,6	66.3	77,7	65,6	71,5
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	1,9
канализация	3,3
электроосвещение	2,8
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	1,2
горячее водоснабжение	1,3
приточно-вытяжная вентиляция	3,6
телевидение	0,4
электрочасофикация	0,8
Таблица 34а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	5
Перекрытия	12
Крыша	6
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	4
Внутренняя отделка	8
Прочие	2,4
Санитарно-технические устройства	10
в том числе:
центральное отопление (48 %)  водопровод (19 %)  канализация (33 %)
Электротехнические устройства	3,6
в том числе:
электроосвещение (78 %)  радио (14 %)  телефон (8 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ (КОМБИНАТЫ)

Б. С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ВСТРОЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки кирпичные или из бетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориаль	Объем здания, куб. м, до
ные пояса	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,6	26,8	22,2	24,4	22,8	25
2	25,8	28,1	23,3	25,6	23,9	26,2
3	28,3	30,8	25,5	28,1	26.2	28,7
4	29,5	32,1	26,6	29,3	27,3	30
5	30,8	33,5	27,7	30,5	28,5	31,2
6	44,3	48,2	39,9	43,9	41	45
7	49,2	53,6	44,4	48,8	45,6	50
8	51.7	56,3	46,6	51,2	47,8	52,5
9	66,4	72,3	59,9	65,8	61,5	67,5
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,0
канализация	3,4
электроосвещение	2,7
радио	0,5
телефон	0,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	1,1
горячее водоснабжение	1,2
приточно-вытяжная вентиляция	3,4
телевидение	0,3
электрочасофикация	0,8
Таблица 35а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	9
Прочие	0,5
Санитарно-технические устройства	10
в том числе:
центральное отопление (46 %)  водопровод (20 %)  сигнализация (34 %)
Электротехнические устройства	3,5
в том числе:
электроосвещение (77 %)  радио (14 %)  телефон (9 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV ЛЕТНИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ДАЧИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА

КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, радио.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориаль	500	1000	3000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	28	30,2	26	28,2	23,7	25,9
2	29,4	31,7	27,3	29,6	24,9	27,2
3	32,2	34,7	29,9	32,4	27,3	29,8
4	33,6	36,2	31,2	33,8	28,4	31
5	35	37,7	32,5	35,2	29,6	32,3
6	50,4	54,4	46,9	50,9	42,6	46,6
7	56	60,4	52	56,4	47,4	51,8
8	58,7	63,4	54,6	59,3	49,7	54,4
9	75,5	81,5	70,2	76,2	64	70
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

водопровод	2,9
канализация	5,1
электроосвещение	3,6
радио	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	8,1
печное отопление	6,6
горячее водоснабжение	4,3
телевидение	0,8
Таблица 36а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	8
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	8
Прочие	0,6
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
водопровод (36 %)  канализация (64 %)
Электротехнические устройства	4,4
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV ЛЕТНИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ДАЧИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА

КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия сборные железобетонные; поды дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, радио.

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	1000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	24,5	26,7	21	23,2
2	25,7	28,1	22,1	24,4
3	28,2	30,7	24.1	26,7
4	29,4	32	25.2	27,8
5	30,6	33,4	26,3	29
6	44	48	37,8	41,8
7	49	53,4	42	46,4
8	51,5	56	44,1	48,6
9	66,1	72	56,6	62,6
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,8
канализация	5,2
электроосвещение	3,7
радио	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	8
печное отопление	6,7
горячее водоснабжение	4,1
телевидение	0,7
Таблица 37а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	17
Перегородки	7
Перекрытия	13
Крыша	5
Полы	13
Окна, двери	11
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	0
Прочие	1,5
Санитарно-технические устройства	8
в том числе:
водопровод (35 %)  канализация (65 %)
Электротехнические устройства	4,5
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV ЛЕТНИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ДАЧИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА

ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перегородки деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, радио.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	500	1000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	29,3	31,7	27,6	30
2	30,8	33,3	29	31,5
3	33,7	36,4	31,7	34,5
4	35,1	38	33,1	36
5	36,6	39,6	34,5	37,5
6	52,7	57	49,7	54
7	.58,6	63,4	55,2	60
8	61,5	66,5	57,9	62,9
9	79	85,5	74,5	81
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	2,4
канализация	4,6
электроосвещение	3,8
радио	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	8,1
печное отопление	6,8
горячее водоснабжение	4,5
телевидение	0,7
Таблица 38а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	7
Стены	18
Перегородки	8
Перекрытия	14
Крыша	5
Полы	11
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	0,5
Санитарно-технические устройства	7
в том числе:
водопровод (35 %)  канализация (65 %)
Электротехнические устройства	4,5
в том числе:
электроосвещение (85 %)  радио (15 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV ЛЕТНИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ДАЧИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА

КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные каркасно-засыпные; перегородки деревянные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, радио.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	500	1000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	24,1	26,5	22,5	24,9
2	25,3	27,8	23,6	26,1
3	27,7	30,5	25,9	28,7
4	28,9	31,8	27	29,9
5	30,2	33,1	28,2	31,1
6	43,4	47,7	40,5	44,8
7	48,2	53	45	49,8
8	50,6	55,6	47,2	52,2
9	65	71,5	60,7	67,2
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	3,7
канализация	6,3
электроосвещение	3,8
радио	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	8,5
печное отопление	6,7
горячее водоснабжение	4,7
телевидение	0,8
Таблица 39а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	12
Перегородки	6
Перекрытия	11
Крыша	8
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	3
Внутренняя отделка	11
Прочие	2,4
Санитарно-технические устройства	10
в том числе:
водопровод (37 %)  канализация (63 %)
Электротехнические устройства	4,6
в том числе:
электроосвещение (83 %)  радио (17 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV ЛЕТНИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ДАЧИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА

САМАННЫЕ ИЛИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены саманные или из кирпича-сырца; перегородки деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение и радио.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	500	1000
	Внутренняя отделка простая
	а	б
1	23,3	21,2
2	24,5	22,3
3	26,8	24.4
4	28	25,4
5	29,1	26,5
6	42	38,2
7	46,6	42,4
8	48,9	44,5
9	62,9	57,2
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

электроосвещение	4
радио	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,5
водопровод	3,1
горячее водоснабжение	4,5
телевидение	0,8
Таблица 40а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12
Стены	12
Перегородки	7
Перекрытия	12
Крыша	9
Полы	12
Окна, двери	12
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	10
Прочие	3,2
Электротехнические устройства	4,8
в том числе:
электроосвещение (84 %)  радио (16 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV ЛЕТНИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ДАЧИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

2. ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА-ИЗОЛЯТОРА

КИРПИЧНОЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННОЕ ОДНОЭТАЖНОЕ

Группа капитальности I или IV

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные или деревянные; перегородки кирпичные, деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия сборные железобетонные или деревянные; полы дощатые или из керамических плиток; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется печное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	500	1000
	а	б
1	34	31,8
2	35,7	33,4
3	39,1	36,5
4	40,7	38,1
5	42,5	39,7
6	61,1	57,2
7	68	63,6
8	71,3	66,7
9	91,8	85,8
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

печное отопление	6,8
водопровод	2,6
канализация	5,3
электроосвещение	3,6
радио	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	8,1
горячее водоснабжение	4,3
телевидение	0,8
телефон	0,9
Таблица 41а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	8
Стены	14
Перегородки	4
Перекрытия	10
Крыша	8
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы, и входы	5
Внутренняя отделка	8
Печное отопление	6,8
Прочие	1,9
Санитарно-технические устройства	7,9
в том числе:
водопровод (33 %) канализация (67 %)
Электротехнические устройства	4,4
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV ЛЕТНИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ДАЧИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

3. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС

КИРПИЧНЫЙ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЙ ОДНОЭТАЖНЫЙ

Группа капитальности I или IV

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые, бутобетонные и сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные или кирпичные, перекрытия деревянные или сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки деревянные, кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	500	1000
	а	б
1	21	18
2	22	18,9
3	24,1	20,7
4	25,2	21,6
5	26,2	22,5
6	37,8	32,4
7	42	36
8	44,1	37,8
9	56,6	48,6
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	1,5
канализация	2
электроосвещение	4,9
радио	0.5
телефон	0,6
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	7,5
печное отопление	5
горячее водоснабжение	2
приточно-вытяжная вентиляция	1,5
Таблица 42а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	27
Перегородки	3
Перекрытия	13
Крыша	7
Полы	8
Окна, двери	9
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	5
Прочие	2,5
Санитарно-технические устройства	3,5
в том числе:
водопровод (43 %)  канализация (57 %)
Электротехнические устройства	6
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (8 %)  телефон (10 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV ЛЕТНИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ДАЧИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

4. ЛЕТНИЙ КЛУБ-СТОЛОВАЯ

КИРПИЧНЫЙ ОДНОЭТАЖНЫЙ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы дощатые; перегородки кирпичные из гипсовых у. шлакобетонных плит; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, радио.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	1000	3000
	а	б
.1	21	18
2	22	18,9
3	24,1	20,7
4	25,2	21,6
5	26,2	22,5
6	37,8	32,4
7	42	36
8	44,1	37.8
9	56,6	48.6
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	4,5
канализация	5
электроосвещение	3,3
радио	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,5
печное отопление	6,1
газ	1,7
горячее водоснабжение	2
приточно-вытяжная вентиляция	3,5
телевидение	0,3
телефон	0,7
электрочасы и сигнализация	0,4
Таблица 43а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	13
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	1,5
Санитарно-технические устройства	9,5
в том числе:
водопровод (47 %)  канализация (53 %)
Электротехнические устройства	4
в том числе:
электроосвещение (82 %)  радио (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV ЛЕТНИЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ДАЧИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРИЕМНЫЙ КОРПУС

КИРПИЧНЫЙ ОДНОЭТАЖНЫЙ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территориальные	Объем здания до 500 куб. м
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
1	27,5	29,9
2	28,9	31,4
3	31,6	34,4
4	33	35,8
5	34,4	37,4
6	49,5	53,8
7	55	59,8
8	57,7	62,7
9	74.1	80,6
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

водопровод	3
канализация	5,1
электроосвещение	3
радио	0,5
телефон	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,4
печное отопление	4,5
горячее водоснабжение	2,1
телевидение	0,4
Таблица 44а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10
Стены	18
Перегородки	6
Перекрытия	10
Крыша	8
Полы	12
Окна, двери	10
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	8
Прочие	0,6
Санитарно-технические устройства	8,1
в том числе
водопровод (37 %)
канализация (63 %)
Электротехнические устройства	4,3
в том числе
электроосвещение (70 %)
радио (12 %)
телефон (18 %)
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА УЧАСТКАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НАВЕС ТЕНЕВОЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОИКАХ

Группа капитальности II

Характеристика сооружения. Навес теневой на две группы детей площадью 64 кв. м на металлических стойках, окрашенных масляными красками, на бетонных фундаментах. Разделен стенкой в один кирпич (из лицевого кирпича) на две секции. Полы, скамьи и стеллажи деревянные, ограждение и кровля из волнистого пластика или волнистой асбофанеры.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола деревянного навеса в руб.

Территориальные пояса	Показатели стоимости
1	35
2	36,7
3	40,2
4	42
5	43,7
6	63
7	70
8	73,5
9	94,5
Примечание. Показатели стоимости навесов, имеющих электрическое освещение, увеличивать на 0,3 %.


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА УЧАСТКАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НАВЕС ТЕНЕВОЙ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОИКАХ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Навес теневой на две группы детей. площадью до 100 кв. м на железобетонных стойках. Разделен на две секции с несущей стеной толщиной 0,25 м из кирпича. Полы, скамьи, стеллажи деревянные окрашенные, ограждение из волнистых асбестоцементных листов или пластика. Кровля рулонная по железобетонным плитам.

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола железобетонного навеса в руб.

Территориальные пояса	Показатели стоимости
1	46,8
2	49,1
3	53,8
4	56,2
5	58,5
6	84,2
7	93,6
8	98,2
9	126,4
Примечание. Показатель стоимости навесов, имеющих электрическое освещение, увеличивать на 0,2 %.


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА УЧАСТКАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЛИАНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика сооружения. Лиана состоит из четырех звеньев, стоящих под прямым углом друг к другу (крест), закрепленных пятью столбами (один в центре и четыре по краям), заглубленными в землю, каждое звено состоит из двух рядом стоящих лесенок с круглыми перекладинами. Длина звена до 1 м, высота до 2 м. Все элементы лианы окрашены.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 звена лианы в руб.

Территориальные пояса	Показатели стоимости
1	18
2	18,9
3	20,7
4	21,6
5	22,5
6	32,4
7	36
8	37,8
9	48,6


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА УЧАСТКАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕСОЧНИЦЫ

Характеристика сооружения. Песочница квадратная (2,6 х 2,6 м) Деревянная, на основании из кирпича, уложенного плашмя, с бортами из окрашенных досок, заполненная просеянным песком (графа «а»).

Песочница прямоугольная (3х2 м) деревянная, на стойках, заглубленных в землю, с бортами, скамьей и столиком из окрашенных досок, заполненная просеянным песком (графа «б»).

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади песочницы в руб.

Территориальные	Характеристика песочницы
пояса	квадратная	прямоугольная
	а	б
1	11,5	9,3
2	12,1	9,8
3	13,2	10,7
4	13,8	11,1
5	14,3	11,6
6	20,7	16,7
7	23	18,6
8	24,1	19,5
9	31	25,1


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА УЧАСТКАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕРГОЛЫ (ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ БЕСЕДКИ) НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОИКАХ

Характеристика сооружения. Перголы прямоугольные (8,6 х 2,8 м) высотой до 3 м, деревянные, на стойках, врытых в землю, с кирпичной стенкой толщиной 0,25 м, из обыкновенного кирпича под расшивку, с деревянной, закрепленной к стенке скамьей, с окраской.

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола перголы в руб.

Территориальные пояса	Показатели стоимости
1	11,2
2	11,8
3	12,9
4	13,4
5	14
6	20,2
7	22,4
8	23,5
9	30,2


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА УЧАСТКАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕРГОЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОННАХ (СТОИКАХ)

Характеристика сооружения. Перголы прямоугольные высотой до 3 куб. м из деревянных щитов, на железобетонных стойках-колоннах, с окраской.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола перголы в руб.

Территориальные пояса	Показатели стоимости
1	9,8
2	10,3
3	11,3
4	11,8
5	12,2
6	17,6
7	19,6
8	20,6
9	26,5


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА УЧАСТКАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕРГОЛЫ КРУГЛЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ

Характеристика сооружения. Пергола круглая высотой до 3 м из деревянных брусков на каркасе из стальных труб, на бетонных фундаментах, с окраской.

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола перголы в руб.

Территориальные пояса	Показатели стоимости
1	7,5
2	7,9
3	8,6
4	9
5	9,4
6	13,5
7	15
8	15,8
9	20,2


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА УЧАСТКАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРКИ КАТАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика сооружения. Горки катальные длиной до 4,5 м, высотой до 2 м, на стойках из брусьев, врытых в землю, с лотком из листовой стали, покрытым линолеумом, с окраской.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 горки в руб.

Территориальные пояса	Показатели стоимости
1	89
2	93,4
3	102,3
4	106,8
5	111,2
6	160,2
7	178
8	186,9
9	240,3


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел V. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА УЧАСТКАХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРКИ КАТАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика сооружения. Горки катальные длиной до 4 м, высотой до 2 м на сваях из стальных труб с лотками из листовой стали, деревянными ступенями и площадкой, окрашенные.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 горки в руб.

Территориальные пояса	Показатели стоимости
1	211
2	221,6
3	242,6
4	253,2
5	263,8
6	379,8
7	422,6
8	443,1
9	569,7


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел VI ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДУШЕВЫЕ И СУШИЛКИ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты из бетонных блоков ленточные; стены кирпичные и частично из бетонных блоков; перекрытия железобетонные; перегородки из шлакобетонных плит, частично кирпичные; кровля железная по деревянным стропилам; полы цементные и плиточные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем здания, куб. м, до
Территориальные	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	33,3	36	33	36,1
2	35,3	38,2	34.9	38,3
3	37,3	40,3	37	40,4
4	39,3,	42,5	38,9	42,6
5	41,6	45	41,2	45,1
6	66,6	72	66	72,2
7	81,5	88,2	80,8	88,5
8	86,5	93,5	85,8	93,8
9	93,2	101	92,4	101
Примечания:

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства зданий восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	10,1
водопровод	2,8
канализация	1,7
горячее водоснабжение	1,2
вентиляция	2,1
пароснабжение	0,7
электроосвещение	2,4
2. При наличии других разновидностей благоустройства здания стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,2
газоснабжение	1,8
Таблица 54а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	9
Стены и перегородки	23
Перекрытия	7
Кровля	9
Полы	5
Проемы	6
Внутренняя отделка	14
Санитарно-технические устройства	18,6
в том числе:
водопровод (15 %)  канализация (9 %)  горячее водоснабжение (6 %)  вентиляция (11 %)  пароснабжение (5 %)
Электроосвещение	2,4
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел VI ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПИЩЕБЛОКИ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты сборные железобетонные и бетонные блоки; стены кирпичные; перекрытия из сборных железобетонных плит; перегородки шлакобетонные, кирпичные, гипсобетонные; полы дощатые и из линолеума, керамической плитки, цементные; кровли совмещенные с рулонным покрытием.

В здании имеются центральное отопление, вентиляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояса	5000	10 000
	а	б
1	30,3	30,1
2	31,8	31,6
3	34,9	34,6
4	36,3	36,1
5	37,9	37,6
6	54,6	54,2
7	60,6	60,6
8	63,6	63,2
9	81,8	81,2
Таблица 55а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	6	3
Стены	19	20
Перегородки	3	4
Перекрытия (покрытия)	11	10
Крыши	10	8
Лестницы и входы	2	3
Полы	5	9
Окна, двери	6	3
Отделка	6	7
Санитарно-технические устройства	11	14
в том числе:
водопровод	5 %	5 %
канализация	20 %	18 %
центральное отопление	22 %	20 %
вентиляция	44 %	54 %
горячее водоснабжение	9 %	3 %
Электротехнические устройства	19	14
в том числе:
электроосвещение	75 %	75 %
радио	15 %	15 %
телефон	10 %	10 %
Прочие конструкции и устройства	2	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел VI ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОГРЕБА СО СВОДЧАТЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности II

Характеристика сооружения. Фундаменты бутовые; стены кирпичные, бутовые или из штучного камня; перекрытия сводчатые; крыша - по сводчатому перекрытию земляная засыпка; полы глинобитные.

Таблица 56

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Стены
пояса	кирпичные	из бута	из штучного камня
	а	б	в
1	104	93	120
2	110	99	127
3	116	104	134
4	123	110	142
5	130	116	150
6	208	186	240
7	255	228	294
8	270	242	312
9	291	260	336
Примечание. Показателями стоимости предусмотрены погреба объемом до 10 куб. м. Стоимость погреба объемом более 10 куб. м определяется с надбавкой 10 % за каждый куб. м сверх 10.

Таблица 56а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а	б	а
Фундаменты	10	12	11
Стены	43	35	41
Перекрытия	28	30	31
Кровля	5	6	4
Полы	4	5	4
Прочие работы	10	12	9
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел VI ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОГРЕБА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ КИРПИЧНЫЕ

Группа капитальности III

Характеристика сооружения. Фундаменты бутовые; стены кирпичные, бутовые, из штучного камня; перекрытия деревянные; кровля - по деревянным перекрытиям земляная засыпка; полы глинобитные.

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Стены
пояса	кирпичные	из бута	из штучного камня
	а	б	в
1	98	79	106
2	104	83	112
3	110	88	119
4	116	93	125
5	122	99	132
6	196	158	212
7	240	193	259
8	255	205	276
9	284	243	307
Примечание. Показателями стоимости предусмотрены погреба объемом до 10 куб. м. Стоимость погреба объемом более 10 куб. м определяется с надбавкой 10 % за каждый куб. м сверх 10.

Таблица 57а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элемента	а	б	в
Фундаменты	11	14	12
Стены	46	41	46
Перекрытия	14	17	14
Кровля	5	7	5
Полы	4	5	5
Прочие работы	20	16	18
Итого	100	100	100


08hСБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Отдел I. Заводы железобетонных изделий

Отдел II. Заводы керамической промышленности

Отдел III. Заводы гипсовой промышленности

Отдел IV. Заводы мягкой кровли

Отдел V. Заводы цементной промышленности

Отдел VI. Предприятия нерудной промышленности

Отдел VII. Заводы санитарно-технического оборудования

Отдел VIII. Заводы асфальтовой промышленности

Отдел IX. Заводы стекольной промышленности

Отдел Х. Заводы шлаковой промышленности

Отдел XI. Заводы известковой промышленности

Отдел XII. Заводы по производству силикатного кирпича

Отдел XIII. Заводы красного кирпича

Отдел XIV. Заводы асбестоцементной промышленности

Отдел XV. Производство полимерных материалов

Отдел XVI. Предприятия асбестовой промышленности

Отдел XVII. Предприятия неметаллорудной промышленности


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 1. Главные производственные корпуса комбинатов крупнопанельного домостроения

Раздел 2. Главные корпуса заводов большой производительности и бетоносмесительные цехи

Раздел 3. Главные производственные корпуса заводов железобетонных изделий малой производительности

Раздел 4. Главные производственные корпуса заводов железобетонных напорных труб и струнобетонных шпал

Раздел 5. Камеры твердения

Раздел 6. Склады заполнителей

Раздел 7. Склады цемента

Раздел 8. Склады готовой продукции

Раздел 9. Стенды предварительно-напряженных конструкции, стенд-площадки открытого формования

Раздел 10. Арматурные мастерские

Раздел 11. Вибровакуумные установки, бетоносмесительные установки, склады металла и бытовые помещения для заводов полигонного типа годовой производительностью до 5-10 тыс. куб. м


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Заводы керамической промышленности

Раздел 1. Главные производственные корпуса комбинатов керамических плиток, санитарно-строительной керамики и кислотоупоров

Раздел 2. Цехи керамических труб, керамических плиток, санитарно-строительной керамики

Раздел 3. Цехи микропористых керамических изделий, гипсолитейные цехи

Раздел 4. Склады сырья, сушильно-помольные цехи, капсельные цехи

Раздел 5. Склады сырья трубных цехов, приемные устройства, галереи

Раздел 6. Цехи санитарно-строительной керамики, цехи керамических труб, цехи плиток, гипсолитейные, капсельные и сушильно-помольные цехи прежних лет строительства

Раздел 7. Сушилки для керамических изделий

Раздел 8. Башенные распылительные сушилки

Раздел 9. Печи для керамических изделий


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Заводы гипсовой промышленности

Раздел 1. Главные производственные корпуса и гипсоварочные цехи

Раздел 2. Склады гипсового камня, силосные склады гипса и тоннельные сушилки гипсовых изделий

Раздел 3. Главные производственные корпуса и гипсоварочные цехи прежних лет строительства

Раздел 4. Цехи гипса


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Заводы мягкой кровли

Раздел 1. Главные корпуса картонно-рубероидных заводов

Раздел 2. Блоки цехов обработки волокнистого сырья со складами сырья и готовой продукции, цехи сушки и обогащения песка

Раздел 3. Пропиточные цехи и цехи окисления битума

Раздел 4. Печи реакторов, трубчатые печи и фундаменты под картоноделательные машины


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Заводы цементной промышленности

Раздел 1. Здания отделений первичного и вторичного дробления клинкера, дробления угла и сушильных отделений

Раздел 2. Отделения приготовления глины и шламбассейны

Раздел 3. Здание печные и угольных отделений

Раздел 4. Здания сырьевых и цементных мельниц и бункерные этажерки

Раздел 5. Склад для хранения различных материалов и упаковочные

Раздел 6. Здания отделений первичного и вторичного дробления с галереями

Раздел 7. Здания отделений сырьевых мельниц, отделений цементных мельниц и отделений приготовления глины

Раздел 8. Поправки к восстановительным стоимостям на здания и сооружения заводов цементной промышленности


VIСБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. Предприятия нерудной промышленности

Раздел 1. Щебеночные заводы

Раздел 2. Гравийно-песчаные заводы

Раздел 3. Прочие объекты производственного назначения

Раздел 4. Обогатительные фабрики кварцевого песка

Раздел 5. Камнеобрабатывающие заводы

Раздел 6. Сооружения по добыче и обогащению нерудных материалов способом гидромеханизации


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII. Заводы санитарно-технического оборудования

Раздел 1. Здания литейных, механо-эмалированных цехов и здания бытовых помещений

Раздел 2. Здания литейных, механо-эмалированных цехов и здания бытовых помещений прежних лет строительства

Раздел 3. Конвейерные печи для нагрева фасонных частей, для нагрева труб, конвейерные сушила, распылительные камеры и ванны для окраски

Раздел 4. Цельные печи для обжига чугунных ванн камерные муфельные печи для обжига чугунных раковин

Раздел 5. Здания эмалеприготовительных и асфальтировочных цехов и складов крепителя с насосной


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VIII. Заводы асфальтовой промышленности

Раздел 1. Главные корпуса, дробильно-сортировочные отделения и битумоварочные цехи асфальтобетонных заводов

Раздел 2. Битумохранилища и смолохранилища


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IX. Заводы стекольной промышленности

Раздел 1. Цехи производства листового стекла высокого качества методом двухстадийного формования; цехи производства армированного, узорчатого и полированного стекла; цехи вертикального вытягивания стекла безлодочным методом; цехи производства рассеивателей для автомобильных фар и подфарников; цехи стеклоблоков; цехи выработки сортовой парфюмерной посуды; цехи обработки сортовой парфюмерной посуды; цехи производства тарной посуды и ванные печи стекольных заводов (здания и сооружения периода строительства после 1960 г.)

Раздел 2. Главные корпуса, здания составных цехов и ванные печи (здания и сооружения периода строительства до 1960 г.)

Раздел 3. Главные корпуса и составные цехи (здания прежних лет строительства)

Раздел 4. Производственные корпуса и печи стекольных заводов сортовой посуды и топки сушильных барабанов составных цехов


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел Х. Заводы шлаковой промышленности

Раздел 1. Цехи термоизоляционных материалов, дробильные отделения

Раздел 2. Сортировочные отделения, тарные мастерские и здания хранения и варки битума при цехах термоизоляционных материалов

Раздел 3. Цехи полусухой грануляции шлака, здания пультов управления

Раздел 4. Сооружения копровых установок, склады гранулированного шлака и сортированного шлакового щебня

Раздел 5. Бассейны для грануляции шлака, ямы для слива шлака и отстойники оборотного водоснабжения

Раздел 6. Транспортерные шпили, транспортерные галереи

Раздел 7. Установка полусухой грануляции доменных шлаков гидрожелобным способом

Раздел 8. Установка полусухой грануляции доменных шлаков гидрожелобным способом, насосная с трансформаторной подстанцией, резервуар-отстойник с крановой эстакадой

Раздел 9. Установка полусухой грануляции доменных шлаков гидрожелобным способом, отделение очистки шлаковозных ковшей и производства щебня из настылей и скардовин

Раздел 10. Установка грануляции доменных шлаков гидрожелобным способом, отделение очистки шлаковозных ковшей и производство щебня из настылей и скардовин

Раздел 11. Производство бетонных и шлакобетонных мелких блоков


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел XI. Заводы известковой промышленности

Раздел 1. Здания дробильных, сортировочных, помольных установок, печных отделений и известковых цехов заводов годовой производительностью 35-65 тыс. т извести

Раздел 2. Здания печных отделений, шахтных известеобжигательных печей, склады извести бункерного типа, склады извести безбункерные, эстакады

Раздел 3. Шахтные пересыпные немеханизированные известеобжигательные печи

Раздел 4. Шахтные пересыпные механизированные известеобжигательные печи


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел XII. Заводы по производству силикатного кирпича

Раздел 1. Здания заправочных, массозаготовительных, помольных и прессовых отделений и отделений приема и просева песка и глины

Раздел 2. Здания обжига извести, силосов догашивания, бункерных складов, отделений дробления известняка и угля, железобетонные подкрановые эстакады и подземные галереи при известковых цехах заводов силикатного кирпича

Раздел 3. Заводы ячеистого бетона

Раздел 4. Здания главных корпусов, отделений приема и грохочения сырья, объединенных складов известняка и топлива, складов комовой извести, складов готовой продукции


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел XIII. Заводы красного кирпича

Раздел 1. Здания помольных, массозаготовительных прессовых, сушильных отделений, отделений перегрузки вагонеток, отделений подтопков с котельной, отделений ремонта вагонеток и соединительных галерей заводов пластического прессования красного кирпича

Раздел 2. Здания отделений печных, формовочных, сушильных, прессовых отделений, сушильных барабанов и отделений дезинтеграторов заводов полусухого прессования красного кирпича

Раздел 3. Бегунные отделения, тоннельные сушила, отделения ящичных подавателей, соединительные галереи заводов полусухого прессования красного кирпича

Раздел 4. Формовочные отделения и сушильные сараи заводов сезонного производства красного кирпича

Раздел 5. Глинохранилища, помольные отделения, сушильные сараи, камерные сушила и сушильные отделения заводов красного кирпича

Раздел 6. Напольные печи, кольцевые бессводовые печи и шатры над ними, кольцевые 14-камерные щелевые печи и шатры над ними

Раздел 7. Кольцевые 32-камерные печи и шахты над ними, гофманские 22-камерные печи, тоннельные печи

Раздел 8. Тоннельные печи для керамических блоков и кирпича

Раздел 9. Калориферные, отделения приготовления угля, здания дымососных, эстакады

Раздел 10. Цехи керамзита (производственные комплексы)


XIVСБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел XIV. Заводы асбестоцементной промышленности

Раздел 1. Главные корпуса заводов асбестоцементных изделий и отстойники рекуперационных вод

Раздел 2. Главные производственные здания и камеры твердения


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел XV. Производство полимерных материалов

Главные корпуса и склад сырья и готовой продукции производства полимерных материалов

Раздел 1

Раздел 2


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел XVI. Предприятия асбестовой промышленности

Раздел 1. Корпуса крупного дробления

Раздел 2. Корпуса среднего дробления

Раздел 3. Корпуса сушки

Раздел 4. Здания приводных станций

Раздел 5. Корпуса обогащения

Раздел 6. Здания складов сухой руды

Раздел 7. Здания складов готовой продукции

Раздел 8. Здания складов концентратов

Раздел 9. Здания погрузочных бункеров щебня и бункеров отходов

Раздел 10. Здания перегрузочных узлов


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел XVII. Предприятия неметаллорудной промышленности

Раздел 1. Главные корпуса производства слюдяных изделий

Раздел 2. Главные корпуса помольно-обогатительных фабрик

Раздел 3. Цехи производства слюдопласта

Раздел 4. Цехи помола слюды

Раздел 5. Здания механизированной установки для выборки слюды

Раздел 6. Надземные галереи к производственным зданиям неметаллорудной промышленности


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. Предприятия нерудной промышленности

Раздел 1. Щебеночные заводы

Таблица 37. А. Корпуса первичного дробления

Таблица 38. Б. Корпуса первичного дробления

Таблица 39. В. Корпуса первичного дробления (на импортном оборудовании)

Таблица 40. Г. Корпуса вторичного и третичного дробления

Таблица 41. Е. Корпуса вторичного дробления

Таблица 42. Ж. Корпуса вторичного и третичного дробления и додрабливания (на импортном оборудовании)

Таблица 43. З. Корпуса сортировки и промывки щебня

Таблица 44. И. Корпуса сортировки щебня, промывки гравия и щебня

Таблица 45. К. Корпуса промывки гравия и щебня (деревянные), здания приемных бункеров и обогревалок

Таблица 46. Л. Перегрузочные узлы

Таблица 47. М. Железнодорожные погрузочные бункера щебня, бункера отходов и подземные галереи

Таблица 48. Н. Надземные галереи

Таблица 49. О. Надземные галереи и перегрузочные узлы (деревянные)


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. Предприятия нерудной промышленности

Раздел 2. Гравийно-песчаные заводы

Таблица 50. А. Приемные бункера и корпуса первичного дробления

Таблица 51. Б. Корпуса вторичного и третичного дробления, промывки и сортировки


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. Предприятия нерудной промышленности

Раздел 3. Прочие объекты производственного назначения

Таблица 52. А. Галереи

Таблица 53. Б. Узлы погрузки, погрузочные бункера, перегрузочные узлы, бункера отходов, разгрузочные площадки


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. Предприятия нерудной промышленности

Раздел 4. Обогатительные фабрики кварцевого песка

Таблица 54. А. Корпуса обогащения

Таблица 55. Б. Приемные бункера


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI. Предприятия нерудной промышленности

Раздел 6. Сооружения по добыче и обогащению нерудных материалов способом гидромеханизации

Таблица 57. А. Блоки обезвоживания, классификации, сгущения и грохочения

Таблица 58. Б. Цехи дробления и сортировки щебня, сгустительные воронки


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IX. Заводы стекольной промышленности

Раздел 1. Цехи производства листового стекла высокого качества методом двухстадийного формования; цехи производства армированного, узорчатого и полированного стекла; цехи вертикального вытягивания стекла безлодочным методом; цехи производства рассеивателей для автомобильных фар и подфарников; цехи стеклоблоков; цехи выработки сортовой парфюмерной посуды; цехи обработки сортовой парфюмерной посуды; цехи производства тарной посуды и ванные печи стекольных заводов (здания и сооружения периода строительства после 1960 г.)

Таблица 66. А. Цехи производства листового стекла высокого качества методом двухстадийного формования, цехи производства армированного, узорчатого и полированного стекла и ванные печи

Таблица 67. Б. Цехи вертикального вытягивания стекла безлодочным методом, цехи стеклоблоков и ванные печи

Таблица 68. В. Цехи производства рассеивателей для автомобильных фар и подфарников и ванные печи

Таблица 69. Г. Цехи выработки сортовой и парфюмерной посуды и ванные печи

Таблица 70. Д. Цехи обработки сортовой и парфюмерной посуды

Таблица 71. Д. Цехи производства тарной посуды и ванные печи

Таблица 72. Е. Дозировочно-смесительные цехи и силосные, склады материалов с приемным устройством

Таблица 73. Ж. Составные цехи


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости производственных зданий и сооружений, специфических для промышленности строительных материалов, и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий промышленности строительных материалов, как-то: производственных зданий, являющихся общими для многих отраслей народного хозяйства; жилых и общественных зданий; зданий торговых предприятий; зданий и сооружений автомобильного и железнодорожного транспорта; водопроводно-канализационных сооружений и др., следует принимать по соответствующим сборникам, изданным для этих зданий и сооружений. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из 17 отделов.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений исчислены по территориальным поясам. Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам приведено в Общей части к сборникам.

4. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления, а также все виды удорожаний, как-то: затраты, связанные с производством работ в зимнее время; льготы, выплачиваемые строительным организациям; затраты на содержание дирекции строящихся предприятий и технадзор; затраты по 8-й главе сводных смет за вычетом возврата и др.

5. Восстановительная стоимость зданий включает стоимость всех общестроительных, санитарно-технических и электроосветительных работ.

6. Единичную стоимость для 10-го территориального пояса, находящегося севернее Полярного круга, надлежит принимать по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

7. Группы капитальности, принятые в таблицах, указаны в характеристиках к разделам Сборника.

Для перехода к другим группам капитальности надлежит принимать следующие поправочные коэффициенты к единичной стоимости зданий.

Группы капитальности	I-II	III	IV	V
I-II	-	0,96	0,77	0,54
III	1,04	-	0,83	0,62
IV	1,3	1,21	-	0,75
V	1,46	1,38	1,25	-
Классификация зданий по группам капитальности приведена в Общей части к сборникам.

Порядок пользования сборником

8. Определение объемов зданий следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в Общей части к сборникам.

9. Восстановительные стоимости определены для II климатического района. Для других климатических районов к восстановительным стоимостям сборника следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

Климатические районы	Коэффициенты к общей стоимости
а) Для отапливаемых зданий:
I	1,1
III	0,96
IV	0,94
б) Для сооружений и неотапливаемых зданий:
I	1,05
III	0,97
IV	0,93
10. Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

11. Полная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением его объема на восстановительную стоимость единицы измерения. При этом должны учитываться поправки, приведенные в Технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

12. В таблицах сборника приведены восстановительные стоимости для зданий, исчисленные на 1 куб. м. Для определения удельного веса конструктивных элементов по каждому зданию приведена процентовка.

Показатели стоимости сооружений (силосные склады цемента, гипса, извести; склады готовой продукции; склады заполнителей и т. п.) даны на единицы измерения, характерные для данных сооружений.

Фундаменты под оборудование и другие особостроительные работы (приямки и каналы технологического назначения, внутрицеховые рельсовые пути и т. п.) в восстановительную стоимость на 1 куб. м здания входят и приходится в сборнике отдельно с исчислением единичной стоимости на 1 кв. м производственной площади пола первого этажа.

13. В сборнике приняты измерители: 1 куб. м объема здания, 1 куб. м объема 1 кв. м площади камер твердения, 1 кв. м площади цеха, здания, склада, 1 куб. м известеобжигательных печей и печей для обжига кирпича, 1 т емкости склада цемента и т. д.

Определение емкости складов заполнителей заводов железобетонных изделий, складов гипсового камня и т д. следует определять путем расчета, принимая на 1 м2 площади склада подсчитанной по наружному обмеру, 2,4 м3 емкости его.

Пример пользования ценником

Требуется переоценить здание главного корпуса завода железобетонных изделий, расположенного в Новосибирской области, строительным объемом 125000 м3. Фундаменты столбовые, рандбалки, колонны и подкрановые балки железобетонные, стены кирпичные, покрытие железобетонное утепленное, кровля рулонная.

Новосибирская область, согласно Общей части к сборникам, относится ко 2-му территориальному поясу и I климатическому району.

Определяем полную восстановительную стоимость здания.

Согласно табл. 2 и указанию п. 9 Технической части настоящего Сборника восстановительная стоимость 1 м3 здания составит 8,3 х 1,1 = 9,13 руб., где 8,3 - восстановительная стоимость здания для 2-го территориального пояса; 1,1 - поправочный коэффициент для I климатического района.

Полная восстановительная стоимость здания главного производственного корпуса составит 125000 х 9,13 = 1141250 руб.

Для определения физического износа здания составляем следующую расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конст- руктивных элементов в %	Износ кон- структив- ных элементов в %	Удельный износ конст- руктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	13	5	0,65
Стены	27	10	2,7
Перекрытия	22	5	1,1
Кровля........	16	26	4,1
Полы Проемы	7  4	25  30	1,75  1,2
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение Прочие работы	3  7  1	50  26  20	1,5  1,8  0,2
Итого	100	-	15
В графе «а» помещены удельные веса отдельных конструктивных элементов из разбивки к табл. 2.

В графе «б» помещены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определенные инвентаризационной комиссией.

В графе «в» помещен удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах, полученный путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий физический износ здания составляет 15 %.

Физический износ здания в денежном выражении составляет 1141250 х 0,15 = 171187 руб., а с округлением 171200 руб.


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 1. Главные производственные корпуса комбинатов крупнопанельного домостроения

Характеристики зданий в сооружений

Графы «а»., «б» и «в». Здания одноэтажные бесчердачные; фундаменты - железобетонные башмаки; рандбалки, колонны каркаса и подкрановые балки железобетонные; стены кирпичные или крупнопанельные покрытие железобетонное, утепленное по металлическим или железобетонным фермам; полы бетонные, асфальтовые; фонари металлические;. кровля рулонная.

В корпусе имеются санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «г». Фундаменты под оборудование, подпольные каналы, технологические приямки, внутрицеховые рельсовые пути.

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 1

Террито-	На 1 куб. м здания	Особостроительные
риальные	Главные корпуса объемом здания, в ж3 до	работа по главным
пояса	185000	300000	более 300000	корпусам на 1 куб. м
	Годовая производительность в тыс. кв. м жилья в год, до
	80	160	более 160
	а	б	в	г
1  2  3  4  8  6  7  8  9	7,1  7,5  8,2  8,5  8,8  12,8  14,2  14,9  18,2	6,8  7,1  7,8  8,2  8,5  12,2  13,6  14,3  18,4	6,5  6,8  7,5  7,8  8,1  11,7  13  13,6  17,6	10,2  10,7  11,7  12,2  12,7  18,4  20,4  21,4  27,5
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 1)

Конструктивные элементы	а, б	в
Фундаменты	7	6
Каркас	23	23
Стены и перегородки	7	7
Перекрытия	12	12
Кровля	11	11
Полы	5	5
Проемы	9	9
Металлоконструкции	10	10
Отделочные работы	4	5
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	11	11
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 2. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ЗАВОДОВ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Производственная часть здания одноэтажная, бесчердачная; фундаменты столбовые; рандбалки, колонны и подкрановые балки железобетонные; стены кирпичные или крупнопанельные; покрытие железобетонное, утепленное по металлическим или железобетонным фермам; фонари металлические; кровля рулонная.

Бытовые помещения - двухэтажная пристройка с ленточными бетонными фундаментами, кирпичными стенами, железобетонными перекрытиями, рулонной кровлей.

В корпусе имеются санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «г». Фундаменты под оборудование, подпольные каналы, технологические приямки, внутрицеховые рельсовые пути.

Графа «д». Здание многоэтажное, фундаменты ленточные бетонные, стены кирпичные или крупнопанельные, колонны, балки и перекрытия железобетонные, полы асфальтовые, кровля рулонная. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 2

	На 1 куб. м здания	На 1 кв. м площади цеха	На 1 куб. м здания
Террито	Главные корпуса объемом здания в куб. м, до	особостроитель	бетоносмеси-
риальные	35000	145000	более 145000	ные работы по	тельные цехи
пояса	Годовая производительность в тыс. куб. м, до	главным
	30	60	более 60	корпусам
	а	б	в	г	д
1	9,4	7,9	6,6	13,3	22,3
2	9,9	8,3	6,9	13,9	23,4
3	10,7	9,1	7,5	15,2	25,6
4	11,3	9,4	7,9	15,9	26,7
5	11,7	9,8	8,3	16,6	27,8
6	16,9	14,2	11,8	23,9	40,1
7	18,8	15,8	13,2	26,6	44,6
8	19,7	16,5	13,9	27,9	46,8
9	25,3	21,3	17,8	35,9	60
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 2)

Конструктивные элементы	а	б	в	д
Фундаменты	10	13	13	13
Стены и перегородки	31	27	27	34
Перекрытия	20	22	22	27
Кровля	16	16	16	3
Полы	8	7	7	1
Проемы	4	4	4	5
Отделочные работы	3	3	3	3
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	7	7	7	13
Прочие работы	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 3. ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ЗАВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «б» и «в». Здания одноэтажные бесчердачные; фундаменты бетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные по железобетонным балкам пли фермам; полы асфальтовые; кровля рулонная; имеются отопление, вентиляция, водопровод и канализация, электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 3

	Главные корпуса объемом здания в куб. м, до
Территориальные	20000	35000	70000
пояса	Годовая производительность в тыс. куб. м, до
	15	30	45
	а	б	в
1	8,9	7,8	7,2
2	9,3	8,1	7,5
3	10,2	8,9	8,2
4	10,6	9,3	8,6
5	11,1	9,8	9
6	16	14	12,9
7	17,8	15,6	14,4
8	18,6	16,3	15,1
9	24	21	19,4
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 3)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	11	10	9
Стены и перегородки	28	31	24
Перекрытия	16	16	20
Кровля	12	13	16
Полы	7	5	5
Проемы	12	8	19
Отделочные работы	2	3	3
Внутренние санитарно-технические работы	10	7	5
Прочие работы	2	7	8
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 4. ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ЗАВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ И СТРУНОБЕТОННЫХ ШПАЛ

Характеристики зданий

Графы «а» и «в». Здания одноэтажные бесчердачные; фундаменты - железобетонные башмаки; рандбалки, колонны каркаса и подкрановые балки железобетонные; стены кирпичные или крупнопанельные; покрытие железобетонное, утепленное по железобетонным фермам; полы бетонные, асфальтовые; фонари металлические; кровля рулонная.

В корпусе имеются санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование, подпольные каналы, технологические приямки, внутрицеховые рельсовые пути.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 4

	Главные корпуса объемом здания в куб. м, до
	300000	40000
Территориальные пояса	Годовая производительность труб в тыс. куб. м	Годовая производительность шпал в тыс. шт.
	до 60	особостроительные работы на 1 кв. м	до 225	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	5,4	7,9	6,6	4,2
2	5,7	8,3	6,9	4,4
3	6,2	9,1	7,6	4,8
4	6,5	9,5	7,9	5,1
5	6,7	9,9	8,3	5,3
6	9,7	14,2	11,9	7,6
7	10,8	15,8	13,2	8,4
8	11,3	16,6	13,9	8,8
9	14,6	21,4	17,8	11,3
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 4)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	5	6
Каркас	25	25
Стены и перегородки	9	6
Перекрытия	14	11
Кровля	11	10
Полы	7	5
Проемы	6	11
Металлоконструкции	7	9
Отделочные работы	4	5
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	11	11
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 5 КАМЕРЫ ТВЕРДЕНИЯ

Характеристики сооружений

Графа «а». Фундаменты бетонные; стены и перекрытия железобетонные с утеплением; полы бетонные; внутрикамерные рельсовые пути; отопительно-вентиляционное оборудование

Графа «б». Стены железобетонные; съемные металлические крышки с утеплением; подводка пара; вентиляционная система.

Графы «в», «г» и «д». Фундаменты и стены бетонные; съемные металлические крышки с утеплением; паропроводы в каналах; рельсовые пути для бетоноукладчика или крана.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 5

Террито-	На 1 куб. м строительного объема	На 1 кв. м площади камер
риальные	Камеры твердения
пояса	тоннельные объемом до	ямные глубиной до 2 м, объемом	ямные глубиной 0,8 - 1,2 м, площадью в кв. м, до
	8500 куб. м	до 300 куб. м	600	1000	более 1000
	а	б	в	г	д
1	44,4	26,9	87	82	77
2	46,6	28,2	92	86	80
3	51	30,9	101	95	88
4	53	32,3	105	99	92
5	55	33,6	109	103	95
6	80	48,4	158	148	138
7	89	54	175	164	153
8	93	56	184	173	160
9	119	72	237	222	206


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 6. СКЛАДЫ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

Характеристики сооружений

Графа «а». Надземные и подземные галереи для верхних загрузочных и нижних разгрузочных ленточных транспортеров; здания пересыпок; бункера подогрева, приемные разгрузочные устройства; санитарно-технические устройства; электроосвещение.

Графа «б». Приемные разгрузочные устройства; бункера подогрева; галереи для ленточных транспортеров; подкрановые пути для козловых  кранов; санитарно-технические устройства; электроосвещение.

Графа «в». Надземные и подземные галереи для верхних загрузочных и нижних разгрузочных ленточных транспортеров; полубункер емкости с обвалом откосов и поперечными стенками, закрытый легким шатром павильонного типа; здания пересыпок; бункера подогрева; бункерные устройства для приема с железнодорожного и автомобильного транспорта с пунктом отпуска на автотранспорт, несущие конструкции складских зданий -стальные фермы на железобетонных колоннах; ограждающие конструкции из асбестоцементных волнистых листов по металлическому фахверку; санитарно-технические устройства; электроосвещение.

Графа «г». Надземные и подземные галереи для ленточных транспортеров; приемные устройства; дробильно-сортировочные отделения; подкрановые эстакады; электроосвещение.

Графа «д». Приемные разгрузочные устройства; строительные конструкции для системы ленточных транспортеров и для открытой дробильной установки; электроосвещение.

Восстановительные стоимости на 1 куб. емкости складов (в руб.)

Таблица 6

	Склады заполнителей
Террито- риальные пояса	штабельные с ленточны- ми транс- портерами	открытые с козловыми грейферными кранами	закрытые с ленточными транспорте- рами	веерные с мостовы- ми грейферными кранами и дробиль- ными установками	открытые веерные с ленточными транспо- ртерами и дробиль- ными установками
	емкость в тыс. куб. м, до
	18	18	8	5	3
	а	б	в	г	д
1	22	18,7	57	27,8	4,7
2	23,1	19,5	60	29,1	5
3	25,3	21,3	66	31,9	5,4
4	26,4	22,3	69	33,3	5,6
5	27,5	23,2	71	34,7	5,8
6	39,6	33,4	103	50	8,4
7	44	37,2	114	56	9,4
8	46,2	39	120	58	9,8
9	59	50	155	75	12,6


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 7. СКЛАДЫ ЦЕМЕНТА

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Силосные железобетонные банки (4 шт.) с верхними распределительными галереями; здания приемных устройств с железобетонными бункерами; санитарно-технические устройства; электроосвещение; система пневмоподачи. Группа капитальности II.

Графа «б». Конструктивная характеристика та же, что по графе «а», но добавляется здание для вибропомола.

Графа «в». Конструктивная характеристика та же, что и по графе «а», но подача механическая.

Графа «г». Конструктивная характеристика та же, что по графе «а», но подача механическая и добавляется здание для вибропомола.

Графа «д». Склады цемента и бетоносмесительные установки объединены в одном здании. Здание склада цемента однопролетное двухэтажное с рампой объемом до 2000 куб. м; фундаменты и стены подвала бутобетонные; стены здания кирпичные; покрытия и рампы железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «е». Конструктивная характеристика та же, что и по графе «д», но объем здания до 1500 куб. м.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 7

	Склады цемента на
Террито-	2000 т	200 т	100 т
риальные	с пневмоподачей	с механической подачей	упрощенные с бетоносмеси-
пояса	без вибро- помола	с вибро- помолом	без вибро- помола	с вибро- помолом	тельными установками производительностью до 30 куб. м бетона в смену
	Цена на 1 т емкости	Цена на 1 куб. м здания
	а	б	в	г	д	е
1	67	77	69	79	20,7	21,5
2	70	81	73	83	21,7	22,5
3	77	88	79	90	23,8	24.7
4	80	92	83	94	24,8	25,8
5	84	96	87	98	25,8	26,8
6	120	138	125	142	37,2	38,7
7	134	153	139	157	41,4	43
8	140	161	146	165	43,4	45,1
9	180	207	187	213	56	58


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 8. СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристики сооружений

Графы «а» и «в». Цементно-бетонное покрытие по песчаному основанию; подкрановые пути.

Графа «б». Конструктивная характеристика та же, что и по графе «а», но отсутствуют подкрановые пути.

Графа «г». Железобетонная подкрановая эстакада; цементно-бетонное покрытие по песчаному основанию; подкрановые пути; рельсовые пути по складу.

Восстановительные стоимости на кв. м площади склада (в руб.)

Таблица 8

Территориальные	Склады готовой продукции площадью в кв. м, до
пояса	1500 (с башенны- ми кранами)	1500 (с авто- кранами)	3000 (с козловыми кранами)	10000 (с мостовы- ми древами)
	а	б	в	г
1	23,3	18,6	22,7	47
2	24,4	19,5	23,8	49
3	26,7	21,3	26,1	54
4	27.9	22,3	27,2	56
5	29,1	23,2	28,3	58
6	41,9	33,4	40,8	84
7	46,6	37,2	45,4	94
8	49	39	47,6	98
9	63	50	61	126


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 9. СТЕНДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИИ, СТЕНДЫ ПЛОЩАДКИ ОТКРЫТОГО ФОРМОВАНИЯ

Характеристики сооружений

Графа «а». Площадь стендов до 2000 кв. м; бетонное основание, бетонный массив, железобетонные устои для предварительного напряжения арматуры; ленточные фундаменты под пути комбайна; рельсовые пути; водостоки из труб; водопровод;

Графа «б». Бетонный массив формовочного поля; бетонные ленты и железобетонные монолитные балки под пути комбайна; рельсовые пути; водостоки; водопровод.

Графа «в». Бетонная площадка для формования и термовлажностной обработки изделий под брезентом площадью до 1000 кв. м; рельсовые пути бетоноукладчика; пароснабжение.

Восстановительные стоимости на 1 кв. м площади стенда или поля (в руб.)

Таблица 9

Территориальные пояса	Стенды предварительно напряженных конструкций годовой производитель- ностью до 20-40 тыс. куб. м	Формовочные поля заводов открытого типа площадью до 6 тыс. куб. м	Стенд-площадки открытого формования годовой производитель- ностью до 5 тыс. куб. м
	а	б	в
1	73	61	18,1
2	77	64	19
3	84	70	20,8
4	88	73	21,7
5	91	76	22,6
6	132	110	32,5
7	146	122	36,2
8	154	128	38
9	197	165	48,8


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 10 АРМАТУРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные; фундаменты столбовые с рандбалками; стены кирпичные; колонны и подкрановые балки железобетонные; покрытия железобетонные, утепленные; кровли рулонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 10

Территориальные	Арматурные мастерские объемом в куб. м, до
пояса	1200	1800	более 1800
	а	б	в
1	14,1	9,2	7,3
2	14,8	9,6	7,7
3	16,2	10,5	8,3
4	16,9	11	8,7
5	17,6	11,5	9,1
6	25,3	16,5	13,1
7	28.2	18,4	14,6
8	29,6	19,3	15,3
9	38	24,8	19,7
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 10)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	9	12	12
Стены и перегородки	21	29	27
Перекрытия	25	14	16
Кровля	10	9	9
Полы	12	6	7
Проемы	2	8	7
Отделочные работы	1	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства, электроосвещение	8	15	14
Прочие работы	12	6	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ЗАВОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Раздел 11. ВИБРОВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ, БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, СКЛАДЫ МЕТАЛЛА И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗАВОДОВ ПОЛИГОННОГО ТИПА ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 5-10 тыс. м3

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Навесы площадью до 20 кв. м; фундаменты столбовые; колонны и покрытия железобетонные; кровли рулонные. Группа капитальности II.

Графа «б». Конструктивная характеристика та же, что и по графе «а», но площадь до 200 кв. м.

Графа «в». Здания сборно-разборные объемом до 1000 куб. м; фундаменты бетонные столбовые; стены из асбестоцементных щитов по деревянному каркасу; покрытие деревянное по деревянным фермам; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графа «г». Здания одноэтажные сборно-разборные; фундаменты столбовые бетонные; стены из асбестоцементных щитов; кровля рулонная по деревянному щитовому покрытию; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 11

Территориальные	На 1 кв. м площади	На 1 куб. м объема
пояса	здания-навесы	бетоносмеситель-
	для вибровакуум- ных установок площадью до 20 куб. м	для складов металла площадью до 200 кв. м	ная установка годовой произво- дительностью до 10 тыс. куб. м со складом цемента	бытовые помещения
	а	б	в	г
1  2  3  4  5  6  7  8  9	39,9  41,8  45,8  47,8  49,8  72  80  84  108	34,3  36  39,4  41,1  42,8  62  68  72  92	14,3  15  16,4  17,1  17,8  25,7  28,6  30  38,6	22,8  23,9  26,2  27,3  28,5  41  45,6  47,9  61


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗАВОДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА КОМБИНАТОВ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК, САНИТАРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ И КИСЛОТОУПОРОВ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «в», «д» и «ж». Здания одноэтажные бесчердачные; фундаменты железобетонные башмаки; рандбалки, колонны каркаса железобетонные; стены кирпичные или крупнопанельные; покрытия железобетонные, утепленные, по металлическим или железобетонным фермам; полы бетонные, асфальтовые, метлахские; фонари металлические; кровля рулонная; имеются санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «б», «г», «е» и «з». Фундаменты под оборудование, подпольные каналы, борова печей, технологические приямки, рельсовые пути.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 12

	Производственные корпуса керамических плиток, санитарно-строительной керамики объемом здания в куб. м, до	Производственные корпуса кислотоупоров объемом
Территори-	120000	350000	620000	здания 300000 куб. м
альные пояса	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	7,4	6,6	6,5	8,8	5,8	8,3	6,5	8,8
2	7,8	7	6,8	9,2	6,1	8,7	6.8	9,2
3	8,5	7,6	7,4	10,1	6,6	9,5	7,4	10,1
4	8,9	7,9	7,8	10,6	6,9	10	7,8	10,6
5	9,3	8,2	8,1	11	7,2	10,4	8,1	11
6	13,3	11.9	11,7	15,8	10,4	14,9	11,7	15,8
7	14,8	13,2	13	17,6	11,6	16,6	13	17,6
8	15,5	13,9	13,6	18,5	12,1	17,4	13,6	18,5
9	20	17,8	17,5	23,8	15,6	22,4	17,5	23,8
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 12)

Конструктивные элементы	а	в	д	ж
Фундаменты	8	9	9.	9
Каркас	19	21	18	18
Стены и перегородки	9	8	9	9
Перекрытия	18	18	13,	13
Кровля	11	10	12	12
Полы	10	9	10	10
Проемы	4	3	5	5
Металлоконструкции	5	3	5	5
Отделочные работы	5	7	4	4
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение Прочие работы	9  2	10  2	10  5	10  5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗАВОДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ЦЕХИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ, КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК, САНИТАРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Здания одноэтажные бесчердачные; фундаменты ленточные бутовые и бутобетонные, столбовые бетонные; башмаки под колонны, рандбалки железобетонные; стены кирпичные, покрытия железобетонные, утепленные, по металлическим фермам; полы асфальтовые, метлахские и цементные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование, рельсовые пути, подпольные каналы, технологические приямки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 13

	Цехи керамических труб объемом зданий в куб.м, до
Территориальные	110000	250000
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	7,5	7,1	5.8	7,1
2	7,8	7,4	6,1	7,4
3	8,6	8,1	6,6	8,1
4	9	8,5	6,9	8,5
5	9,4	8.8	7,2	8,8
6	13,5	12,7	10,4	12,7
7	15	14,2	11,6	14,2
8	15,7	14,9	12,1	14,9
9	20,2	19,1	15,6	19,1
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 13)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	7	7
Стены и перегородки	28	21
Перекрытия	32	38
Кровля	10	11
Полы	8	9
Проемы	4	3
Отделочные работы	3	2
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	7	8
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗАВОДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЦЕХИ МИКРОПОРИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ГИПСОЛИТЕЙНЫЕ ЦЕХИ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Здания одноэтажные бесчердачные; фундаменты ленточные бутобетонные; башмаки под колонны, рандбалки железобетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные, утепленные по металлическим фермам; полы асфальтовые и метлахские; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Фундаменты под оборудование; рельсовые пути по бетонному основанию бункера железобетонные; борова муфельных печей.

Графа «г». Фундаменты под оборудование.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 14

	Цехи керамических заводов
Территориальные пояса	микропористых изделий объемом здания до 20000 куб. м	гипсолитейных объемом здания до 10000 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	8,4	13,1	10,2	6,5
2	8,8	13,7	10,7	6,8
3	9,6	15	11,7	7,4
4	10	15,7	12,2	7,8
5	10,5	16,3	12,7	8,1
6	15,1	23,5	18,3	11,7
7	16,8	26	20,4	13
8	17,6	27,5	21,4	13,6
9	22,6	35,3	27,5	17,5
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 14)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	7	9
Стены и перегородки	36	33
Перекрытия	21	23
Кровля	6	8
Полы	5	6
Проемы	8	7
Отделочные работы	4	3
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещёние	12	10
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗАВОДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. СКЛАДЫ СЫРЬЯ, СУШИЛЬНО-ПОМОЛЬНЫЕ ЦЕХИ, КАПСЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «в». и «д». Фундаменты ленточные бутобетонные, бутобетонные бетонные; стены кирпичные и из волнистой асбофанеры по металлическому каркасу; перекрытия железобетонные и армопенобетонные; колонны, фермы, прогоны, фахверки металлические; полы асфальтовые, метлахские и цементные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «е». Фундаменты под оборудование.

Графа «г». Фундаменты под оборудование, подпольные каналы, борова печей и сушил, рельсовые пути.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 15

Территори- альные пояса	Склады сырья объемом здания до 60000 куб. м	Капсельные цехи объемом здания до 15000 куб. м	Сушильно-помольные цехи с шамотными установками объемом здания до 13000 куб. м
	на 1 куб. м	особостроитель- ные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроитель- ные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроитель- ные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	5,3	6,3	8,9	24,2	9	6,5
2	5,5	6,6	9,3	25,4	9,4	6,8
3	6	7,2	10 2	27,8	10,3	7,4
4	6,3	7,5	10,6	29	10,8	7,8
5	6,6	7,8	11,1	30,2	11,2	8,1
6	9,5	11,3	16	43,5	16,2	11,7
7	10,6	12,6	17.8	48,4	18	13
8	11,1	13,2	18,6	51	18,9	13,6
9	14,3	17	24	65	24,3	17,5
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 15)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	18	11	12
Стены и перегородки	37	29	44
Перекрытия	16	19	16
Кровля	4	7	4
Полы	7	6	3
Проемы	7	10	6
Отделочные работы	1	2	2
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	4	12	11
Прочие работы	6	4	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗАВОДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 5. СКЛАДЫ СЫРЬЯ ТРУБНЫХ ЦЕХОВ, ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА, ГАЛЕРЕИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты ленточные бутовые, столбовые бутобетонные; башмаки под колонны железобетонные; стены кирпичные и из волнистой асбофанеры по металлическому каркасу; покрытия железобетонные; фермы, колонны, фахверк, подкрановые балки металлические; полы бетонные и цементные, кровля из волнистой асбофанеры; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные; стены выше нулевой отметки кирпичные и из волнистой асбофанеры по металлическому каркасу; башмаки под колонны железобетонные; балки, прогоны, ригели металлические; кровля из волнистой. асбофанеры по металлическим балкам. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты бутовые, бутобетонные; стены кирпичные; колонны, балки, прогоны и лестницы металлические; перекрытия железобетонные; кровля рулонная.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 16

Территориальные. пояса	Склады сырья (трубных цехов) объемом здания до 40000 куб. м	Приемные устройства объемом до 6000 куб. м	Галерея (от приемных устройств до складов сырья) протяженностью до 42 м
	на 1 куб. м	на 1 м
	а	б	в
1	4,1	7,5	248
2	4,3	7,8	260
3	4,7	8,6	285
4	4,9	9	298
5	5,1	9,3	310
6	7,3	13,5	446
7	8,2	15	496
8	8,6	15,7	520
9	11	20,2	670
Удельные веса конструктивных элементов (в %).

(к табл. 16)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	24	47
Стены и перегородки	35	19
Перекрытия	11	20
Кровля	4	3
Полы	9	3
Проемы	4	4
Отделочные работы	2	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2	1
Прочие работы	9	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗАВОДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 6. ЦЕХИ САНИТАРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ, ЦЕХИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ, ЦЕХИ ПЛИТОК, ГИПСОЛИТЕЙНЫЕ, КАПСЕЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНО-ПОМОЛЬНЫЕ ЦЕХИ ПРЕЖНИХ ЛЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные бутобетонные; стены кирпичные; деревянные балки из брусьев по металлическим прогонам, опертым на стены и кирпичные столбы; накат из щитов; глиняная смазка; пароизоляция; засыпной утеплитель; сплошная обрешетка; кровля асбофанерная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 17

	Цехи керамических заводов прежних лет строительства
Террито- риальные пояса	санитарно-строительной керамики, керамических труб и керамических плиток объемом здания до 20000 куб. м	гипсолитейные объемом до 10000 куб. м	капсельные. объемом до 15000 куб. м	сушильно- помольные; объемом до 13000 куб. м
	а	б	в	г
1	7,1	8,6	7,6	7,8
2	7,4	9	7,9	8,1
3	8,1	9,8	8,7	8,9
4	8,5	10,3	9,1	9,3
5	8,8	10,7	9,5	9,7
6	12,7	15,4	13,6	14
7	14,3	17,2	15,2	15,6
8	14,9	18	15,9	16,3
9	19,1	23,2	20.5	21
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 17)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	7	12	11	12
Стены и перегородки	31	26	24	36
Перекрытия	16	17	15	13
Кровля	7	9	8	6
Полы	8	8	7	6
Проемы	10	11	12	9
Отделочные работы	4	3	3	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13	11	15	12
Прочие работы	4	3	5	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗАВОДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 7. СУШИЛКИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Характеристика сушилок

Строительные работы, металлоконструкции, вентиляционное оборудование, воздуховоды.

Восстановительные стоимости на 1 сушилку (в тыс. руб.)

Таблица 18

	Сушилки для керамических изделий
	тоннельные	конвейерные для канализационных труб
	монорельсовые для санитарно-строи- тельной керамики объемом сушилки 500 куб. м	для капселей объемом сушилки 300 куб. м	для керамических плиток, объемом сушилки 1800 куб. м годовая произ- водительность 100 тыс. куб. м	объем сушилки 2500 куб. м, годовая произ- водительность 30 тыс. т	диаметр 150-300 мм, объем сушил- ки 5000 куб. м, годовая произ- водительность 20 тыс. т	диаметр 300-600 мм, объем сушил- ки 8000 куб. м, годовая произ- водительность 23 тыс. т
	а	б	в	г	д	е
1	18,2	17,4	34,5	106	83	106
2	19,1	18,2	36,2	111	87	111
3	20,9	20	39,6	122	95	122
4	21,8	20,8	41,4	127	100	127
5	22,7	21,7	43,1	132	104	131
6	32,7	31,3	62	191	149	191
7	36,4	34,8	69	212	166	212
8	38,2	36,5	72	223	174	223
9	49,1	46,9	93	286	224	286


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗАВОДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 8. БАШЕННЫЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СУШИЛКИ

Характеристики сушилок

Графа «а». Фундаменты ленточные бетонные и железобетонные; каркас и балки металлические; стены кирпичные с частичным заполнением стеклоблоками; наружные стены сушильных банок из листовой стали, утепленные минеральной ватой, с покрытием изнутри нержавеющей листовой сталью; покрытие железобетонное, утепленное. Полы цементные; кровля рулонная; фундаменты под оборудование бетонные; топки кирпичные с футеровкой, бункера, лестницы и площадки металлические; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты ленточные бетонные; башмаки под колонны железобетонные; стены кирпичные или крупнопанельные; стены сушильных банок из кирпича или листовой стали, утепленные с покрытием изнутри нержавеющей листовой сталью; покрытие железобетонное, утепленное; полы цементные; кровля рулонная; фундаменты, Под оборудование бетонные; топки кирпичные с футеровкой; бункера, лестницы и площадки металлические; коллектор теплоносителей бетонный с железобетонным покрытием; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 сушилку (в тыс. руб.)

Таблица 19

	Башенные распылительные сушилки
Территориальные пояса	диаметр 6,5 м, высота 6,7 м, объем 1100 куб. м, годовая производительность до 11 тыс. т	диаметр 9,2 м, высота 18 м объем 1300 куб. м, годовая производительность до 19 тыс. т
	а	б
1	41	50
2	43	52
3	51	57
4	54	60
5	56	62
6	80	89
7	89	99
8	94	104
9	121	134


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗАВОДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 9 ПЕЧИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Характеристики печей

Графы «а» и «б». Фундаменты бутовые и бутобетонные; под, выстилки и стены из красного и шамотного кирпича; каркас металлический; вентиляционное оборудование.

Графы «в», «г» и «д». Фундаменты бетонные; стены из красного и шамотного кирпича; каркас металлический; рельсовые пути; воздуховоды; трубопроводы; гидравлические толкатели; КИП и автоматика.

Графы «е» и «ж». Фундаменты бетонные и железобетонные; стены из красного и шамотного кирпича; каркас, лестницы и площадки металлические; воздуховоды; трубопроводы; КИП и автоматика; рельсовые пути- механическое оборудование печи с толкателем, цепным отборником, горшками и управлением.

Восстановительные стоимости на 1 печь (в тыс. руб.)

Таблица 20

Террито-	Периодические круглые	Тоннельные печи для обжига
риальные	печи емкостью в куб. м	санитарно-	керамических	канализацион-	санитарно-	керамических
пояса	73	173	строительной керамики l=66 м	плиток l=66 м	ных труб, l=109 м	строительной керамики l=88 м	плиток (автома- тическая) l=66 м
	а	б	в	г	д	е	ж
1	46,6	110	87	110	127	130	188
2	48,9	115	91	115	133	136	197
3	54	126	100	126	146	149	216
4	56	132	104	132	152	156	226
5	58	137	109	137	159	162	235
6	84	198	157	198	229	234	339
7	93	220	174	220	254	260	376
8	98	231	183	231	267	273	395
9	126	297	235	297	343	351	510


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III ЗАВОДЫ ГИПСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА И ГИПСОВАРОЧНЫЕ ЦЕХИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные бесчердачные; фундаменты столбовые, рандбалки и колонны железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные, утепленные; фонари металлические; кровли рулонные; полы бетонные и асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I

Графа «б». Фундаменты под оборудование, подпольные каналы; рельсовые пути.

Графа «в». Здания четырехэтажные; фундаменты, рандбалки и колонны железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «г». Фундаменты под варочные котлы, под подтопки и под оборудование; подпольные каналы; бункера томления; бункера гипса.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 21

Территориальные пояса	Главные производственные корпуса объемом до 65000 куб. м	Гипсоварочные цехи объемом до 25000 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	9,1	4	9,9	66
2	9,5	4,2	10,4	69
3	10,4	4,6	11.4	75
4	10,9	4,8	11,9	79
5	11,3	5	12,4	82
6	16,3	7,3	17,8	118
7	18.1	8,1	19,8	131
8	19	8,5	20,8	139
9	24,5	10,9	26,8	177
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 21)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	13	14
Стены	24	38
Перекрытия	22	15
Кровля	14	6
Полы	6	3
Проемы	7	11
Отделочные работы	2	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	9
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III ЗАВОДЫ ГИПСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. СКЛАДЫ ГИПСОВОГО КАМНЯ, СИЛОСНЫЕ СКЛАДЫ ГИПСА И ТОННЕЛЬНЫЕ СУШИЛКИ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Приемные и разгрузочные устройства; подземная и надземная галереи; дробильные установки; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа.«б». Фундаменты бутобетонные и бетонные; под силосы сплошная железобетонная плита; стены цеха кирпичные; силосы железобетонные; перекрытия цеха железобетонные, утепленные; кровля рулонная; полы бетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «в». Фундаменты под оборудование и приямки.

Графа «г». Единичная стоимость на 1 куб. м наружного объема сушилки включает полный комплекс работ.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 22

Территориальные пояса	Склады гипсового камня емкостью до 15000 куб. м	Силосные склады гипса с цехами сухих смесей и тарирования с компрессорными и трансформаторными объемом до 10 тыс. куб. м	Тоннельная сушилка для гипсовых изделий объемом сушилки до 15000 куб. м
	на 1 куб. м емкости	здание на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м строительного объема
	а	б	в	г
1	8,2	19,1	10,6	57
2	8,6	20,1	11,1	60
3	9,4	22	12,2	65
4	9,9	23	12,7	68
5	10,3	23,9	13,2	71
6	14,8	34,5	19,1	103
7	16,4	38,3	21,2	114
8	17,3	40,2	22,3	120
9	22,2	52	28,6	154
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 22)

Конструктивные элементы	б
Фундаменты	30
Стены	26
Перекрытия	17
Кровля	8
Полы	4
Проемы	4
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III ЗАВОДЫ ГИПСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА И ГИПСОВАРОЧНЫЕ ЦЕХИ ПРЕЖНИХ ЛЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные; фермы деревометаллические; сплошная деревоплита с защитным настилом с осушительными продухами, пароизоляцией и подшивкой; кровля рулонная; полы бетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 23

Территориальные	Гипсовые заводы прежних лет строительства
пояса	главные корпуса объемом здания до 20000 куб. м	гипсолитейные цехи объемом здания до 15000 куб. м
	а	б
1	9,6	10,5
2	10,1	11
3	11	12,1
4	11,5	12,6
5	12	13,1
6	17,3	18,9
7	19,2	21
8	20,2	22
9	25,9	28,3
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 23)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	10	12
Стены	22	35
Перекрытия	24	20
Кровля	17	9
Полы	8	3
Проемы	6	7
Отделочные работы	2	3
Внутренние санитарно-технические устройства	10	9
Прочие работы	1	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III ЗАВОДЫ ГИПСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. ЦЕХИ ГИПСА

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Фундаменты, башмаки под колонны, колонны и балки железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные и частично гипсовые; кровля рулонная по асфальтовому слою; полы цементные, керамические и дощатые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «д». Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки и поездная эстакада железобетонные; пандус с бутобетонными подпорными стенами. Группа капитальности II.

Графа «е». Фундаменты и подпорные стены бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; бункера и лестницы стальные; полы бетонные и асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «ж». Фундаменты железобетонные; колонны; балки и прогоны железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная; полы бетонные.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 24

	Цехи гипса производительностью в год	Склад гипсового	Дробильное	Галерея от
Территориаль ные пояса	600 тыс. куб. м крупнопанельных перегородок объемом до 15100 куб. м	55 тыс. т гипса гипсоварочные объемом до 5900 куб. м	камня и угля объемом 2110 куб. м	отделение	склада камня до гипсоварочного цеха
	1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	1 куб. м объема здания	1 куб. м объема здания	1 пог. м галереи
	а	б	в	г	д	е	ж
1	13	9,3	15,4	10,7	25,8	24,3	270
2	13,6	9,7	16,2	11,3	27	25,5	284
3	14,9	10,6	17,7	12,3	29,6	27,9	311
4	15,5	11,1	18,5	12,9	30,9	29,2	324
5	16,2	11,6	19,2	13,4	32,2	30,4	338
6	23,3	16,7	27,7	19,3	46,4	43,7	487
7	25,9	18,5	30,8	21,4	51	48,6	540
8	27,2	19,4	32,3	22,5	54	51	567
9	35	25	41,5	28,9	69	66	729
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 24)

Конструктивные элементы	а	в	д	е	ж
Фундаменты	15	17	-	26	18
Стены	38	45	-	24	22
Перекрытия	11	9	-	-	46
Кровля	12	2	-	12	6
Полы	6	1	-	3	4
Проемы	6	6	-	3	3
Отделочные работы	2	2	-	1	-
Внутренние санитарно-технические устройства	8	18	-	13	-
Прочие работы	2	-	-	18	1
Итого	100	100	-	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV ЗАВОДЫ МЯГКОЙ КРОВЛИ

Раздел 1. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА КАРТОННО-РУБЕРОИДНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристики зданий

Графа «а». Фундаменты ленточные бетонные, столбовые железобетонные с рандбалками; стены кирпичные; покрытия железобетонные по железобетонным балкам; над бытовыми помещениями перекрытия деревянные щитовые; фонари металлические; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты железобетонные башмаки; рандбалки и колонны каркаса железобетонные; стены крупнопанельные; покрытие железобетонное утепленное, по железобетонным фермам; полы бетонные асфальтовые; фонари металлические; кровля рулонная.

В корпусе имеются санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование; лестницы и площадки технологического назначения; подпольные каналы; технологические приямки; внутрицеховые рельсовые пути.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 25

	Главные корпуса объемом здания в куб. м, до
Территориальные	50000	500000
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	10,7	17,1	8 2	10,6
2	11,2	17,9	8,6	11,1
3	12,3	19,6	9,4	12,2
4	12,8	20,5	9,8	12,7
5	13,3	21,3	10,3	13,2
6	19,2	30,7	14,7	19,1
7	21,4	34,2	16,4	21,2
8	22,4	35,9	17,2	22,3
9	28,8	46,1	22,1	28,6
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 25)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	15	6
Каркас	-	19
Стены и перегородки	26	12
Перекрытия	23	14
Кровля	10	5
Полы	7	7
Проемы	6	3
Металлоконструкции	-	8
отделочные работы	3	5
Внутренние санитарно-технические устройства  и электроосвещение	3	13
Прочие работы	7	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV ЗАВОДЫ МЯГКОЙ КРОВЛИ

Раздел 2. БЛОКИ ЦЕХОВ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО СЫРЬЯ СО СКЛАДАМИ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ЦЕХИ СУШКИ И ОБОГАЩЕНИЯ ПЕСКА

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты бетонные и железобетонные с рандбалками; стены кирпичные; в складских помещениях часть стен из волнистой асбофанеры; покрытия железобетонные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты под оборудование; лестницы и площадки технологического назначения; подпольные каналы; технологические приямки; внутрицеховые рельсовые пути.

Графы «в» и «г». Фундаменты ленточные бетонные; железобетонные башмаки; рандбалки и колонны каркаса железобетонные; стены подвала бетонные, стены выше подвала кирпичные или крупнопанельные, часть из асбестоцементных листов; покрытие железобетонное по железобетонным балкам утепленное; полы бетонные; кровля рулонная и из асбестоцементных волнистых листов; технологические площадки, лестницы, бункера приема и хранения сырого и сухого песка металлические; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 26

	Блоки цехов обработки волокнистого сырья со складами сырья в готовой	Цехи сушки и обогащения песка для посыпки объемом здания в куб. м, до
Территориальные	продукции объемом здания до 65000 куб. м	5500	2600
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	на 1 куб. м
	а	б	в	г
1	6,3	1,9	22,6	26,7
2	6,6	2	23,7	28
3	7,2	2,2	26	30,7
4	7,5	2,3	27,1	32
5	7,8	2,4	28,2	33,4
6	11,3	3,4	40,7	48
7	12,6	3,8	45,2	53
8	13,2	3,9	47,5	56
9	17	5,1	61	72
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 26)

Конструктивные элементы	а	в	г
Фундаменты	20	11	14
Каркас	-	10	12
Стены и перегородки	31	14	14
Перекрытия и покрытия	11	5	5
Кровля	7	5	4
Полы	9	4	2
Проемы	7	4	6
Металлоконструкции	-	32	31
Отделочные работы	4	4	6
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6	9	6
Прочие работы	5	2	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV ЗАВОДЫ МЯГКОЙ КРОВЛИ

Раздел 3. ПРОПИТОЧНЫЕ ЦЕХИ И ЦЕХИ ОКИСЛЕНИЯ БИТУМА

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Фундаменты ленточные бетонные и столбовые железобетонные с рандбалками; стены кирпичные; колонны, балки и покрытия железобетонные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические приямки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 27

Территориальные пояса	Цехи заводов мягкой кровли
	Пропиточные объемом до 30000 куб. м	окисления битума в блоке с
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	компрессорной объемом до 4000 куб. м на 1 куб. м здания
	а	б	в
1	9,2	7,2	11,9
2	9,6	7,5	12,4
3	10,5	8,2	13,6
4	11	8,6	14,2
5	11,5	9	14,8
6	16,5	12,9	21,4
7	18,4	14.4	23,8
8	19,3	15,1	24,9
9	24,8	19,4	32,1
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 27)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	10	13
Стены и перегородки	25	30
Перекрытия	30	28
Кровля	6	4
Полы	6	3
Проемы	6	7
Отделочные работы	4	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4	5
Прочие работы	9	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV ЗАВОДЫ МЯГКОЙ КРОВЛИ

Раздел 4. ПЕЧИ РЕАКТОРОВ, ТРУБЧАТЫЕ ПЕЧИ И ФУНДАМЕНТЫ ПОД КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Характеристики сооружений

Графы «а» и «б». Фундаменты бетонные; своды, стены и выстилка из красного и шамотного кирпича; каркас; опорная рама; трубопроводы; горелки; форсунки; змеевики; заслонки; кожухи.

Графа «в». Железобетонные массивы; бассейны; резервуары; прогоны и плиты; подпольные каналы.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 28

Территориальные пояса	Печи реакторов в цехах окисления битума объемом печи 31,18 куб. м	Трубчатые печи в пропиточных цехах объемом печи 66,26 куб. м	Фундаменты под картоноделательные машины объемом 656,5 куб. м
	на 1 печь	на 1 машину
	а	б	в
1	3,9	10	27,7
2	4,1	10,5	29
3	4,5	11,5	31,8
4 5	4,7  4,9	12  12,5	33,2  34,6
6	7	18	50
7	7,8	20	55
8	8,1	21	58
9	10,5	27	75


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ЗАВОДЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ КЛИНКЕРА, ДРОБЛЕНИЯ УГЛЯ И СУШИЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «б». Здания одноэтажные; фундаменты и подпорные стены железобетонные; каркас металлический и железобетонный; стены кирпичные и из волнистых асбоцементных плит; покрытие из железобетонных плит; кровля рулонная частично утепленная; полы цементные и плиточные; лестницы металлические и железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I

Графы «в» и «д». Фундаменты и подпорные стены железобетонные; каркас металлический; кровля из асбоцементных волнистых плит; полы цементные; лестницы металлические; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «г» и «ж». Фундаменты под оборудование; приямки; каналы; перекрытия приямков и каналов.

Графа «е». Здания одноэтажные; фундаменты и рандбалки железобетонные; каркас металлический; стены кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные и плиточные; лестницы металлические; санитарно-технические устройства; электроосвещение, Группа капитальности I.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 29

	Здания дробления и сушки сырья и топлива
Территориаль- ные пояса	отделение первичного дробления объемом до 40000 куб. м	отделение вторичного дробления объемом до 38000 куб. м	отделение дробления клинкера объемом до 6500 куб. м	отделение дробления угля объемом до 26000 куб. м	сушильное отделение объемом до 6000 куб. м
	на 1 куб. м	на 1 куб. м	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е	ж
1	15	8	23	46	42	17	98
2	16	8	24	48	45	18	103
3	17	9	26	53	49	19	113
4	18	10	28	55	51	20	118
5	19	10	29	58	53	21	123
6	27	14	41	83	77	31	176
7.	30	16	46	92	85	34	196
8	32	17	48	97	89	36	206
9	41	22	62	124	115	46	265
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 29)

Конструктивные элементы	а	б	в	д	е
Фундаменты	61	38	30	27	33
Каркас здания	16	27	16	16	15
Стены и перегородки Перекрытия	4  7	7  10	38  14	40  8	22  14
Кровля	2	3	-	-	2
Полы	1	3	1	2	5
Проемы	2	5	-	-	2
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1  3	1  4	-  1	2  1	1  6
Прочие работы	1	2	-	4	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ЗАВОДЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ОТДЕЛЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛИНЫ И ШЛАМБАССЕЙНЫ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные; фундаменты и стены болтушек железобетонные; каркас металлический и железобетонный; стены кирпичные; полы цементные и плиточные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; лестницы металлические; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Открытые заглубленные железобетонные резервуары с насосной станцией; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I

Графа «в». Фундаментная плита, колонны, стены и перекрытия бассейнов железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная; лестницы металлические; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 30

	Здания приготовления глины или мела и шламбассейны
Территориальные пояса	отделения приготовления глины или мела объемом до 39000 куб. м	горизонтальные шламбассейны открытые емкостью до 24000 куб. м	вертикальные шламбассейны емкостью до 3200 куб. м
	на 1 куб. м
	а	б	в
1	16	21	92
2	17	22	97
3	18	24	106
4	19	25	110
5	20	26	115
6	29	38	166
7	32	42	184
8	34	44	193
9	43	57	248
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 30)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	47	36	27
Каркас здания	11	2	7
Стены и перегородки	20	50	47
Перекрытия	6	1	6
Кровля	4	2	3
Полы	2	1	2
Проемы	3	2	2
Отделочные работы	1	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4	2	3
Прочие работы	2	3	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ЗАВОДЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПЕЧНЫХ И УГОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные и бетонные; рандбалки железобетонные; каркас металлический железобетонный; стены кирпичные и крупнопанельные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные, бетонные и плиточные; оконные переплеты и лестницы металлические; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Фундаменты под печи с обслуживающими площадками и переходными мостиками железобетонные; над приводами печей металлическая крановая эстакада, обшитая волнистыми асбоцементными плитами и покрытая ковром из рулонных материалов по железобетонным плитам; кабельные тоннели, приямки и каналы; футеровка печей и дымовых камер; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «г» и «е». Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные и бетонные; каркас металлический; стены кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная и из асбоцементных волнистых плит; полы цементные и плиточные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «д» и «ж». Фундаменты под оборудование; подпорные стены приямков; лестницы и площадки для обслуживания печей; металлические конструкции бункеров и электрофильтров; дымовые Камеры; подпольные каналы; футеровка печей и газоходов.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 31

	Здания печных угольных отделений
	печное отделение, в том числе	печное отделение,	угольное отделение
Территориаль- ные пояса	горячий конец объемом до 67000 куб. м	средняя часть открытая площадью до 12000 кв. м	холодный конец объемом до 29000 куб. м	полностью закрытое, объемом до 150000 куб. м	объемом до 30000 куб. м
	на 1 куб. м	площадь на 1 кв. м	на 1 куб. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е	ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9	14  15  16  17  18  25  28  29  38	136  143  156  163  170  245  272  286  367	18  19  21  22  23  32  36  38  49	4  4  5  5  5  7  8  8  11	92  97  106  110  115  166  184  193  248	10  11  12  12  13  18  20  21  27	61  64  70  73  76  110  122  128  165
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 31)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	е
Фундаменты	46	54	30	25	29
Каркас здания	21	8	26	20	21
Стены и перегородки	9	3	12	18	16
Перекрытия	8	1	5	12	15
Кровля	4	1	6	4	0 0
Полы	2	10	8	8	6
Проемы	4	1	3	4	2
Отделочные работы	1	1	1	3	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2	2	4	5	5
Прочие работы	3	19	5	1	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ЗАВОДЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. ЗДАНИЯ СЫРЬЕВЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ МЕЛЬНИЦ И БУНКЕРНЫЕ ЭТАЖЕРКИ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «б». Здание одноэтажное; фундаменты и подпорные стены железобетонные и бетонные; каркас металлический; стены кирпичные и крупнопанельные; покрытия железобетонные; кровля, рулонная; переплеты и лестницы металлические; полы цементные и плиточные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «в». Подпорные стены и фундаменты железобетонные; стены кирпичные; бункера и лестницы металлические. Группа капитальности I.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 32

	Здания сырьевых и цементных мельниц
Территориальные пояса	отделение сырьевых мельниц объемом до 37000 куб. м	отделение цементных мельниц объемом до 36000 куб. м	бункерные этажерка объемом до 8000 куб. м
	на 1 куб. м
	а	б	в
1	18	15	39
2	19	16	41
3	21	17	45
4	22	18	47
5	23	19	49
6	32	27	70
7	36	30	78
8	38	32	82
9	49	41	105
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 32)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	38	32	30
Каркас здания	32	28	10
Стены и перегородки	9	13	45
Перекрытия	6	6	10
Кровля	3	4	-
Полы	3	4	2
Проемы	2	3	-
Отделочные работы	1	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3	5	1
Прочие работы	3	4	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ЗАВОДЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 5. СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И УПАКОВОЧНЫЕ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные; фундаменты, контрофорсы и подпорные стены железобетонные; каркас металлический; стены кирпичные и из асбоцементных плит; кровля из асбоцементных плит; полы земляные, уплотненные щебнем; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Фундаменты, подпорные стены и контрфорсы железобетонные; каркас металлический; полы цементные; лестницы металлические. Группа капитальности I.

Графы «в», «г», «д». Фундаментные плиты, колонны, перекрытия и стены силосных складов железобетонные монолитные; стены подсилосных помещений кирпичные; кровля рулонная; полы цементные; лестницы металлические; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «е» и «з». Фундаменты, рандбалки, перекрытия и покрытия железобетонные; каркас железобетонный; стены кирпичные; кровля рулонная; полы асфальтовые; лестницы металлические; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 33

	Склады
Территориаль ные пояса	объединен- ный склад сы- рья, клинкера, топлива и добавок объемом до 245000 куб. м	открытые склады площадью до 5000 кв. м	силосные склады клинкера, гипса и добавок, емкость до 16200 куб. м	смеситель- ные силосы сырьевой муки емкостью до 12400 т	силосные склады цемента емкостью до 36000 т	склады тарированного цемента объемом 35000 куб. м	упаковочная объемом 12 000 куб. м
	на 1 куб. м	на 1 кв. м	на 1 куб. м	на 1 т	на 1 т	на 1 куб. м	особостро- ительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостро- ительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1 2 3 4 5 6 7 8 9	4 4 5 5 5 7 8 8 11	56  59  64  67  70  101  112  118  151	47  49  54  56  59  85  94  99  127	58  61  67  70  73  104  116  122  157	30  32  35  36  38  54  60  63  81	7  7  8  8  9  13  14  15  19	3  3  3  4  4  5  6  6  8	8  8  9  10  10  14  16  17  22	39  41  45  47  49  70  78  82  105
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 33)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	з
Фундаменты	29	20	20	12	23	25	19
Каркас здания	27	17	17	11	24	22	15
Стены и перегородки	32	51	26	43	29	25	25
Перекрытия	5	-	27	26	18	2	21
Кровля	3	-	2	2	1	7	4
Полы	2	9	1	1	1	8	7
Проемы	-	-	1	1	1	7	4
Отделочные работы	-	-	1	1	1	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1	1	2	2	1	2	3
Прочие работы	1	2	3	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ЗАВОДЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ С ГАЛЕРЕЯМИ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «б». Здания одноэтажные; фундаменты и рандбалки железобетонные; стены кирпичные; колонны и подкрановые балки железобетонные и металлические; покрытия железобетонные, утепленные; полы цементные и плиточные; лестницы металлические, санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «в». Фундаменты бетонные; стены и кровля из волнистых асбоцементных плит; каркас металлический; перекрытия железобетонные; бункера и лестницы металлические. Группа капитальности I.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 34

	Здания отделений
Территориальные пояса	первичного дробления объемом до 1000 куб. м	вторичного дробления объемом до 6000 куб. м	галереи от дробильных отделений
	на 1 куб. м	на 1 пог. м
	а	б	в
1	21	17	498
2	22	18	520
3	24	20	570
4	25	20	590
5	26	21	620
6	38	31	890
7	42	34	990
8	44	36	1040
9	57	46	1340
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 34)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	54	19
Стены	21	29
Перекрытия	9	22
Кровля	2	3
Полы	1	2
Проемы	2	3
Отделочные работы	1	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4	11
Прочие, работы	6	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ЗАВОДЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 7. ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИИ СЫРЬЕВЫХ МЕЛЬНИЦ, ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕМЕНТНЫХ МЕЛЬНИЦ И ОТДЕЛЕНИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛИНЫ

Характеристики зданий и сооружений

Г р: а фы «а», «в» и «д». Здания одноэтажные; фундаменты бетонные- и железобетонные с рандбалками; стены кирпичные; колонны, фахверк стен и подкрановые балки металлические; покрытия железобетонные; кровля рулонная и из асбоцементных плит по металлическим прогонам; полы цементные и плиточные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «б», «г» и «е». Фундаменты под оборудование; подпорные стенки приямков; перекрытия приямков; подпольные каналы.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 35

	Здания отделений
Территори- альные пояса	сырьевых мельниц объемом здания до 20000 куб. м	цементных мельниц объемом здания до 15000 куб. м	приготовления глины объемом здания до 12000 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1  2	14  15	62  65	13  14	107  112	12  13	65  68
3  4  5  6  7  8	16  17  18  25  28  29	71  74  78  112  124  130	15  16  16  23  26  27	123  128  134  193  214  225	14  14  15  22  24  25	75  78  81  117  130  136
9	38	167	35	289	32	175
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 35)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	23	19	42
Стены	30	30	29
Перекрытия	18	19	12
Кровля	8	7	3
Полы	5	4	2
Проемы	4	2	4
Отделочные работы	2	2	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9	16	4
Прочие, работы	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. ЗАВОДЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 8. ПОПРАВКИ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ СТОИМОСТЯМ НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЗАВОДОВ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Общая часть

Восстановительные стоимости на здания и сооружения заводов цементной промышленности, приведенные в таблицах отдела V, соответствуют зданиям и сооружениям цементных заводов производительностью 600-1200 тыс. г цемента в год.

Для оценки зданий и сооружения цементных заводов иной годовой производительности следует к восстановительным стоимостям, приведенным в указанных таблицах отдела V, применять поправочные коэффициенты, приводимые в настоящей таблице.

Поправочные коэффициенты к показателям стоимости зданий и сооружений цементных заводов

Таблица 36

№№ п.п.	Наименование объектов	Единица измере- ния	Производительность заводов в тыс. г до
			100	300	500	700	1000 и более
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отделение первичного дробления	куб. м	1,1	1,04	1,02	1	0,98
2	Отделение вторичного дробления	«	1,1	1,04	1,02	1	0,98
3	Отделение приготовления глины:
	а) общестроительные работы	«	1,1	1,04	1,02	1	0,98
	б) спецсооружения	кв. м	1,1	1,04	1,02	1	0,98
4	Отделение шламбассейнов
	а) общестроительные работы	куб. м емкости	1,2	1	1	1	1
	б) спецсооружения	кв. м	1,2	1	1	1	1
5	Отделение сырьевых мельниц:
	а) общестроительные работы	куб. м	1,1	1,04	1,02	1	0,98
	б) спецсооружения	кв. м	1,1	1	1	1	1
	в) бункерная этажерка	куб. м	1,1	1,04	1,02	1	0,98
6	Печное отделение полуоткрытое, в том числе:
	а) горячий конец	»	-	-	-	1	1
	б) средняя часть	»	-	-	-	1	1
	в) холодный конец	«	-	-	-	1	1
7	Печное отделение, закрытое полностью
	а) общестроительные работы	«	1,2	1,1	1,05	1	0,95
	б) спецсооружения	кв. м	1,2	1	1	1	1
8	Угольное отделение:
	а) общестроительные работы	куб. м	1,2	1,1	1,05	1	0,95
	б) спецсооружения	кв. м	1,2	1	1	1	1
9	Сушильное отделение:
	а) общестроительные работы	куб. м	1,2	1,1	1,05	1	0,95
	б) спецсооружения	кв. м	1,2	1	1	1	1
10	Дробильное отделение	куб. м	1,2	1	1	1	1
11	Галерея от дробильного отделения угля к сушильному отделению	пог. м	1	1	1	1	1
12	Отделение дробления клинкера:
	а) общестроительные работы	куб. м	1,2	1	1	1	1
	б) спецсооружения,	кв. м	1,2	1	1	1	1
13	Отделение цементных мельниц:
	а) общестроительные работы	куб. м	1.1	1,04	1,02	1	0,98
	б) спецсооружения	кв. м	1,1	1	1	1	1
	в) бункерная этажерка	куб. м	1,1	1,04	1,02	1	0,98
14	Объединенный склад	»	1,3	1,15	1	1	1
15	Закрытый склад угля	»	1,3	1,15		1	1
16	Открытый склад угля	кв. м	1,4	1,25	1	1	1
17	Упаковочная:
	а) общестроительные работы	куб. м	1,2	1	1	1	1
	б) специальные сооружения	кв. м	1,2	1	1	1	1
18	Склад тарированного цемента:
	а) общестроительные работы	куб. м	1,2	1	1	!	1
	б) специальные сооружения	кв. м	1,2	1	1	1	1
19	Силосный корпус на 16 банок	1 т ем  кости	1	1	1	1	1


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

А. КОРПУСА ПЕРВИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «в» и «д». Фундаменты и стены подземной части железобетонные с гидроизоляцией; каркас здания, панели стен, балки и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; бункера железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б», «г» и «е». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы, приямки; футеровка бункеров; металлические площадки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 37

	Корпуса первичного дробления объемом здания в куб. м, до
Территори-	7000	8000	15000
альные пояса	на 1 куб. м	особостроитель ные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроитель ные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроитель ные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	19,4	100	15,5	103	14,6	120
2	20,3	105	16,2	108	15,3	126
3	22,3	115	17,8	118	16,8	138
4	23,2	120	18,6	124	17,5	144
5	24,2	125	19,4	129	18,3	150
6	34,8	180	27,9	185	26,3	216
7	38,7	200	31	206	29,2	240
8	40,6	210	32,6	216	30,5	252
9	52	270	41,9	278	39,8	324
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 37)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	39	35	20
Каркас здания	10	12	39
Стены и перегородки	16	16	11
Перекрытия	5	4	8
Кровля	3	3	3
Полы	2	3	3
Проемы	5	6	3
Отделочные работы	2	2	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16	16	10
Прочие работы	2	3	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

Б. КОРПУСА ПЕРВИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты и стены подземной части железобетонные; каркас здания, панели стен, балки и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; бункера железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б», «г», «е» и «з». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы; приямки; футеровка бункеров; металлические наклонные площадки.

Графа «в». Конструктивная характеристика та же, что по графе «а», но добавляется гидроизоляция подземной части.

Графа «д». Фундаменты и стены подземной части железобетонные и бутобетонные; металлический фахверк с заполнением легкобетонными камнями; бункера, перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 38

	Корпуса первичного дробления
Территори- альные	без гидроизоляции подземной части	с гидроизоляцией подземной части	без гидроизоляции подземной части	с гидроизоляцией подземной части
пояса	объемом здания в куб. м, до
	6000	6000	8000	8000
	на 1 куб. м	особострои- тельные работы	на 1 куб. м	особострои- тельные работы	на 1 куб. м	особострои- тельные работы	на 1 куб. м	особострои- тельные работы
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	17,7	4,7	18,9	4,7	14,3	3,1	15,2	3,1
2 3 4 5 6 7	18,6 20,3 21,2 22,1 31,9 35,4	4,9  5,4  5,6  5,9  8,5  9,4	19,8  21,7  22,7  23,6  34  37,8	4,9  5,4  5,6  5,9  8,5  9,4	15  16,4  17,2  17,9  25,7  28,6	3,3  3,6  3,8  3,9  5,7  6,2	16  17,5  18,2  19  27,4  30,4	3,1 3,3 3,6 3,8 5,7 6,2
8 9	37,1 47,8	9,9  12,7	39,7  51	9,9  12,7	30  38,6	6,5  8,5	31,7  41	6,5 8,5
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 38)

Конструктивные элементы	а	в	д	ж
Фундаменты	72	72	40	40
Каркас здания	-	-	-	-
Стены и перегородки	8	8	17	17
Перекрытия	3	3	25	25
Кровля	5	5	4	4
Полы	2	2	1	1
Проемы	1	1	3	3
Отделочные работы	1	1	3	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5	5	7	7
Прочие работы	3	3	-	-
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

В. КОРПУСА ПЕРВИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ (НА ИМПОРТНОМ ОБОРУДОВАНИИ)

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Фундаменты и стены подземной части железобетонные с гидроизоляцией; каркас здания, панели стен, балки и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; бункера железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы; приямки; футеровка бункеров; металлические площадки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 39

	Корпуса первичного дробления объемом здания в куб. м, до
Территориальные	6000	8000
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	20	110	19	76
2	21	115	20	80
3	23	126	21,9	87
4	24	132	22,8	91
5	25	137	23,8	95
6	36	198	34,2	137
7	40	220	38	152
8	42	231	39,9	160
9	54	297	51	205
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 39)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	48	43
Каркас здания	8	12
Стены и перегородки	14	14
Перекрытия	2	3
Кровля	4	5
Полы	2	2
Проемы	5	4
Отделочные работы	2	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	11
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

Г. КОРПУСА ВТОРИЧНОГО И ТРЕТИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «в» и «д». Фундаменты железобетонные и бетонные; каркас здания, панели стен, балки и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; бункера железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б», «г» и «е». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы, приямки; футеровка бункеров; металлические площадки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 40

	Корпуса вторичного и третичного дробления объемом здания в куб. м, до
Территори-	12000	18000	25000
альные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г.	д	е
1	12	30,3	11,4	20,7	10	43
2	12,6	31,8	12	21,7	10,5	45
3	13,8	34,8	13,1	23,8	11,5	49
4	14,4	36,4	13,6	24,8	12	52
5	15	37,9	14,3	25,9	12,5	54
6	21,6	55	20,5	37,2	18	77
7	24	60	22,8	41,4	20	86
8	25,2	64	23,4	43,4	21	90
9	32,4	82	30,8	56	27	116
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 40)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	11	11	15
Каркас здания	24	22	20
Стены и перегородки	7	16	12
Перекрытия	9	8'	11
Кровля		4	4
Полы	5	5	4
Проемы	5	4	5
Отделочные работы	4	5	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	28  4	24  1	22  3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

Е. КОРПУСА ВТОРИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы, приямки; футеровка бункеров; Металлические наклонные площадки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 41

	Корпуса вторичного дробления объемом здания в куб. м, до
Территориальные	3000	10000
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	12	3	10,8	2,1
2	12,6	3,2	11,3	2,2
3	13,8	3,5	12,4	2,4
4	14,4	3,6	13	2,5
5	15	3,8	13,5	2,6
6	21,6	5,4	19,4	3,8
7	24	6	21,6	4,2
8	25,2	6,3	22,6	4,4
9	32,4	8.1	29,1	5,7
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 41)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	21	17
Каркас здания	-	-
Стены и перегородки	39	28
Перекрытия	16	16
Кровля	5	6
Полы	2	3
Проемы	3	2
Отделочные работы	2	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	9 3	19 6
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

Ж. КОРПУСА ВТОРИЧНОГО И ТРЕТИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ И ДОДРАБЛИВАНИЯ (НА ИМПОРТНОМ ОБОРУДОВАНИИ)

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «в» и «д». Фундаменты бетонные и железобетонные с гидроизоляцией; каркас здания, панели стен, балки и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; бункера железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б», «г» и «е». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы, приямки; футеровка бункеров; металлические площадки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 42

	Корпуса вторичного и третичного дробления	Корпуса додрабливания
Террито	объемом здания в куб. м, до,
риальные	10000	12000	4000
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	11,7	42	11	23,3	16,8	13,5
2	12,3	44,1	11,6	24,5	17,6	14,2
3	13,4	48,3	12,7	26,8	19,3	15,5
4	14	50	13,2	28	20	16,2
5	14,6	53	13,8	29,1	21	16,9
6	21	76	19,8	41,9	30,2	24,3
7	23,3	84	22	46,6	33,5	27
8	24,5	88	23,1	48,9	35,2	28,3
9	31,5	113	29,7	63	45,2	36,5
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 42)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	16	17	18
Каркас здания	15	25	21
Стены и перегородки	15	7	33
Перекрытия	3	8	3
Кровля	9	3	4
Полы	4	4	2
Проемы	10	4	5
Отделочные работы	3	3	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	18	25	8
Прочие работы	7	4	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

З. КОРПУСА СОРТИРОВКИ И ПРОМЫВКИ ЩЕБНЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «в», «д» и «ж». Фундаменты бетонные и железобетонные с гидроизоляцией; каркас здания, панели стен, балки и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; бункера железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б», «г», «е» и «з». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы, приямки; футеровка бункеров; металлические площадки.

Восстановительные стоимости на измерителя указанные в таблице (в руб.)

Таблица 43

	Корпуса сортировки и промывки объемом здания в куб. м, до
Территориаль	8000	10000	20000	40000
ные пояса	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особострои- тельные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	14,5	35	13,2	10,4	18,6	48,2	12,8	4
2	15,2	36,8	13,9	10,9	19,5	51	13,4	4,2
3	16,1	40,2	15,2	12	21,4	55	14,7	4,6
4	17,4	42	15,8	12,4	22,3	58	15,4	4,8
5	18,1	43,8	16,5	13	23,2	60	16	5
6	26,1	63	23,8	18,7	33,4	87	23	7,2
7	29	70	26,4	20,8	37,2	96	25,6	8
8	30,5	74	27,7	21,8	39	101	27	8,4
9	39,2	95	35,6	28	50	130	35	10,8
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 43)

Конструктивные элементы	а	в	д	ж
Фундаменты	27	12	10	15
Каркас здания	7	13	25	33
Стены и перегородки	18	17	17	10
Перекрытия	7	6	10	9
Кровля	6	12	6	5
Полы	4	5	3	5
Проемы	6	8	8	6
Отделочные работы	5	7	4	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	15	15	16	10
Прочие работы	5	5	1	4
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

И. КОРПУСА СОРТИРОВКИ ЩЕБНЯ, ПРОМЫВКИ ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты бутобетонные; стены из асбестоцементных плит по железобетонному каркасу; кровля асбошиферная; полы бетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты железобетонные, башмаки и рандбалки; стены кирпичные; колонны, перекрытия и покрытия железобетонные; бункера металлические; полы бетонные; кровля рулонная по утеплителю; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты бутобетонные и железобетонные; рандбалки и подпорные стены железобетонные; стены кирпичные; перекрытия и бункера железобетонные; покрытия деревянные и железобетонные с утеплителем; кровля рулонная; полы асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графы «г» и «е». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы, приямки; футеровка бункеров; площадки.

Графа «д». Фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; колонны, перекрытия и покрытия железобетонные; лестницы металлические и железобетонные; полы асфальтовые, бетонные и дощатые; кровля рулонная по отеплителю; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 44

	Корпуса сортировки щебня	Корпуса промывки гравия и щебня
Территориаль	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	1500	3600	5000	10000
	здания (холод- ные) на 1 куб. м	здания (отеплен- ные) на 1 куб. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	11,9	17 8	18,5	0,8	13,3	0,8
2	12,5.	18,7	19,4	0,9	14	0,9
3	13,7	20,5	21,3	1	15,3	1
4	14,3	21,4	22,2	1	16	1
5	14,9	22,3	23,2	1,1	16,6	1,1
6	21,4	32	33,4	1,5	23,9	1,5
7	23,8	35,6	37,1	1,6	26,6	1,6
8	25	37,4	39	1,7	27,9	1,7
9	32,1	48,1	50	2,3	35,9	2,3
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 44)

Конструктивные элементы	а	б	в	д
Фундаменты	31	14	24	20
Стены и перегородки	27	23	19	29
Перекрытия	17	18	19	13
Кровля	2	5	5	7
Полы	2	1	3	3
Проемы	4	2	3	5
Отделочные работы	1	3	3	5
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	12  4	22  12	12  12	16  2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

К. КОРПУСА ПРОМЫВКИ ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ (ДЕРЕВЯННЫЕ), ЗДАНИЯ ПРИЕМНЫХ БУНКЕРОВ И ОБОГРЕВАЛОК

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты бутобетонные; каркас, обшивка стен, бункера и обрешетка крыши деревянные; обшивка бункеров из листовой стали; санитарно-технические устройства; электроосвещение, Группа капитальности IV.

Графа «б». Фундаменты и стены подземной части железобетонные; стены здания кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; подкрановые балки, надбункерные решетки и футеровка бункеров металлические; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты. бутовые; стены и отопительная печь кирпичные; покрытие железобетонное утепленное; кровля рулонная; полы дощатые или цементные; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графа «г», фундаменты - деревянные стулья; стены рубленые из бревен; перекрытия деревянные; кровля из асбоцементных листов по деревянной обрешетке и стропилам из бревен; полы и перегородки дощатые; отопительная печь и кухонный очаг; электроосвещение. Группа капитальности IV.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 45

Территориальный пояс	Корпуса промывки гравия и щебня (деревянные) объемом до 4000 куб. м	Здания приемных бункеров объемом до 1500 куб. м	Здания обогревалок, зарядных патронировоч- ных, раскомандировоч- ных на карьерах кирпич- ные объемом 200 куб. м	Здания обогрева- лок на карьерах деревянные объемом до 150 куб. м
	а	б	в	г
1	13	17,6	24,3,	27,9
2	13,7	18,5	25,5	29,2
3	15	20,2	27,9	32
4	15,6	21,1	29,2	33,4
5	16,3	22	30,4	34,9
6	23,4	31,7	43,7	50
7	26	35,2	48,6	56
8	27,3	37	51	58
9	35,1	47,5	66	75
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 45)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	27	30	15	4
Стены и перегородки	13	15	48	43
Перекрытия	15	15	-	11
Кровля	5	16	16	6
Полы	23	5	4	5
Проемы	2	3	9	13
Отделочные работы	4	1	7	5
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8	1	1	1
Прочие работы	3	14	-	12
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

Л. ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ УЗЛЫ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Башмаки, колонны и перекрытия железобетонные; стены будки из асбоцементных листов по деревянному каркасу; кровли из асбоцементных листов по деревянным прогонам; лестницы металлические; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графа «б». Фундаменты и подпорные стены бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Башмаки, колонны, перекрытия и покрытия железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная; лестницы металлические; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 46

	Перегрузочные узлы
Территориальные пояса	на стойках объемом узла до 500 куб. м	полуподземные объемом до 750 куб. м	надземные объемом до 1500 куб. м
	а	б	в
1	6	20,3	11,2
2	6,3	21,3	11,8
3	6,9	23,3	12,9
4	7,2	24,4	13,4
5	7,5	25,4	14
6	10,8	36,5	20,2
7	12	40,6	22
8	12,6	42,6	23,5
9	16,2	55	30,2
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 46)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	62	45	12
Стены и перегородки	17	19	16
Перекрытия	-	7	44
Кровля	5	7	6
Полы	-	1
Проемы	5	2	2
Отделочные работы	1	3	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4	11	13
Прочие работы	6	5	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

М. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ БУНКЕРА ЩЕБНЯ, БУНКЕРА ОТХОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Характеристики сооружений

Графа «а». Фундаменты, колонны, перекрытия, бункера и покрытия железобетонные; стены надбункерной галереи кирпичные; кровля рулонная; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «в». Фундаменты, колонны, перекрытия, бункера и покрытия железобетонные; стены будки кирпичные; кровля рулонная; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «г». Железобетонные подземные галереи прямоугольного сечения; будка над входом кирпичная; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «д». Фундаменты и стены бутобетонные, покрытие железобетонное; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 47

	Бункера	Подземные галереи для одного
Территориаль- ные пояса	железнодорожные погрузочные	для отходов	транспортера
	объемом в куб. м, до	железобетонные	бутобетонные
	800	500	1000
	на 1 куб. м	на 1 пог. м
	а	б	в	г	д
1	13,8	16,4	14	470	301
2	14,5	17,2	14,7	493	316
3	15,9	18,9	16,1	540	346
4	16,6	19,7	16,8	560	361
5	17,3	20,5	17,5	590	376
6	24,8	29,5	25,2	850	540
7	27,6	32,8	28	940	600
8	29	34,4	29,4	990	630
9	37,3	44,3	37,8	1270	810
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 47)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	71	46	70
Стены и перегородки	3	17	7
Перекрытия	-	-	-
Кровля	3	4	-
Полы	1	-	-
Проемы	-	1	1
Отделочные работы	-	-	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1	-	1
Прочие работы	21	32	20
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

Н. НАДЗЕМНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Характеристики сооружений

Графа «а». Металлический каркас с обшивкой асбоцементными листами; кровля из асбоцементных листов по металлическим прогонам; полы из асбоцементных плит; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «в». Фундаменты и колонны железобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; электроосвещение. Группа капитальности II

Графы «г» и «д». Фундаменты, колонны, балки, перекрытия и покрытия железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 пог. м. галереи (в руб.)

Таблица 48

Террито-	Надземные галереи
риальные	холодные	отапливаемые на опорах
пояса	без опор для одного транспортера	на опорах для двух транспортеров	для одного транспортера	для двух транспортеров
	а	б	в	г	д
1	190	220	240	260	280
2	200	230	250	270	300
3	220	250	280	300	330
4	230	270	290	310	340
5	240	280	300	330	360
6	340	400	440	470	510
7	380	440	480	520	570
8	390	460	510	550	600
9	510	600	650	700	770


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЩЕБЕНОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

О. НАДЗЕМНЫЕ ГАЛЕРЕИ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ УЗЛЫ (ДЕРЕВЯННЫЕ)

Характеристики сооружений

Фундаменты столбовые бутобетонные; стены - каркас из бревен с чистой обшивкой с одной стороны; кровля рулонная по двойному дощатому настилу по стропилам из бревен; электроосвещение. Группа капитальности IV.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 49

	Надземные холодные галереи	Перегрузочные
Территориальные пояса	для одного транспортера	для двух транспортеров	узлы объемом до 200 куб. м
	на 1 пог. м галереи	на 1 куб. м
	а	б	в
1	106	177	7,4
2	112	.185	7,8
3	122	203	8,5
4	128	212	8,9
5	133	221	9,3
6	191	318	13,3
7	213	353	14,8
8	223	371	15,5
9	287	477	20
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 49)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	22
Стены и перегородки	36
Кровля	8
Полы	11
Проемы	8
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЗАВОДЫ

А. ПРИЕМНЫЕ БУНКЕРА И КОРПУСА ПЕРВИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты бетонные и железобетонные; каркас железобетонный; заполнение кирпичное; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; сантехнические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «в» и «д». Фундаменты железобетонные; каркас железобетонный и металлический; стены - заполнение кирпичное и железобетонные панели; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; сантехнические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б», «г» и «е». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы, приямки; футеровка бункеров; металлические площадки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 50

Территори-	Приемные бункера	Корпуса первичного дробления
альные	объем здания в куб. м, до
пояса	1200	6000	8000
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	67	380	22 1	81	20,8	67
2	70	400	23,2	85	21,8	70
3	76	436	25,4	93	23,9	77
4	80	455	26,5	97	25	80
5	83	474	27,6	100	26	83
6	120	680	39,8	145	35,3	120
7	133	750	44,2	161	41,6	133
8	140	790	46,4	169	43,7	140
9	180	1020	60	218	56	180
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 50)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	6	37	43
Каркас здания	65	13	16
Стены и перегородки	2	14	9
Перекрытия	1	4	4
Кровля	1	4	2
Полы	1	3	3
Проемы	1	5	1
Отделочные работы	1	2	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	17	16	19
Прочие работы	5	2	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЗАВОДЫ

Б. КОРПУСА ВТОРИЧНОГО И ТРЕТИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ, ПРОМЫВКИ И СОРТИРОВКИ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «в», «д» и «ж». Фундаменты железобетонные сборные и монолитные; каркас железобетонный; заполнение в каркасе кирпичное; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; сантехнические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б», «г» и «е». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы, приямки; металлические площадки.

Восстановительные стоимости на измерителя, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 51

	Корпуса вторичного и третичного дробления	Корпуса промывки и
Территори-	без промывки	с промывной	сортировки
альные	объемом здания в куб. м, до
пояса	20000	40000	40000	50000
	на 1  куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1  куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1  куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1  куб. м
	а	б	в	г	д	е	ж
1	13,7	21,9	15,1	23,5	16,4	14,3	12,2
2	14,4	23	15,8	24,7	17,2	15	12,8
3	15,9	25,2	17,4	27	18,8	16,4	14
4	16,5	26,3	18,1	28,2	19,6	17,2	14,6
5	17,1	27,4	18,9	29,4	20,5	17,9	15,3
6	24,9	39,4	27,2	42,3	29,5	25,7	22
7	27,4	43,8	30,2	47	32,7	28,6	24,2
8	28,8	46	31,7	49	34,4	30	25,4
9	37	59	41	64	44,2	38,6	32,9
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 51)

Конструктивные элементы	а	в	д	ж
Фундаменты	16	16	16	19
Каркас здания	23	20	28	23
Стены и перегородки	13	14	13	3
Перекрытия	6	8	7	11
Кровля	4	3	3	2
Полы	5	4	3	21
Проемы	6	5	10	1
Отделочные работы	2	5	3	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	24	17	16	16
Прочие работы	1	8	1	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. ГАЛЕРЕИ

Характеристики сооружений

Графа «а». Железобетонная тоннель с гидроизоляцией.

Графа «б». Галерея переменного сечения; фундаменты железобетонные; опоры и каркас металлические; стены панельные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; сантехнические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «в», «г», «д» и «е». Сечения постоянные; конструктивные решения те же, что и в графе «б».

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 52

	Галереи
Территори-	подземные	надземные	Сечение в м
альные			2,6х2,5	3,1х2,5	3,5х2,5	3,6х2,6
пояса	на 1 куб. м	на 1 пог. м
	а	б	в	г	д	е
1	34,7	38,8	199	237	268	275
2	36,4	40,3	209	249	281	289
3	39,9	44,2	229	273	308	316
4	41,6	46,6	239	284	322	330
5	43,4	48,1	249	296	335	344
6 7	63  69	70  78	358  398	427  447	482  540	495  550
8	73	82	418	498	560	580
9	94	104	540	640	720	740


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Б. УЗЛЫ ПОГРУЗКИ, ПОГРУЗОЧНЫЕ БУНКЕРА. ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ УЗЛЫ, БУНКЕРА ОТХОДОВ, РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристики сооружений

Графы а», «б», «в», «г», «д» и «е». Фундаменты железобетонные сборные и монолитные; каркас железобетонный и монолитный; стены - заполнение кирпичное и панели; перекрытия железобетонные сборные; кровля рулонная; полы цементные. Группа капитальности II.

Графа «ж». Пандус (насыпь), покрытый сборными плитами по щебеночному или песчаному основанию.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 53

	Узлы погрузки	Погрузочные бункера	Перегрузочные узлы	Бункера отходов	Разгрузочные
Территори-	на 1 куб. м	площадки
альные	Объем зданий в куб. м, до	на 1 кв. м
пояса	700	700	300	800	1000	700
	а	б	в	г	д	е	ж
1	20,6	28,1	43,6	18,7	17	31,2	36,6
2	21,6	29,5	45,8	19,6	17,9	32,8	38,4
3	23,7	32,3	50	21,5	19,5	35,9	42,1
4	24,7	33,7	52	22,4	20,4	37,4	43,9
5	25,8	35,1	55	23,4	21,2	39	45,8
6	37	51	78	33,7	30,6	56	66
7	41,2	56	87	37,4	34	62	73
8	43,3	59	92	39,3	35,7	66	77
9	56	76	118	51	45,9	84	99
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 53)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж
Фундаменты	20	6	17	10	11	9	36
Каркас здания	36	78	-	-	-	-	-
Покрытие	-	-	-	-	-	59	64
Стены и перегородки	8	2	20	35	50	7	-
Перекрытия	4	3	2	21	7	5	-
Кровля	4	2	2	5	5	1	-
Полы	2	1	3	2	2	5	-
Проемы	8	3	3	4	3	4	-
Отделочные работы	2	2	1	1	2	4	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12	3	50	18	16	6	-
Прочие работы	4	-	2	4	4	-	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА

А. КОРПУСА ОБОГАЩЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «в» и «д». Фундаменты железобетонные; каркас железобетонный и стальной; стены - заполнение кирпичное и панели керамзитобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; сантехнические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б», «г» и «е». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы, приямки; металлические площадки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 54

	Корпуса обогащения
Территориаль-	Объем здания в куб. м, до
ные пояса	15000	25000	45000
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	12,8	15,3	11,3	9,8	10,1	24,8
2	13,4	16	11,9	10,3	10,6	26
3	14,7	17,6	13	11,3	11,6	28,5
4	15,4	18,4	13,6	11,8	12,1	30
5	16	19,1	14,1	12,3	12,6	31
6	23	27,5	20,3	17,6	18,2	44,6
7	25,6	30,6	22,6	19,6	20,2	50
8	26,9	32,1	23,7	20,6	21,2	52
9	34,5	41,3	31	26,4	27,3	67
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 54)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	13	12	15
Каркас здания	23	22	36
Стены и перегородки	16	15	13
Перекрытия	6	10	7
Кровля	6	7	8
Полы	9	5	3
Проемы	7	7	5
Отделочные работы	5	3	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	14	12	10
Прочие работы	2	7	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА

Б. ПРИЕМНЫЕ БУНКЕРА

Характеристики сооружений

Графы «а», «б» и «в». Фундаменты железобетонные; каркас стальной; стены - заполнение кирпичное и керамзитобетонные панели; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые и бетонные. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 55

	Приемные бункера объемом здания в куб. м, до
Территориальные	1000	1500	2000
пояса	на 1 куб. м
	а	б	в
1	49,1	47,3	46,3
2	52	49,7	48,6
3	57	54	53
4	59	57	56
5	61	59	58
6	88	85	83
7	98	95	93
8	103	99	97
9	133	128	125
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 55)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	17	39	33
Каркас здания	26	20	26
Стены и перегородки	26	10	10
Кровля	6	7	7.
Перекрытия	6	7	7
Полы	5	3	3
Проемы	1	1	2
Отделочные работы	1	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	10	10
Прочие работы	1	2	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 5. КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ

А. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА, СКЛАДЫ СЫРЬЯ, СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Фундаменты железобетонные; каркас железобетонный и металлический; стены - заполнение кирпичное и железобетонные панели; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование; монорельсы; подкрановые пути; каналы; приямки; металлические площадки.

Графа «д». Бетонное покрытие; рельсовые пути; лоток; будка машиниста, лебедки.

Графы «е» и «ж». Фундаменты железобетонные; каркас железобетонный; стены - заполнение кирпичное и обшивка асбоцементными листами; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 56

	Главные корпуса объемом здания в куб. м, до	Склады сырья	Склады готовой продукции
Территориаль-	250 000	450 000	площадью пола	объемом здания в куб. м, до
ные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1  куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	до 3000 кв. м на 1 кв. м	12000	30000
	а	б	в	г	д	е	ж
1	7,6	24,8	5,7	27,2	12,5	7,6	3,6
2	8	26	6	28,6	13,1	8	3,8
3	8,7	28,5	6,6	31,3	14,4	8,8	4,1
4	9,1	30	6,8	32,6	15	9,2	4,3
5	9,5	31	7,1	34	15,6	9,6	4,5
6	13,7	44,6	10,3	49	22,5	13,7	6,4
7	15,2	50	11,4	54	25	15,2	7,1
8	16	52	12	57	26,3	16	7,3
9	20	67	15,4	73	33,8	20,5	9,6
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 56)

Конструктивные элементы	а	в	д	е	ж
Фундаменты	22	15	-	36	15
Каркас здания	18	25	-	29	33
Стены и перегородки	9	11	-	8	10
Перекрытия	20	12	-	8	13
Покрытия	-	-	85	-	-
Кровля	7	14	-	5	8
Полы	4	6	-	4	9
Проемы	4	4	-	6	7
Отделочные работы	3	2	-	1	3
Будка	-	-	14	-	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12	10	1	1
Прочие работы	1	1		2	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 6. СООРУЖЕНИЯ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ СПОСОБОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

А. БЛОКИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ, СГУЩЕНИЯ И ГРОХОЧЕНИЯ

Характеристика сооружений

Графы «а», «в», «б», «г» и «д». Фундаменты железобетонные; каркас из металлических конструкций с настилом по перекрытиям из просечно-вытяжной стали; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м развернутой производственной площади (в руб.)

Таблица 57

	Блоки
Территори-	обезвоживания типа	классификация	сгущения	грохочения
альные	1-КСН-24	2-КСН-24	ГКХ-4100
пояса	площадью в кв. м, до
	70	100	80	200	300
	а	б	в	г	д
1	45	36	65	73	77
2	47	38	68	77	81
3	52	41	75	84	89
4	54	43	78	88	92
5	56	45	81	91	96
6	81	65	117	131	139
7	90	76	130	146	154
8	94	79	136	153	162
9	121	97	175	197	208
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 57)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	24	28	11	9	4
Каркас металлический	64	66	68	70	83
Стены	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-
Кровля	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-
Проемы	-	-	-	-	-
Отделочные работы.....	2	2	9	10	11
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	4	12	11	2
Прочие работы	-	-	-	-	-
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VI. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 6. СООРУЖЕНИЯ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ СПОСОБОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

Б. ЦЕХИ ДРОБЛЕНИЯ И СОРТИРОВКИ ЩЕБНЯ, СГУСТИТЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ

Характеристики сооружений

Графы «а» и «в». Фундаменты железобетонные; каркас из металлических конструкций; полы деревянные и асфальтовые. Встроенные помещения для обогрева работающих и щитовая; стены деревянные, обшитые асбоцементными листами; кровля из асбоцементных листов; полы деревянные и асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графа «б». Фундаменты под оборудование.

Графа «г». Фундаменты железобетонные; каркас из металлических конструкций (этажерка); зумпф железобетонный. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 кв. м развернутой производственной площади (в руб.)

Таблица 58

	Цехи сортировки щебня	Сгустительные
Территориальные	с дроблением	без дробления	воронки с зумпфа
пояса	площадью в кв. м, до
	250	100	120
	на 1 кв.	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м
	а	б	в	г
1	103	66	64	90
2	108	69	69	95
3	119	76	74	104
4	124	79	77	108
5	129	83	80	113
6	185	119	115	162
7	206	132	128	180
8	216	139	134	189
9	278	178	173	243
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 58)

Конструктивные элементы	а	в	г
Фундаменты	21	14	7
Каркас металлический	50	61	64
Стены	6	5	15
Перекрытия	-	-	-
Кровля	2	-	-
Полы	5	9	8
Проемы	2	2	-
Отделочные работы.....	7	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5	7	3
Прочие работы	2	1	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. ЗАВОДЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ, МЕХАНО-ЭМАЛИРОВОЧНЫХ ЦЕХОВ И ЗДАНИЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные; фундаменты, рандбалки, колонны, подкрановые балки железобетонные; стены кирпичные; покрытие железобетонное по железобетонным балкам, прогонам и фермам; каркасы фонарей железобетонные; кровля рулонная. В восстановительную стоимость включены санитарно-технические устройства, электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование. Графа «в». Здания одноэтажные; фундаменты, рандбалки, колонны, балки железобетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные по железобетонным балкам и асбестоцементные плиты по железобетонным прогонам и фермам; каркасы фонарей металлические; санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «д». Фундаменты бетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 59

Территориаль- ные пояса	Литейные цехи объемом до 270 тыс. куб. м	Механо-эмалировочные цехи объемом до 90 тыс. куб. м	Здания бытовых поме- щений литейных и ме-
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	хано-эмалировочных цехов объемом до 10 тыс. куб. м на 1 куб. м
	а	б	в	г	д
1  2  3  4  5  6  7  8  9	8,2  8,6  9,4  9,8  10,3  14,8  16,4  17,2  22,1	3,2  3,3  3,6  3,8  3,9  5,7  6,3  6,6  8,5	8,5  8,9  9,8  10,2  10,6  15,3  17  17,9  23	3  3,2  3,5  3,6  3,8  5,4  6  6,3  8,1	17,8  18,7  20,5  21,4  22,3  32  35,6  37,4  48,1
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 59)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	9	12	10
Стены и перегородки	24	22	29
Перекрытия	14	21	12
Крыши	10	15	3
Полы	6	12	10
Проемы	3	2	6
Отделочные работы	7	3	18
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	11	8
Прочие работы	10	2	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. ЗАВОДЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 2. ЗДАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ, МЕХАНО-ЭМАЛИРОВОЧНЫХ ЦЕХОВ И ЗДАНИЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИИ ПРЕЖНИХ ЛЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Характеристики зданий

Графа «а». Фундаменты ленточные, бутовые, столбовые железобетонные; рандбалки; колонны и балки каркаса железобетонные; стены кирпичные; подкрановые балки; фермы, фонари, прогоны и связи металлические; покрытие из асбестоцементных плит с утеплением шлаком; кровля рулонная по деревянному основанию; санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты бутовые стены кирпичные; колонны и балки железобетонные; фермы, фонари и подкрановые балки металлические; покрытие из асбестоцементных плит с утеплением шлакобетоном; кровля рулонная по цементной стяжке: санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «в». Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия деревянные, кровля рулонная по деревянному основанию; санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности III.

Восстановительное стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 60

Территориальные пояса	Литейные цехи прежних лет строительств а объемом здания до 70 тыс. куб. м	Механо-эмалировочные цехи прежних, лет строительства объемом здания до 85 тыс. куб. м	Здания бытовых помещений прежних лет строительства литейных и механо-эмалировочных цехов объемом здания до 10 тыс. куб. м
	а	б	в
1	7,9	7,6	16
2	8,3	8	16,8
3	9,1	8,7	18,4
4	9,5	9,1	19,2
5	9,9	9,5	20
6	14,2	13,7	28,8
7	15,8	15,2	32
8	16,6	16	33,6
9	21,3	20,5	43,2
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 60)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	8	10	9
Стены	15	17	26
Перекрытия	13	16	10
Крыши	13	16	7
Полы	8	12	10
Проемы	6	7	7
Отделочные работы	8	8	18
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	11	8
Прочие работы	18	3	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. ЗАВОДЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 3. КОНВЕЙЕРНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ НАГРЕВА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ДЛЯ НАГРЕВА ТРУБ, КОНВЕЙЕРНЫЕ СУШИЛА, РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И ВАННЫ ДЛЯ ОКРАСКИ

Характеристики

Графы «а» и «б». Фундаменты бетонные; приямки железобетонные; кладка из красного, шамотного и термоизоляционного кирпича.

Графа «в». Паровые конвейерные сушила проходные для малярных цехов механо-эмалировочных. корпусов для сушки окрашенных раковин, кронштейнов, сифонов, трапов и радиаторов объемом до 900 куб. м.

Графа «г». Распылительные камеры для малярных цехов механо-эмалировочных корпусов для окраски раковин, трапов и сифонов объемом до 36 куб. м.

Графа «д». Ванны для окраски кронштейнов, радиаторов, плит и решеток трапов для малярного цеха механо-эмалировочных корпусов объемом до 20 куб. м.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м строительного объема (в руб.)

Таблица 61

	Конвейерные печи объемом до 47 куб. м для нагрева	Конвейерные	Распылитель	Ванны для
Территориаль- ные пояса	перед асфальтированием фасонных частей к чугунным канализационным трубам производительностью до 3,2 т/ч	чугунных канализационных труб производительностью до 9 т/ч	сушила до 900 куб. м	ные камеры объемом до 36 куб. м	окраски объемом до 20 куб. м
	без печного конвейера
	а	б	в	г	д
1	700	840	730	1100	1650
2	740	890	760	1160	1730
3	800	970	840	1270	1900
4	840	1010	870	1320	1980
5	870	1050	910	1380	2060
6	1260	1520	1310	1980	2970
7	1400	1690	1460	2200	3300
8	1470	1770	1530	2310	3460
9	1890	2280	1970	2980	4450


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. ЗАВОДЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 4. ЦЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА ЧУГУННЫХ ВАНН КАМЕРНЫЕ МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА ЧУГУННЫХ РАКОВИН

Характеристики печей

Графа «а». Муфельные печи для обжига чугунных эмалированных ванн на газовом топливе производительностью 3 т/ч.

Графа «б». Камерные муфельные печи для обжига чугунных эмалированных раковин на газовом топливе производительностью 600 кг/ч-

Восстановительные стоимости на 1 кв. м площади муфеля (в тыс. руб.)

Таблица 62

Территориальные пояса	Муфельные печи для обжига ванн производительностью до 3 т/ч	Камерные муфельные печи для обжига раковин производительностью до 660 кг/ч
	а	б
1	12,6	15,9
2	13,2	16,7
3	14,5	18,3
4	15,1	19,1
5	15,8	19,9
6	22,7	28,6
7	25,2	31,8
8	26,5	33,4
9	34	42,9


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VII. ЗАВОДЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 5. ЗДАНИЯ ЭМАЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ И АСФАЛЬТИРОВОЧНЫХ ЦЕХОВ И СКЛАДОВ КРЕПИТЕЛЯ С НАСОСНОЙ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные; рандбалки, колонны, подкрановые балки железобетонные; стены крупнопанельные; перегородки керамзитобетонные: покрытия железобетонные утепленные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «г». Закрома, приямки, тоннели, площадки, цеховые рельсовые пути.

Графа «в». Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные; стены крупнопанельные; покрытия железобетонные, утепленные, по железобетонным фермам; каркасы фонарей металлические; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «д». Здание одноэтажное; фундаменты и каналы бетонные и железобетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные. утепленные; кровля рулонная; резервуары; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 63

Территориаль- ные пояса	Эмалеприготовительные цехи объемом до 70 тыс. куб. м	Асфальтировочные цехи объемом до 80 тыс. куб. м	Склад крепителя с насосной емкостью резервуаров до 175 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	11,3	50,1	9	11,5	28,2	126
2	11,9	52,6	9,5	12,1	29,6	132
3	13	57,6	10,4	13,2	32,4	144
4	13,6	60,1	10,8	13,8	33,8	151
5	14,1	62,6	11,3	14,4	35,3	157
6	20,3	90,2	16,2	20,7	51	226
7	22,6	100	18	23	56	251
8	23,7	105	18,9	24,2	59	264
9	30,5	135	24,4	31,1	76	339
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 63)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	11	20	17
Стены и перегородки	21	16	27
Перекрытия	12	12	7
Крыши	13	19	6
Полы	11	5	3
Проемы	7	3	6
Отделочные работы	4	4	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	13	18
Прочие работы	11	8	14
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. ЗАВОДЫ АСФАЛЬТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА, ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И БИТУМОВАРОЧНЫЕ ЦЕХИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». В состав корпусов входят: закрытые склады сырья; сушильно-помольные цехи; склады минерального порошка и цемента; асфальтосмесительные цехи; бытовые помещения.

Фундаменты и колонны железобетонные; стены кирпичные, асбофанерные и железобетонные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля, рулонная; полы бетонные, асфальтовые, дощатые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование.

Графа «в». Фундаменты железобетонные; стены из асбофанеры и железобетонные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; вентиляция; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «д». Фундаменты бетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «е». Обмуровка котлов из красного и шамотного кирпича; фундаменты под котлы; борова.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 64

Территориаль- ные пояса	Главные корпуса объемом до 110000 куб. м	Дробильно-сортировочные отделения объемом до 4500 куб. м	Битумоварочные цехи объемом до 2000 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	6,4	2	8	29,7	12,2	178
2	6,7	2,1	8,4	31,2	12,8	187
3	7,4	2,3	9,2	34,2	14	205
4	7,7	2,4	9.6	35,6	14,7	214
5	8	2,5	10	37,1	15,2	222
6	11,5	3,6	14,4	53	22	320
7	12,8	4	16	60	24,4	356
8	13,4	4,2	16,8	62	25,6	378
9	17,3	5,4	21,6	80	33	481
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

( к табл. 64)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	9	7	9
Стены	23	23	35
Перекрытия	22	17	13
Кровля	15	14	6
Полы	4	12	10
Проемы	4	12	8
Отделочные работы	3	3	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5	8	13
Прочие работы	15	4	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ VIII. ЗАВОДЫ АСФАЛЬТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. БИТУМОХРАНИЛИЩА И СМОЛОХРАНИЛИЩА

Характеристики хранилищ

Графа «а». Здания одноэтажные с подземными железобетонными резервуарами и полуподземными насосной станцией и камерой управления. Стены подземной части и днища железобетонные; стены подземной части кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная; трубопроводы из стальных труб; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Сооружения состоят из двух металлических или железобетонных резервуаров емкостью по 100 т, насосной станции, камеры управления, железобетонных приемных резервуаров, сливного желоба и каналов.

Здания насосных станций полузаземленные; подземная часть железобетонная; стены надземной части кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная.

Здания камер управления одноэтажные; фундаменты бетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная.

Металлические резервуары сварные с утеплением. Железобетонные резервуары заземленные.

Сливные желоба, сливные каналы и каналы для смолопровода железобетонные.

Фундаменты под оборудование бетонные.

Наружный водопровод и канализация из асбестоцементных труб.

Ограждения из колючей проволоки.

В восстановительную стоимость включены санитарно-технические устройства, электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «д». Конструктивная характеристика та же, что по графе «б», но резервуары подземные железобетонные.

Восстановительные стоимости на 1 т емкости (в руб.)

Таблица 65

	Битумохрани-	Смолохранилища	В том числе	Смолохранилища	В том числе
	лища емкостью до 1500 т, объемом до 6 тыс. куб. м	емкостью до 200 т с наземными метал- лическими резерву- арами, объемом до 700 куб. м	насосные станции и камеры управления	резервуары, каналы, фундаменты и пр.	емкостью до 200 т с подземными желе- зобетонными резер- вуарами, объемом до 700 куб. м	насосные станции и камеры управления	резервуары, каналы, фундаменты и пр.
	а	б	в	г	д	е	ж
1	95	225	60	166	233	100	134.
2	100	236	63	174	245	105	141
3	109	259	69	191	268	115	154
4	114	270	72	200	280	120	161
5	120	281	75	207	291	125	167
6	171	405	108	300	420	180	241
7	190	450	120	332	466	200	268
8	200	472	126	350	490	210	281
9	256	610	162	450	630	270	362


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДВУХСТАДИЙНОГО ФОРМОВАНИЯ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННОГО, УЗОРЧАТОГО И ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА; ЦЕХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ СТЕКЛА БЕЗЛОДОЧНЫМ МЕТОДОМ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР И ПОДФАРНИКОВ; ЦЕХИ СТЕКЛОБЛОКОВ; ЦЕХИ ВЫРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ОБРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 1960 г.)

А. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДВУХСТАДИЙНОГО ФОРМОВАНИЯ, ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННОГО, УЗОРЧАТОГО И ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА И ВАННЫЕ ПЕЧИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные и многоэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные, а также на свайном основании; колонны железобетонные; стены кирпичные, панельные, из асбоцементных. листов и коробчатого стеклопрофилита; перекрытия и покрытия железобетонные по железобетонным фермам, балкам и металлическим фермам; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Кранбалки, приямки, борова, бункера, железнодорожный путь и фундаменты под оборудование.

Графа «в». Ванная регенеративная печь непрерывного действия с поперечным направлением пламени. Площадь зеркала варочной части 265 кв. м, площадь студочной части 352 кв. м; глубина бассейна 1,4 м; по длине варочной части печи расположено семь пар горелок; поверхность нагрева насадки секционированного регенератора 6240 кв. м; производительность печи 300 т/сутки.

Графа «г». Здания одноэтажные и многоэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; стены кирпичные и частично из асбоцементных листов; колонны железобетонные; перекрытия и покрытия железобетонные по железобетонным балкам и металлическим фермам; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «д». Каналы, приямки, яма для спуска стекла, борова, бункера, железнодорожный путь, подкрановые пути и фундаменты под оборудование.

Графа «е». Ванная печь непрерывного проката, регенеративная, с поперечным направлением пламени. Площадь зеркала варочной части печи 375 кв. м; площадь зеркала студочной части печи 360 кв. м; глубина бассейна варочной части, 1,5 м, студочной части 1,2 м; поверхность нагрева насадки одной пары регенераторов 7600 кв. м; производительность печи 300 т/сутки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 66

Территориаль- ные пояса	Цехи производства листового стекла высокого качества методом двухстадийного формования объемом до 90000 куб. м	Цехи производства армированного узорчатого и полированного стекла объемом до 700000 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы н 1 кв. м	ванные печи на 1 кв. м варочной печи	на 1 куб. м	особостроительные работы н 1 кв. м	ванные печи на 1 кв. м варочной печи
	а	б	в	г	д	е
1	9,7	16,6	5070	8,7	9,4	1920
2	10,1	17,4	5320	9,1	9,9	2010
3	11,1	19.1	5830	10	10,8	2210
4	11,6	19,9	6100	10,4	11,3	2300
5	12,1	20,8	6300	10,8	11,8	2400
6	17,4	29,9	9100	15,6	16,9	3450
7	19,3	33,2	10100	17,3	18,8	3840
8	20,3	34,9	10600	18,2	19,7	4030
9	26,1	14,8	13700	23,4	25,4	5180
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 66)

Конструктивные элементы	а	г
Фундаменты	20	22
Каркас здания	22	16
Стены и перегородки	9	9
Перекрытия	5	10
Кровля	18	13
Полы	10	10
Проемы	4	5
Отделочные работы	4	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7	10
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДВУХСТАДИЙНОГО ФОРМОВАНИЯ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННОГО, УЗОРЧАТОГО И ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА; ЦЕХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ СТЕКЛА БЕЗЛОДОЧНЫМ МЕТОДОМ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР И ПОДФАРНИКОВ; ЦЕХИ СТЕКЛОБЛОКОВ; ЦЕХИ ВЫРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ОБРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 1960 г.)

Б. ЦЕХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ СТЕКЛА БЕЗЛОДОЧНЫМ МЕТОДОМ, ЦЕХИ СТЕКЛОБЛОКОВ И ВАННЫЕ ПЕЧИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные и многоэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; колонны железобетонные; стены кирпичные и крупнопанельные; перекрытия и покрытия железобетонные по железобетонным и металлическим фермам; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Железнодорожный путь, кранбалки, бункера, борова, яма для спуска стекла и фундаменты под оборудование.

Графа. «в». Ванная стекловаренная печь с каналом на 6 машин БВВС непрерывного действия, регенеративная, с поперечным направлением пламени. Площадь зеркала варочной части печи 265 кв. м, площадь зеркала студочной части 407 кв. м, глубина бассейна-1,4 м, поверхность нагрева насадки одного регенератора 7500 кв. м, производительность печи 280 т/сутки.

Графа «г». Здания одноэтажные и двухэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; колонны железобетонные; стены кирпичные и крупнопанельные; перекрытия и покрытия железобетонные по железобетонным и металлическим фермам; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «д». Железнодорожный путь, борова, бункера и фундаменты под оборудование.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 67

	Цехи вертикального вытягивания стекла безлодочным, способом объемом до 250000 куб. м	Цех стеклоблоков объемом до 45000 куб. м
Территориаль- ные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	ванные печи на 1 кв. м варочной части печи	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д
	9,3	13,2	4910	10,2	14.3
	9,7	13,9	5100	10,7	15/
	10,6	15,2	5600	11,7	16,4
	11,1	15,8	5900	12,2	17,2
	11,6	16,5	6100	12,7	17,9
	16,7	23,8	8800	18,3	25,7
	18,5	26,4	9800	20,4	28,6
	19,4	27,7	10300	21,4	30
	25	35,6	13300	27,5	38,6
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 67)

Конструктивные элементы	а	г
Фундаменты	10	17
Каркас здания	21	19
Стены и перегородки	11	15
Перекрытия	17	15
Кровля	10	9
Полы	8	4
Проемы	7	8
Отделочные работы	3	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	9
Прочие работы	3	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДВУХСТАДИЙНОГО ФОРМОВАНИЯ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННОГО, УЗОРЧАТОГО И ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА; ЦЕХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ СТЕКЛА БЕЗЛОДОЧНЫМ МЕТОДОМ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР И ПОДФАРНИКОВ; ЦЕХИ СТЕКЛОБЛОКОВ; ЦЕХИ ВЫРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ОБРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 1960 г.)

В. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР И ПОДФАРНИКОВ И ВАННЫЕ ПЕЧИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные и двухэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; колонны железобетонные; стены кирпичные и крупнопанельные; перекрытия и покрытия железобетонные по железобетонным и металлическим фермам; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Каналы, приямки, борова, кранбалки, железнодорожный путь и фундаменты под оборудование.

Графа «в». Ванная регенеративная печь непрерывного действия с подковообразным пламенем для производства желтого противотуманного стекла. Площадь варочной части печи 15,42 кв. м; поверхность нагрева насадки 680 кв. м; глубина бассейна 0,9 м; производительность печи 9 т/сутки.

Графа «г». Ванная регенеративная печь непрерывного действия с подковообразным пламенем для производства бесцветного светотехнического стекла. Площадь варочной части печи 35,5 кв. м; поверхность нагрева насадки 765 кв. м; глубина бассейна 1,1 м; производительность печи 20 т/сутки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 68

Территориаль-	Цехи производства рассеивателей для автомобильных фар и подфарников объемом до 60000 куб. м
ные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	ванные печи для противотуманного стекла на 1 кв. м варочной части печи	ванные печи для бесцветного светотехнического стекла на 1 кв.  м варочной части печи
	а	б	в	г
1	10,9	15,9	7200	4290
2	11,5	16,7	7500	4500
3	12,6	18,3	8300	4930
4	13.1	19,1	8600	5100
5	13,7	19,9	9000	5300
6	19,7	28,6	12900	7700
7	21,9	31.8	14400	8600
8	23	31,8	15100	9000
9	29,5	42,9	19400	11600
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 68)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	13
Каркас здания	21
Стены и перегородки	13
Перекрытия	15
Кровля	10
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
Прочие работы	-
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДВУХСТАДИЙНОГО ФОРМОВАНИЯ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННОГО, УЗОРЧАТОГО И ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА; ЦЕХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ СТЕКЛА БЕЗЛОДОЧНЫМ МЕТОДОМ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР И ПОДФАРНИКОВ; ЦЕХИ СТЕКЛОБЛОКОВ; ЦЕХИ ВЫРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ОБРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 1960 г.)

Г. ЦЕХИ ВЫРАБОТКИ СОРТОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; колонны железобетонные; стены кирпичные и крупнопанельные; перекрытия и покрытия железобетонные по металлическим фермам; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Каналы, приямки, борова, бункера и фундаменты под оборудование.

Графа «в». Ванная печь регенеративная с подковообразным направлением пламени на 4 рабочих окна. Площадь зеркала варочной части 3,67 кв. м, площадь выработочной части 1,15 кв. м; глубина бассейна варочной части 1 м; поверхность нагрева насадки 87 кв. м; производительность печи 1,3 т/сутки стекломассы.

Графа «г». Ванная печь регенеративная с подковообразным направлением пламени на 8 рабочих окон. Площадь зеркала варочной части 13,12 кв. м, площадь выработочной части 3,86 кв. м; глубина бассейна варочной части 1,1 м; поверхность нагрева насадки 256 кв. м; производительность печи 6 т/сутки стекломассы.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 69

	Цехи выработки сортовой и парфюмерной посуды объемом до 60000 куб. м
Территориаль- ные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	ванные печи производитель- ностью 1-3 т/сутки на 1 кв. м варочной части печи	ванные печи производительностью 6 т /сутки на 1 кв. м варочной части печи
	а	б	в	г
1	9,4	5,7	14000	6800
2	9,8	6	14700	7100
3	10,8	6,6	16100	7800
4	11,2	6,8	16800	8200
5	11,7	7,1	17500	8500
6	16,9	10,3	25200	12200
7	18,7	11,4	28000	13600
8	19,7	12	29400	14300
9	25.3	15,4	37800	18300
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 69)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	7
Каркас здания	24
Стены и перегородки	9
Перекрытия	3
Кровля	13
Полы	6
Проемы	10
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	90
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДВУХСТАДИЙНОГО ФОРМОВАНИЯ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННОГО, УЗОРЧАТОГО И ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА; ЦЕХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ СТЕКЛА БЕЗЛОДОЧНЫМ МЕТОДОМ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР И ПОДФАРНИКОВ; ЦЕХИ СТЕКЛОБЛОКОВ; ЦЕХИ ВЫРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ОБРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 1960 г.)

Д. ЦЕХИ ОБРАБОТКИ СОРТОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные и многоэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; колонны железобетонные; стены кирпичные и крупнопанельные; перекрытия и покрытия железобетонные по железобетонным балкам; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Каналы, лотки, приямки и фундаменты под технологическое оборудование.

Графа «в». Здания одноэтажные и двухэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; колонны железобетонные; стены кирпичные, панельные и из асбоцементных листов; перекрытия и покрытия железобетонные по металлическим фермам; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «г». Каналы, приямки и фундаменты под оборудование.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 70

Территориальные пояса	Цехи обработки сортовой и парфюмерной посуды объемом до 20000 куб. м	Цехи производства тарной посуды объемом до 230000 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	15,1	3,9	9,3	4,4
2	15,8	4,1	9,7	4,6
3	17,4	4,5	10,7	5
4	18,1	4,7	11,1	5,3
5	18,9	4,9	11,6	5,5
6	27,2	7,1	16,7	7,9
7	30,2	7,8	18,5	8,8
8	31,7	8,2	19,5	9,2
9	40,7	10,5	25	11,9
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 70)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	11	12
Каркас здания	12	27
Стены и перегородки	16	9
Перекрытия	6	8
Кровля	14	16
Полы	11	7
Проемы	7	6
Отделочные работы	10	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	11
Прочие работы	2	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДВУХСТАДИЙНОГО ФОРМОВАНИЯ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННОГО, УЗОРЧАТОГО И ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА; ЦЕХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ СТЕКЛА БЕЗЛОДОЧНЫМ МЕТОДОМ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР И ПОДФАРНИКОВ; ЦЕХИ СТЕКЛОБЛОКОВ; ЦЕХИ ВЫРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ОБРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 1960 г.)

Д. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «д». Ванная печь для производства стеклоблоков, регенеративная, непрерывного действия, с поперечным направлением пламени. Площадь зеркала варочного бассейна ванной печи (отапливаемая часть) 38,5 кв. м, площадь зеркала студочного и выработочного бассейна 25 кв. м; глубина варочного бассейна 1,2 м, глубина выработочного бассейна 0,9 м; по длине варочной части печи расположены две пары горелок; поверхность нагрева насадки секционированного регенератора 1150 кв. м; производительность печи 36 т/сутки.

Графа «е». Ванная печь для производства полубелой водочной бутылки, регенеративная, непрерывного действия с подковообразным направлением пламени. Площадь зеркала варочного бассейна ванной печи 64 кв. м; глубина бассейна 1,1 м; поверхность нагрева насадки регенераторов 1400 кв. м; производительность печи 65 т/сутки.

Графа «ж». Ванная печь для выработки химической тары, регенеративная, непрерывного действия с подковообразным направлением пламени. Площадь зеркала варочного бассейна печи 31,2 кв. м; глубина бассейна 1,2 м; поверхность нагрева насадки регенератора 710 кв. м, производительность печи 25 т/сутки.

Графа «з». Ванная печь для производства консервных банок, регенеративная, непрерывного действия с поперечным направлением пламени. Площадь зеркала варочного бассейна печи (отапливаемая часть) 127 кв. м; площадь зеркала студочного и выработочного бассейна 25 кв. м; глубина варочного бассейна 1,2 м, студочного бассейна 1,1 м; по длине варочной части печи расположено шесть пар горелок; поверхность нагрева насадки секционированного регенератора 3780 кв. м; производительность печи 135 т/сутки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 71

	Цехи производства тарной посуды объемом до 230000 куб. м
	Ванные печи для производства
Территориальные пояса	стеклоблоков на 1 кв. м варочной части печи	бутылок на 1 кв. м варочной части печи	химической тары на 1 кв. м варочной части печи	консервных банок на 1 кв. м варочной части печи
	д	е	ж	3
1	5030	2820	3870	3310
2	5200	2960	4070	3470
3	5700	3240	4460	3800
4	6000	3380	4650	3970
5	6300	3520	4840	4130
6	9100	5100	7000	4900
7	10100	5600	7700	6600
8	10600	5900	8100	6900
9	13600	7600	10500	8900


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДВУХСТАДИЙНОГО ФОРМОВАНИЯ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННОГО, УЗОРЧАТОГО И ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА; ЦЕХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ СТЕКЛА БЕЗЛОДОЧНЫМ МЕТОДОМ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР И ПОДФАРНИКОВ; ЦЕХИ СТЕКЛОБЛОКОВ; ЦЕХИ ВЫРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ОБРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 1960 г.)

Е. ДОЗИРОВОЧНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ И СИЛОСНЫЕ, СКЛАДЫ МАТЕРИАЛОВ С ПРИЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания одноэтажные и многоэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; стены кирпичные, панельные и из коробчатого стеклопрофилита; колонны железобетонные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Приямки, каналы, бункера, монорельсы и фундаменты под оборудование.

Графа «в». Склад сыпучих материалов из 8 силосных банок диаметром 12 м, высотой 32,6 м с запасами соды 4140 т, песка 11400 т, доломита 3800 г, пегматита 4000 т; фундаменты железобетонные; колонны железобетонные; стены кирпичные, панельные и из волнистых асбоцементных листов; перекрытия и покрытия железобетонные по металлическим балкам и фермам; кровля рулонная; силосы железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «г». Бункера, железнодорожный путь, монорельсы и фундаменты под оборудование.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 72

Территориальные пояса	Дозировочно-смесительные цехи объемом до 50000 куб. м	Силосные склады материалов с приемным устройством полезной емкостью до 22000 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	силосный склад на 1 куб. м полезной емкости склада	особостроительные работы на 1 кв. м производственной площади силосного склада
	а	б	в	г
1	15,9	130	58	23,3
2	16,7	140	61	24,5
3	18,3	150	66	26,8
4	19,1	160	69	28
5	19,9	170	72	29
6	28,6	240	100	42
7	31,8	260	110	48,6
8	33,4	280	120	48,9
9	42,9	360	160	63
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 72)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	9	22
Каркас здания	25	20
Стены и перегородки	13	48
Перекрытия	12	1
Кровля	7	1
Полы	7	3
Проемы	5	1
Отделочные работы	4	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	17	2
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МЕТОДОМ ДВУХСТАДИЙНОГО ФОРМОВАНИЯ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННОГО, УЗОРЧАТОГО И ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА; ЦЕХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ СТЕКЛА БЕЗЛОДОЧНЫМ МЕТОДОМ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР И ПОДФАРНИКОВ; ЦЕХИ СТЕКЛОБЛОКОВ; ЦЕХИ ВЫРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ОБРАБОТКИ СОРТОВОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ПОСУДЫ; ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОЙ ПОСУДЫ И ВАННЫЕ ПЕЧИ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 1960 г.)

Ж. СОСТАВНЫЕ ЦЕХИ

Характеристики здания

Графа «а». Здания одноэтажные и двухэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; колонны железобетонные; стены кирпичные и крупнопанельные и частично из асбоцементных листов; перекрытия и покрытия железобетонные по железобетонным и металлическим фермам; кровля рулонная и из асбоцементных листов; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Железнодорожный путь, монорельсы, бункера, каналы и фундаменты под оборудование.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 73

	Составные цехи объемом до 40000 куб. м
Территориальные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б
1	12,2	13,3
2	12,8	14
3	14	15,3
4	14,6	16
5	15,2	16,6
6	21,9	23,9
7	24,3	26,6
8	25,5	27,9
9	32,8	35,9
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 73)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	24
Каркас здания	19
Стены и перегородки	14
Перекрытия	5
Кровля	6
Полы	6
Проемы	6
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА, ЗДАНИЯ СОСТАВНЫХ ЦЕХОВ И ВАННЫЕ ПЕЧИ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 1960 г.)

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Производственная часть здания одноэтажная с подземными помещениями; бытовые помещения трехэтажные с подвалом; фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; фонари металлические; санитарно-технические устройства электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Яма для спуска стекла с выкладкой из красного и шамотного кирпича; фундаменты бетонные под оборудование.

Графа «в». Здания составных цехов стекольных заводов приняты вместе с бытовыми помещениями и складами сырья; фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; колонны и подпорные стены железобетонные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «г». Фундаменты под оборудование; борова.

Графа «д». Ванная регенеративная печь с поперечным пламенем направленного действия с каналом на шесть машин. Площадь зеркала варочной части 190 кв. м, площадь студочной части 170 кв. м; глубина бассейна варочной части 1,5 м; поверхность нагрева насадки одной пары регенераторов 4910 кв. м; производительность 135 т/сутки стекломассы.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 74

	Главные корпуса объемом до 170000 куб. м	Составные цехи объемом до 75000 куб. м	Ванные печи с каналом на 6 машин на 1 кв. м
Территориаль- ные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	варочной части
	а	б	в	г	д
1	8,7	1,1	7,9	1,2	2060
2	9	1,1	8,4	1,2	2160
3	9,4	1,2	8,8	1,4	2260
4	9,8	1,2	9,2	1,4	2360
5	10,6	1,3	10	1,5	2570
6	11,2	1,3	10,4	1.5	2670
7	12	1,5	11,2	1.6	2880
8	12,9	1,6	12,1	1,8	3090
9	13,7	1,6	12,7	1,9	3290
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 74)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	14	16
Стены	26	37
Перекрытия	25	25
Кровля	6	6
Полы	10	3
Проемы	5	3
Отделочные работы	3	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	8
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА И СОСТАВНЫЕ ЦЕХИ (ЗДАНИЯ ПРЕЖНИХ ЛЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Характеристики зданий

Графа «а». Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные; рандбалки, колонны и балки каркаса железобетонные; стены кирпичные; фахверк, фермы и фонари металлические; покрытие железобетонное, утепленное фибробитуминозными плитами; кровля рулонная по асфальтовой стяжке; санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Фундаменты бутобетонные и железобетонные; рандбалки и колонны железобетонные; стены кирпичные; фермы и прогоны металлические; покрытие из асбестоцементных плит с утеплением шлакобетоном; кровля рулонная; санитарно-технические устройства и электроосвещение: Группа капитальности I.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 75

Территориальные пояса	Главные корпуса объемом до 140000 куб. м	Составные цехи объемом до 40000 куб. м
	на 1 куб. м
	а	б
1	8,1	8,6
2	8,5	9
3	8,9	9,4
4	9,3	9,9
5	10,1	10,8
6	10,5	11,2
7	11,3	12,1
8	12,2	13
9	13	13,8
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 75)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	8	16
Стены	35	37
Перекрытия	21	21
Кровля	7	7
Полы	9	5
Проемы	6	4
Отделочные работы	3	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	8
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IX. ЗАВОДЫ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА И ПЕЧИ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ СОРТОВОЙ ПОСУДЫ И ТОПКИ СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ СОСТАВНЫХ ЦЕХОВ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «б» и «в». Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Здание оборудовано, всеми видами сантехнических устройств, электроосвещением и подпольным хозяйством. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 76

Территориальные пояса	Главные корпуса по производству сортовой посуды объемом до 70000 куб. м	Составные цехи для производства сортовой посуды объемом до 35000 куб. м	Гончарные цехи огнеупорного припаса -объемом до 8000 куб. м
	а	б	в
1	7,8	12,6	15,6
2	8,2	13,3	16,3
3	8,6	13,8	17,1
4	9	14,5	17,9
5	9,8	15,8	19,4
6	10,2	16,4	20,3
7	11	17,7	21,8
8	11,8	18,9	23,5
9	12.5	20,1	25
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 76)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	22	17	13
Стены и перегородки	22	26	27
Перекрытия	23	19	22
Кровля	9	6	12
Полы	5	5	5
Проемы	5	3	5
Отделочные работы	2	2	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	9	14
Прочие работы	1	13	-
Итого	100	100	100
Печи стекольных заводов производства сортовой посуды

Восстановительные стоимости на измеритель, указанный в таблице (в руб.)

Таблица 77

	Печи для обжига горшков площадью в кв. м	Камерные печи для обжига	Горшковые печи на 1 т	Ванные печи на 1 т стекла в	Печи для отделки стеклоизделий на 1
Территориаль-	6	9		мощности	сутки	печь площадью до
ные пояса	на 1 кв. м пода печей			1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	1750	1430	710	22900	4110	2680
2	1830	1500	750	24000	4320	2810
3	1920	1570	790	25100	4520	2950
4	2010	1650	820	26300	4730	3080
5	2180	1790	890	28600	5140	3350
6	2270	1860	920	29700	5350	3480
7	2450	2000	990	32000	5760	3750
8	2620	2150	1070	34300	6200	4020
9	2790	2290	1220	36600	6600	4190
Топки сушильных барабанов составных цехов

Восстановительные стоимости на 1 топку (в руб.)

Таблица 78

Территориальные	Топки диаметром в мм
пояса	500	1200	1600
	а	б	в
1	1020	1590	2470
2	1080	1670	2600
3	1160	1790	2790
4	1180	1820	2840
5	1310	2030	3160
6	1390	2160	3360
7	1430	2220	3460
8	1840	2860	4450
9	1880	2920	4550


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЦЕХИ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДРОБИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристики зданий

Графа «а». Фундаменты ленточные бутовые; башмаки и колонны железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; покрытие железобетонное и из асбестоцементных плит; фонарь металлический; кровля рулонная; полы щебеночные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Здание двухэтажное с подвалом, пристроенное к зданию цеха. Фундаменты и стены подвала бутовые; перекрытия над подвалом железобетонные; над этажами деревянные; стены и Столбы кирпичные; кровля рулонная по деревянному основанию; полы в подвале асфальтовые, в санузлах плиточные, в остальных помещениях деревянные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графа «в». Здание представляет собой навес с кирпичными столбами, деревянными стропилами, кровлей из асбестоцементных листов, бетонными полами, электроосвещением. Группа капитальности III.

Графа «г». Здания Одноэтажные кирпичные на бутовых фундаментах; покрытия железобетонные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 79

Территориаль- ные пояса	Цехи термоизоляционных материалов объемом здания до 15000 куб. м	Бытовые помещения при цехах термоизоляционных материалов объемом до 2000 куб. м	Дробильные отделения цехов литого шлакового щебня объемом отделений до 5000 куб. м	Бытовые помещения при дробильных отделениях цехов литого шлакового щебня объемом до 140 куб. м
	а	б	в	г
1	11,2	17,9	7,8	34
2	11,8	18,8	8,2	35,7
3	12,9	20,6	9	39,1
4	13,4	21,5	9,4	40,8
5	14	22,4	9,8	42,5
6	20,2	32,2	14	61
7	22,4	35,8	15,6	68
8	23,5	37,6	16,4	71
9	30,2	48,3	21,1	92
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 79)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	14	11	35	17
Стены	37	38	19	20
Перекрытия	19	15	34	2
Кровли	9	3	3	5
Полы	2	2	7	9
Проемы	7	7	-	12
Отделочные работы	4	7	1	5
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7	11	1	18
Прочие работы	1	1	-	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. СОРТИРОВОЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ, ТАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ И ЗДАНИЯ ХРАНЕНИЯ И ВАРКИ БИТУМА ПРИ ЦЕХАХ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристики зданий

Графа «а». Здания приподняты над поверхностью земли на высоту до 11 м. Каркас на высоту подъема (11 м) железобетонный без заполнения, выше - металлический, закрытый стенами из волнистых асбестоцементных плит; перекрытия железобетонные; кровля из волнистых асбестоцементных плит по металлическим прогонам; лестницы металлические. Группа капитальности II.

Графа «б». Тарные мастерские и бытовые помещения - закрытые здания; склады тары и готовой продукции - навесы. Фундаменты бутовые; стены и столбы кирпичные; перегородки деревянные; полы тарной мастерской и бытовых дощатые, в складских помещениях грунтовые; кровля рулонная по деревянному основанию; стены навеса обшиты досками до половины высоты. Группа капитальности III.

Графа «в». Фундаменты и стены подвала бутовые; стены здания кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; печь для варки битума; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 80

Территориальные пояса	Сортировочные отделения цехов литого шлакового щебня объемом до 2000 куб. м	Тарные мастерские в блоке со складами тары и готовой продукции объемом до 6500 куб. м	Здания хранения и варки битума объемом здания до 700 куб. м
	а	б	в
1	11,1	4,4	39,7
2	11,7	4,7	41,7
3	12,8	5,1	45,7
4	13,3	5,3	47,6
5	13,9	5,5	49,6
6	20	8	71
7	22,2	8,9	79
8	23,3	9,3	83
9	30	12	107
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 80)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	7	9	15
Стены	62	24	64
Перекрытия	8	12	2
Кровли	1	24	5
Полы	2	9	1
Проемы	4	4	6
Отделочные работы	6	3	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8	14	1
Прочие работы	2	1	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЦЕХИ ПОЛУСУХОЙ ГРАНУЛЯЦИИ ШЛАКА, ЗДАНИЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Грануляционные установки открытого типа до шести барабанов, примыкающие непосредственно к складам шлака. Годовая производительность до 900 тыс. т. Фундаменты под подпорные стены, площадки и лестницы железобетонные ограждения металлические; облицовка подпорных стен чугунными плитами; тоннель для технологических трубопроводов железобетонный. Группа капитальности II.

Графы «б» и «в». Фундаменты бутобетонные; стены. кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; лестницы металлические. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 81

Территориальные	Цех полусухой	Здания пультов управления
пояса	грануляции с барабанами	цехов грануляции шлака объемом здания до 400 куб. м	цехов литого шлакового щебня объемом., здания до 100 куб. м
	на 1 барабан	на 1 куб. м
	а	б	в
1	13600	22,2	36,9
2	14300	23,2	38,8
3	15600	25,5	42,4
4	16320	26,6	44,3
5	17000	27,8	46,1
6	24500	40	66
7	27200	44,4	74
8	28600	46,6	77
9	36700	60	100
Удельные веса конструктивных элементов (в %).

(к табл. 81)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	12	3	20
Стены	56	53	47
Перекрытия	9	23	9
Кровли	-	5	3
Полы	-	4	5
Проемы	-	6	8
Отделочные работы	22	3	3.
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	-	1	9
Прочие работы	1	2	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КОПРОВЫХ УСТАНОВОК, СКЛАДЫ ГРАНУЛИРОВАННОГО ШЛАКА И СОРТИРОВАННОГО ШЛАКОВОГО ЩЕБНЯ

Характеристики сооружений

Графа «а». Копры, железобетонные фундаменты и приямки. Группа капитальности II.

Графа «б». Склады гранулированного шлака открытого типа с заглубленным полом ниже дневной поверхности имеют бетонные дно и откосы, а также железобетонную подкрановую эстакаду с металлическими лестницами и площадками.

Графа «в». Открытые спланированные площади с уплотнением грунта щебнем, разделенные железобетонными подпорными стенками на отдельные отсеки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 82

	Сооружения копровых	Склады
Территориальные пояса	установок на 1 копер	гранулированного шлака площадью до 5100 кв. м	отсортированного шлакового щебня площадью до 2500 кв. м
	на 1 сооружение	на 1 кв. м
	а	б	в
1	1170	23,3	10,3
2	1230	24,5	10,8
3	1350	26,8	11,8
4	1400	28	12,4
5	1460	29,1	12,9
6	2100	41,9	18,5
7	2340	46,6	20,6
8	2460	48,9	21.6
9	3160	63	27,8
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 82)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	93	25	7
Стены	-	53	80
Перекрытия	3	-	-
Кровли	-	-	-
Полы	-	21	9
Проемы	-	-	-
Отделочные работы	4	1	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	-	-	-
Прочие работы	-	-	-
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 5. БАССЕЙНЫ ДЛЯ ГРАНУЛЯЦИИ ШЛАКА, ЯМЫ ДЛЯ СЛИВА ШЛАКА И ОТСТОЙНИКИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Характеристики сооружений

Графа «а». Стены и днища железобетонные с гидроизоляцией; полы из литой брусчатки по бетонной подготовке; ограждения металлические.

Графа «б». Ямы разделены на отсеки стенками из жароупорного бетона с облицовкой литой шлаковой брусчаткой; подпорные стенки со стороны железобетонного пути и откосы ям из жароупорного бетона с облицовкой литой шлаковой брусчаткой; дно ям из тщательно уплотненного шлака. Группа капитальности II.

Графа «в». Отстойники для воды, полузаглубленные в землю, открытые; стены и днища железобетонные, ограждения металлические. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 83

Территориальные пояса	Бассейны для грануляции шлака емкостью до 250 куб. м	Ямы для слива шлака емкостью до 1200 куб. м	Отстойники оборотного водоснабжения гранустановки с водоотводящими лотками объемом отстойника 180 куб. м
	на 1 куб. м	на 1 сооружение
	а	б	в
1	66	15,5	4680
2	69	16,3	4910
3	76	17,8	5400
4	79	18,6	5600
5	83	19,4	5900
6	119	27,9	8400
7	132	31	9400
8	139	32,6	9800
9	178	41,9	12600
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 83)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	12	27	37
Стены	-	44	50
Перекрытия	63	-	1
Кровли	-	-	-
Полы	11	5	-
Проемы	-	-	-
Отделочные работы	14	24	5
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	-	-	-
Прочие работы	-	-	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 6 ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ШПИЛИ, ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Характеристики сооружений

Графа «а». Механическая часть, железобетонные фундаменты и приямки. Размеры фундаментов 3,75х2,0х1,9 м. Размеры приямков 3,8х2,55х1,9 м. Группа капитальности I.

Графа «б». Галереи имеют подземную часть длиной до 30 м и надземную часть до 40 м. Фундаменты бутобетонные; стены подземной части бутобетонные и кирпичные, надземные - из волнистых асбестоцементных листов по металлическому каркасу; опоры металлические; кровля у подземной части рулонная, у надземной - из волнистой асбофанеры, покрытия и перекрытия железобетонные. Группа капитальности II.

Графа «в». Галереи надземные. Опоры железобетонные; стены из волнистых асбестоцементных плит по металлическому каркасу; кровля из волнистых асбестоцементных плит; перекрытия железобетонные.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 84

	Транспортерные шпиля	Транспортерные галереи
Территориальные пояса	цехов литого шлакового щебня	шириной 3, м длиной до 70 м	шириной 4,5 м длиной до 126 м
	на 1 сооружение	на 1 пог. м
	а	б	в
1	473	294	342
2	497	309	359
3	540	338	393
4	570	353	410
5	590	368	428
6	850	530	620
7	950	590	680
8	990	620	720
9	1280	790	920
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 84)

Конструктивные элементы	б	в
Фундаменты	10	4
Стены	27	26
Перекрытия	42	50
Кровли	4	2
Полы	5	2
Проемы	4	6
Отделочные работы	3	8
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3	2
Прочие работы	2	-
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 7. УСТАНОВКА ПОЛУСУХОЙ ГРАНУЛЯЦИИ. ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ ГИДРОЖЕЛОБНЫМ СПОСОБОМ

Характеристики сооружений

Графа «а». Монолитные бетонные и железобетонные фундаменты под гидрожелоба и строительные конструкции; колонны и подпорные стены сборные железобетонные; днище тоннеля бетонное монолитное; стены и покрытие сборные железобетонные.

Графа «б». Подкрановая эстакада двухпролетная открытая; фундаменты монолитные железобетонные; колонны двухветвевые сборные железобетонные; покрытие склада бетонное, армированное сеткой по основанию из граншлака; подкрановые балки, лестницы и площадки металлические. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундамент - монолитная бетонная плита; стены кирпичные; перекрытие монолитное бетонное; каркас сборный железобетонный. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 85

Территориальные пояса	Горячая часть (площадки под гидрожелоба, подпорная стена). Тоннель длиной 98,5 м, сечение 5,7х3,1 м, двухсекционный:	Склад граншлака с крановой эстакадой площадью 9800 кв. м	Пульт управления объемом 185 куб. м
	на 1 гидрожелоб	на 1 кв. м	на 1 куб. м
	а	б	в
1	29300	34,5	52
2	30800	36,2	55
3	33700	39,7	60
4	35200	41,4	62
5	36600	43,1	66
6	53000	62	94
7	59000	69	104
8	62000	72	109
9	79000	93	140
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 85)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	8	17	14
Стены	10	41	51
Крыши	-	-	3
Перекрытия	-	-	4
Полы	9	27	2
Проемы	-	-	3
Отделочные работы	-	14	13
Тоннель	71	-	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2	1	8
Прочие работы	-	-	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 8. УСТАНОВКА ПОЛУСУХОЙ ГРАНУЛЯЦИИ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ ГИДРОЖЕЛОБНЫМ СПОСОБОМ, НАСОСНАЯ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИЕЙ, РЕЗЕРВУАР-ОТСТОЙНИК С КРАНОВОЙ ЭСТАКАДОЙ

Характеристики сооружений »

Графа «а». Фундаменты и стены подвала бетонные и железобетонные; каркас сборный железобетонный; стены из керамзитобетонных панелей и кирпичные; покрытие - железобетонные панели; кровля рулонная; полы бетонные и из керамических плиток. Группа капитальности II.

Графа «б». Днище монолитное железобетонное; стены из сборных железобетонных элементов; над отстойником-резервуаром крановая эстакада пролетом 30 м; ограждение металлическое съемное.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 86

Территориальные пояса	Насосная с трансформаторной подстанцией. Объем здания 4118 куб. м, в том числе подземной части 1195 куб. м	Резервуар-отстойник с крановой эстакадой объемом отстойника 5400 куб. м
	на 1 куб. м	на 1 сооружение
	а	б
1	23	207000
2	24,2	218000
3	26,5	239000
4	27,6	249000
5	28,8	259000
6	41,4	373000
7	46	415000
8	48,3	436000
9	62	560000
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 86)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	25	33
Стены	26	41
Перекрытия	7	-
Крыши	15	-
Полы	3	-
Проемы	6	-
Отделочные работы	3	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9	-
Прочие работы.	6	26
Итого	100	100
В том числе эстакада	-	30


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 9. УСТАНОВКА ПОЛУСУХОЙ ГРАНУЛЯЦИИ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ ГИДРОЖЕЛОБНЫМ СПОСОБОМ, ОТДЕЛЕНИЕ ОЧИСТКИ ШЛАКОВОЗНЫХ КОВШЕЙ И ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ ИЗ НАСТЫЛЕЙ И СКАРДОВИН

Характеристики сооружений

Графа «а». Фундаменты бутобетонные и бетонные; балки и покрытия железобетонные; стены высотной части здания из волнистой асбофанеры усиленного профиля; стены трансформаторной подстанции кирпичные; кровля рулонная. Группа капитальности II.

Графа «в». Здание одноэтажное высотой 15 м; стены подземной части бутобетонные и бетонные; каркас и покрытие железобетонные. Группа капитальности II.

Графа «д». Крановая эстакада с подпорной стенкой и площадкой для очистки ковшей; конструкции монолитные и сборные железобетонные. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 87

	Дробильное отделение объемом до 4100 куб. м	Сортировочное отделение объемом до 7500 куб. м	Крановая эстакада с подпорной стенкой и площадкой для очистки
Территориаль- ные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	ковшей протяженностью до 150 м на 1 пог. м
	а	б	в	г	д
1	21	4,4	14,5	4,6	2090
2	22	4,7	15,2	4,8	2190
3	24,2	5,1	16,7	5,3	2400
4	25,2	5,3	17,4	5,5'	2510
5	26,3	5,5	18,1	5,8	2610
6	37,8	7,9	26,1	8,3	3760
7	42	8,8	29	9,2	4180
8	44,1	9,2	30,5	9,7	4390
9	57	12	39,2	12,4	5600
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 87)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	18	9	10
Стены, каркас	44	43	22
Перекрытия	9	9	-
Кровля	9	5	-
Полы	5	2	-
Проемы	3	3	-
Отделочные работы	5	9	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6	19	1
Прочие работы	1	1	1
Подпорная стенка	-	-	39
Площадка для очистки ковшей	-	-	27
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 10. УСТАНОВКА ГРАНУЛЯЦИИ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ ГИДРОЖЕЛОБНЫМ СПОСОБОМ, ОТДЕЛЕНИЕ ОЧИСТКИ ШЛАКОВОЗНЫХ КОВШЕЙ И ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ ИЗ НАСТЫЛЕЙ И СКАРДОВИН

Характеристики сооружений

Графа «а». Горизонтальная галерея; колонны (высотой 10 м) и перекрытия сборные железобетонные; стены и покрытия - асбоцементные листы усиленного профиля по металлическому каркасу и прогонам.

Графа «б». Наклонная часть 28 м; конструкции те же, что и по графе «а»; горизонтальная часть длиной 8,3 м; стены кирпичные.

Графа «в». Подземная галерея из сборных железобетонных; элементов.

Графа «г». Фундаменты монолитные железобетонные; колонны железобетонные; стены и кровля из асбоцементных листов усиленного профиля; балки и перекрытия железобетонные.

Восстановительные стоимости на измеритель, указанный в таблице (в руб.).

Таблица 88

Территориаль- ные пояса	Транспортерная галерея длиной 103,6 м, сечением 5х3,5 м на 2 транспортера	Транспортерная галерея длиной 36,3 м сечением 2,6х2,2 на 1 транспортер	Транспортерная галерея подземная длиной 95,6 м, сечением 2,8х3 м на 1 транспортер	Перегрузочный узел размером 6х6 м
	на 1 пог. м	на 1 куб. м
	а	б	в	г
1	520	275	620	27,7
2	550	289	650	29,1
3	600	316	710	31,9
4	620	330	740	33,2
5	650	344	780	34,6
6	940	495	1120	49,9
7	1040	550	1240	55
8	1090	580	1300	58
9	1400	740	1670	75
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 88)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	14	15	4	14
Стены	40	38	93	44
Перекрытия	35	33	-	24
Кровля	3	4	-	2
Полы	1	1	-	2
Проемы	1	2	1	2
Отделочные работы	3	3	1	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2	3	1	12
Прочие работы	1	1	-	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ Х ЗАВОДЫ ШЛАКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 11. ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ И ШЛАКОБЕТОННЫХ МЕЛКИХ БЛОКОВ

Характеристики сооружений

Графа «а». Фундаменты, каркас здания, перекрытия и покрытия железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная; полы бетонные и из плиток; перегородки из гипсоблоков и шлакоблоков. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты бетонные; наклонная галерея; каркас и опоры металлические; стены и кровля - асбоцементные листы усиленного профиля; перекрытие железобетонное. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 89

Территориальные пояса	Главный производственный корпус, объем до 14000 куб. м	Галерея длиной 22,7 м
	на 1 куб. м	на 1 пог. м
	а	б
1	21,8	180
2	22,9	189
3	25	207
4	26,2	216
5	27,3	225
6	39,2	324
7	43,6	360
8	45,8	378
9	59	486
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 89)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	10	16
Стены	32	33
Перекрытия	10	10
Кровля	17	31
Полы	3	4
Проемы	4	2
Отделочные работы	4	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	14	-
Прочие работы	6	-
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XI. ЗАВОДЫ ИЗВЕСТКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ДРОБИЛЬНЫХ, СОРТИРОВОЧНЫХ, ПОМОЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПЕЧНЫХ ОТДЕЛЕНИИ И ИЗВЕСТКОВЫХ ЦЕХОВ ЗАВОДОВ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 35-65 тыс. т ИЗВЕСТИ

Характеристики зданий

Фундаменты бутовые, бетонные и железобетонные; стены из бетонных блоков или кирпича; перекрытия железобетонные, кровля рулонная, лестницы, площадки и бункера металлические; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 90

	Здания известковых заводов годовой производительностью 33-65 тыс. т извести
Территориаль- ные пояса	дробильных установок объемом до 1500 куб. м	сортировочных установок объемом до 2900 куб. м	помольных установок объемом до 5900 куб. м	печных отделений объемом до 2000 куб. м	известковых цехов объемом до 8100 куб. м
	а	б	в	г	д
1	23	14	17	11,8	14,3
2	24	14	18	12,4	15
3	27	16	20	13,5	16
4	28	17	20	14	17
5	29	18	21	15	18
6	42	25	31	21	26
7	46	28	34	24	29
8	48	30	36	25	30
9	62	38	46	32	39
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 90)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	57	15	12	23	22
Стены	19	35	29	27	28
Перекрытия
Кровля	8	31	32	20	39
Полы	3	3	3	5	5
Проемы	6	6	6	8	8
Отделочные работы	1	1	3	1	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5	8	14	7
Прочие работы	1	1	8	9	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XI. ЗАВОДЫ ИЗВЕСТКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ЗДАНИЯ ПЕЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ, ШАХТНЫХ ИЗВЕСТЕОБЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ, СКЛАДЫ ИЗВЕСТИ БУНКЕРНОГО ТИПА, СКЛАДЫ ИЗВЕСТИ БЕЗБУНКЕРНЫЕ, ЭСТАКАДЫ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные; кровля рулонная по деревянному основанию и деревянным стропилам; полы цементные по бетонному основанию; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графы «б», «д» и «е». Фундаменты, бункера и перекрытия железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная по железобетонному покрытию; полы асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Здания каркасные на деревянных стульях с бутовыми подпорными стенами; кровля черепичная по деревянной обрешетке и деревянным стропилам; полы земляные. Группа капитальности IV.

Графа «г». Фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы асфальтовые. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 91

	Здания печных	Склады извести	Эстакады между	Склад комовой	Склад
Территориаль- ные пояса	отделений шахтных печей объемом здания до 150 куб. м	бункерного типа объемом до 570 куб. м	бункерные площадью до 90 кв. м	отделениями дроб- ления и сортировки протяженностью до 67 м	извести емкостью 880 куб. м	карбонатной извести емкостью до 700 куб. м
	а	б	в	г	д	е
1	22	74	38	276	50	36
2	23	76	40	290	53	38
3	25	84	43	317	58	41
4	26	89	45	331	60	43
5	28	93	47	345	63	45
6	40	133	68	496	90	65
7	44	148	76	552	100	72
8	46	155	79	580	105	76
9	59	200	102	745	135	97
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 91)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	31	10	31	32	10	9
Стены	36	71	31	44	74	72
Перекрытия	-	6	-	25	6	4
Кровля	10	5	35	-	5	6
Полы	7	1	-	6	1	3
Проемы	6	1	-	2	-	1
Отделочные работы	2	-	-	2	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3	4	-	-	1	1
Прочие работы	5	2	3	-	2	3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XI. ЗАВОДЫ ИЗВЕСТКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ШАХТНЫЕ ПЕРЕСЫПНЫЕ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ИЗВЕСТЕОБЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Характеристика печей

Фундаменты под печи бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены, арки, пилоны из красного кирпича; футеровка из шамотного кирпича; изоляция шамотной кладки из трепела; лестницы и площадки металлические.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м габаритного объема печей (в руб.)

Таблица 92

	Шахтные пересыпные немеханизированные известеобжигательные печи
Территориаль- ные пояса	на 2,5 т извести в сутки объемом печи до 79 куб. м	на 2,5 т извести в сутки с выносными топками объ- емом печи до 74 куб. м	на 15 т извести в сутки объемом печи до 174 куб. м	на 15 т извести в сутки объемом печи до 149 куб. м	на 5 т извести в сутки объемом пени до 110 куб. м
	а	б	в-	г	д
1	57	90	55	67	65
2	60	94	57	71	68
3	66	103	63	78	74
4	68	108	66	81	78
5	71	112	68	84	81
6  7	103  114	161  179	99  110	121  135	116  129
8	120	188	115	142	136
9	154	242	148	182	174
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 92)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	15	18	24	11	11
Стены	42	53	40	37	38
Футеровка	28	29	24	15	15
Прочие работы	15	-	12	37	36
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XI. ЗАВОДЫ ИЗВЕСТКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. ШАХТНЫЕ ПЕРЕСЫПНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ИЗВЕСТЕОБЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Характеристика печи

Фундаменты под печи бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; опорные конструкции, из бутобетона, кирпича и железобетона; стены из красного кирпича; футеровка из шамотного кирпича; лестницы, площадки, каркасы и кожухи печей металлические.

Восстановительный стоимости на 1 куб. м габаритного объема печей (в руб.)

Таблица 93

	Шахтные пересыпные печи механизированные
	на 50 т извести в сутки	на 100 т извести в сутки	на 15 г извести с выносными топками	шахтные печи, работающие на природном газа, производительностью до
					100 т	200 т
	объемом печи в куб. м, до
	310	487	370	282	580	1140
	а	б	в	г	д	е
1	45	48	67	74	69	63
2	47	50	70	78	72	66
3	52	55	77	85	79	72
4	54	58	80	89	83	76
5	56	60	84	93	86	79
6	81	86	121	133	124	113
7	90	96	134	148	138	126
8	95	101	141	155	145	132
9	122	130	181	200	186	170
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 93)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	15	12	9	7	22	24
Стены	53	53	65	58	48	43
Футеровка	30	30	26	35
Прочие работы	2	5	-	-	30	33
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XII. ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ, МАССОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ПОМОЛЬНЫХ И ПРЕССОВЫХ ОТДЕЛЕНИИ И ОТДЕЛЕНИЙ ПРИЕМА И ПРОСЕВА ПЕСКА И ГЛИНЫ

Характеристики зданий

Графа «а». Фундаменты под стены ленточные бутобетонные, под колонны железобетонные; стены кирпичные; колонны и перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты под стены бетонные, под колонны Железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные, асфальтовые и дощатые; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты бутобетонные и кирпичные; колонны железобетонные и металлические; перекрытия и прогоны железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение Группа капитальности I.

Графа «г». Фундаменты ленточные бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия деревянные; кровля асбошиферная по деревянной обрешетке и деревянным фермам; полы асфальтовые; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графа «д». Фундаменты и стены подвала бутобетонные; стены здания кирпичные; перекрытия над подвалом железобетонные; перекрытия чердачные деревянные по деревянным балкам; кровля из волнистой асбофанеры по дощатой обрешетке и деревянным стропилам; полы асфальтовые и цементные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа, капитальности III.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 94

	Здания отделений
Территориаль- ные пояса	запарочных объемом до 11500 куб. м	массозаготовительных и помольных объемом до 10500 куб. м	прессовых объемом до 8500 куб. м	приема песка объемом до 3000 куб. м	просева песка и глины объемом до 4500 куб. м
	а	б	в	г	д
1  2  3	9,2  9,7  10,6	10,7  11,2  12,3	8,6  9,1  9,9	17,3  18,1  19,9	14,1  14,8  16,2
4	11	12,8	10,4	20,7	16,9
5	11,5	13,3	10,8	21,6	17,6
6	16,6	19,2	15,5	31,1	25,3
7	18,4	21,3	17,3	34,5	28,2
8	19,3	22,4	18,1	36,3	29,6
9	24,8	28,8	23,3	46,6	38,1
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 94)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	29	22	18	56	11
Стены	26	40	29	13	31
Перекрытия	22	21	14	9	17
Кровля Полы	4  9	7  2	14  4	7  2	18  7
Проемы	6	4	14	5	6
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	1  2	1  2	2  4	2  5	2  4
Прочие работы	1	1	1	1	4
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XII. ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ОБЖИГА ИЗВЕСТИ, СИЛОСОВ ДОГАШИВАНИЯ, БУНКЕРНЫХ СКЛАДОВ, ОТДЕЛЕНИИ ДРОБЛЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКА И УГЛЯ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДКРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ И ПОДЗЕМНЫЕ ГАЛЕРЕИ ПРИ ИЗВЕСТКОВЫХ ЦЕХАХ ЗАВОДОВ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты под стены бутобетонные ленточные, под колонны железобетонные; кровля рулонная по железобетонному покрытию; полы асфальтовые; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты бутобетонные, бетонные и кирпичные; стены кирпичные; силосы железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты - железобетонные башмаки под колонны; стены кирпичные; колонны; бункера и перекрытия железобетонные; кровля рулонная; лестницы металлические. Группа капитальности II.

Графа «г». Фундаменты ленточные бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия над подвалом железобетонные; кровля рулонная по дощатому настилу и деревянным балкам; полы асфальтовые; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графа «д». Башмаки под колонны, балки и колонны железобетонные; лестницы и площадки металлические; рельсовые подкрановые пути. Группа капитальности II.

Графа «е». Стены и дно галереи бутобетонные; покрытия железобетонные; полы асфальтовые.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 95

	Здания отделений	Железобетонные	Подземные
Территориаль- ные пояса	обжига извести объемом здания до 1800 куб. м	силосов догашивания извести объемом до 1200 куб. м	бункерных складов молотой извести объемом до 1600 куб. м	дробления известняка и угля объемом здания до 1000 куб. м	подкрановые эста- кады протяжен- ностью до 126 м	галереи протяженностью до 18 м
	на 1 куб. м	на 1 пог. м
	а	б	в	г	д	е
1	10,8	30,3	7	19,9	170	527
2	11,3	31,5	7,3	20,9	178	538
3	12,4	34,5	8	22,9	195	591
4	13	36	8,4	23,9	204	630
5	13,5	37,5	8,7	24,9	212	660
6	19,4	54	12,6	36	306	950
7	21,6	60	13,9	40	340	1050
8	22,7	63	14,6	41,9	357	1110
9	29,2	82	18,8	54	458	1420
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 95)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	12	24	21	51	19	3
Стены	19	65	41	20	18	46
Перекрытия	34	4	21	6	49	42
Кровля	6	3	7	8	-	-
Полы	6	1	2	2	-	7
Проемы	5	1	4	6	-	-
Отделочные работы	1	-	1	1	-	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	11	-	-	3	-	-
Прочие работы	6	2	3	3	14	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XII. ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

Раздел 3. ЗАВОДЫ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Характеристики зданий

Графы «а» и «в». Фундаменты железобетонные; башмаки под колонны железобетонные; каркас железобетонный; стены кирпичные; подкрановые пути стальные по железобетонным подкрановым балкам; фонари стальные; кровля рулонная; полы бетонные цементные и частично керамические; санитарно технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование; каналы; железнодорожные пути.

Восстановительные стоимости на измерители, -указанные в таблице (в руб.)

Таблица 96

Территориаль- ные пояса	Главные корпуса производительностью 200 тыс. куб. м в год объемом до 80600 куб. м	Склады готовой продукции объемом до 88500 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	9,2	22,4	6,6	7,1
2	9,6	23,5	6,9	7,5
3	10,6	25,8	7,6	8,2
4	11	26,9	7,9	8,5
5	11,5	28	8,2	8,9
6	16,5	40,3	11,8	12,8
7	18,4	44,8	13,2	14,2
8	19,3	47	13,8	14,9
9	24,8	60	17,8	19,2
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 96)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	18
Стены	11
Каркас	28
Перекрытия	11
Кровля	12
Полы	7
Проемы	2
Металлоконструкции	4
Отделка	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XII. ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

Раздел 4. ЗДАНИЯ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ, ОТДЕЛЕНИЙ ПРИЕМА И ГРОХОЧЕНИЯ СЫРЬЯ, ОБЪЕДИНЕННЫХ СКЛАДОВ ИЗВЕСТНЯКА И ТОПЛИВА, СКЛАДОВ КОМОВОЙ ИЗВЕСТИ, СКЛАДОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристики зданий

Графы «а» и «б». Фундаменты под стены ленточные бутобетонные, под колонны железобетонные; стены из крупных бетонных блоков и кирпичные; колонны, перекрытия железобетонные, кровля рулонная; полы асфальтовые, дощатые, ксилолитовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты под стены - из бетонных блоков и бетонные ленточные, под колонны железобетонные; стены из крупных блоков и кирпичные; колонны, перекрытие и покрытие железобетонные; кровля, рулонная; полы бетонные; асфальтовые, цементные, санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «г». Фундаменты под колонны монолитные железобетонные, под металлические стойки бетонные столбовые; колонны и подкрановые балки сборные железобетонные; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «д» Фундаменты монолитные железобетонные; стены асбоцементные по деревянному каркасу; колонны монолитные железобетонные; кровля асбоцементная по деревянной обрешетке и деревянным стропилам; полы асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «е». Фундаменты под колонны монолитные железобетонные; колонны сборные железобетонные и металлические; подкрановые балки сборные железобетонные; покрытие сборное железобетонное по железобетонным прогонам и балкам; кровля рулонная; покрытие площадки асфальтобетонное по бетонной подготовке. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания

Таблица 97

	Заводы по производству силикатного кирпича производительностью до 100 млн. шт. условного кирпича
Территориаль- ные пояса	главные корпуса объемом до 43000 куб. м	отделение прие- ма и грохочения	объединенные скла- ды инвентаря и	склады комо- вой извести	склады готовой продукции
	на 1 куб м	особостроительные работы на 1 кв. м	сырья объемом до 6850 куб. м	топлива площадью до 2300 кв. м	емкостью до 725 куб. м	площадью до 3960 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1	14,6	9,3	26,6	35,3	51	44,1
2	15,3	9,8	27,9	37,1	54	46,3
3	16,8	10,7	30,6	40,6	59	51
4	17,5	11,2	31,9	42,4	61	53
5	18,3	11,6	33,3	44,1	64	55
6	26,3	16,7	47,9	63	92	79
7	29,2	18,6	53	70	102	88
8	30,7	19,5	56	74	107	92
9	39,4	25,1	71	95	138	119
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 97)

Конструктивные элементы	а	в	г	д	е
Фундаменты	9	31	47	22	9
Каркас	8	-	37	-	30
Стены	20	29	-	5	-
Перекрытие	6	8	-	6	-
Кровля	19	11	-	4	20
Полы	4	2	-	1	29
Проемы	4	5	-	1	-
Бункера	-	-	-	50	-
Металлоконструкции	15	9	8	-	11
Отделочные работы	2	1	-	1	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12	3	2	4	1
Прочие работы	1	1	6	6	-
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 1. ЗДАНИЯ ПОМОЛЬНЫХ, МАССОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ. ПРЕССОВЫХ, СУШИЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИИ, ОТДЕЛЕНИИ ПЕРЕГРУЗКИ ВАГОНЕТОК, ОТДЕЛЕНИЙ ПОДТОПКОВ С КОТЕЛЬНОЙ, ОТДЕЛЕНИЙ РЕМОНТА ВАГОНЕТОК И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГАЛЕРЕЙ ЗАВОДОВ ПЛАСТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ КРАСНОГО КИРПИЧА

Характеристики зданий

Графа «а». Фундаменты ленточные бутовые, стены подвала бутовые с облицовкой кирпичом и кирпичные; стены кирпичные; перекрытия деревянные по металлическим балкам; кровля рулонная по деревянной обрешетке и деревянным стропилам; полы асфальтовые и частично деревянные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б» и «в». Фундаменты ленточные бутовые; фундаменты под колонны бетонные; колонны металлические; стены кирпичные; перекрытия и покрытия деревянные; кровля рулонная по деревянной обрешетке и деревянным фермам, уложенным по металлическим балкам; полы асфальтовые и частично деревянные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графы «г» и «д». Фундаменты ленточные бутовые и железобетонные под колонны; колонны и балки железобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «е». Фундаменты ленточные бутовые; стены подвала бутовые с облицовкой кирпичом; каркас металлический; стены кирпичные; перекрытия из асбоцементных плит по металлическим прогонам, уложенным на металлические фермы; кровля рулонная; полы асфальтовые; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «ж». Фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «з». Фундаменты ленточные бутовые и бетонные столбовые; колонны железобетонные; стены кирпичные и железобетонные; перекрытия железобетонные и частично деревянные; кровля рулонная; полы цементные и частично деревянные; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 98

	Здания отделений заводов пластического прессования красного кирпича
Территори- альные пояса	помольных	массозагото- вительньгх	прессовых	сушильных	перегрузки вагонеток	подтопков с котельной	ремонта вагонеток	соедини- тельный галерей
	Объем зданий в куб. м, до
	500	1700	3000	6100	2400	4400	550	250
	на 1 куб. м	обще- строи- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	обще- строи- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	обще- строи- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	обще- строи- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	обще- строи- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	обще- строи- тельные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	обще- строи- тельные работы на 1 кв. м	сооруже ния на 1 куб. м
	а	-	б	-	в	-	г	-	д	-	е	-	ж	-	з
1	15,6	18,9	12,1	18,3	14,3	27,5	8,4	10,0	11,1	10,3	9,1	48,2,	14,8	8,3	33,2
2	16,4	19,8	12,7	19,2	15	28,9	8,8	10,5	11,7	10,8	9,6	51	15,5	8,7	34,9
3	17,9	21,7	13,9	21,1	16,4	31,6	9,7	11,5	12,8	11,8	10,5	55	17	9,5	38,2
4	18,7	22,7	14,5	22	17,2	33	10,1	12	13,3	12,4	10,9	58	17,8	10	39,8
5	19,5	23,6	15,1	22,9	17,9	34,4	10,5	12,5	13,9	12,9	11,4	60	18,5	10,4	41,5
6	28,1	34	21,8	32,9	25,7	49,5	15,1	18	20	18,5	16,4	87	26,6	14,9	60
7	31,2	37,8	24,2	36,6	28,6	55	16,8	20	22,2	20,6	18,2	96	29,6	16,6	66
8	32,8	39,7	25,4	38,4	30	58	17,6	21	23,3	21,6	19,1	101	31,1	17,4	70
9	42,1	51	32,7	49,4	38,6	104	22,7	27	30	27,8	24,6	130	40	22,4	90
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 98)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты	24	8	13	9	13	10	12	10
Стены	34	51	36	22	34	44	28	36
Каркас	-	-	-	-	-	12	-	-
Перекрытия Кровля	6  4	12	9  16	23  23	24  6	18  3	23  3	20  11
Полы	8	4	8	5	3	4	5	6
Проемы	8	9	6	7	5	4	15	5
Отделочные работы	2	3	1	2	1	2	3	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9	12	11	9	13	2	10	7
Прочие работы	5	1	-	-	1	1	1	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПЕЧНЫХ, ФОРМОВОЧНЫХ, СУШИЛЬНЫХ, ПРЕССОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ, СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ И ОТДЕЛЕНИЙ ДЕЗИНТЕГРАТОРОВ ЗАВОДОВ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ КРАСНОГО КИРПИЧА

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные бутовые, бутобетонные; башмаки под колонны железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные и частично деревянные; колонны и перекрытия железобетонные; перекрытия над бытовыми помещениями железобетонные и частично деревянные; кровля рулонная; полы асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания (в руб.)

Таблица 99

	Здания отделений заводов полусухого прессования красного кирпича
Территориаль- ные пояса	печных объемом до 52500 куб. м	формовочных объемом до 10000 куб. м	сушильных объемом до 9700 куб. м	прессовых объемом до 7000 куб. м	сушильных барабанов объемом здания до 6500 куб. м	дезинтеграторов объемом здания до 800 куб. м
	а	б	в	г	д	е
1	5,9	6,8	7,2	10,1	12,6	19,4
2	6,2	7,1	7,5	10,6	13,2	20,3
3	6,8	7,8	8,2	11,7	14,4	22,3
4	7,1	8,1	8,6	12,2	15,1	23,2
5	7,4	8,5	8,9	12,7	15,7	24,2
6	10,6	12,2	12,9	18,2	22,6	34,9
7	11,8	13,5	14,3	20,3	25,1	38,7
8	12,4	14,2	15	21,3	26,4	40,7
9	15,9	18,3	19,3	27,4	33,9	52
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 99)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	7	5	10	12	11	23
Стены	10	8	27	31	51	50
Перекрытия	51	38	21	15	9	7
Кровля	7	19	16	17	8	7
Полы	6	5	5	4	2	7
Проемы	12	5	8	7	4	3
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	3  -  4	1  11  8	2  7  4	2  8  4	1  5  9	1  -  2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 3. БЕГУННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ, ТОННЕЛЬНЫЕ СУШИЛА, ОТДЕЛЕНИЯ ЯЩИЧНЫХ ПОДАВАТЕЛЕЙ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГАЛЕРЕИ ЗАВОДОВ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ КРАСНОГО КИРПИЧА

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты ленточные и стены полуподвальной части бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты ленточные бутовые и кирпичные; стены тоннелей, своды, стены подземных боровов из красного кирпича; перекрытия над камерами железобетонные, кровля рулонная по деревянному основанию и деревянным стропилам; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графа «в». Фундаменты ленточные и стены бутовые; стены и стенки приямков кирпичные; перекрытия железобетонные; кровли деревянные; кровля рулонная; бункера железобетонные. Группа капитальности III.

Графа «г». Фундаменты ленточные бутовые, стены кирпичные и частично деревянные каркасные; кровля рулонная по деревянному основанию; полы асфальтовые и частично деревянные. Группа капитальности III.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м строительного объема зданий и сооружений (в руб.)

Таблица 100

	Здания и сооружения заводов полусухого прессования красного кирпича
Территориальные пояса	бегунные отделения объемом до 9000 куб. м	тоннельные сушила с подземными боровами объемом до 4000 куб. м	отделения ящичных подавателей объемом до 1200 куб. м	соединительные галереи объемом до 326 куб. м
	а	б	в	г
1	12	15,9	21,6	17,4
2	12,6	16,7	22,7	18,3
3	13,8	18,3	24,8	20
4	14,4	19,1	25,9	20,9
5	15	19,9	27	21,8
6	21,6	28,6	38,9	31,3
7	24	31,8	43,2	34,8
8	25,2	33,4	45,4	36,5
9	32,4	42,9	58	47
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 100)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	30	18	17	25
Стены	37	47	54	24
Перекрытия Кровля	1  11	24  7	11	27  11
Полы	7	-	10	9
Проемы	7	-	3	3
Отделочные работы	2	-	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	-	-	1	-
Прочие работы	5	4	3	-
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 4. ФОРМОВОЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И СУШИЛЬНЫЕ САРАИ ЗАВОДОВ СЕЗОННОГО ПРОИЗВОДСТВА КРАСНОГО КИРПИЧА

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты - деревянные стулья; приямки кирпичные; стены каркасные с односторонней обшивкой досками; стропила из бревен; кровля из щепы и над камерами вылеживания кирпича рубероидная по двойному дощатому настилу; полы глинобетонные; электроосвещение. Группа капитальности IV.

Графа «б». Фундаменты под оборудование.

Графа «в». Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасные с односторонней дощатой обшивкой в торцовых секциях и не обшитые в средних секциях; кровля щеповая по обрешетке и стропилам из дерева; узкоколейные пути без балластировки; электроосвещение. Группа капитальности IV.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 101

	Здания и сооружения заводов сезонного производства красного кирпича
Территориальные	Формовочные отделения объемом до 400 куб. м	сушильные сараи
пояса	здания	особостроительные работы	площадью до 640 кв. м
	на 1 куб. м	на 1 кв. м	на 1 кв. м
	а	б	в
1	5,9	0,6	7,1
2	6,2	0,6	7,5
3	6,8	0,6	8,2
4	7,1	0,7	8,5
5	7,4	0,8	8,9
6	10,6	1	12,8
7	11,8	1,1	14,2
8	12,4	1,2	14,9
9	15,9	1,5	19,2
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 101)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	16	14
Стены	31	44
Перекрытия	23	34
Кровля	-	-
Полы	9	-
Проемы	11	5
Отделочные работы	1	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2	3
Прочие работы	7	-
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 5. ГЛИНОХРАНИЛИЩА, ПОМОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ, СУШИЛЬНЫЕ САРАИ, КАМЕРНЫЕ СУШИЛА И СУШИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАВОДОВ КРАСНОГО КИРПИЧА

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты ленточные бутовые; башмаки под колонны, колонны, балки, перекрытия над ящичными подавателями железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная по дощатому настилу по деревометаллическим фермам; полы асфальтовые и глинобетонные. Группа капитальности III.

Графа «б». Фундаменты ленточные и стены подвала бутовые; стены надземной части кирпичные; перекрытия деревянные; кровля рулонная по дощатому настилу; полы асфальтовые и дощатые. Группа капитальности III.

Графа «в». Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасные из бревен с дощатой обшивкой; кровля рулонная по дощатому настилу; приставные щиты из досок; электроосвещение. Группа капитальности IV.

Графа «г». Фундаменты столбовые бутовые; стойки и прогоны из бревен, схватки и раскосы из пластин; обшивка стен дощатая; стропила бревенчатые; каркас фонаря деревянный; кровля рулонная по дощатому настилу; стеллажи деревянные; электроосвещение. Группа капитальности IV.

Графа «д». Фундаменты, стены и своды из красного кирпича; перекрытия камер железобетонные; перекрытия каналов из листовой стали; полы в сушильных камерах из красного кирпича по песчаной подготовке; двери камер герметические специального устройства. Группа капитальности II.

Графа «е». Фундаменты, стены подвала и стены бутовые; перекрытия железобетонные; полы асфальтовые и цементные; кровля рулонная. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 102

	Здания и сооружения заводов красного кирпича
	глинохранилища с	помольные	сушильные сараи	камерные	сушильные
Территориаль- ные пояса	отделениями ящич- ных подавателей объемом до 66000 куб. м	отделения объемом до 500 куб. м	напольного типа объемом до 1350 куб. м	стеллажного типа объемом до 1350 куб. м	сушила объемом до 2250 куб. м	отделения для камерных сушил объемом здания до 6300 куб. м
	на 1 куб. м	на 1 кв. м	на 1 куб. м
	а	б	в	г	д	е
1	3,5	13	10,7	22,8	32,3	8,1
2	3,7	13,7	11,2	23,9	33,9	8,5
3	4	15	12,3	26,2	37,1	9,3
4	4,2	15,6	12,8	27,4	38,8	9,7
5	4,4	16,3	13,4	28,5	40,4	10,1
6	6,3	23,4	19,3	41	58	14,6
7	7	26	21,4	45,6	65	16,2
8	7,4	27,3	22,5	47,9	68	17
9	9,5	35,1	28,9	62	87	21,9
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 102)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	25	27	13	6	39	9
Стены	28	36	46	32	46	22
Перекрытия Кровля	8  29	1  10	32	22	13	46
Полы	5	9	-	-	-	10
Проемы	3	9	6	-	2	2
Отделочные работы	1	3	-	-	-	5
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	-	-	3	2	-	-
Прочие работы	1	5	-	38	-	6
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 6. НАПОЛЬНЫЕ ПЕЧИ, КОЛЬЦЕВЫЕ БЕССВОДОВЫЕ ПЕЧИ И ШАТРЫ НАД НИМИ, КОЛЬЦЕВЫЕ 14-КАМЕРНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ПЕЧИ И ШАТРЫ НАД НИМИ

Характеристики сооружений

Графы «а» и «б». Фундаменты ленточные из красного кирпича на сложном растворе; стены из красного кирпича на сложном растворе или глине; выстилка пода из красного кирпича на глине.

Графа «в». Фундаменты бутовые на сложном растворе; стены и борова из красного кирпича на глине; полы из красного кирпича на глине; труба дымовая из красного кирпича на сложном растворе.

Графа «г». Здания деревянные каркасные: фундаменты - деревянные стулья; каркас из бревен с одинарной дощатой обшивкой; кровля рулонная по деревянному основанию по деревянным стропилам. Группа капитальности IV.

Графа «д». Фундаменты бутовые и кирпичные; стены боровов и своды кирпичные на глиняном растворе; стены обжигательного канала из красного кирпича на глиняном и глиняно-цементном растворе; своды обжигательного канала из гжельского кирпича; перекрытия жаровых колодцев железобетонные; выстилка из красного. кирпича.

Графа «е». Фундаменты ленточные и столбовые бутовые; фундаменты под опоры шатра бетонные, под трубу кирпичные; стены кирпичные и каркасные обшивные; перекрытия деревянные; кровля рулонная по дощатому настилу над подкрылками и асбофанерная над шатром; полы асфальтовые по щебеночной подготовке. Группа капитальности III.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 103

Территориаль- ные пояса	Напольные печи объемом обжигательного канала до 90 куб. м	Напольные печи объемом обжигательного канала до 90 куб. м с чугунными колосниками для угля	Кольцевые бессводовые печи для работы на дровах объемом обжигательного канала до 210 куб. м	Шатры объемом до 1150 куб. м над кольцевыми бессводовыми печами	Кольцевые 14-камерные щелевые печи объемом до 1200 куб. м	Шатры объемом до 6150 куб. м над кольцевыми 14-камерными печами
	на 1 куб. м обжигательного канала	на 1 куб. м строительного объема
	а	б	в	г	д	е
1	31,2	34,5	36,5	2,6	40,8	5,4
2	32,8	36,2	38,3	2,7	42,8	5,7
3	35,9	39,7	42	3	46,9	6,2
4	37,4	41,4	43,8	3,1	49	6,5
5	39	43,1	45,6	3,2	51	6,7.
6	56	62	66	4,7	73	9,7
7	62	69	73	5,2	82	10,8
8	66	72	77	5,4	86	11,3
9	84	93	98	7	110	14,6


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 7. КОЛЬЦЕВЫЕ 32-КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ И ШАТРЫ НАД НИМИ, ГОФМАНСКИЕ 22-КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ, ТОННЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Характеристики сооружений

Графа «а». Фундаменты кирпичные и бутовые; стены печи и своды из красного кирпича; футеровка стен и сводов из гжельского кирпича; под печи и каналы из красного кирпича на глине.

Графа «б». Фундаменты под стойки бетонные и железобетонные; под стены приямка кирпичные; корпус из железобетонных колонн и прогонов; стены каркасные деревянные с одинарной обшивкой; кровля рулонная по дощатому настилу на деревянных стропилах; полы цементные и дощатые. Группа капитальности III.

Графа «в». Фундаменты бутовые и кирпичные; стены печи и своды из красного кирпича; футеровка стен и сводов из шамотного кирпича.

Графа «г». Фундаменты бутобетонные и бетонные; стены из красного кирпича; каркас печи металлический; футеровка и выстилка газовых каналов из шамотного кирпича; своды из шамотного и красного кирпича; внутри печи рельсовые пути; лестницы и площадки металлические.

Графа «д». Фундаменты - под печи бетонные и бутобетонные, под гидравлические толкатели железобетонные; стены и своды печей из красного кирпича; футеровка стен и сводов из шамотного кирпича; каркасы печей металлические.

Графа «е». Фундаменты бутовые и кирпичные; стены и своды из красного кирпича; футеровка из шамотного кирпича.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м строительного объема (в руб.)

Таблица 104

	Кольцевые 32-	Шатры над кольце-	Гофманские	Тоннельные печи объемом в куб. м, до
Территориаль- ные пояса	камерные печи объемом до 5100 куб. м	выми 32-камерны- ми печами объемом до 5100 куб. м	22-камерные печи объемом до 2950 куб. м	1220 (для керамических материалов)	1160 (для стеновых блоков)	695 (для кирпича)
	а	б	в	г	д	е
1	38,9	3,9	39,3	46	43,2	35,9
2	40,8	4,1	41,3	48,3	45,4	37,7
3	44,7	4,5	45,2	53	49,7	41,3
4	46,7	4,7	47,2	55	52	43,1
5	48,6	4,9	49,1	57	54	44,9
6	70	7	71	83	78	65
7	78	7,8	79	92	86	72
8	82	8,2	82	97	91	75
9	105	10,5	106	124	117	97


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 8. ТОННЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ И КИРПИЧА

Характеристики печей

Графа «а». Фундаменты бутобетонные и бетонные ленточные; стены боровов и каналов из красного кирпича; стены, своды и выстилки из красного и шамотного кирпича; каркас, лестницы и площадки металлические; воздуховоды; трубопроводы; КИП и автоматика; рельсовые пути; механическое оборудование с винтовым толкателем, отборником печных вагонеток и управлением.

Графа «в». Фундаменты бетонные столбовые, бутобетонные и железобетонные ленточные; стены подвала из сборных бетонных блоков, стены, своды м выстилки из красного и шамотного кирпича; каркас, лестницы и площадки металлические; воздуховоды; трубопроводы; КИП и автоматика; рельсовые пути; механическое оборудование с гидравлическим толкателем, отборником печных вагонеток и управлением.

Графа «д». Фундаменты бутобетонные ленточные; стены подвала из красного кирпича, стены, своды и выстилки из красного и шамотного кирпича; каркас, лестницы и площадки металлические; воздуховоды; трубопроводы; КИП. и автоматика; рельсовые пути; механическое оборудование с гидравлическим толкателем, отборником печных вагонеток и управлением.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (графы «а», «в» и «д» в тыс. руб., графы «б», «г» и «е» в руб.)

Таблица 105

	Тоннельные печи для обжига
Территори-	керамических блоков и кирпича	кирпича
альные	производительностью в млн. шт. условного кирпича в год, до:
пояса	26	20	10
	объемом до 2300 куб. м l = 120 м	объемом до 1300 куб. м l = 104 м	объемом до 1050 куб. м l = 62 м
	на 1 печь	строительные работы на 1 куб. м	на 1 печь	строительные работы на 1 куб. м	на 1 печь	строительные работы на 1 куб. м
	а	б	в	г	д	е
1	182	55	176	90	93	53
2	188	58	183	94	96	56
3	199	63	196	103	103	61
4	205	66	202	108	106	64
5	211	69	208	112	109	66
6	270	99	275	162	142	95
7	295	110	300	180	157	106
8	305	115	313	189	164	111
9	369	148	385	243	202	143


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 9. КАЛОРИФЕРНЫЕ, ОТДЕЛЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ УГЛЯ, ЗДАНИЯ ДЫМОСОСНЫХ, ЭСТАКАДЫ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные; покрытия железобетонные по металлическим прогонам и фермам; кровля рулонная; полы цементные; каналы, подтопки; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Фундаменты бутовые; стены и приямки бетонные; стены вышки деревянные каркасные с обшивкой асбофанерой; перекрытия деревянные по металлическим балкам; кровля из волнистой асбофанеры по деревянной обрешетке на деревянных стропилах; полы цементные и дощатые; электроосвещение. Группа капитальности III.

Графы «в» и «г». Фундаменты бутовые; стены бутовые и кирпичные; кровля рулонная по дощатому настилу по. деревянным стропилам; полы цементные; электроосвещение. Группа капитальности VII.

Графа «д». Фундаменты под оборудование.

Графа «е». Фундаменты бутовые; каркасы деревянные. Группа капитальности IV.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 106

	Калориферные объемом до	Отделения при- готовления угля	Здания дымососных объемом в куб. м, до	Особостроитель- ные работы поды-	Эстакады длиной до 16 м к шатрам
Территориаль- ные пояса	2680 куб. м	объемом здания до 960 куб. м	160	310	мососным площа- дью до 100 кв. м	над кольцевыми печами
	на 1 куб. м	на 1 кв. м	на 1 пог. м
	а	б	в	г	д	е
1	11,1	10,1	22	13,7	2,6	42,4
2	11,6	10,6	23,1	14,4	2,7	44,5
3	12,8	11,6	25,3	15,7	3	48,8
4	13,3	12,1	28,4	16,4	3,1	51
5	13,9	12,6	27,5	17,1	3.2	53
6	20-	18,2	39,6	24,7	4,7	76
7	22,2	20,2	44	27,4	5,2	85
8	23,3	21,2	45,2	28.8	5,5	89
9	30	27,3	59	37	7	114
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 106)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	12	48	43	13
Стены	35	20	29	52
Перекрытия Кровля	24	11	12	12
Полы	4	1	3	2
Проемы	2	5	3	3
Отделочные работы	10	2	2	6
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3	10	-	5
Прочие работы	10	3	8	7
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIII. ЗАВОДЫ КРАСНОГО КИРПИЧА

Раздел 10 ЦЕХИ КЕРАМЗИТА (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ)

Характеристики зданий

Графа «а». Фундаменты железобетонные монолитные и сборные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные по железобетонным и стальным балкам и прогонам; кровля рулонная; полы бетонные и цементные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «в». Фундаменты бутобетонные ленточные; башмаки под колонны и колонны железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные и частично стальные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные и частично керамические; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «д». Фундаменты железобетонные монолитные; каркас из сборных железобетонных и стальных конструкций; стены из кирпича и асбестоцементных волнистых листов усиленного профиля по металлическому каркасу; железобетонные силосы; перекрытия железобетонные; кровля из асбестоцементных листов усиленного профиля; полы цементные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I,

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 107

	Цех керамзита производительностью до ом тыс. м, в год
	Производственные комплексы объемом зданий до	Склады готовой про-
Территориаль-	24100 куб. м	14500 куб. м	дукции объемом си-
ные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	лосных банок до 1700 куб. м на 1 куб. м
	а	б	в	г	д
1	15,2	35,3	19,1	36,8	93
2	16	37,1	20	38,6	98
3	17,5	40,6	22	42,3	107
4	18,2	42,4	22,9	44,2	112
5	19	44,1	23,9	46	116
6	27,4	63	34,4	66	167
7	30,4	71	38,2	74	186
8	31,9	74	40,1	77	195
9	41	95	52	99	251
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 107)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	22	17	19
Стены	24	37	9
Каркас	-	-	46
Перекрытия	15	13	4
Кровля	5	4	2
Полы	5	4	1
Проемы	4	4	3
Металлоконструкции	12	5	11
Отделочные работы	1	3	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12	11	4
Прочие работы		2	-
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIV. ЗАВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ЗАВОДОВ АСБЕСТОЦЁМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЯ И ОТСТОЙНИКИ РЕКУПЕРАЦИОННЫХ ВОД

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Производственная часть зданий одноэтажная, бесчердачная; фундаменты - монолитные железобетонные башмаки; рандбалки, колонны каркаса железобетонные; подкрановые балки железобетонные; стены. кирпичные или крупнопанельные; покрытие железобетонное утепленное, по металлическим или железобетонным фермам; полы бетонные, асфальтовые; фонари металлические; кровля рулонная.

Корпуса имеют санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «б» и «г». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические приямки; внутрицеховые рельсовые пути.

Графа «д». Фундаменты бетонные; стены, полы и перекрытия монолитные железобетонные с утеплением; волы цементные, кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 108

	Главные корпуса	Камеры твердения
Территори-альный пояс	Асбошиферного производства объемом здания до 155000 куб. м	Асботрубного производства объемом  здания до 310000 куб. м	асбошиферных изделий объемом
	здания на 1 куб. м	особо строй раб. на кв. м	здания на 1 куб. м	особо строй раб. на кв. м	камер до 225 куб. м
	а	б	в	г	д
1	10,2	7,3	7	12	92
2	10,7	7,7	7,4	12,6	97
3	10,7	8,4	3,1	13,8	106
4	12.2	8,8	8,4	14,4	110
5	12,8	9,1	8,9	15	115
6	18,4	13,1	12,6	21,6	165
7	20,4	14,6	14	24	184
8	21,4	15,3	14,7	25,2	193
9	27,5	19,7	18,9	32,4	248
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 108)

Конструктивные элементы	а	б	д
Фундаменты	9	8	28
Каркас	30	22	14
Стены и перегородки	7	15	29
Перекрытия	11	17	8
Кровля	13	15	6
Полы	8	7	2
Проемы	4	4	9
Отделочные работы	5	4	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12	7	4
Прочие работы	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XIV. ЗАВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И КАМЕРЫ ТВЕРДЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «б». В составе зданий имеются следующие отделения: склады асбеста в цемента; заготовительные; фабрикационные; твердения; склады готовой продукции.

Здания в основном одноэтажные н в небольшой части трехэтажные и четырехэтажные.

Фундаменты ленточные. бутобетонные, столбовые железобетонные; колонны и подкрановые балки железобетонные к металлические; стены кирпичные; покрытия железобетонные по железобетонным балкам или металлическим фермам; кровля рулонная; полы цементные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «в». Камеры механизированные непрерывного действия; размер камер 27925х1485х1700 мм.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м строительного объема (в руб.)

Таблица 109

	Главные корпуса	Камеры тверде-
Территориаль- ный пояс	Асбошиферного производства объемом здания до 155000 куб. м	Асботрубного производства объемом  здания до 310000 куб. м	ния асбошифер- ных изделий
	здания на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	здания на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	объемом камер до 225 куб. м
	а	б	в	г	д
1	10,2	7,3	7	12	92
2'	10,7	7,7	7,4	12,6	97
3	10,7	8,4	3,1	13,8	106
4	12.2	8,8	8,4	14,4	110
5	12,8	9,1	8,9	15	115
6	18,4	13,1	12,6	21,6	165
7	20,4	14,6	14	24	184
8	21,4	15,3	14,7	25,2	193
9	27,5	19,7	18,9	32,4	248
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 109)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	13	10
Стены	31	25
Перекрытия	6	6
Кровля	26	34
Полы	7	6
Проемы	6	5
Отделочные работы	2	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3	3
Прочие работы	6	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XV. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА И СКЛАД СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Раздел 1

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «в» и «д». Здания. одноэтажные и многоэтажные; фундаменты на свайном основании железобетонные; рандбалки; колонны каркаса железобетонные; стены кирпичные и крупнопанельные; перекрытия железобетонные; покрытия железобетонные, утепленные, по железобетонным фермам; фонари металлические; полы асфальтовые, мозаичные и керамические; кровля рулонная.

В корпусе имеются санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «б», «г» и «е». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические приямки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 110

	Главные корпуса объемом в куб. м, до
Территориаль-	35000	110000	более 110000
ные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д	е
1  2	14,8  15,6	4,8  5	13,3  14	14  14,7	10,2  10,8	4,3  4,6
3	17	5,6	15,3	16,1	11,3	5
4	17,8	5,8	16	16,8	12,3	5,2
5	18,5	6	16,6	17,5	12.8	5,4
6	26,6	8.7	24	25,2	18.4	7,8
7	29,6	9,6	26.6	28	20,5	8,7
8  9	31  40	10,1  13	28  36	29,4  37,8	21,5  27,7	9,1  11,7
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 110)

Конструктивные элементы	а	в	д
Фундаменты	19	12	11
Каркас	16	13	15
Стены и перегородки	13	17	10
Перекрытия	11	12	12
Кровля	5	11	8
Полы	8	8	19
Проемы	11	5	4
Отделочные работы	3	6	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10	12	23
Прочие работы	4	4	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XV. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА И СКЛАД СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Раздел 2

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «в». Здания одноэтажные и многоэтажные; - фундаменты на свайном основании железобетонные; рандбалки и колонны каркаса железобетонные; стены кирпичные и крупнопанельные; перекрытия железобетонные; покрытия железобетонные, утепленные, по железобетонным фермам; фонари металлические; полы асфальтовые, мозаичные и керамические; кровля рулонная.

В корпусе имеются санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические приямки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 111

	Главный корпус объемом в куб. м, до	Склад сырья и готовой продукции объемом в куб. м, до
Территориальные	120000	110000
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м
	а	б	в
1	11,4	10	11,6
2	12	10,5	12,1
3	13,1	11,5	13,3
4	13,7	12	13,9
5	14,3	12,5	14,5
6	20,6	18,1	20,9
7	22,9	20,1	23,1
8	24	21,1	24,3
9	30,9	27,1	31,2
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 111)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	10	23
Каркас	20	16
Стены и перегородки	8	10
Перекрытия	18	10
Кровля	7	12
Полы	10	6
Проемы	7	10
Отделочные работы	2	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13	7
Прочие работы	5	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1 КОРПУСА КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания многоэтажные с опускным колодцем; фундаменты железобетонные, столбовые; стены из асбоцементных листов и кирпичные; каркас металлический и железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим фермам; кровля - асбоцементные листы; полы цементно-бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «в». Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные; стены панельные; каркас железобетонный, частично металлический; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим фермам; кровля рулонная; полы цементно-бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «г». Здания многоэтажные с опускным колодцем; фундаменты бетонные, железобетонные; стены панельные, кирпичные; каркас металлический и железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим фермам; кровля рулонная; полы бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «б» и «д». Фундаменты под оборудование; подпорные стенки; технологические приямки; подкрановые пути.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 112

Территориаль-	Корпуса крупного дробления
ные пояса	с одной стадией дробления объемом	с двумя стадиями дробления объемом
	55000 куб. м	120000 куб. м	200000 куб. м	особостроительные
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м	на 1 куб. м	работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д
1  2  3  4  5  6  7  8  9	31,6  33,2  36,3  37,9  39,5  57  63  66  85	93  98  107  112  116  167  186  195  251	28,3  29,7  32.5  34  35,8  51  57  59  76	26,3  27,6  30,2  31,6  32,9  47,3  53  55  71	56  58  64  67  69  100  111  117  150
Удельные веса конструктивных. элементов (в %)

(к табл. 112)

Конструктивные элементы	а	в	р
Фундаменты	37	43	36
Каркас	9	16	9
Стены и перегородки	28	22	27
Перекрытия	3	4	4
Кровля	1	1	1
Полы	1	1	2
Проемы	1	1	1
Отделочные работы	13	8	15
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2		1
Прочие работы	4 1	2 1	3 1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2 КОРПУСА СРЕДНЕГО ДРОБЛЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные; стены панельные; каркас железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим прогонам; кровля рулонная; полы цементно-бетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графы «б» и «в». Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные, столбовые, стены панельные, кирпичные; каркас металлический, частично железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим фермам; кровля рулонная; полы цементно-бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «г». Фундаменты под оборудование, технологические приямки; подкрановые пути.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 113

	Корпуса среднего дробления объемом здания в куб. м, до
Территориальные	50000	125000	250000	особостроительные
пояса	на 1 куб. м	работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	16,4	14,3	12,1	59
2	17,2	15	12,7	62
3	18,9	16,4	13,9	68
4	19,7	17,1	14,5	71
5	20,5	17,8	15,1	74
6	29,5	25,7	21,8	106
7	32,8	28,6	24,2	118
8	34,4	30	25,4	123
9	44,3	38,6	32,7	159
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 113)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	19	9	23
Каркас	16	4	14
Стены и перегородки	23	12	9
Перекрытия	5	6	11
Кровля	2	2	2
Полы	2	2	4
Проемы	3	4	2
Металлоконструкции	12	42	18
Отделочные работы	4	5	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13	13	13
Прочие работы	-	1	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. КОРПУСА СУШКИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные, столбовые, стены панельные и кирпичные; каркас металлический и железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим прогонам; кровля рулонная; полы цементно-бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные, ленточные; стены железобетонные в подземной части, а надземной панельные и кирпичные; каркас металлический, железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим, прогонам; кровля рулонная; полы цементно-бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «в». Фундаменты под оборудование, подпольные каналы, борова сушильных печей.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 114

Территориальные	Корпуса сушки объемом здания в куб. м, до
пояса	125000	20000	особостроительные
	на 1 куб. м	работы на 1 кв. м
	а	б	в
1	16,2	15,8	35,5
2	17	16,6	37,3
3	18,6	18,2	40,8
4	19,4	19	42,6
5	20,2	19,8	44,4
6	29,2	28,4	64
7	32,4	31,6	71
8	34	33,2	75
9	43,7	42,7	96
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 114)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	23	15
Каркас	3	10
Стены и перегородки	16	13
Перекрытия	12	14
Кровля	3	3
Полы	4	5
Проемы	6	3
Металлоконструкции	23	26
Отделочные работы	5	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4	8
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. ЗДАНИЯ ПРИВОДНЫХ СТАНЦИЙ

Характеристики зданий

Графа «а». Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные; стены панельные и кирпичные; каркас железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим прогонам и фермам; кровля рулонная; полы цементные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Фундаменты под оборудование.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 115

	Объем здания до 20000 куб. м
Территориальные пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б
1	8,8	36,2
2	9,2	38
3	10,1	41,6
4	10,6	43,4
5	11	45,3
6	15,8	65
7	17,6	72
8	18,5	76
9	23,8	98
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 115)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	9
Каркас	13
Стены и перегородки	17
Перекрытия	6
Кровля	8
Полы	2
Проемы	10
Металлоконструкции	15
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	16
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 5. КОРПУСА ОБОГАЩЕНИЯ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «б»; Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные; стены шлакоблочные и кирпичные; каркас железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим конструкциям; кровля рулонная; полы бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графы «в» и «г». Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные и бетонные; стены железобетонные в подземной части и панельные; каркас металлический, частично железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по металлическим прогонам; кровля рулонная; полы цементно-бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «д». Фундаменты. под оборудование, технологические приямки.

Восстановительные стоимости на измерителя, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 116

Территориальные	Корпуса обогащения объемом здания в куб. м, до
пояса	150000	250000	450000	1400000	особостроительные
	на 1 куб. м	работы на 1 кв. м
	а	б	в	г	д
1	20,1	18,1	16,6	12,8	39,4
2	21,1	19	17,4	13,4	41,4
3	23,1	20,8	19,1	14,7	45,3
4	24,1	21,7	19.9	15,4	47,3
5	25,1	22,6	20,8	16	49,3
6	36,2	32,7	29,9	23	71
7	40,2	36,2	33,2	25,6	79
8	42.2	38	34,9	26,9	83
9	54	48,9	44,8	34,6	106
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 116)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	13	12	11	8
Каркас	32	35	10	13
Стены и перегородки	8	7	12	10
Перекрытия	14	14	12	3
Кровля	4	5	3	19
Полы	4	6	2	1
Проемы	5	3	2	7
Металлоконструкции	12	10	30	35
Отделочные работы	4	4	6	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3	3	9	6
Прочие работы	1	1	3	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 6. ЗДАНИЯ СКЛАДОВ СУХОЙ РУДЫ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а», «б» и «в». Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные; стены из асбоцементных листов, в подземной части железобетонные, в надштабельной галерее панельные; каркас - несущие стальные арки; покрытия и кровля из асбоцементных листов по металлическому каркасу; полы бетонные; электроосвещение, внутренние санитарно-технические устройства только в Подземных галереях. Группа капитальности II.

Графа «г». Фундаменты под оборудование; подземные галереи; подпорные стенки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 117

Территориальные	Здания складов сухой руды объемом в куб. м, до
пояса	100000	150000	250000	особостроительные
	на 1 куб. м	работы на 1 кв. м
	а	б	в	г
1	11,1	9,6	8,7	88
2	11,7	10,1	9,1	92
3	12,8	11	10	101
4	13,3	11,5	10,4	106
5	13,9	12	10,9	110
6	20	17,3	15,7	158
7	22,2	19,2	17,4	176
8	23,3	20,2	18,3	185
9	30	25,9	23,5	238
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 117)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	31	44	32
Каркас	-	-	-
Стены и перегородки	9	6	6
Перекрытия	3	2	5
Кровля	4	2	4
Полы	4	5	11
Проемы	1	2	1
Металлоконструкции	38	26	34
Отделочные работы	2	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	7	10	6
Прочие работы	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СКЛАДОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные; каркас железобетонный; стены панельные; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по железобетонным балкам; кровля рулонная; полы бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Здания многоэтажные; фундаменты - железобетонные башмаки, частично ленточные и бетонные; стены кирпичные и панельные; каркас металлический, частично железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по железобетонным балкам; кровля рулонная; полы бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты под оборудование.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 118

Территориальные	Здания складов готовой продукции объемом в куб. м, до
пояса	250000	400000	особо строительные
	на 1 куб. м	работы на 1 кв. м
	а	б	в
1	10,1	7,3	1,8
2	10,6	7,7	1,9
3	11,6	8,4	2,1
4	12,1	8,8	2,2
5	12,6	9,1	2,3
6	18,2	13,1	3,2
7	20,2	14,6	3,6
8	21,2	15,3	3,8
9	27,3	19,7	4,7
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 118)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	20	19
Каркас	12	6
Стены и перегородки	13	12
Перекрытия	30	18
Кровля	10	8
Полы	3	6
Проемы	3	3
Металлоконструкции	2	19
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	5	7
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 8. ЗДАНИЯ СКЛАДОВ КОНЦЕНТРАТОВ

Характеристики зданий

Графа «а». Здания многоэтажные; фундаменты бетонные и железобетонные; стены панельные и кирпичные; каркас металлический и частично железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты по железобетонным балкам; кровля рулонная; полы бетонные; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 119

Территориальные	Объем здания до 70000 куб. м
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б
1	11,3	4,1
2	11,9	4,3
3	13	4,7
4	13,6	4,9
5	14,1	5,1
6	20,3	7,4
7	22,6	8,2
8	23,7	8,6
9	30,5	11,1
Удельный вес конструктивных элементов (в %)

(к табл. 119)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	26
Каркас	12
Стены и перегородки	12
Перекрытия	1
Кровля	4
Полы	1
Проемы	2
Металлоконструкции	31
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	9
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 9. ЗДАНИЯ ПОГРУЗОЧНЫХ БУНКЕРОВ ЩЕБНЯ И БУНКЕРОВ ОТХОДОВ

Характеристика зданий

Графы «а», «б» и «в». Фундаменты железобетонные, - ленточные и частично столбовые; стены кирпичные и панельные; каркас металлический, частично железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты; кровля рулонная; внутренние санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 120

Территориальные пояса	Здания погрузочных бункеров щебня и бункеров отходов объемом в куб. м, до
	50000	90000	14000
	на 1 куб. м
	а	б	в
1	18,4	16,9	15
2	19,3	17,7	15,8
3	21,2	19,4	17,3
4	22,1	20,3	18
5	23	21,1	18,8
6	33,1	30,4	27
7	36,8	33,8	30-
8	38,6	35,5	31,5
9	49,7	45,6	40,5
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 120)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	8	7	10
Каркас	5	8	13
Стены и перегородки	13	8	8
Перекрытия	3	3	5
Кровля	1	2	2
Полы	2	3	2
Проемы	3	2	3
Металлоконструкции	57	63	52
Отделочные работы	1	1	I
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	6	2	3
Прочие работы	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVI ПРЕДПРИЯТИЯ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 10. ЗДАНИЯ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ УЗЛОВ

Характеристика зданий и сооружений

Здания многоэтажные; фундаменты железобетонные; стены панельные; каркас железобетонный; перекрытия и покрытия - железобетонные плиты; кровля рулонная; полы бетонные; внутренние - санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 121

Территориальные	Объем здания до 35000 куб. м
пояса	на 1 куб. м
1	11,3
2	11,9
3	13
4	13,6
5	14,1
6	20,3
7	22,6
8	23.7
9	30,5
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 121)

Конструктивные элементы	Удельный вес в %
Фундаменты	16
Каркас	21
Стены и перегородки	11
Перекрытия	8
Кровля Полы	1  4
Проемы	4
Металлоконструкции	12
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVII. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕМЕТАЛЛОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ПРОИЗВОДСТВА СЛЮДЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Здание многоэтажное; фундаменты - железобетонные башмаки; рандбалки, колонны каркаса железобетонные; стены кирпичные или крупнопанельные; перекрытия и покрытия железобетонные утепленные, по железобетонным балкам; полы дощатые, цементные, и метлахские; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Граф а «б». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические приямки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 122

Территориальные пояса	Главные корпуса производства слюдяных изделий объемом здания до 50000 куб. м
	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б
1	15,2	12,4
2	16	13
3	17,5	14,3
4	18,2	14,9
5	19	15,5
6	27,4	22,3
7	30,4	24,8
8	31,9	26
9	41	33,5
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 122)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	8
Каркас	10
Стены и перегородки	15
Перекрытия Кровля	26  7
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVII. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕМЕТАЛЛОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ПОМОЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Производственная часть здания одноэтажная и многоэтажная; фундаменты ленточные -бетонные я железобетонные башмаки; колонны каркаса и подкрановые балки металлические; стены кирпичные или крупнопанельные; перекрытия и покрытия железобетонные, утепленные, по металлическим фермам; полы бетонные, асфальтовые и метлахские; фонари металлические; кровля рулонная; бытовые помещения многоэтажные с ленточными бетонными фундаментами, кирпичными стенами, железобетонными перекрытиями в покрытиями, рулонной кровлей.

В корпусе имеются санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности I.

Графа «б». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические приямки; подкрановые пути

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 123

Территориальные	Главные корпуса объемом здания до 220000 куб. м
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б
1	10,7	48,9
2	11,2	51
3	12,3	56
4	12,8	59
5	13.4	61
6	19,3	88
7	21,4	98
8	22,5	103
9	28,9	132
Удельные веса конструктивных элементов, (в %)

(к табл. 123)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	12
Каркас	19
Стены и перегородки	22
Перекрытия Кровля	17  5
Полы	5
Проемы	4
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVII. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕМЕТАЛЛОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЦЕХИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЮДОПЛАСТА

Характеристики зданий и сооружения

Графа «а». Производственная часть здания одноэтажная я многоэтажная; фундаменты ленточные бетонные и железобетонные; колонны железобетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные, утепленные, до железобетонным фермам; полы бетонные, асфальтовые и метлахские; кровля рулонная.

Бытовые помещения многоэтажные с ленточными бетонными фундаментами, кирпичными стенами, железобетонными перекрытиями и покрытиями, рулонной кровлей. В цехе имеются санитарно-технические устройства и электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «б». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические приямки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 124

Территориальные	Цехи слюдопласта объемом здания до 25000 куб. м
пояса	на 1 куб. м	особостроительные работы на 1 кв. м
	а	б
1	14,4	11,1
2	15,1	11,7
3	16,6	12,8
4	17,3	13,3
5	18	13,9
6	25,9	20
7	28,8	22,2
8	30,2	23,3
9	38,9	30
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 124)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	17
Каркас	-
Стены и перегородки	27
Перекрытия	14
Кровля	8
Полы	5
Проемы	7
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	12
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVII. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕМЕТАЛЛОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 4. ЦЕХИ ПОМОЛА СЛЮДЫ

Характеристики зданий и сооружений

Графи «а» и «б». Здания двухэтажные; фундаменты - железобетонные башмаки; рандбалки и колонны железобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные, утепленные по железобетонным балкам; полы бетонные, асфальтовые и метлахские; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические Приямки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 125

	Цехи помола слюды
Территориальные	объемом здания в куб. м, до
пояса	6000	15000	особостроительные
	на 1 куб. м	работы на 1 кв. м
	а	б	в
1	17,8	17	11,8
2	18,7	17,9	12,4
3	20,5	19,6	13,6
4	21,4	20,4	14,2
5	22,3	21,3	14,8
6	32	30,6	21,2
7	35,6	34	23,6
8	37,4	35,7	24,8
9	48,1	45,9	31,9
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 125)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	13	15
Каркас	-	15
Стены и перегородки	29	21
Перекрытия	18	13
Кровля	7	6
Полы	4	3
Проемы	7	4
Отделочные работы	4	3
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	13	15
Прочие работы	5	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVII. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕМЕТАЛЛОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 5. ЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫБОРКИ СЛЮДЫ

Характеристики зданий и сооружений

Графы «а» и «б». Здания двухэтажные; фундаменты - железобетонные башмаки; рандбалки, колонны железобетонные; стены кирпичные или крупнопанельные; перекрытия и покрытия железобетонные, утепленные, по железобетонным балкам или фермам; полы бетонные, асфальтовые, метлахские; кровля рулонная; санитарно-тёхнические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Графа «в». Фундаменты под оборудование; подпольные каналы; технологические приямки.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице (в руб.)

Таблица 126

	Здания механизированной установки для выборки слюды
Территориальные	объемом здания в куб. м, до
пояса	5000	15000	особостроительные
	на 1 куб. м	работы на 1 кв. м
	а	б	в
1	19,9	22	26,2
2	20,9	23,1	27,5
3	22,9	25,3	30,1
4	23,9	26,4	31,4
5	24,9	27,5	32,8
6	35,8	39,6	47,2
7	39,8	44	52
8	41,8	46,2	55
9	54	59	71
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 126)

Конструктивные элементы	а	в
Фундаменты	16	16
Каркас	20	15
Стены и перегородки	23	22
Перекрытия Кровля	15  6	13  5
Полы	5	5
Проемы	3	3
Отделочные работы	2	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8	15
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 8

зданий и сооружений промышленности строительных материалов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством промышленности строительных материалов СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ XVII. ПРЕДПРИЯТИЯ НЕМЕТАЛЛОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 6. НАДЗЕМНЫЕ ГАЛЕРЕИ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ НЕМЕТАЛЛОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Характеристики сооружений

Графы «а», «б», «в» и «г». Фундаменты и колонны железобетонные или металлические; каркас металлический; перекрытия и покрытия; железобетонные, утепленные; стены кирпичные; кровля рулонная; санитарно-технические устройства; электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 пог. м галереи (в руб.)

Таблица 127

	Надземные галереи, отапливаемые на опорах
Территориальные пояса	длиной до 25 м, сечением 2,6х3,2 м	длиной до 50 м, сечением 2,6х2,8 м	длиной до 28 м, сечением 2.6х4 м	длиной до 60 м, сечением 2,6х4,8 м
	для одного транспортера	для двух транспортеров
	а	б	в	г
1	990	710	1290	1630
2	1030	740	1360	1720
3	1130	810	1490	1880
4	1180	850	1550	1960
6	1230	890	1620	2040
6	1780	1270	2330	2940
7	1970	1420	2590	3270
8	2070	1490	2720	3430
9	2660	1910	3490	4410
Удельные веса конструктивных элементов (в %)

(к табл. 127)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	26	20	11	12
Каркас	26	32	32	39
Стены и перегородки	13	17	20	16
Перекрытия	13	11	13	12
Кровля	10	8	9	8
Полы	5	2	6	4
Проемы	2	4	3	3
Отделочные работы	1	1	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2	2	3	2
Прочие работы	2	3	2	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Техническая часть

Таблица 5. Галереи, портики, входы

Раздел I. Клубы, Дома и Дворцы культуры

Раздел II. Музеи

Раздел III. Библиотеки и книгохранилища

Раздел IV. Дома и Дворцы пионеров


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел I. Клубы, Дома и Дворцы культуры

Таблица 7. Деревянные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 200 мест

Таблица 8. Деревянные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 500 мест

Таблица 9. Деревянные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 800 мест

Таблица 10. Деревянные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 1200 мест

Таблица 11. Кирпичные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 500 мест

Таблица 12. Кирпичные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 800 мест

Таблица 13. Кирпичные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 1200 мест

Таблица 14. Смешанной конструкции двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 200 и до 500 мест

Таблица 15. Смешанной конструкции двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 800 и до 1200 мест


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел II. Музеи

Таблица 16. Деревянные одно- и двухэтажные

Таблица 17. Кирпичные одно- и двухэтажные

Таблица 18. Смешанной конструкции двухэтажные


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел III. Библиотеки и книгохранилища

Таблица 19. Библиотеки деревянные одно- и двухэтажные без читального зала

Таблица 20. Библиотеки деревянные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 200 мест

Таблица 21. Библиотеки деревянные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 500 мест

Таблица 22. Библиотеки деревянные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 1000 мест

Таблица 23. Библиотеки кирпичные одно- и двухэтажные без читального зала

Таблица 24. Библиотеки кирпичные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 200 мест

Таблица 25. Библиотеки кирпичные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 500 мест

Таблица 26. Библиотеки кирпичные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 1000 мест

Таблица 27. Книгохранилища кирпичные одно- и двухэтажные


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

Раздел IV. Дома и Дворцы пионеров

Таблица 28. Деревянные одно- и двухэтажные

Таблица 29. Кирпичные одно- и двухэтажные

Таблица 30. Кирпичные трех- и четырехэтажные

Таблица 31. Смешанной конструкции двухэтажные


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий учреждений культуры и предназначен для переоценки основных фондов на 1 января 1973 года.

2. Настоящий сборник состоит из следующих разделов:

I. Клубы, Дома и Дворцы культуры.

II. Музеи.

III. Библиотеки и книгохранилища.

IV. Дома и Дворцы пионеров.

3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости учитывают все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательских работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ и др.

4. Укрупненные показатели составлены в виде таблиц, которые включают восстановительную стоимость всех общестроительных и специальных строительных работ, в том числе санитарно-технических устройств (центральное отопление, вентиляция, газоснабжение, водопровод, канализация, мусоропровод и пр.), электротехнических и электрослаботочных устройств (электроосвещение, радио, телефон, лифт и др.), вводов и выпусков.

5. В состав таблиц восстановительной стоимости входят следующие показатели:

а) группа капитальности здания или сооружения;

б) характеристика конструктивного решения здания или сооружения и степень его благоустройства;

в) стоимость за 1 куб. м здания или другого показателя, характеризующего размеры здания или сооружения;

г) необходимые примечания, надбавки и скидки, связанные с наличием или отсутствием в оцениваемом здании того или иного вида благоустройства;

д) удельные веса конструктивных элементов и устройств в %.

Примечание. В зависимости от наличия или отсутствия в переоцениваемых зданиях отдельных видов благоустройства или при отклонениях в характеристиках отдельных конструктивных элементов укрупненные показатели могут корректироваться. При этом, после корректировки, итоги в таблицах удельных весов конструктивных элементов и устройств могут быть больше или меньше 100 %.

6. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений в таблицах сборника приведены для 9 территориальных поясов. Определение восстановительной стоимости для 10-го пояса производится по укрупненным показателям, установленным для смежных районов, расположенных южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %

7. Укрупненные показатели восстановительной стоимости рассчитаны с учетом конструктивных, инженерно-геологических и климатологических требований, соответствующих II климатическому району. Определение восстановительной стоимости зданий, расположенных в местностях, отнесенных к I, III и IV климатическим районам, производится со следующими поправочными коэффициентами:

для   I климатического района 1,14

для III климатического района 0,92

для IV климатического района 0,90

8. Распределение отдельных частей территории СССР на климатические районы и территориальные пояса приведено в приложении 3 к «Общей части к сборникам».

9. Показатели восстановительной стоимости не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости применяются коэффициенты по табл. 1.

Таблица 1

Этажность зданий	Сейсмичность в баллах
	7	8	9
До 3	1,03	1,04	1,06
4-5	1,03	1.05	1,08
6 и более	1,05	1,10	1,20
Примечание. Коэффициенты табл. 1 не распространяются на здания с деревянными стенами.

10. Если в настоящем сборнике или других сборниках отсутствуют укрупненные показатели восстановительной стоимости, соответствующие или аналогичные переоцениваемому зданию или сооружению, и имеются сметы, составленные в ценах 1955 г., то это здание или сооружение может быть переоценено путем применения поправочных коэффициентов, разработанных министерствами и ведомствами для пересчета сметной стоимости по ценам на 1 января 1969 г., в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 7 июля 1970 г. № 77. В случае отсутствия смет в ценах 1955 г. возможно применение указанных поправочных коэффициентов к балансовой стоимости зданий или сооружений. В случае, когда на здание или сооружение не имеется смет в ценах 1955 г., а первоначальная (балансовая) стоимость указана в ценах, действовавших ранее 1955 г., для определения восстановительной стоимости следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 6 к «Общей части к сборникам». Полученный результат умножается на коэффициенты пересчета стоимости 1955 г. в цены 1969 г.

11. При определении восстановительной стоимости зданий с деревянными стенами, расположенных в указанных ниже местностях, к укрупненным показателям соответствующих таблиц сборника должны применяться следующие поправочные коэффициенты:

Иркутская область	0,97

Карельская АССР	0,94

Краснодарский край	0,92

Томская область  	0,95

12. Определение группы капитальности зданий производится по табл. 2.

13. Восстановительную стоимость зданий и сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах, следует определять по показателям соответствующих таблиц с надбавкой, равной утроенной стоимости фундаментов. Величина этой надбавки исчисляется по таблице удельных весов конструктивных элементов и устройств.

Например, восстановительная стоимость кирпичного двухэтажного здания Дворца пионеров с простой отделкой и кинозалом на 800 мест, объемом 12 000 куб. м, построенного в Хабаровском крае севернее 50-й параллели на вечномерзлых грунтах, определяется по табл. 12, графа «л». Стоимость 1 куб. м здания в 6-м территориальном поясе (см. приложение 3 к «Общей части») - 53,3 руб. Удельный вес фундаментов по табл. 12а - 4 %. Надбавка к стоимости 1 куб. м здания, вызванная местными геологическими условиями строительства, составит:

53,3 х 0,04 х 3 = 6,4 руб.

стоимость 1 куб. м здания с учетом надбавки:

53,3 + 6,4 = 59,7 руб.,

а с учетом того, что данная местность относится к I климатическому району (см. п. 7 настоящей «Технической части»):

59,7 х 1,14 = 68,06 руб.

14. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, объем которого более чем на 5 % превышает наибольший, предусмотренный в таблицах укрупненных показателей, определяется по наибольшему показателю с коэффициентом 0,97.

15. В случаях, когда оцениваемые здания имеют этажность, отличающуюся от указанной в таблицах сборника, их восстановительная стоимость определяется с коэффициентами:

при этажности большей, чем в таблицах сборника	0,97
при этажности меньшей, чем в таблицах сборника	1,04
Таблица 2

№		Группы капитальности
п.п.	Конструкции	I	II	III	IV	V	VI
1	Фундаменты	железобетонные, бутовые, бутобетонные, кирпичные, бетонные сваи железо	деревянные стулья, деревянные сваи, каменные столбы	глинобитные, грунтовые
2	Стены	кирпичные, из естествен- ного камня, крупноблоч- ные, крупнопанельные, каркас железобетонный или металлический с заполне- нием бетонными или ас- бестоцементными панелями	каменные, об- легченные из всех видов кирпича и легких камней	деревянные руб- ленные из круглого леса и брусьев или смешанные каменно-де- ревянные	щитовые, кар- касно-засып- ные, саманные, глинобитные	каркасно-камышитовые, глино-плетне- вые, сырцо- вые и др.
3	Перекрытия	железо- бетонные	смешанные (металличе- ские или же- лезобетонные балки с дере- вянным заполнением)	деревянные
4	Кровля	металлическая, асбестоцементная, черепичная, рулонная
16. В тек случаях, когда в оцениваемых зданиях имеются встроенные помещения другого назначения, восстановительная стоимость этих помещений определяется умножением их строительного объема на показатель стоимости, соответствующий основному зданию, с учетом имеющегося уровня благоустройства и конструктивного решения, Строительный объем встроенного помещения определяется по правилам, изложенным в «Общей части к сборникам», при этом стены, разграничивающие помещения, относятся к основному зданию.

Пример. В первом этаже здания библиотеки размещена столовая. Ее размеры в плане здания- (в осях) 14,4 х 32,0 м. При определении строительного объема длина встроенного помещения должна быть измерена от внешней грани торцевой наружной стены до той грани внутренней стены, разделяющей помещения, которая обращена в сторону встроенной части.

В данном примере:

длина 32,0 + 0,31 - 0,19 = 32,12 м.

где 32,0 - расстояние между осью наружной торцевой стены и осью внутренней стены, разделяющей помещения, м;

0,31 - расстояние от оси наружной стены до ее внешней грани, м;

0,19 - расстояние от оси внутренней стены, разделяющей помещения, до ее грани, обращенной в сторону встроенной части, м;

ширина 14,4 + 0,31 х 2 = 15,02 м,

где 14,4 - ширина здания, измеренная в плане между осями наружных стен, м;

0,31 - расстояние между осью наружной стены и ее внешней гранью, м.

Если высота помещения, измеренная от уровня пола первого этажа, составляет 3,7 м, строительный объем встроенной столовой будет равен:

32,12 х 15,02 х 3,7 = 1785 куб. м (округленно).

17. Восстановительная стоимость зданий со стенами крупнопанельной, каркасно-панельной конструкции и из крупных блоков определяется в порядке, указанном в п. 11 «Общей части к сборникам». Восстановительная стоимость зданий со стенами из мелких легкобетонных блоков, ракушечника, туфа или других видов местного пиленого камня определяется по соответствующим таблицам укрупненных показателей стоимости зданий со стенами из кирпича с коэффициентами, приведенными в п. 11 «Общей части к сборникам».

18. Укрупненными показателями восстановительной стоимости в составе санитарно-технических устройств не учтена стоимость технологического оборудования котельных. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют встроенные котельные, стоимость установленного в них оборудования определяется дополнительно путем умножения восстановительной стоимости, указанной в соответствующих таблицах, на коэффициенты:

при общем объеме здания до 10000 куб. м 	0,065

при общем объеме здания до 25000 куб. м 	0,05

при общем объеме здания свыше 25000 куб. м 	0,04

19. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, объем которого более чем на 5 % превышает наибольший, предусмотренный в таблицах укрупненных показателей, определяется по показателю стоимости, соответствующему наибольшему объему здания, с надбавкой (скидкой) в руб., получаемой путем линейной экстраполяции, с коэффициентом 0,7.

Например, при пользовании табл. 7 сборника стоимость 1 куб. м объема двухэтажного здания с простой отделкой, общим объемом 7000 куб. м в местности, отнесенной к 1-му территориальному поясу, составит величину, равную показателю стоимости для здания объемом до 5000 куб. м (графа «л») со скидкой, размер которой, начисленный по правилам линейной экстраполяции с коэффициентом 0,7, будет равен:

(32,1 - 31,5) / (5 - 3) х (7 - 5) х 0.7 = 0,42.

а стоимость 1 куб. м здания объемом 7000 куб. м;

31,5 - 0,42 = 31,08 руб.,

где 32,1 - показатель стоимости 1 куб. м здания по табл. 7, графа «и» при объеме здания до 3000 куб. м;

31,5 - то же, графа «л» при объеме до 5000 куб. м;

5 и 3 (в знаменателе) - объемы зданий, для которых в табл. 7 приведены показатели восстановительной стоимости (графы «и» и «л»), тыс. куб. м,

7 (в скобках) - объем здания, для которого показатель восстановительной стоимости определяется в данном примере, тыс. куб. м;

0,7 - коэффициент.

20. Восстановительная стоимость зданий, состоящих из отдельных объемов различной этажности, определяется как сумма восстановительной стоимости всех этих объемов. Восстановительная стоимость каждого объема определяется или отдельно по соответствующим таблицам сборника или по таблицам, предусматривающим комплекс, состоящий из зданий разной этажности.

21. Восстановительная стоимость зданий, имеющих свайные фундаменты, определяется по соответствующим таблицам сборника, предусматривающим железобетонные фундаменты, без корректировки. Если необходимость в свайных фундаментах вызвана местными инженерно-геологическими условиями (насыпные грунты, торфяники, горные выработки и пр.), восстановительная стоимость определяется в соответствии с п. 10 настоящей «Технической части».

22. Укрупненными показателями восстановительной стоимости зданий со стенами из кирпича предусмотрена частичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы) с расшивкой швов кладки, а зданий с деревянными стенами - штукатурка цоколя. При других видах отделки фасадов к показателям таблиц применяются надбавки в %, приведенные в табл. 3.

Таблица 3

	Виды отделки фасадов	Надбавки для зданий, %
		а	б	в	г
1  2	Штукатурка фасада обыкновенным раствором, улучшенная То же, высококачественная	0,6  2,5	0,7  3	0,6  2,4	0,8  3,2
3	Штукатурка фасада с применением декоративных растворов	3,6	4,3	3.4	4,7
4	Декоративная обработка штукатурки фасада (разрезка рустами, «шуба» и др.)	0,6	0.7	0,6	0,8
5	Облицовка лицевым кирпичом	1,5	1,8	1,4	2
6	Облицовка керамическими плитками	8	9,6	7,6	10
7	Облицовка железобетонными офактуренными плитами	15	18	14	20
8	Облицовка гранитом	80	96	76	104
9	Облицовка мрамором	67	80	64	87
10	Облицовка плитами известняка или туфа	60	72	57	78
11	Облицовка деревянных стен досками с окраской	1,6	1,9	1,5	2,1
12	Облицовка деревянных стен кирпичом с расшивкой швов	1,6	1,9	1,5	2,1
Примечание. Данными табл. 3 предусмотрена отделка всей плоскости фасада с учетом исключения площади, занимаемой проемами. При частичной отделке или сочетании различных видов отделки величину надбавки определять по формуле:

С = (l1 x H1) / (l x H) x (С1 - С2) + С2,

где С - средневзвешенная величина надбавки, %;

С1 - величина надбавки, соответствующая характеру отделки, принятой для части фасада;

С2 - величина надбавки, соответствующая характеру отделки остальной площади фасада;

l1 - длина по внешнему обводу той части фасада, которая имеет отличающийся вид отделки, м;

Н1 - высота от уровня отмостки той же части фасада, м;

l - общий периметр наружных стен здания по внешнему обмеру, м;

Н - высота здания от уровня отмостки до карниза, м.

Пример 1. Наружные стены здания клуба отделаны цветной штукатуркой с прорезными рустами. Фрагмент фасада (главный вход) облицован гранитом. Периметр наружных стен здания по внешнему обводу l = 122 м; высота здания от отмостки до карниза Н = 16 м; длина облицованной гранитом части фасада l1 = 24 м; высота той же части фасада Н1 = 5 м; надбавка, соответствующая облицовке гранитом (табл. 3, п. 8, гр. «а»), С1 = 80 %; надбавка, соответствующая цветной штукатурке о прорезными рустами (табл. 3, пп. 3 и 4, гр. «а»), С2 = 3,6 + 0,6 = 4,2 %.

Средневзвешенная величина надбавки к показателям восстановительной стоимости здания клуба:

С = (24 x 5) / (122 x 16) x (80 - 4,2) + 4,2 = 8,9 % (округленно).

Пример 2. Цоколь здания книгохранилища облицован керамическими плитками. Остальная часть фасада - кирпич с расшивкой швов кладки. Периметр наружных стен здания по внешнему обводу выше цоколя l = 144 м; высота здания от уровня отмостки до карниза Н = 8 м; высота цоколя здания H1 = 0,8 м; длина цокольной части стен, облицованной керамическими плитками по внешнему обводу, l1 = 144,6 м; надбавка, соответствующая облицовке керамическими плитками (табл. 3, п. 6, гр. «г».), С1 = 10 %; надбавка на отделку остальной части фасада принимается равной нулю, потому что такая отделка учтена показателями таблиц восстановительной стоимости, С2 = 0.

Средневзвешенная величина надбавки к показателям восстановительной стоимости здания книгохранилища:

С = (0,8 х 144,6) / (8 х 144) x (10 - 0) + 0 = 1 % (округленно).

23. В тех случаях, когда оцениваемые здания имеют другие, отличные от указанных в характеристиках, конструктивные особенности, к табличным показателям стоимости 1 куб. м объема здания применяются надбавки, приведенные в табл. 4.

Таблица 4

		Надбавки для зданий, %
№ п.п.	Наименование конструкций и видов отделки	клубы, Дома и Дворцы пионеров, Дома и Дворцы культуры	музеи	библи- отеки	книго- храни- лище
		а	б	в	г
1	Полы из дубового паркета	3	5	4,5	6
2	Полы из букового паркета	2	3,3	3	4
3	Полы из линолеума	1,6	2,5	2,2	3
4	Крыша из сборных железобетонных плит с рулонным покрытием	3	4	2,7	4,3
5	Внутренние двери из твердолиственных пород древесины	5,5	4	4,1	3
6	Окна и наружные двери из твердолиственных пород древесины	2	3	3,3	1,5
24. Таблицами сборника предусмотрены решения входов в здания в виде простых крылец, имеющих в необходимых случаях козырьки и ограждения. В тех случаях, когда здания имеют парадные входы, решенные в виде портиков и колоннад, стоимость последних определяется дополнительно в м1 площади по табл. 5.

Таблица 5

ГАЛЕРЕИ, ПОРТИКИ, ВХОДЫ

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади входа. включая ступени

Территори-	При высоте, м
альные	до 12	до 18	более 18
пояса	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр
1	880	650	410	1140	845	530	1370	1010	640
2	924	682	431	1200	888	560	1440	1060	672
3	1010	748	471	1310	972	609	1575	1160	736
4	1056	780	492	1370	1010	635	1640	1210	770
5	1100	810	510	1420	1060	660	1710	1260	800
6	1580	1170	740	2060	1520	950	2470	1820	1150
7	1760	1300	820	2280	1690	1060	2740	2020	1280
8	1850	1370	860	2390	1780	1110	2880	2120	1350
9	2480	1760	1110	3080	2280	1430	3700	2730	1730
Примечание. Показателями таблицы предусмотрена высококачественная штукатурка поверхностей с применением декоративных и цветных растворов, полы из бетонных плит, ступени бетонные.

При облицовке поверхностей к показателям табл. 5 применять следующие коэффициенты:

естественным камнем	1,3
гранитом	1,75
мрамором	1,6
При устройстве асфальтовых полов применять коэффициент 0,9; террацевых - 1,1; гранитных - 1,3; при устройстве ступеней входа из гранитных плит - 1,08.

25. Показатели восстановительной стоимости зданий, предусмотренные настоящим сборником, не корректируются при замене одного вида стропильной кровли на другой. Например, если в характеристиках таблиц предусмотрена железная кровля, а переоцениваемое здание имеет кровлю из асбестоцементных листов, черепичную или тесовую, то показатели восстановительной стоимости принимаются по соответствующим таблицам без поправок.

26. Укрупненные показатели восстановительной стоимости всех типов зданий, предусмотренных в настоящем сборнике, учитывают наличие подвала, объем которого включен в общий объем здания; при этом восстановительная стоимость определяется умножением табличного показателя на общий объем здания. При определении восстановительной стоимости зданий, не имеющих подвалов, к показателям соответствующих таблиц применяются коэффициенты., указанные в табл. 6. При оценке зданий, имеющих одноэтажные или двухэтажные пристройки, в которых размещаются спортивные или киноконцертные залы, коэффициенты из табл. 6 применяются в зависимости от этажности основного здания.

Таблица 6

Этажность	Коэффициент
1	1,11
2	1,07
3	1,05
4	1,04
5	1,03
6	1,03
7	1,02
8	1,02
Примечание. Для зданий выше 8 этажей коэффициент принимается равным единице.

27. Восстановительная стоимость красных уголков, постоянно действующих агитпунктов, клубов избирателей, Домов пионеров, библиотек и других учреждений культуры, встроенных в жилые дома или здания другого назначения, определяется по укрупненным показателям этих зданий, помещенных в Сборнике № 4 в соответствии с п. 16 его «Общих указаний» или других соответствующих сборниках.

28. Укрупненные показатели восстановительной стоимости приведены в таблицах для двух видов внутренней отделки - простой и повышенной.

При простой отделке предусмотрены штукатурка и улучшенная масляная окраска стен, клеевая окраска потолков. В зрительных и читальных залах - отделка - штукатурка и окраска стен и потолков повышенного качества. В санитарных узлах и помещениях с влажным режимом эксплуатации панели стен облицованы керамическими плитками, выше панелей - масляная окраска.

При повышенной отделке предусмотрены высококачественная клеевая окраска потолков, разноколерная высококачественная масляная окраска стен до потолка во всех основных помещениях, облицовка керамическими плитками стен до потолка санитарных узлов и помещений с влажным режимом эксплуатации, стены и потолки зрительных и читальных залов отделаны акустической штукатуркой или облицованы звукопоглощающими материалами. При применении дорогих облицовочных материалов (гранит, мрамор, деревянные панели и др.) для отделки вестибюлей и фойе восстановительная стоимость здания определяется по таблицам укрупненных показателей, предусматривающих повышенную отделку без корректировки.

Полы лестничных клеток и вестибюлей при простой отделке - из керамических плиток, асфальтовые или мозаичные, при повышенной отделке - мозаичные, паркетные и частично из гранитных или мраморных плит.

29. Восстановительная стоимость картинных галерей, музеев изобразительных искусств, мемориальных музеев, клубов, Домов и Дворцов культуры с залами на 1200 мест и более, библиотек с читальными залами на 1000 мест и более и книгохранилищ емкостью 1 млн. томов и более, а также специальных книгохранилищ уникальных изданий и архивов определяется в соответствии с п. 10 настоящей «Технической части».

30. Укрупненные показатели не учитывают стоимости механического оборудования сцены, кинотехнологического, свето- и звукотехнического и специального оборудования зрительных залов, средств вертикального и горизонтального транспорта книг в библиотеках и книгохранилищах, а также специального оборудования и автоматических устройств для поддержания постоянного теплового и влажностного режима в книгохранилищах.

31. Восстановительная стоимость зданий со стенами из сырцового кирпича и самана определяется по укрупненным показателям зданий со стенами из кирпича с коэффициентом 0,85. Восстановительная стоимость зданий со стенами каркасно-засыпной или щитовой конструкции определяется по укрупненным показателям деревянных зданий без корректировки.

32. Наличие и отсутствие зрительных залов со сценой или эстрадой не влияет на табличную стоимость зданий, Домов и Дворцов пионеров.

33. Восстановительная стоимость здания определяется в такой последовательности:

а) по приложению 3 «Общей части» устанавливается территориальный пояс и климатический район, к которым относится данный населенный пункт;

б) выявляется техническая характеристика оцениваемого объекта (объем здания, этажность, назначение, характеристика основных конструкций, степень благоустройства и т. п.);

в) в соответствующем разделе сборника подбирается таблица укрупненных показателей восстановительной стоимости, подходящая по характеристикам;

г) по данным «Технической части» сборника и примечаниям к таблицам укрупненных показателей устанавливают все надбавки и скидки, связанные с отклонениями в характеристиках и степени благоустройства оцениваемого объекта относительно описания, приведенного в сборнике. При этом надбавки, выраженные в процентах, должны быть преобразованы в коэффициенты; путем перемножения коэффициентов исчисляется общий поправочный коэффициент к табличному показателю;

д) полная восстановительная стоимость оцениваемого здания определяется умножением его общего объема на стоимость 1 куб. м здания, приведенную в таблице сборника, с учетом указанного выше - поправочного коэффициента.


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

ГАЛЕРЕИ, ПОРТИКИ, ВХОДЫ

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади входа. включая ступени

Территори-	При высоте, м
альные	до 12	до 18	более 18
пояса	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр	с колон- нами	с полуко- лоннами или пиля- страми	без ко- лонн или пилястр
1	880	650	410	1140	845	530	1370	1010	640
2	924	682	431	1200	888	560	1440	1060	672
3	1010	748	471	1310	972	609	1575	1160	736
4	1056	780	492	1370	1010	635	1640	1210	770
5	1100	810	510	1420	1060	660	1710	1260	800
6	1580	1170	740	2060	1520	950	2470	1820	1150
7	1760	1300	820	2280	1690	1060	2740	2020	1280
8	1850	1370	860	2390	1780	1110	2880	2120	1350
9	2480	1760	1110	3080	2280	1430	3700	2730	1730
Примечание. Показателями таблицы предусмотрена высококачественная штукатурка поверхностей с применением декоративных и цветных растворов, полы из бетонных плит, ступени бетонные.

При облицовке поверхностей к показателям табл. 5 применять следующие коэффициенты:

естественным камнем	1,3
гранитом	1,75
мрамором	1,6
При устройстве асфальтовых полов применять коэффициент 0,9; террацевых - 1,1; гранитных - 1,3; при устройстве ступеней входа из гранитных плит - 1,08.


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I КЛУБЫ, ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

Деревянные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 200 мест

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья, бутовые или бутобетонные ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; покрытие над залом - утепленный деревянный настил с рулонной кровлей по деревянным или металлическим фермам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	1500	3000	5000	1500	3000	5000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	35,6	37,3	33,1	34,8	32,5	34,2	34,5	36,2	32,1	33,8	31,5	33,2
2	38,8	39,5	35,1	36,9	34,4	36,2	36,5	38,3	34	35,8	33,4	35,2
3	39,5	41,4	36,7	38,6	36	37,9	38,3	40,1	35,6	37,5	34,9	36,8
4	41,7	43,6	38,7	40,7	38	40	40,4	42,4	37,5	39,6	36,8	38,8
5	43,4	45,5	40,4	42,5	39,6	41,7	42,1	44,2	39,1	41,2	38,5	40,6
6	69,4	72,6	64,5	67,8	63,3	66,6	67,2	70,6	62,6	65,9	61,5	64,7
7	85	89,1	79	83,1	77,7	81,8	82,4	86,5	76,7	80,8	75,2	79,3
8	90,5	94,7	84	88,3	82,5	86,7	87,5	92	81,5	85,8	80	84,3
9	97,1	102	90,4	95	88,6	93,4	94,2	98,8	87,6	92,2	86	90,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,1
водопровод	2,1
канализация	2,7
электроосвещение	3,3
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,7
газ	0,2
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
телевидение	0,3
Таблица 7а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - в	ж - м
Фундаменты	5	3
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	4	4
Полы	13	13
Окна, двери	12	12
Лестницы и входы	6	6
Внутренняя отделка	10	11
Прочие	1,9	2
Санитарно-технические устройства	9,9	9,8
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (21 %)  канализация (27 %)
Электротехнические устройства	5,2	5,2
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I КЛУБЫ, ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

Деревянные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 500 мест

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья, бутовые или бутобетонные- ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; покрытие над залом - утепленный деревянный настил с рулонной кровлей по деревянным или металлическим фермам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000	10000	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	32	34,3	31,4	33,7	31	33,3	31	33,3	30,5	32,8	30,1	32,4
2	33,9	36,3	33,3	35,7	32,9	35,3	32,9	35,3	32,3	34,7	31,9	34,3
3	35,5	38	34,8	37,4	34.4	36,9	34,4	36,9	33,8	36,4	33,4	35,8
4	37,4	40,1	36,7	39,4	36,2	38,9	36,2	38,9	35,6	38,4	35,2	37,9
5	39	41,8	38,3	41,1	37,8	40,6	37,8	40,6	37,2	40	36,7	39,5
6	62,4	66,8	61,2	65,7	60,5	65	60,5	65	59,5	64	58,6	63,2
7	76,5	82	75	80,5	74	79,5	74	79,5	72.8	78,3	71,9	77,4'
8	81,2	87	79,7	85,5	78,6	84,5	78,6	84,5	77,4	83,2	76,4	82,2
9	87,3	93,5	85,7	92	84,6	91	84,6	91	83,2	89,5	82,1	88,4
Примечания. 1. В случае отсутствия одного, или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,1
водопровод	2,1
канализация	2,7
электроосвещение	3,3
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,7
газ	0,2
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
телевидение	0,3
Таблица 8а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	5	3
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	4	4
Полы	13	13
Окна, двери	12	12
Лестницы и входы	6	6
Внутренняя отделка	10	11
Прочие	1.9	2
Санитарно-технические устройства	9,9	9,8
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (21 %)  канализация (27 %)
Электротехнические устройства	5,2	5.2
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %) электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I КЛУБЫ, ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

Деревянные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 800 мест

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья, бутовые или бутобетонные ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых в шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; покрытие над залом - утепленный деревянный настил с рулонной кровлей по деревянным или металлическим фермам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	5000	10000	150000	5000	10000	150000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	30,7	33,5	30,5	33,3	30,3	33,1	29,8	32,6	29,6	32,4	29,4	32,2
2	32,5	35,5	32,3	35,3	32,1	35,1	31,6	34,5	31,3	34,3	31,1	34,1
3	34,1	37,2	33,8	36,9	33,6	36,7	33,1	36,2	32,8	35,9	32,6	35,7
4	35,9	39,2	35,7	38,9	35,4	38,7	34,9	38,1	34,6	37,9	34,4	37,7
5	37,4	40,9	37,2	40,6	36,9	40,4	36,3	39,8	36,1	39,7	35,8	39,3
6	59,8	65,3	59,4	64,9	59	64,5	58,1	63,6	57,7	63,1	57,3	62,7
7	73,3	80	72,8	79,5	72,3	79	71,1	77,8	70,7	77,3	70,2	76,9
8	78	85	77,5	84,5	76,8	84	75,6	82,7	75,1	82,2	74,6	81,8
9	83,7	91,4	83,2	90,8	82,6	90,2	81,3	89	80,6	88,4	80,2	87,8
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,1
водопровод	2,1
канализация	2,7
электроосвещение	3,3
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,7
газ	0,2
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
телевидение	0,3
кондиционирование воздуха	7,3
Таблица 9а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - в	ж - м
Фундаменты	5	3
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	4	4
Полы	13	13
Окна, двери	12	12
Лестницы и входы	6	6
Внутренняя отделка	10	10,9
Прочие	1,9	2,1
Санитарно-технические устройства	9,9	9,9
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (21 %)  канализация (27 %)
Электротехнические устройства	5,2	5,1
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I КЛУБЫ, ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

Деревянные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 1200 мест

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья, бутовые, бетонные или бутобетонные столбовые или ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; покрытие над залом - утепленный деревянный настил с рулонной кровлей по деревянным или металлическим фермам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито-	Одноэтажные	Двухэтажные
риальные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	10000	15000	10000	15000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	29,7	33	29,5	32,8	28,8	32,1	28,6	31,9
2	31,5	35	31,3	34,7	30,5	34	30,3	33,8
3	33	36,6	32,7	36,4	32	35,6	31,7	35,4
4	34,7	38,6	34,5	38,4	33,7	37,5	33,5	37,3
5	36,2	40,2	35,9	40	35,1	39,1	34,9	38,9
6	57,9	64,4	57,5	63,9	56,2	62,6	55,7	62,2
7	71	78,8	70,5	80,7	68,8	76,7	68,4	76,2
8	75,4	83,8	74,9	83,2	73,1	81,5	72,6	81
9	81	90	80,5	89,5	78,6	87,6	78	87
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	5,1
водопровод	2,1
канализация	2,7
электроосвещение	33
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,7
горячее водоснабжение	03
газ	0,2
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
телевидение	0,3
кондиционирование воздуха	6,8
Таблица 10а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - г	д - з
Фундаменты	5	3
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	4	4
Полы	13	13
Окна, двери	12	12
Лестницы и входы	6	6
Внутренняя отделка	10	11
Прочие	1,9	1,9
Санитарно-технические устройства	9,9	9,9
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (21 %)  канализация (27 %)
Электротехнические устройства	6,2	5,2
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I КЛУБЫ, ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

Кирпичные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 500 мест

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; покрытие над залом - с рулонной кровлей по деревянным, металлическим или железобетонным фермам и прогонам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000	10000	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	29,9	32,2	29,2	31,5	28,9	31,4	29	31,3	28,3	30,6	28	30,3
2	31,7	34,1	30,9	33,4	30,6	33,3	30,7	32,1	30	32,4	29,7	32,1
3	33,1	35,7	32,4	34,9	32,1	34,9	32,2	34,7	31,4	33,9	31,1	33,6
4	35	37,6	34,2	36,8	33,8	36,7	33,9	36,6	33,1	35,8	32,7	35,4
5	36,5	39,3	35,6	38,4	35,2	38,3	35,4	38,2	34,5	37,3	34,2	37
6	58,2	62,7	56,9	61,4	56,3	61,2	56,5	61	55,2	59,6	54,6	59
7	71,5	76,9	68,7	75,2	69	75,1	69,2	74,7	67,6	73,1	66,9	72,4
8	75,8	81,7	74,1	80	73,3	79,7	73,6	79,5	71,8	77,6	71,1	76,8
9	81,5	87,8	79,6	86	79	85,7	79,1	85,5	77,2	83,5	76,4	82,6
Примечания, 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	5,3
водопровод	2
канализация	2,9
электроосвещение	3,5
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	7
газ	0.2
горячее водоснабжение	0,4
приточно-вытяжная вентиляция	4,9
телевидение	0,4
Таблица 11а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементов	а - е	ж - и
Фундаменты	6	4
Стены	14	15
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	5	5
Полы	12	12
Окна, двери	11	11
Лестницы и входы	5	5
Внутренняя отделка	11	12
Прочие	2.4	2,4
Санитарно-технические устройства	10,2	10,2
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (20 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	5,4	5,4
в том числе:
электроосвещение (66 %)  радио (16 %)  телефон (7 %)  электрочасы и сигнализация (13 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I КЛУБЫ, ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

Кирпичные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 800 мест

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; покрытие над залом - с рулонной кровлей по деревянным или железобетонным фермам и прогонам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	5000	10000	15000	5000	10000	15000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	28,5	31,4	28,2	31,1	28	30,9	27,6	30,5	27,4	30,3	27,3	30,2
2	30,2	33,3	29,7	33	29,7	32,8	29,3	32,3	29,1	32,1	28,9	32
3	31,7	34,9	31,3	34,5	31,1	34,3	30,6	33,9	30,4	33,6	30,3	33,5
4	33,3	36,7	33	36,4	32,8	36,1	32,3	35,7	32,1	35,4	31,9	35,3
5	34,7	38,3	34,4	37,9	34,2	37,7	33,7	37,2	33,4	36,9	33,3	36,8
6	55,6	61,3	55	60,6	54,6	60,3	53,9	59,5	53,5	59,1	53,3	58,9
7	68,1	75	67,3	74,2	66,9	73,8	65,9	72,7	65,4	72,3	65,1	72,1
8	72,3	79,7	71,6	79	71	78,3	70,1	77,3	69,5	76,8	69,2	76,6
9	77,7	82,8	76,9	84,7	76,4	84,2	75,2	83,1	74,8	82,6	74,4	82,3
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%)!

центральное отопление	5,3
водопровод	2
канализация	2,9
электроосвещение	3,5
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	7
газ	0.2
горячее водоснабжение	0,4
приточно-вытяжная вентиляция	4,9
телевидение	0,4
кондиционирование воздуха	7,3
Таблица 12а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	6	4
Стены	14	15
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	5	5
Полы	12	12
Окна, двери	11	11
Лестницы и двери	5	5
Внутренняя отделка	11	12
Прочие	2,4	2,4
Санитарно-технические устройства	10,2	10,2
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (20 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	6,4	6,4
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (7 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I КЛУБЫ, ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

Кирпичные одно- и двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 1200 мест

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; покрытие над залом - с рулонной кровлей по деревянным, металлическим или железобетонным фермам и прогонам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	10000	15000	25000	10000	15000	25000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	27,6	31,1	27,3	30,8	27,2	30,7	26,7	30,2	26,5	30	26,4	29,9
2	29,3	32,9	28,9	32,6	28,8	32,5	28,3	32	28,1	31,8	28	31,7
3	30,7	34,5	30,3	34,2	30,2	34,1	29,7	33,5	29,4	33,3	29,3	33,2
4	32,3	36,3	31,9	36	31,8	35,9	31,2	35,3	31	35,1	30,9	35
5	33,7	37,9	33,3	37,6	33,2	37,4	32,6	36,8	32,3	36,6	32,2	36,4
6	53,9	60,7	53,3	60,1	53,1	59,8	52,1	58,9	51,7	58,5	51,5	58,3
7	65,9	74,3	65,2	73,5	64,9	73,3	63,7	72,1	63,3	71,6	63,1	71,3
8	70,1	79	69,2	78,2	69	77,8	67,7	76,6	67,2	76,1	67	75,9
9	75,3	84,8	74,5	84	74,2	83,7	72,8	82,4	72,3	81,8	72	81,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,3
водопровод	2
канализация	2,9
электроосвещение	3,5
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

газ	0,2
горячее водоснабжение	0,4
приточно-вытяжная вентиляция	4,9
телевидение	0,4
кондиционирование воздуха	6,8
Таблица 13а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	6	4
Стены	14	15
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	5	5
Полы	12	12
Окна, двери	11	11
Лестницы и двери	5	5
Внутренняя отделка	11	12
Прочие	2,4	2,4
Санитарно-технические устройства	10,2	10,2
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (20 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	5,4	5,4
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (7 %)  электрочасы и сигнализация (13 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I КЛУБЫ, ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

Смешанной конструкции двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 200 и до 500 мест

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены первого этажа кирпичные, второго -деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки кирпичные, деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам, покрытие над залом - с рулонной кровлей по деревянным или металлическим фермам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	С залом вместимостью до 200 мест	С залом вместимостью до 500 мест
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	1500	3000	5000	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	33,2	35	31,1	32,9	30,4	32,2	30	32,4	29	31,4	28,6	31
2	35,2	37,1	33	34,8	32,2	34,1	31,8	34,3	30,7	33,3	30,3	32,9
3	36,8	38,8	34,5	36,5	33,7	35,7	33,3	35,9	32,2	34,8	31,7	34,4
4	38,8	40,9	36,4	38,5	35,5	37,7	35,1	37,9	33,9	36,7	33,5	36,3
5	40,5	42,7	37,9	40,1	37,1	39,2	36,6	39,5	35,3	38,3	34,8	37,8
6	64,7	68,3	60,6	64,2	59,3	62,8	58,5	63,2	56,6	61,3	55,7	60,5
7	79,4	83,6	74,2	78,5	72,6	76,9	71,7	77,4	69,3	75,1	68,3	74
8	84,3	88,8	79	83,5	77,1	81,7	76,1	82,2	73,6	79,7	72,6	78,7
9	90,6	95,5	84,8	89,7	83	87,8	81,9	88,4	79,1	85,7	78	84,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,3
водопровод	2,2
канализация	2,8
электроосвещение	3,4
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%)

печное отопление	6,8
газ	0,2
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,7
телевидение	0,3
Таблица 14а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	5	3
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	4	4
Полы	13	13
Окна, двери	12	12
Лестницы и двери	6	6
Внутренняя отделка	10	11
Прочие	1.4	1,4
Санитарно-технические устройства	10,3	10,3
в том числе:
центральное отопление (51 %)  водопровод (21 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	5,3	5,3
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ I КЛУБЫ, ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

Смешанной конструкции двухэтажные с киноконцертным залом вместимостью до 800 и до 1200 мест

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки кирпичные, деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; покрытие над залом - с рулонной кровлей по деревянным или металлическим фермам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито-	С залом вместимостью до 800 мест	С залом вместимостью до 1200 мест
риальные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	5000	10000	15000	10000	15000
	Внутренняя отделка
	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	28,7	31,6	28,5	31,4	28,3	31,2	27,4	30,8	27,3	30,7
2	30,4	33,5	30,2	33,3	30	33,1	29,1	32,7	28,9	32,5
3	31,9	35,1	31,7	34,9	31,4	34,6	30,4	34,2	30,3	34,1
4	33,6	36,9	33,3	36,7	33,1	36,5	32,1	36	31,9	35,9
5	35	38,5	34,7	38,3	34,5	38	33,4	37,7	33,3	37,4
6	56	61,6	55,6	61,2	55,2	60,9	53,4	60	53,3	59,8
7	68,6	75,5	68,1	75,1	67,6	74,6	65,5	73,6	65,2	73,3
8	72,8	80,2	72,3	79,6	71,9	79,2	69,6	78,2	-69,3	78
9	78,3	86,3	77,8	85,8	77,2	85,2	74,8	84,1	74,6	83,7
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,3
водопровод	2,2
канализация	2,8
электроосвещение	3,4
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%)•

газ	0,2
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,7
телевидение	0,3
кондиционирование воздуха	7,4
Таблица 15а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - к
Фундаменты	5	3
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	4	4
Полы	13	13
Окна, двери	12	12
Лестницы и двери	6	6
Внутренняя отделка	10	11
Прочие	1,4	1,4
Санитарно-технические устройства	10,3	10,3
в том числе:
центральное отопление (51 %)  водопровод (21 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	5,3	5,3
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЕИ

Деревянные одно- и двухэтажные

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья, бутовые, бетонные или бутобетонные столбовые или ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито-	Одноэтажные	Двухэтажные
риальные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	1000	3000	5000	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	24	27,1	21	24,1	20	23,1	20	23,1	19	22,1
2	25,2	28,7	22,2	25,5	21.2	24,5	21,2	24,5	20.1	23,4
3	26,6	30,1	23,3	26,8	22,2	25,6	22,2	25,6	21,1	24,5
4	28,1	31,7	24,6	28,2	23,4	27	23,4	27	22,2	25,9
5	29,3	33	25,6	29,4	24,4	28,2	24,4	28,2	23,2	27
6	46,8	52,9	41	47	39	45	39	45	37,1	43,1
7	57,4	64,7	50,1	57,5	47,8	55,2	47,8	55,2	45,4	52,8
8	60,9	68,8	53,4	61,2	50,8	58,6	50,8	58,6	48,2	56,1
9	65,5	74	57,3	65,7	54,6	63	54,6	63	51,9	60,4
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,1
водопровод	1,8
канализация	1,4
электроосвещение	3,4
радио	0,8
телефон	0,2
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,8
горячее водоснабжение	0,2
приточно-вытяжная вентиляция	4,1
телевидение	0,1
Таблица 16а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - к
Фундаменты	6	4
Стены	18	19
Перегородки	6	6
Перекрытия	9	9
Крыша	5	5
Полы	10	10
Окна, двери	12	13
Лестницы и входы	7	7
Внутренняя отделка	12	12
Прочие	2,5	2,5
Санитарно-технические устройства	7,3	7,3
в том числе:
центральное отопление (56 %)  водопровод (25 %)  канализация (19 %)
Электротехнические устройства	5,2	5,2
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (5 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЕИ

Кирпичные одно- и двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито-	Одноэтажные	Двухэтажные
риальные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	1000	3000	5000	3000	6000
	Внутренняя отделка
	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	23	26	20	23	19	22	19	22	18	20
2	24,4	27,6	21,2	24,4	20,1	23,3	20,1	23,3	19,1	21,2
3	25,5	28,8	22,2	25,5	21,1	24,4	21,1	24,4	20	22,2
4	26,9	30,4	23,4	26,9	22,2	25,7	22,2	25,7	21,1	23,4
5	28	31,7	24,4	28	23,2	26,8	23,2	26,8	21,9	24,4
6	44,8	50,7	39	44,8	37	42,9	37	42,9	35,1	39
7	55	62,1	47,8	55	45,4	52,6	45,4	52,6	43	47,8
8	58,4	66	50,8	58,4	48,3	55,9	48,3	55,9	45,7	50,8
9	62,7	71	54,6	62,7	51,9	60	51,9	60	49,1	54,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	4,1
водопровод	1,8
канализация	1,4
электроосвещение	3,4
радио	0,8
телефон	0,2
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,8
горячее водоснабжение	0,2
приточно-вытяжная вентиляция	4,1
телевидение	0,1
Таблица 17а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - к
Фундаменты	6	4
Стены	18	19
Перегородки	6	6
Перекрытия	9	9
Крыша	5	5
Полы	10	10
Окна, двери	12	13
Лестницы и входы	7	7
Внутренняя отделка	12	12
Прочие	2,5	2,5
Санитарно-технические устройства	7,3	7,3
в том числе:
центральное отопление (56 %)  водопровод (25 %)  канализация (19 %)
Электротехнические устройства	5,2	5,2
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (5 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ II. МУЗЕИ

Смешанной конструкции двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бетонные или бутобетонные столбовые или ленточные; стены первого этажа кирпичные, второго этажа - рубленные из бревен или брусьев; перегородки кирпичные, деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Общий объем здания, куб. м, до
	3000	5000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	19,5	22,6	18,5	21,6
2	20,7	24	19,6	22,9
3	21,6	25,1	20,5	24
4	22,8	26,4	21,6	25,3
5	23,8	27,5	22,6	26,3
6	38	44,1	36,1	42.1
7	46.6	54	44,2	51,6
8	49,5	87,4	47	54,8
9	53,2	61.6	50,5	48,9
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	4,1
водопровод	1,8
канализация	1,4
электроосвещение	3,4
радио	0,8
телефон	0,2
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	4,8
горячее водоснабжение	0,2
приточно-вытяжная вентиляция	4,1
телевидение	0,1
Таблица 18а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены	19
Перегородки	6
Перекрытия	9
Крыша	5
Полы	10
Окна, двери	13
Лестницы и входы	7
Внутренняя отделка	12
Прочие	2,5
Санитарно-технические устройства	7,3
в том числе:
центральное отопление (56 %)  водопровод (25 %)  канализация (19 %)
Электротехнические устройства	5,2
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (5 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III БИБЛИОТЕКИ И КНИГОХРАНИЛИЩА

Библиотеки деревянные одно- и двухэтажные без читального зала

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Общий объем здания до 500 куб. м
Территориальные	Одноэтажные	Двухэтажные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	36	37,8	33,5	35,3
2	38,2	40	35,5	37,4
3	40	42	37,2	39,2
4	42,1	44,2	39,2	41,3
5	43,9	46,1	40 „8	43
6	70,2	73,7	65,3	68,8
7	86	90,2	80	84,2
8	91,4	96	95	89,6
9	98,2	103	91,4	96,4
Примечания.. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5
водопровод	2,0
канализация	2,7
электроосвещение	3,4
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,7
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
телевидение	0,3
Таблица 19а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены	15
Перегородки	6
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	13
Окна, двери	12
Лестницы и входы	6
Внутренняя отделка	10
Прочие	2
Санитарно-технические устройства	9,7
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (21 %)  канализация (27 %)
Электротехнические устройства	5,3
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III БИБЛИОТЕКИ И КНИГОХРАНИЛИЩА

Библиотеки деревянные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 200 мест

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	500	1000	3000	600	1000	3000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	33,2	35,9	30,1	32,8	26	28,7	30,9	33,6	28	30,7	24,2	26,9
2	35,2	38	31,9	34,7	27,5	30,4	32,7	35,6	29.7	32,5	25,6	28,5
3	36,8	39,8	33,4	36,4	28,8	31.8	34,3	37,3	31,1	34,1	26,9	29,9
4	38,8	42	35,2	38,3	30,4	33,6	36,1	39,3	32,8	35,9	28,3	31,5
5	40,5	43,8	36,7	40	31,7	35	37,7	41	34,2	37,5	29,5	32,8
6  7	64,7  79,3	70  85,8	58,6  71,9	63,9  78,4	50,7  62,1	56  68,6	60,2  73,8	65,5  80,3	54,6  66,9	59,9  73,4	47,2  57,8	52,5  64,3
8	84,3	91,2	76,4	83,3	66	72,9	78,5	85,4	71,1	78	61,4	68,3
9	90,5	97.8	80,1	89,4	70.9	78,2	84,2	91,6	76,3	83.7	66	70,6
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5
водопровод	2
канализация	2,7
электроосвещение	3,4
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

приточно-вытяжная вентиляция	4,5
горячее водоснабжение	0,3
печное отопление	6,7
телевидение	0,3
Таблица 20а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	6	4
Стены	15	16
Перегородки	5	6
Перекрытия	12	12
Крыша	5	4
Полы	12	12
Окна, двери	12	13
Лестницы и входы	6	6
Внутренняя отделка	10	10
Прочие	2	2
Санитарно-технические устройства	9,7	9,7
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (21 %)  канализация (27 %)
Электротехнические устройства	5,3	8,3
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (16 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III БИБЛИОТЕКИ И КНИГОХРАНИЛИЩА

Библиотеки деревянные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 500 мест

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бетонные, бутобетонные и бутовые столбовые или ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито-	Одноэтажные	Двухэтажные
риальные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	25	28,1	23,1	26,2	23,3	26,4	21,5	24,6
2	26,5	29,7	24,5	27,7	24,7	27,9	22,8	26,1
3	27,7	31,2	25,6	29,1	25,8	29,3	23,9	27,3
4	29,3	32,9	27	30,6	27,3	30,9	25,2	28,8
5	30,5	34,3	28,2	32	28,4	32,2	26,2	30
6	48,8	54,8	45,1	51,1	45,4	51,5	42	48
7	59,7	67	55,2	62,6	55,7	63	51,4	58,8
8	63,5	71,2	58,6	66,5	59,1	67	54,6	62,6
9	68,2	76,6	63	71,5	63,6	72	58,6	67,1
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%)»

центральное отопление	5
водопровод	2
канализация	2,7
электроосвещение	3,4
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

приточно-вытяжная вентиляция	4,5
горячее водоснабжение	0,3
печное отопление	6,7
телевидение	0,3
Таблица 21а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - г	д - з
Фундаменты	6	4
Стены	15	16
Перегородки	5	6
Перекрытия	12	12
Крыша	5	4
Полы	12	12
Окна, двери	12	13
Лестницы и входы	6	6
Внутренняя отделка	10	10
Прочие	2	2
Санитарно-технические устройства	9,7	9,7
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (21 %)  канализация (27 %)
Электротехнические устройства	5,3	5,3
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III БИБЛИОТЕКИ И КНИГОХРАНИЛИЩА

Библиотеки деревянные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 1000 мест

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые, бутобетонные столбовые или ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых или шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000	10000	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	24,2	27,6	22,8	26,2	21,5	24,9	22,5	25,9	21,2	24.6	20	23,4
2	25,6	29,3	24,2	27,8	22,8	26,4	23,9	27,5	22,5	26,1	21,2	24,8
3	26,9	30,6	25,3	29,1	23.9	27,6	25	28,7	23,5	27,3	22,2	26
4	28,3	32,3	26,7	30,7	25,1	29,1	26,3	30,3	24,8	28,8	23,4	27,4
5	29,5	33,7	27,8	31,9	26,2	30,4	27,5	31.6	25,9	30	24,4	28,5
6	47,2	53,8	44,5	51,1	41,9	48,6	43,8	50,5	41,4	48	39	45.6
7	57,8	65,9	54,5	62,6	51,4	59,5	53,7	61,8	50.6	58,7	47,8	55,9
8	61,5	70	57,9	66.5	54,6	63,2	57,1	65,7	53,8	62,5	50,8	59,4
9	66	75,4	62.2	71,5	58,7	68	61,5	70,7	57,8	67,1	54,6	63.8
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	5
водопровод	2
канализация	2,7
электроосвещение	3,4
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

приточно-вытяжная вентиляция	4,5
горячее водоснабжение	0,3
печное отопление	6,9
телевидение	0,3
Таблица 22а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	6	4
Стены	15	16
Перегородки	5	6
Перекрытия	12	12
Крыша	5	4
Полы	12	12
Окна, двери	12	13
Лестницы и входы	6	6
Внутренняя отделка	10	10
Прочие	2	2
Санитарно-технические устройства	9,7	9,7
в том числе:
центральное отопление (52 %)
водопровод (21 %)
канализация (27 %)
Электротехнические устройства	5.3	6,3
в том числе:
электроосвещение (64 %)
радио (15 %)
телефон (6 %)
электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III БИБЛИОТЕКИ И КНИГОХРАНИЛИЩА

Библиотеки кирпичные одно- и двухэтажные без читального зала

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные, кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Общий объем здания до 500 куб. м
Территориальные	Одноэтажные	Двухэтажные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	32,4	34,4	30,1	32,1
2	34,3	36,4	31,9	34
3	35,9	38,2	33,4	36,7
4	37,9	40,3	35,2	37,5
5	39,5	41,9	36,7	39,1
6	63,2	67,1	58,6	62,6
7	77,3	82,2	71,9	76,6
8	82,2	87,4	76,3	81,5
9	88,5	94	82,2	87,6
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%);

центральное отопление	5,6
водопровод	2,1
канализация	3
электроосвещение	3,5
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%);

печное отопление	5,9
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,7
телевидение	0,4
Таблица 23а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	6
Стены	15
Перегородки	6
Перекрытия	13
Крыша	4
Полы	10
Окна, двери	12
Лестницы и входы	5
Внутренняя отделка	10
Прочие	20
Санитарно-технические устройства	10,7
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (20 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	6,4
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (14 %)
Итого	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III БИБЛИОТЕКИ И КНИГОХРАНИЛИЩА

Библиотеки кирпичные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 200 мест

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные, кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	500	1000	3000	500	1000	3000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	30	32,5	26,9	29,4	23,4	25,9	27,8	30,3	25,2	27,7	22,8	25,3
2	31,8	34,4	28,5	31,1	24,8	27,5	29,5	32,1	26,7	29,3	24,2	26,8
3	33,3	36,1	29,8	32,6	26	28,7	30,9	33,6	28	30,7	25,3	28,1
4	35,1	38	31,4	34,4	27,4	30,3	32,7	35,4	29,5	32,4	26,7	29,6
5	36,6	39,6	32,8	35,8	28,5	31,6	33,9	37	30,8	33,8	27,8	30,9
6	58,5	63,4	52,4	57,3	45,6	50,6	54,2	59,1	49,1	54	44,5	49,4
7	71,6	77,6	64,2	70,2	55,9	61,9	66,4	71,4	60,2	66,2	54,5	60,5
8	76,2	82,5	68,2	74,6	59,4	65,8	70,6	77	64	70,4	57,9	64,3
9	81,9	88,7	73,6	80,2	63,8	70,7	75,8	82,7	68,8	75,7	62,2	69
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,6
водопровод	2,1
канализация	3
электроосвещение	3,5
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	5,9
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,7
телевидение	0,4
Таблица 24а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	6	5
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	13	13
Крыша	4.	4
Полы	10	10
Окна, двери	12	12
Лестницы и входы	5	5
Внутренняя отделка	10	10
Прочие	2,9	2,9
Санитарно-технические устройства	10,7	10,7
в том числе:
центральное отопление (62 %)  водопровод (20 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	5,4	5,4
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (14 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III БИБЛИОТЕКИ И КНИГОХРАНИЛИЩА

Библиотеки кирпичные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 500 мест

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонный ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные, кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые;. кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Террито-	Одноэтажные	Двухэтажные
риальные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000	3000	5000
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	22,5	25	20,7	23,2	21,1	23,6	19	21,5
2	23,9	26,5	21,9	24,6	22,4	25	20,1	22,8
3	25	27,7	23	25,7	23,4	26,2	21,1	23,9
4	26,3	29,2	24,2	27,1	24,7	27,6	22,2	25,1
5	27,4	30,5	25,2	28,3	25,7	28,8	23,2	26,2
6	43,8	48,7	40,4	45,3	41,1	46	37,1	42
7	53,8	59,8	49,5	55,5	50,5	56,5	45,4	51,4
8	57,2	63,5	52,5	58,8	53,6	59,9	48,3	54,6
9	61,4	68,1	56,5	63,2	57,5	64,4	51,9	58,7
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,6
водопровод	2,1
канализация	3
электроосвещение	3,5
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	5,9
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,7
телевидение	0,4
Таблица 25а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - г	д - е
Фундаменты	6	5
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	13	13
Крыша	4	4
Полы	10	10
Окна, двери	12	12
Лестницы и входы	5	5
Внутренняя отделка	10	10
Прочие	2,9	2,9
Санитарно-технические устройства	10,7	10,7
в том числе:
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (20 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	5,4	5,4
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (14 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III БИБЛИОТЕКИ И КНИГОХРАНИЛИЩА

Библиотеки кирпичные одно- и двухэтажные с читальным залом вместимостью до 1000 мест

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные; стены кирпичные; перегородки деревянные, кирпичные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000	10000	3000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	21,6	24,8	20,5	23,7	19,8	23	20,3	23,5	18,8	22	18,5	21,8
2	22,9	26,3	21,7	25,1	21	24,4	21,5	24,9	19,9	23,3	19,6	23,7
3	24	27,5	22,7	26,3	22	25,5	22,5	26,1	20,9	24,4	20,5	24,2
4	25,3	29	23,9	27,7	23,1	26,9	23,7	27,5	22	25,7	21,6	25,5
5	26,4	30,3	25	28,9	24,1	28,1	24,7	28,7	22,9	26,9	22,6	26,6
6	42,1	48,4	40	46,3	38,6	44,9	39,6	45,8	36,7	42,9	36,1	42,5
7	51,6	59,4	49	56,8	47,4	55	48,5	56,2	44,9	52,6	44,2	52,1
8	54,9	63	52	60,2	50,3	58,4	51,5	59,7	47,8	55,9	47	55,3
9	59	67,7	56	64,7	54,1	62,8	55,4	64,1	51,3	60	50,5	59,6
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,6
водопровод	2,1
канализация	3
электроосвещение	3,5
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других. разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	7
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,7
телевидение	0,4
Таблица 26а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	6	5
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	13	13
Крыша	4	4
Полы	10	10
Окна, двери	12	12
Лестницы и входы	5	5
Внутренняя отделка	10,	10
Прочие	2,9	2,9
Санитарно-технические устройства	10,7	10,7
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (20 %)  канализация (28 %)
Электротехнические работы	5,4	5,4
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (14 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ III БИБЛИОТЕКИ И КНИГОХРАНИЛИЩА

Книгохранилища кирпичные одно- и двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные или сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные, деревянные, из железобетонных, гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия и покрытие железобетонные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам или рулонная по покрытию из сборных железобетонных плит.

Имеется центральное отопление, приточно-вытяжная вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	5000	10000	15000	10000	15000	25000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	29,3	30,1	28	28,8	27,6	28,4	27,3	28,1	26,4	27,2	24,3	25,1
2	30,1	31,9	29,7	30,5	29,3	30,1	28,9	29,8	28	28,8	25,7	26,6
3	32,5	33,4	31,1	32	30,6	31,5	30,3	31,2	29,3	30,2	27	27.9
4	34,3	35,2	32,7	33,7	32,3	33,2	32	32,1	30,9	31,8	28,4	29,4
5	35,7	36,7	34.2	35,1	33,7	34,6	33,3	34,3	32,2	33,2	29,6	30,6
6	57,2	58,7	54,6	56,2	53,8	55,4	53,2	54,8	51,5	53	47,3	49
7	70	72	66,9	68,9	65,9	67,9	65,2	67,2	63,1	65	58	60
8	74,4	76,4	71,1	73,1	70,2	72,2	69.3	71,3	67	69	61,7	63.7
9	80	82,1	76,4	78,5	75,2	77,3	74,4	76,5	72,1	74,3	66.3	68,5
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	3,8
водопровод	2,6
канализация	1,6
приточно-вытяжная вентиляция	5,3
электроосвещение	5,2
радио	0,2
телефон	0,6
электрочасы и сигнализация	1,1
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

горячее водоснабжение	0,2
телевидение	0,2
печное отопление	7,8
Таблица 27а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	8
Стены	18
Перегородки	5
Встроенное оборудование	9
Перекрытия	12
Крыша	5
Лестницы и входы	5
Полы	5
Окна, двери	6
Отделка	5
Санитарно-технические устройства	13,3
в том числе:
центральное отопление (28 %)  водопровод (20 %)  приточно-вытяжная вентиляция (40 %)  канализация (12 %)
Электротехнические устройства	7,1
в том числе:
электроосвещение (73 %)  радио (3 %)  телефон (8 %)  электрочасы и сигнализация (16 %)
Прочие конструкции и устройства	1,6
Итого	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV ДОМА И ДВОРЦЫ ПИОНЕРОВ

Деревянные одно- и двухэтажные

Группа капитальности IV - V

Характеристика здания. Фундаменты - деревянные стулья или бутовые и бутобетонные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия деревянные; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	500	1000	3000	500	1000	3000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	28,5	30,8	26,9	29,2	25	27,3	28	30,3	26,4	28,7	24,3	26,6
2	30,2	32,7	28,5	31	26,5	28,9	29,7	32,1	28	30,4	25,8	28,2
3	31,6	34,2	29,8	32,4	27,7	30,3	31,1	33,6	29,3	31,8	27	29,5
4	33,3	56	31,5	34,2	29,2	31,9	32,7	35,4	30,9	33,6	28,4	31,1
5	34,7	37,5	32,8	35,6	30,5	33,3	34,2	37	32,2	35	29,6	32,5
6	55,6	60	52,5	56,9	48,8	53,2	54,6	59	51,5	56	47,4	51,9
7	68	73,6	64,2	69,8	59,7	,65,2	66,9	72,3	63	68,6	58	63,6
8	72,4	78,2	68,3	74,1	63,5	69,2	71,1	70,7	67	72,8	61,7	67,6
9	77,7	84,1	73,5	79,7	68,2	74,5	76,5	82,7	72,1	78,3	66,3	72,6
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

вентральное отопление	5,1
водопровод	2,1
канализация	2,7
электроосвещение	3,3
радио	0,8
телефон	0,3
электрочасы и сигнализация	0,8
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,7
газ	0,2
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
телевидение	0,3
Таблица 28а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	5	3
Стены	15	16
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	4	4
Полы	13	13
Окна, двери	12	12
Лестницы и входы	6	6
Внутренняя отделка	10	11
Прочие	1,9	1,9
Санитарно-технические устройства	9,9	9,9
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (21 %)  канализация (27 %)
Электротехнические устройства	5,2	5,2
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV ДОМА И ДВОРЦЫ ПИОНЕРОВ

Кирпичные одно- и двухэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки кирпичные, деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит;. полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	500	1000	3000	1000	5000	10000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	24,5	26,6	23,7	25,8	21	23,1	23,2	25,3	22,1	24,2	20,7	22,8
2	26	28,2	25,1	27,3	22,3	24,5	24,6	26,9	23,4	25,7	21,9	24,2
3	27,2	29,5	26,3	28,6	23,3	25,6	25,7	28,1	24,5	26,9	23	25,3
4	28,7	31,1	27,7	30,2	24,6	27	27,1	29,6	25,9	28,3	24,2	26,7
5	29,9	32,5	28,9	31,5	25,6	28,2	28,3	30,9	27	29,5	25,3	27,9
6	47,8	51,9	46,2	50,3	41	45,1	45,2	49,3	43,1	47,9	40,4	44,5
7	58,5	63,6	56,7	61,6	50,2	55,2	55,5	60,5	52,9	57,8	51,8	54,5
8	62,2	67,6	60,2	65,5	53,4	58,6	58,9	64,2	56,1	61,5	52,6	57,9
9	66,8	72,6	64,7	70,4	57.4	64	64,3	69	60,2	66,1	59,2	62,2
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,3
водопровод	2
канализация	2,9
электроосвещение	3,5
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	7
газ	0,2
горячее водоснабжение	0,4
приточно-вытяжная вентиляция	4,9
телевидение	0,4
Таблица 29а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - л
Фундаменты	6	4
Стены	14	15
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	5	5
Полы	12	12
Окна, двери	11	11
Лестницы и входы	5	5
Внутренняя отделка	11	12
Прочие	2,4	2,4
Санитарно-технические устройства	10,2	10,2
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (20 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	5,4	5,4
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  электрочасы и сигнализация (13 %)  телефон (7 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV ДОМА И ДВОРЦЫ ПИОНЕРОВ

Кирпичные трех- и четырехэтажные

Группа капитальности I

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные столбовые или ленточные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки кирпичные, деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная, из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

Территори-	Одноэтажные	Двухэтажные
альные	Общий объем здания, куб. м, до
пояса	3000	5000	10000	5000	10000	15000
	Внутренняя отделка
	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная	про- стая	повы- шенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	22,2	24,3	21,5	23,6	20,3	22,4	21,2	23,3	20	22,1	19,6	21,7
2	23,5	25,7	22,8	25	21,5	23,7	22,5	24,7	21,2	23,4	20,8	23
3	24,6	27	23,9	26,2	22,5	24,9	23,5	25,9	22,2	24,5	21,7	24,1
4	26	28,4	25,1	27,6	23,7	26,2	24,8	27,3	23,4	25,9	22,9	25,4
5	27,1	29,7	26,2	28,8	24,7	27,3	25,9	28,4	24,4	27	23,9	26,5
6	43,3	47,4	41,9	46	39,6	43,7	41,4	45,4	39	43,1	38,2	42,3
7	53,1	58	51,4	56,4	48,5	53,6	50,7	55,7	47,8	52,9	46,9	52
8	56,4	61,7	54,6	59,9	51,5	56,9	-53,8	59,2	50,8	56,1	49,8	55
9	60,6	66,3	58,7	64,4	55,4	61,2	57,8	63,6	54,6	60,4	53,5	59,2
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,3
водопровод	2
канализация	2,9
электроосвещение	3,5
радио	0,8
телефон	0,4
электрочасы и сигнализация	0,7
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	7
газ	0,2
горячее водоснабжение	0,4
приточно-вытяжная вентиляция	4,9
телевидение	0,4
Таблица 30а

Удельные веса конструктивных элементов и устройств

Конструктивные элементы	а - е	ж - м
Фундаменты	6	4
Стены	14	15
Перегородки	6	6
Перекрытия	12	12
Крыша	4	4
Полы	12	12
Окна, двери	11	11
Лестницы и входы	5	5
Внутренняя отделка	12	13
Прочие	2,4	2,4
Санитарно-технические устройства	10,2	10,2
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (20 %)  канализация (28 %)
Электротехнические устройства	5,4	5,4
в том числе:
электроосвещение (65 %)  радио (15 %)  телефон (7 %)  электрочасы и сигнализация (13 %)
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ. НА. 1 ЯНВАРЯ 1973 г.

Утвержден Госстроем СССР

РАЗДЕЛ IV ДОМА И ДВОРЦЫ ПИОНЕРОВ

Смешанной конструкции двухэтажные

Группа капитальности IV

Характеристика здания. Фундаменты бутовые, бутобетонные столбовые или ленточные; стены первого этажа кирпичные, второго - деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон., электрочасы и сигнализация.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Общий объем здания, куб. м, до
Территориальные	1000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	24,8	26	23,5	25,7
2	26,3	27,6	24,9	27,3
3	27,5	28,9	26,1	28,5
4	29	30,4	27,6	30,1
6	30,2	31,7	28,7	31,3
6	48,4	50,7	45,9	50,1
7	59,2	62,1	56,1	61,4
8	63	66	59,7	65,3
9	67,6	71	64,1	70,2
Примечания.

1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):

центральное отопление	5,1
радио	0,8
водопровод	2,1
телефон	0,3
канализация	2,7
электрочасы и сигнализация	0,8
электроосвещение	3,3
2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):

печное отопление	6,7
газ	0,2
горячее водоснабжение	0,3
приточно-вытяжная вентиляция	4,5
телевидение	0,3
Таблица 31а

Удельные веса конструктивных элементов

Конструктивные элементы	%
Фундаменты  Стена	3  16
Перегородки Перекрытая Крыша Полы Проемы Лестницы и входы	6  12  4  13  12  6
Внутренняя отделка Прочие	10  1,9
Санитарно-технические устройства	10,4
в том числе:
центральное отопление (52 %)  водопровод (21 %)  канализация (27 %)
Электротехнические устройства	5,7
в том числе:
электроосвещение (64 %)  радио (15 %)  телефон (6 %)  электрочасы и сигнализация (15 %)
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

Приложение 1 Таблица поправочных территориальных коэффициентов для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений по сборникам других министерств и ведомств

Отдел 1. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Отдел II. Здания и сооружения деревообрабатывающей промышленности

Отдел III. Здания и сооружения целлюлозно-бумажной промышленности

Отдел IV. Здания и сооружения лесохимической промышленности


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Вводные указания

Раздел 1. Автомобильные дороги лесовозные

Раздел 2. Железные дороги лесовозные

Раздел 3. Здания и сооружения


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Здания и сооружения деревообрабатывающей промышленности

Вводные указания

Таблица 42. Бассейны при лесопильных и окорочных цехах с откосными стенами, укрепленными железобетонными плитами

Таблица 43. Бассейны при лесопильных и окорочных цехах с вертикальными стенами

Таблица 44. Окорочные н окорочно-отжимные цехи

Таблица 45. Лесоцехи 2-рамные одноэтажные

Таблица 46. Лесоцехи 2-рамные двухэтажные

Таблица 47. Лесоцехи 4-рамные

Таблица 48. Лесоцехи 8-рамные

Таблица 49. Сортировочные площадки деревянные

Таблица 50. Сортировочные площадки железобетонные

Таблица 51. Погрузочные устройства для формирования сушильных штабелей, остывочные навесы, разгрузочно-сортировочные устройства

Таблица 52. Сушилки

Таблица 53. Деревообрабатывающие цехи, дробильные отделения и здания цехов антисептирования

Таблица 54. Стружечные цехи и цехи маслотары

Таблица 55. Сортировочно-маркировочные и пакетирующие установки

Таблица 56. Открытые механизированные установки для антисептирования

Таблица 57. Сортировочно-измельчительные станции

Таблица 58. Бункерные галереи

Таблица 59. Склады сухих пиломатериалов

Таблица 60. Склады топлива для древесных отходов

Таблица 61. Теплофикационные экономайзеры в котельных с топками для древесных отходов

Таблица 62. Эстакады поперечных транспортеров

Таблица 63. Эстакады бревнотасок из бассейнов в лесоцехи и окорочные цехи

Таблица 64. Эстакады транспортеров (наклонные)

Таблица 65. Бункерные установки

Таблица 66. Открытые склады пиломатериалов (подстопные места)

Таблица 67. Обслуживающие площадки на лесопильных производствах

Таблица 68. Фундаменты под оборудование

Главные корпуса по производству мебели

Таблица 69. А. Одноэтажные и двухэтажные

Таблица 70. Б. Трехэтажные и четырехэтажные

Таблица 71. Раскроечно-сушильные цехи

Таблица 72. Главные корпуса по производству фанеры

Таблица 73. Отдельные цехи фанерных заводов (окорочно-распиловочные, распиловочно-варочные, карбамидных смол, строганной фанеры, лущеного шпона и гнуто-клееных деталей)

Таблица 74. Главные корпуса для производства древесностружечных плит

Таблица 75. Бревнотаски и галереи

Таблица 76. Бассейны для водного хранения и гидротермической обработки фанерного сырья

Таблица 77. Пути подкрановые

Таблица 78. Склады тарного хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей

Таблица 79. Пневмотранспорт наружный

Таблица 80. Цехи для производства древесноволокнистых плит и приготовления щепы

Таблица 81. Цехи древесной муки

Таблица 82. Цех сборочно-сколоточный по выпуску готовых ящиков из комплектов тарных деталей

Таблица 83. Цехи для производства товаров народного потребления

Таблица 84. Вспомогательные цехи

Таблица 85. Склады готовой продукции для деревообрабатывающих предприятий


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. Здания и сооружения целлюлозно-бумажной промышленности

Вводные указания

Таблица 86. Окорочно-распиловочные цехи

Таблица 87. Короотжимные цехи

Таблица 88. Бункер для древесных отходов (коры, опилок и т. д.)

Таблица 89. Древесно-подготовительные цехи

Таблица 90. Склады щепы

Таблица 91. Цехи варочные (с котлами периодической варки), промывные, очистные и отбельные

Таблица 92. Блоки цехов: варочных (с котлами периодической варки), промывных, очистных и отбельных

Таблица 93. Цехи варочные (с установками непрерывной варки) и промывные

Таблица 94. Кислотные цехи

Таблица 95. Цехи регенерации сернистого газа

Таблица 96. Склады флотоколчедана

Таблица 97. Цехи выпарки сульфатных щелоков

Таблица 98. Содорегенерационные цехи

Таблица 99. Цехи каустизации и регенерации извести

Таблица 100. Блоки цехов каустизации и регенерации извести

Таблица 101. Древесномассные цехи

Таблица 102. Цехи подготовки химикатов и наполнителей для бумаги

Таблица 103. Бумажные фабрики с размольно-подготовительными и отделочными цехами

Таблица 104. Картонные фабрики с размольно-подготовительными и отделочными цехами

Таблица 105. Блоки бумажных и картонных фабрик

Таблица 106. Мешочные цехи

Таблица 107. Тетрадные цехи

Таблица 108. Шлифовальные цехи

Таблица 109. Цехи набивки бумажных каландровых валов

Таблица 110. Склады готовой продукции

Таблица 111. Цехи переработки сульфатного мыла и побочных продуктов

Таблица 112. Здания подсобно-производственного назначения

Таблица 113. Лесные биржи

Таблица 114. Подстакерные пути

Таблица 115. Подкрановые пути кабель-кранов

Таблица 116. Гидролотки деревянные для древесины

Таблица 117. Гидролотки железобетонные для древесины

Таблица 118. Лафетные вышки на лесных биржах

Таблица 119. Кислотные башни (турмы) железобетонные

Таблица 120. Кислотные башни (турмы) деревянные

Таблица 121. Сцежи

Таблица 122. Галереи транспортеров для подачи щепы

Таблица 123. Эстакады кабельных конвейеров

Таблица 124. Эстакады для бревнотасок и транспортеров

Таблица 125. Эстакады для технологических трубопроводов

Таблица 126. Емкости деревянные

Таблица 127. Емкости железобетонные


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. Здания и сооружения лесохимической промышленности

Вводные указания

Таблица 128. Химические цехи смешанные 3 - 4-этажные и 2-этажные (с бытовыми помещениями)

Таблица 129. Химические цехи 4-этажные и смешанные 1 - 4-этажные (с бытовыми помещениями)

Таблица 130. Химические цехи (без бытовых помещений)

Таблица 131. Ретортные цехи с подвалами

Таблица 132. Ретортные цехи без подвалов

Таблица 133. Ретортные цехи с железобетонной этажеркой

Таблица 134. Бытовые помещения при главном корпусе

Таблица 135. Склады древесного угля

Таблица 136. Бондарные цехи

Таблица 137. Распиловочные станции топливных и технологических дров

Таблица 138. Сушила газовые для сушки дров

Таблица 139. Газоходы

Таблица 140. Здания сортировки угля

Таблица 141. Здания блока вспомогательных служб

Таблица 142. Канифольно-экстракционные цехи

Таблица 143. Котельные с энергохимической установкой (в блоке)


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Раздел 1. Автомобильные дороги лесовозные

Таблица 1. Дороги с черным гравийным покрытием

Таблица 2. Дороги с гравийным покрытием

Таблица 3. Дороги колейные из сборного железобетона

Таблица 4. Дороги грунтовые, обработанные битумными материалами

Таблица 5. Дороги грунтовые, обработанные цементом

Таблица 6. Дороги с грунто-гравийным покрытием

Таблица 7. Дороги с покрытием из грунтовых оптимальных смесей

Таблица 8. Дороги деревогрунтовые (лежневые)


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Раздел 2. Железные дороги лесовозные

Таблица 9. Железные дороги узкой колеи 750 мм

Таблица 10. Железные дороги нормальной колеи 1524 мм


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Раздел 3. Здания и сооружения

Таблица 11. Мастерские центральные ремонтно-механические и ремонтные цехи

Таблица 12. Депо для мотовозов и паровозов и вагоноремонтные мастерские железных дорог узкой колеи

Таблица 13. Гаражи для тракторов и автомашин

Таблица 14. Установки воздухоподогрева при безгаражном хранении автомашин

Таблица 15. Путевые здания, сараи и стрелочные будки на лесовозных железных дорогах узкой колеи

Таблица 16. Разгрузочно-раскряжевочные установки на нижних складах

Таблица 17. Строительные конструкции кабель-кранов КК-20 на лесобиржах

Таблица 18. Эстакады полуавтоматических линий по обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов

Таблица 19. Эстакады сортировочных транспортеров. с полуавтоматическими сбрасывателями

Таблица 20. Эстакады ленточных транспортеров и бункера для отходов

Таблица 21. Эстакады цепных транспортеров и будки приводов

Таблица 22. Цехи разделочные и шпалорезные на нижних складах

Таблица 23. Цехи для переработки низкокачественной древесины на нижних складах в брусчатых зданиях

Таблица 24. Цехи для переработки низкокачественной древесины на нижних складах в кирпичных зданиях

Таблица 25. Опоры рейдовых сооружений

Таблица 26. Электростанции локомобильные и склады топлива

Таблица 27. Опоры открытых трансформаторных подстанций

Таблица 28. Котельные

Таблица 29. Склады горючих и смазочных материалов

Таблица 30. Склады такелажа

Таблица 31. Конюшни, саран для фуража и колодцы

Таблица 32. Здания насосных водоподъемных станций

Таблица 33. Насосные водоподъемные станции специального назначения

Таблица 34. Башни водонапорные решетчатые

Таблица 35. Башни водонапорные деревянные рубленые

Таблица 36. Станции очистки питьевой воды

Таблица 37. Станции очистки сточных вод

Таблица 38. Пожарные депо и конторы цеховые

Таблица 39. Пожарные водоемы деревянные

Таблица 40. Пожарные водоемы кирпичные и железобетонные

Таблица 41. Столовые, ледники и овощехранилища


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости зданий и сооружений, специфических для лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической отраслей промышленности, и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической отраслей промышленности, - жилых и общественных зданий, торговых предприятий, водопроводно-канализационных сооружений, зданий и сооружений автомобильного транспорта и других - следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений по восстановительной стоимости для 1-го территориального пояса.

Восстановительные стоимости для других территориальных поясов в этих случаях могут быть получены умножением восстановительной стоимости для 1-го территориального пояса на соответствующий поправочный территориальный коэффициент согласно приложению 1 к технической части. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в «Общей части к сборникам».

2. Сборник состоит из четырех отделов:

Отдел I - Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности.

Отдел II - Здания и сооружения деревообрабатывающей промышленности.

Отдел III - Здания в сооружения целлюлозно-бумажной промышленности.

Отдел IV - Здания и сооружения лесохимической промышленности.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены только для тех территориальных поясов, в которых размещены предприятия данной промышленности.

Распределение отдельных частей территория СССР по территориальным поясам, принятое при составлении сборника № 9, приведено в вводных указаниях к каждому отделу.

4. Показатели восстановительной стоимости учитывают полную стоимость зданий и сооружений, состоящую из прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений, необъемных затрат и общеплощадочных расходов по освоению строительной площадки.

5. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывают стоимость общестроительных работ, особостроительных работ (без стоимости фундаментов под оборудование, кроме особо оговоренных случаев, когда стоимость фундаментов под оборудование включена в стоимость зданий и сооружений), внутренних санитарно-технических и электроосветительных работ, а также работ по устройству железнодорожных путей в пределах здания или сооружения.

6. Группы капитальности зданий приведены в таблицах сборника; для перехода к другим группам капитальности надлежит принимать следующие поправочные коэффициенты к единичной стоимости зданий и сооружений:

Группа капитальности	I - II	III	IV - V
I - II  III  IV - V	-  1,04  1,3	0,96  -  1,21	0,77  0,83  -
Классификация зданий по группам капитальности приведена в «Общей части к сборникам».

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

7. Определение объемов зданий следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в «Общей части к сборникам».

8. Восстановительная стоимость определена для II климатического района; для других климатических районов поправочные коэффициенты к единичной стоимости для I, II и IV отделов сборника приведены в следующей таблице (для отдела III см. вводные указания к нему).

Типы зданий и сооружений	Климатические районы
	I	II	III
Отапливаемые здания	1,11	1	0,94
Неотапливаемые здания я сооружения	1,04	1	0,96
Сооружения, не имеющие конструктивных элементов или работ (зависящих от климатических особенностей)	1,02	1	0,98
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в «Общей части к сборникам».

9. Полная восстановительная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением его объема на восстановительную стоимость единицы измерения. При этом должны учитываться поправки, приведенные в технической части или вводных указаниях к отделу, а также в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

10. В восстановительную стоимость зданий и сооружений, кроме отдела III «Здания и сооружения целлюлозно-бумажной промышленности», не включены фундаменты под оборудование, стоимость которых должна учитываться отдельно при переоценке оборудования по соответствующим сборникам или по табл. 68 настоящего сборника.

11. Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости следует применять соответствующие поправочные коэффициенты на сейсмичность, приведенные в «Общей части к сборникам укрупненных показателей».

12. При определении восстановительной стоимости зданий и сооружений, построенных на территории бывших отвалов отходов лесопиления, к укрупненным показателям следует применять поправочный коэффициент 1,14 (учитывающий устройство свайных оснований, песчаных подушек я прочие удорожающие факторы).

13. В тех случаях, когда на подлежащие переоценке типовые здания или сооружения имеются утвержденные в -установленном порядке сметы в современных ценах, восстановительную стоимость этих объектов можно определить по объектным сметам с учетом дополнительных общеплощадочных расходов в размерах, полученных из сводных сметно-финансовых расчетов для условий данной строй» площадки.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Подлежит переоценке здание раскроечно-сушильного цеха строительным объемом 21800 куб. м группа капитальности II; стены кирпичные, покрытия железобетонные.

Здание расположено в Коми АССР. (южнее Полярного круга) я согласно «Общей части к сборникам» относится к 4-му территориальному поясу и I климатическому району.

Износ строительных конструкций после проведенного на месте обследования принят следующий:

фундаментов            - на 15 %;

стен и перегородок  - на 20 %;

покрытий                  - на 10 %;

кровля                       - на 30 %;

полов                        - на 18 %;

проемов                    - на 25 %;

отделочных работ    - на 40 %;

сантехнических и электротехнических устройств  - на 12 %.

а) Определяем полную восстановительную стоимость здания раскроечно-сушильного цеха.

По своей строительной характеристике переоцениваемое здание близко подходит к типу здания по графе «д» табл. 71.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по графе «д» табл. 71 для 4-го территориального пояса определена в 16 р. 60 к. для 11 климатического района.

Применяя коэффициент перехода от II климатического района к I, для отапливаемых зданий равный 1,11, получаем восстановительную стоимость 1 куб. м здания 16,6 х 1,11 = 18,4 руб.

Полная восстановительная стоимость здания составит 18,4 х 21800 = 401120 руб.

б) Определяем физический износ этого здания в процентах и денежном выражении.

Для этого составляется следующая расчетная таблица:

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	10	15	1,5
Стены и перегородки Покрытия	21  29	20  10	4,2  2,9
Кровля	11	30	3,3
Полы	7	18	1,3
Проемы	5	25	1,3
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2 9	40 12	0,8  1,0
Прочие работы	6	-	-
Итого	100		16 3
В графе «а» помещен удельный вес отдельных конструктивных элементов из приложения к табл. 71, графа «д».

В графе «б» помещен размер износа конструктивных элементов, определенный инвентаризационной комиссией.

В графе «в» помещен удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученный путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий физический износ здания составляет 16,3 %.

Физический износ здания в денежном выражении составляет

401120 х 0,163 = 65500 руб.


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение 1 Таблица поправочных территориальных коэффициентов для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений по сборникам других министерств и ведомств

Наименование отделов	Территориальные пояса
сборника	1Б	2А	2Б	3	4	5	8	районы, приравненные к Крайнему Северу
								часть Тюмен- ской области	часть Красно- ярского края	часть Коми АССР, Иркутской и Томской областей	часть Ха- баровско- го края и Амурской области	часть Коми АССР, Бурятской АССР и Иркутской области
Для предприятий лесозаготовительной промышленности	1,15	1,04	1,16	1,2	1,21	1,43	2,04	1,31	1,38	1,52	1,88	-
Для предприятий деревообрабатывающей промышленности	-	1,04	1,07	-	1,14	1,27	-	-	1,47	-	-	1,4
Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности	-	1,	0,9	1,11	1,21	1,25	1,6	-	-	-	-	-
Для предприятий лесохимической промышленности	-	1,02	1,07	-	1,16	1,27	-	-	1,47	-	-	1,4


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости автомобильных дорог лесовозных включают в себя стоимость мостов деревянных однопролетных и железобетонных труб.

Оценочную стоимость мостов многопролетных следует принимать по сборнику № 23.

2. Оценочные стоимости в табл. 1 - 8 приведены для автомобильных дорог лесовозных:

I категории шириной земляного полотна 10 м,

II          то же                                                8 м,

III         то же                                              5,5 м,

веток шириной земляного полотна             5 м.

3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости автомобильных дорог дифференцированы по категориям сложности рельефа местности, по которой проложена дорога.

Характеристика рельефа местности по категориям приведена в приложении 1 к настоящему разделу Сборника.

4. Восстановительную стоимость автомобильных дорог с гравийным и черным гравийным покрытиями, проложенных в горной местности, следует принимать по оценочной стоимости этих дорог для категории местности I с коэффициентом 2,3.

5. Распределение предприятий лесозаготовительной промышленности по территориальным поясам 1А, 1Б, 2А, 2Б, а также по отдельным местностям, приравненным к условиям Крайнего Севера, для которых разработаны дифференцированные укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, показано в следующей справочной таблице (к разделам 1 - 3 отдела 1 одинаковое); по территориальным поясам 3 - 9 следует определять по приложению 2 с Общей части к сборникам укрупненных показателей».

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

а) Отнесение отдельных республик, краев и областей к территориальным поясам 1А и 1Б;

территориальный пояс 1А включает все республики, края и области, отнесенные к 1-му территориальному поясу, за исключением перечисленных ниже областей в составе территориального пояса 1Б;

территориальный пояс 1Б включает Вологодскую и часть Костромской области с утвержденным для них поясным коэффициентом к заработной плате 1,15.

б) Отнесение отдельных республик, краев и областей к территориальным поясам 2А и 2Б:

территориальный пояс 2А включает Украинскую и Молдавскую ССР, Краснодарский край;

территориальный пояс 2Б включает Алтайский край. Пермскую, Омскую, Свердловскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Тюменскую (южнее 60-й параллели) и Томскую области.

в) Отнесение отдельных местностей, приравненных к условиям Крайнего Севера:

часть Тюменской области - часть Ханты-Мансийского национального округа, расположенная южней 60-й параллели;

часть Красноярского края - Богучанский, Енисейский, Кежемский, Северо-Еииссеский и другие районы края, для которых установлен коэффициент к заработной плате 1,3;

часть Иркутской области - Братский, Бодайбинский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы;

часть Хабаровского края и Амурской области - Селемджинский, Джелтулакский, Зейский, Нижнеамурский, Ульчский, Верхнебуреииский районы;

часть Коми АССР - Усть-Цялемский, Печорский, Ижемский, Ухтинский. Троицко-Печорский районы;

часть Томской области - Верхнекетский, Каргасокский, Барабинский, Чаинский районы.

Примечание. Для переоценки основных фондов лесозаготовительных предприятий, расположенных на территории Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области и Лоухского района Карельской АССР, следует пользоваться укрупненными показателями восстановительной стоимости, разработанными для части Тюменской области, приравненной к условиям Крайнего Севера.

Приложение I

Характеристика рельефа местности

Категория рельефа	Характеристика рельефа
I	Равнинная и слабохолмистая местность при заболоченности до 20 % в благоприятных гидрологических условиях (песчаные и супесчаные грунты)
II	Пересеченная местность вне зависимости от рода грунта и равнинная и слабохолмистая местность с заболоченностью до 20 % при пылеватых и суглинистых грунтах
III	Заболоченная местность при протяжении болот глубиной свыше 0,5 м более 20 % (по трассам дорог)


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Дороги с черным гравийным покрытием

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта. Искусственные сооружения - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы. Дорожные и указательные знаки по ТУ.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Категории дороги
	I	II
Территориальные пояса	Категории рельефа
	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е
1А	72000	81000	85000	40300	48200	52000
1Б	82000	93000	98000	46300	55000	60000
2А	74000	84000	89090	41900	50000	54000
2Б	83000	94000	99000	46700	56000	60000
4	86000	97000	102000	48400	53000	63000
5	102000	115000	122000	58000	69000	75000
8	146000	165000	174000	82000	98000	106000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	94000	106000	112000	53000	63000	68000
Часть Красноярского края	99000	111000	118000	56000	66000	72000
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	109000	123000	130000	61000	73000	79000
Часть Амурской области и Хабаровского края	135000	152000	161000	76000	91000	98000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. I)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Подготовительные работы	2	2	2	4	3	3
Земляное полотно	16	22	26	22	30	35
Искусственные сооружения	6	8	8	9	12	11
Дорожное покрытие	75	67	63	64	54	50
Обстановка дороги	1	1	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Дороги с гравийным покрытием

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта. Искусственные сооружения: а) на дорогах I и II категорий - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы; б) на дорогах III категории и ветках - деревянные однопролетные мосты. Дорожные и указательные знаки по ТУ.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Категория дороги
	I	II	III	ветки
Территориальные пояса	Категория рельефа
	1	II	III	1	II	III	1	II	III	1	II	III
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1А	34400	44200	48900	25000	32900	36900	18000	24200	27100	14600	19800	21800
1Б	39600	51000	56000	28700	37800	42400	20700	27900	31100	16700	22700	25100
2А	35800	46000	51000	26000	34200	38300	18700	25200	28100	15100	20500	22700
2Б	40000	51000	57000	29000	38200	42800	20900	27100	31400	16900	22900	25300
4	41300	53000	59000	30000	39500	44300	21600	29000	32500	17500	23800	26200
5	49300	63000	70000	35700	47000	53000	28800	34700	38700	20800	28200	31200
8	70000	90000	100000	51000	67000	75000	36700	49400	55000	30000	40300	44500
Районы, приравненные
к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	45100	58000	64000	32700	43100	48300	23600	31800	35500	19100	25900	28600,
Часть Красноярского края Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР Часть Амурской области и Хабаровского края	47500  52000  65000	61000  67000  83000	67000  74000  92000	34500  38000  46900	45400  50000  62000	51000  56000  69000	24900  27400  33900	33400  36800  45600	37400  41200  51000	20000  22100  27400	27300  30000  37100	30100  33200  41000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 2)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Подготовительные работы	4	3	3	6	4	4	8	6	5	5	4	3
Земляное полотно	31	39	45	35	44	50	32	43	49	25	36	43
Искусственные сооружения	12	16	15	14	18	16	12	15	14	15	19	17
Дорожное, покрытие	51	40	36	43	32	29	44	33	29	50	37	34
Обстановка дороги	2	2	1	2	2	1	4	3	3	5	4	3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Дороги колейные из сборного железобетона

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта. Искусственные сооружения: а) на дорогах I и II категорий - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы; б) на дорогах III категории и ветках - деревянные однопролетные мосты. Дорожные и указательные знаки по ТУ.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Категория дороги
Территориальные	I	II	III	ветки
пояса	Категория рельефа
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1А  1Б  2А  2Б  4  5  8  Районы, приравненные к Крайнему Северу  Часть Тюменской области	53000  60000  55000  61000  63000  75000  107000  69000	64000  73000  66000  74000  76000  91000  130000  83000	69000  79000  72000  80000  83000  99000  141000  90000	47300  54000  49100  55000  57000  68000  96000  62000	58000  66000  60000  67000  69000  82000  117000  75000	62000  71000  64000  71000  74000  88000  126000  81000	43200  49700  44900  50000  52000  62000  88000  57000	53000  61000  55000  61000  63000  76000  108000  69000	56000  64000  58000  65000  67000  80000  114000  73000	31900  36700  33200  37000  38300  45600  65000  41800	45000  52000  46800  52000  54000  64000  92000  59000	47100  54000  49000  55000  56000  67000  96000  62000
Часть Красноярского края  Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР  Часть Амурской области и Хабаровского края	73000  80000  99000	88000  97000  119000	95000  105000  130000	65000  72000  89000	80000  88000  108000	85000  94000  116000	60000  66000  81000	73000  80000  99000	77000  85000  105000	44000  48400  60000	62000  68000  85000	65000  72000  88000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 3)

Нименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Подготовительные работы.	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2
Земляное полотно	21	27	32	18	25	30	13	20	24	12	16	20
Искусственные сооружения	8	12	10	7н	10	9	5	7	7	7	8	8
Дорожное покрытие	67	58	55	70	62	58	77	69	65	77	72	68
Обстановка дороги	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Дороги грунтовые, обработанные битумными материалами

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта. Искусственные сооружения: а) на дорогах I и II категорий - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы: б) на дорогах III категории в ветках - деревянные однопролетные мосты. Дорожные и указательные знаки по ТУ.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Категория дороги
Территориальные	I	II	III	ветки
пояса	Категория I рельефа
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1А	49300	69000	67000	39900	51000	55000	27700	36600	39400	23600	31100	33200
1Б	57000	72000	77000	45900	58000	63000	31900	42100	45300	27100	35800	38200
2А	51000	65000	70000	41500	53000	57000	28900	38000	41000	24500	32400	34500
2Б	57000	73000	78000	46300	59000	64000	32200	42400	45700	27400	36100	38500
4	59000	75000	81000	47900	61000	66000	33200	43900	47300	28300	37300	39800
5	70000	90000	96000	57000	73000	78000	39700	52000	66000	33800	44500	47500
8	101000	128000	137000	81000	104000	112000	57000	75000	80000	48100	64000	68000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	65000	82000	88000	52000	66000	72000	36300	47900	52000	30900	40800	43500
Часть Красноярского края  Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР  Часть Амурской области и Хабаровского края	68000  75000  93000	86000  95000  118000	93000  102000  127000	55000  61000  75000	70000  77000  95000	76000  83000  103000	38300  42000  52000	50000  56000  69000	54000  60000  74000	32600  35900  44400	42900  47300  58000	45800  50000  62000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 4)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Подготовительные работы Земляное полотно Искусственные сооружения Дорожное покрытие Обстановка дороги	3  21  9  66  1	2  28  11  58  1	2  33  11  53  1	4  22  8  64  2	3  28  12  56  1	3  33  11  52  1	5  20  8  64  3	4  29  10  55  2	4  34  9  51  2	3  16  9  69  3	2  24  12  60  2	2  28  12  56  2
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Дороги грунтовые, обработанные цементом

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта. Искусственные сооружения: а) на дорогах I и II категорий - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы; б) на дорогах III категории и ветках - деревянные однопролетные мосты. Дорожные и указательные знаки по ТУ.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Категория дороги
Территориальные	I	II	III	ветки
пояса	Категория рельефа
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1А	40200	52000	57000	32400	42000	45900	22800	30100	33000	18900	25300	27400
1Б	46200	60000	65000	37300	48300	53000	26200	34700	37900	21700	29100	31500
2А	41800	54000	59000	33700	43700	47800	23700	31300	34300	19600	26400	28500
2Б	46600	60000	66000	37600	48700	53000	26500	35000	38200	21900	29400	31800
4	48200	62000	68000	38900	50000	55000	27400	36200	39600	22700	30400	32900
5	57000	74000	81000	46400	60000	66000	32600	43100	47100	27000	36200	39200
8	82000	106000	116000	66000	86000	94000	46600	62000	67000	38500	52000	56000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	53000	68000	74000	42500	55000	60000	29900	39500	43200	24700	33200	35900
Часть Красноярского края  Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР  Часть Амурской области и Хабаровского края	55000  61000  76000	72000  79000  98000	78000  86000  107000	44700  49300  61000	58000  64000  79000	63000  70000  86000	31500  34700  42900	41600  45800  57000	45500  50000  62000	26000  28700  35500	35000  38500  47600	37800  41700  52000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 5)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Подготовительные работы  Земляное полотно  Искусственные сооружения  Дорожное покрытие  Обстановка дороги	4  26  10  58  2	3  34  14  48  1	2  39  13  45  1	4  27  11  56  2	3  34  14  47  2	3  40  13  43  1	6  25  10  56  3	5  35  12  46  2	4  40  12  42  2	4  19  12  61  4	3  29  15  50  3	3  34  13  47  3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Дороги с грунто-гравийным покрытием

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта. Искусственные сооружения - деревянные однопролетные мосты. Дорожные и указательные знаки по ТУ.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Категория дороги
	III	ветки
Территориальные пояса	Категория рельефа
	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е
1А	14200	20400	23200	11200	16400	18400
1Б	16300	23500	26700	12800	18800	21200
2А	14800	21200	24200	11600	17000	19200
2Б	16500	23700	27000	12900	19000	21400
4	17000	24500	27800	13400	19700	22100
5	20300	29200	33200	16000	23400	26400
8	28900	41700	47400	22800	33400	37600
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	18600	26700	30400	14600	21400	24100
Часть Красноярского края	19600	28200	32100	15400	22600	25400
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	21600	31000	35300	17600	24900	28000
Часть Амурской области и Хабаровского края	26700	38400	43700	21000	30800	34700
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 6)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Подготовительные работы	10	7	6	6	4	4
Земляное полотно	41	51	57	33	45	51
Искусственные сооружения  Дорожное покрытие	15  29	18  20	16  18	20  35	23  24	20  21
Обстановка дороги	5	4	3	6	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Дороги с покрытием из грунтовых оптимальных смесей

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта. Искусственные сооружения - деревянные однопролетные мосты. Дорожные и указательные знаки по ТУ.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Категория дороги
	ветки
Территориальные пояса	Категория рельефа
	I	II	III
	а	б	в
1А	8510	13700	15800
1Б	9790	15800	18200
2А	8850	14300	16400
2Б	9870	15900	18300
4	10200	16400	19000
5	12200	19600	22600
8	17400	28000	32200
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	11100	18000	20700
Часть Красноярского края Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	11700  12900	18900  20800	21800  24000
Часть Амурской области и Хабаровского края	16000	25800	29700
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл 7).

Наименование	а	б	в
Подготовительные работы	8	5	5
Земляное полотно  Искусственные сооружения	44  26	54  27	60  22
Дорожное покрытие	14	9	8
Обстановка дороги	8	5	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Дороги деревогрунтовые (лежневые)

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта. Искусственные сооружения - деревянные однопролетные мосты. Дорожные и указательные знаки по ТУ.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Категория дороги
	III	ветки
Территориальные пояса	Категория рельефа
	II	III	II	III
	а	б	в	г
1А	33600	34100	25400	29100
1Б	38700	39300	29200	33400
2А	35000	35500	26400	30200
2Б	39000	39600	29500	33700
4	40400	41000	30500	34900
5	48100	48800	36300	41600
8	69000	70000	52000	59000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	44100	44800	33300	38100
Часть Красноярского края  Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	46400  51000	47100  52000	35100  38600	40100  44200
Часть Амурской области и Хабаровского края	63000	64000	47800	55000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 8)

Наименование	а	б	в	г
Подготовительные работы	4	4	3	2
Земляное полотно	24	25	11	22
Искусственные сооружения	8	7	10	9
Дорожное покрытие	62	62	73	65
Обстановка дороги	2	2	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Железные дороги узкой колеи 750 мм

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта. Верхнее строение на непропитанных шпалах и песчаном балласте. Искусственные сооружения деревянные. Путевые и сигнальные знаки.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Тип рельсов
Территориальные пояса	Р-24	Р-18	Р-15	Р-11
	а	б	в	г
1А	40400	36000	31400	24400
1Б	46500	41400	36100	28100
2А	42000	37400	32700	25400
2Б	46900	41800	36400	28300
4	48500	43200	37700	29300
5	58000	52000	44900	34900
8	82000	73000	64000	49800
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	63000	47200	41100	32000
Часть Красноярского края Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	56000  61000	49700  55000	43300  47700	33700  37100
Часть Амурской области и Хабаровского края	76000	68000	59000	45900
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 9)

Наименование	а	б	в	г
Подготовительные работы  Земляное полотно	1  25	1  28	2  31	3  20
Верхнее строение  Искусственные сооружения	70  4	67  4	62  5	71  6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

Железные дороги нормальной колеи 1524 мм

Характеристика

Земляное полотно из местного грунта  Верхнее строение на непропитанных шпалах и песчаном балласте. Искусственные сооружения деревянные. Путевые и сигнальные знаки.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

	Тип рельсов
Территориальные пояса	Р-43	Р-38 и III-А
	а	б
1А	64000	60000
1Б	74000	69000
2А	67000	63000
2Б	74000	70000
4	77000	72000
5	92000	86000
8	131000	123000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области  Часть Красноярского края  Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	84000  89000  97000	79000  83000  92000
Часть Амурской области и Хабаровского края	121000	113000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 10)

Наименование	а	б
Подготовительные работы и земляное полотно Верхнее строение и искусственные сооружения	12  88	16  84
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Мастерские центральные ремонтно-механические и ремонтные цехи

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «д» - IV; графы «е» - «ж» - II. Стены, рубленные из брусьев (графы «а» - «д»), кирпичные (графы «е» - «ж»). Колонны и подкрановые балки железобетонные (графа «ж»). Покрытие деревянное отепленное (графы «а» - «д»), железобетонное отепленное (графы «е» - «ж»). Кровля рулонная (графы «а» - «ж»). Перегородки деревянные (графы «а» - д»), смешанные кирпичные и деревянные (графы «е» - «ж»). Полы торцовые, цементные, дощатые (графы «а» - «д»); торцовые, цементные, дощатые, плиточные и асфальтовые (графы «е» - «ж»). Отопление печное (графы «а» - «б»), центральное (графы «в» - «ж»),

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Слесарно-механические цехи	Ремонтно-механические мастерские	Ремонтно-меха- нические мастер-
Территориальные	объем в куб. м до	ские в блоке с га-
пояса	1000	2000	3000	4000	6000	свыше 6000	ражом и централь- ные ремонтно-ме- ханические мас- терские объемом 25000 куб. м
	а	б	в	г	д	е	ж
1А	26,8	22,3	22,3	20,2	19,3	17	12,6
1Б	30,8	25,6	25,6	23,2	22,2	19,6	14,5
2А	27,9	23,2	23,2	21	20,1	17,7	13,1
2Б	31,1	25,9	25,9	23,4	22,4	19,7	14,6
4	32,2	26,8	26,8	24,2	23,2	20,4	15,1
5	38,3	31,9	31,9	28,9	27,6	24,3	18
8	54,7	45,5	45,5	41,2	39,4	34,7	25,7
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	35,1	29,2	29,2	26,5	25,3	22,2	16,5
Часть Красноярского края	37	30,8	30,8	27,9	26,6	23,5	17,4
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	40,7	33,9	33,9	30,7	29,3	25,8	19,2
Часть Амурской области и Хабаровского края	50,4	41,9	41,9	38	36,3	82	23,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 11)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж
Фундаменты	5	7	3	5	5	7	13
Стены и перегородки	33	33	34	31	30	28	14
Покрытия	5	6	8	8	8	15	-
Покрытие и колонны	-	-	-	-	-	-	29
Кровля	9	10	9	8	8	9	6
Проемы	8	7	9	8	8	8	9
Полы	9	9	7	7	7	6	10
Отделочные работы	6	4	7	5	6	2	2
Металлические конструкции	-	-	1	1	1	-	-
Печи	4	6	-	-	-	-	-
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7	6	10	13	13	12	8
Прочие работы	14	12	12	14	15	13	9
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Депо для мотовозов и паровозов и вагоноремонтные мастерские железных дорог узкой колеи

Характеристика

Группа капитальности IV. Стены, рубленные из брусьев. Чердачное перекрытие деревянное отепленное (графа «в»). Покрытия деревянные бесчердачные отепленные (графы «а», «б»). Кровля рулонная. Полы торцовые, цементные и дощатые (графы «а», «б»); дощатые (графа «в»). Перегородки деревянные. Водопровод, канализация, вентиляция, отопление печное (графа «в»), центральное (графы «а», «б»), электроосвещение.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Депо для мотовозов в паровозов	Вагоноремонтные
Территориальные пояса	объем зданий в куб. м до	мастерские
	1000	2000
	а	б	в
1А	29,2	23,5	18,4
1Б	33,6	27	21,2
2А	30,4	24,4	19,1
2Б	33,9	27,3	21,3
4	35	28,2	22,1
5	41,8	33,6	26,3
8	60	47,9	37,5
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	38,3	30,8	24,1
Часть Красноярского края Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	40,3  44,4	32,4  35,7	25,4  28
Часть Амурской области и Хабаровского края	55	44,2	34,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 12)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	4	5	4
Стены и перегородки	32	31	31
Перекрытия	-	-	5
Покрытия и кровля	10	15	-
Кровля	-	-	17
Проемы	10	8	и
Полы	8	9	13
Отделочные работы	5	4	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	11  20	12  16	4  14
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Гаражи для тракторов и автомашин

Характеристика

Группа капитальности IV. Стены, рубленные из брусьев. Покрытия деревянные бесчердачные отепленные. Кровля рулонная. Полы торцовые (графы «а», «б»), дощатые, цементные, асфальтовые (графа «в»). Перегородки деревянные (графы «а», «б»). Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Гаражи для тракторов	Гаражи для автомашин
Территориальные пояса	объем зданий в куб. м до
	1000	2000	4000
	а	б	в
1А	28	22	18,2
1Б	32,2	26,3	20,9
2А	29,1	23,8	18,9
2Б	32,5	26,6	21,1
4	33,6	27,5	21,8
5	40	32,7	26
8	57	46,7	37,1
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	36,7	30	23,8
Часть Красноярского края	38,6	31,6	25,1
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	42,3	34,8	27,6
Часть Амурской области и Хабаровского края	53	43,1	34,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 13)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	7	5	6
Стены и перегородки	33	34	21
Перекрытия	-	-	3
Покрытия и кровля	13	19	33
Проемы	13	10	6
Полы	5	5	6
Отделочные работы	5	6	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	11	13
Прочие работы	7	10	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Установки воздухоподогрева при безгаражном хранении автомашин

Характеристика

Стены кирпичные. Покрытие из сборных железобетонных элементов. Кровля рулонная. Полы цементные. Каналы из сборных железобетонных элементов. Отопление паровое.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. здания в руб.

	Установки воздухоподогрева в зданиях строительным объемом в куб. м
Территориальные пояса	подземном (калориферная камера)	наземном
	до 118	до 280
	а	6
1А	122	67
1Б	140	77
2А	127	70
2Б	142	78
4	146	81
5	174	96
8	249	137
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	160	88
Часть Красноярского края Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	168  185	93  102
Часть Амурской области и Хабаровского края	229	126
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 14)

Наименование	а	б
Фундаменты	-	7
Стены и перегородки Покрытия	- -	13  4
Калориферная камера  Кровля	54  -	- 4
Проемы	-	2
Полы	-	1
Отделочные работы Каналы для воздуховодов Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	- 16  30	1  26  39
Прочие работы	-	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Путевые здания, сараи и стрелочные будки на лесовозных железных дорогах узкой колеи

Характеристика

Группы капитальности: графы «а», «в» - IV; графа «б» - V. Стены, рубленные из брусьев (графа «а»), рубленные из бревен (графа «в»). Перекрытия чердачные деревянные отепленные (графы «а», «в»). Деревянное покрытие холодное (графа «б»). Кровля из асбоцементных листов (графа «а»), рулонная (графы, «б» - «в»). Полы дощатые (графы «а», «в».) глинобитные (графа «б»). Отопление печное (графы «а», «в»). Электроосвещение (графы «а», «в»)

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Путевые здания	Путевые сараи	Стрелочные будки
	а	б	в
1А	40,1	22,5	66
1Б	46,1	25,9	76
2А	41,7	23,4	69
2Б	46,5	26,1	77
4	48,1	27	79
б	57	32,2	94
8	82	45,9	135
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	53	29,5	87
Часть Красноярского края	55	31,1	91
Часть Иркутской и Томской областей в Коми АССР	61	34,2	100
Часть Амурской области и Хабаровского края	75	42,3	124
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 18)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	6	27	1
Стены и перегородки	41	30	41
Перекрытия	4	-	4
Крыша	6	28	9
Проемы	16	5	14
Полы	6	7	9
Отделочные работы	5	-	-
Электроосвещение	2	-	1
Прочие работы	14	3	19
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Разгрузочно-раскряжевочные установки на нижних складах

Характеристика

Опорные конструкции - на сваях в клетках из бревен. Верхнее строение - насадки, прогоны, схватки из бревен с креплением поковками. Настилы из бревен, тонкомера и из пластин. Лестницы из пиломатериала. Будки каркасно-обшивные с глинобитным полом (графы «а» - «в» и «г»). Деревянные конструкции на рамно-лежневых или свайных основаниях (графы «д» - «и»).

Таблица 16

Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.

	Бревносвалы за 1 место	Раскряжевочные эстакады за 1 кв. м	Будки для разгрузоч- ных меха-	Анкера для крепле- ния сбрасывающих тросов	Анкера для крепления блоков	Опоры для крепления платформы
Территориальные пояса		на сваях	на клетках	низмов за 1 куб. м	свайные	ряжевые	разгрузоч- ных тросов	обратных оттяжек
					за 1 сооружение
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1А	1590	21,3	24,3	15,8	2240	2710	256	74	242
1Б	1830	24,5	27,9	18,2	2580	3120	294	86	278
2А	1650	22,2	25,3	16,4	2330	2820	269	77	252
2Б	1840	24,7	28,2	18,3	2600	3140	297	86	281
4	1910	25,6	29,2	19	2690	3250	307	89	290
5	2270	30,5	34.7	22,6	3200	3880	366	106	346
8	3240	43,5	49,6	32.2	4570	5500	520	152	494
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области  Часть Красноярского края  Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	2080  2190  2420	27,9  29,4  32,4	31.8  33,5  36,9	20,7  21,8  24	2930  3090  3400	3550  3740  4120	335  353  389	98  103  113	317  334  368
Часть Амурской области и Хабаровского края	2990	40	45.7	29.7	4210	5100	481	140	455


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Строительные конструкции кабель-кранов КК-20 на лесобиржах

Характеристика

Фундаменты бетонные (графы «а» - «г»). Мачты из бревен с креплением металлическими поковками. Якоря бетонные (графы «а» - «в»). Стены каркасно-обшивные. Полы деревянные. Внутренняя обшивка стен и потолка асбоцементными листами. Электроосвещение (графа «г»),

Таблица 17

Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.

	Кабель-кран высотой мачты в м	Будки для
Территориальные пояс	14	16	18	лебедок на 1 куб.
	на один кабель-кран	м здания
	а	б	в	г
1А	7600	8000	8400	21,3
1Б	8700	9200	9600	24,5
2А	7900	8300	8700	22,2
26	8800	9300	9700	24,7
4	9100	9600	10100	25,6
5	10900	11400	12000	30,5
8	15500	16300	17100	43,5
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	10000	10500	11000	27,9
Часть Красноярского края	10500	11000	11600	29,4
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	11500	12100	12700	32,2
Часть Амурской области и Хабаровского края	14300	15000	15800	40
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 17)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	23	22	21	6
Стены	-	-	-	41
Покрытия	-	-	-	17
Мачты кабель-крана Кровля	25  -	29  -	32  -	-  7
Проемы	-	-	-	9
Полы	-	-	-	8
Отделочные работы Металлические конструкции Якоря бетонные	- 4  48	- 4  45	- 4  43	7  - -
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	-	-	-	2
Прочие работа	-	-	-	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Эстакады полуавтоматических линий по обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов

Характеристика

Опоры - деревянные сваи (графы «а», «г»), бетонные стулья (графы «б», «д»), железобетонные сваи (графа «в»). Верхнее строение из бревен с креплением металлическими поковками и обшивкой. Настил дощатый (графы «а» - «д»). Здания кирпичные (графы «е», «ж»), каркасно-обшивные (графа «з»). Перекрытия и покрытия железобетонные (графы «е», «ж»), деревянные (графа «з»). Кровля рулонная (графы «е», «ж»), деревянная (графа «з»). Полы бетонные, дощатые (графы «е» - «з»).

Таблица 18

Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.

	Эстакады полуавтоматических линий	Здания
Территориальные пояса	по раскряжевке хлыстов - ПЛХ	по обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов -	операторских полуавтоматиче-	дробильной установки
	на дере-	на бе-	на желе-	ПСЛ и ПЛХ	ских линий	линия
	вянных сваях	тонных стульях	зобетон- ных сваях	на деревян- ных сваях	на бетонных стульях	ПЛХ	ПСЛ	ПСЛ
	за 1 кв. м эстакады	за 1 куб. м здания
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1А	22,4	27,1	27,7	21,9	28,7	46,1	42,1	17,3
1Б	25,8	31,2	31,8	25,2	33	53	48,4	19,9
2А	23,3	28,2	28,8	22,8	29,8	47,9	43,8	18
2Б	26	31,4	32,1	25,4	33,3	53	48,8	20
4	26,9	32,5	33,2	26,3	34,4	55	50	20,7
5	32	38,7	39,6	31,3	41	66	60	24,7
8	45,7	55	56	44,7	58	94	86	35,3
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	29,3	35,5	36,3	28,7	37,6	60	55	22,7
Часть Красноярского края	30,9	37,4	38,2	30,2	39,6	64	58	23,9
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	34	41,2	42,1	33,3	43,6	70	64	26,7
Часть Амурской области и Хабаровского края	42,1	51	52	41,2	54	87	79	32,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 18)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты	-	-	-	-	-	12	24	8
Стены	-	-	-	-	-	18	24	42
Перекрытия	-	-	-	-	-	8	6	33
Покрытия	-	-	-	-	-	10	7	-
Кровля	-	-	-	-	-	7	5	-
Проемы	-	-	-	-	-	20	12	6
Полы	-	-	-	-	-	2	2	2
Отделочные работы	-	-	-	-		7	3	-
Металлические конструкции	1	1	1	3	3	3	2	-
Лестницы я площадки	-	-	-	-	-	-	-	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	-	-	-	-	-	10	10	-
Опоры	99	15	31	97	12	-	-	-
Верхнее строение		84	68		85	-	-	-
Прочие работы	-	-	-	-	-	3	5	5
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Эстакады сортировочных транспортеров. с полуавтоматическими сбрасывателями

Характеристика

Опоры - бетонные стулья, пролетное строение из брусьев с дощатым настилом, с верхним и нижним лотками, с направляющими брусьями и их металлической ошиновкой и карманами-накопителями. Здания каркасно-обшивные. Фундаменты бетонные. Кровля из асбоцементных листов. Полы дощатые.

Таблица 19

Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.

	Эстакады транспортеров высотой до 2,5 м	Здание пультов управления
Территориальные пояса	за 1 м эстакады	за 1 куб. м здания
	а	б
1А	87	34,1
1Б	100	39,2
2А	91	35,5
2Б	101	39,5
4	105	40,9
5	125	48,8
8	178	70
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	114	44,7
Часть Красноярского края.	120	47
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	133	52
Часть Амурской области и Хабаровского края	164	64
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 19)

Наименование	а	б
Фундаменты	-	19
Стены	-	21
Перекрытия	-	7
Проемы	-	29
Полы	-	4
Отделочные работы Металлические конструкции Опоры эстакады Пролетное строение Карманы-накопители Прочие работы	- 2  18  50  30  -	6  - - - - 14
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Эстакады ленточных транспортеров и бункера для отходов

Характеристика

Опоры деревянные из бревен. Пролетное строение из брусьев с дощатыми лотками и направляющими из досок (графа «а»). Будки и бункера каркасно-обшивные с рулонной кровлей, дощатыми полами. Бункера обшиты внутри кровельной сталью (графа «б»).

Таблица 20

Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.

Территориальные пояса	Эстакады транспортеров за 1 м	Бункера для отходов за 1 куб. м объема
1А	50,9	48,9
1Б	58	56
2А	53	51
2Б	59	57
4	61	59
5	73	70
8	104	100
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	67	64
Часть Красноярского края	70	68
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	77	74
Часть Амурской области и Хабаровского края	96	92.


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Эстакады цепных транспортеров и будки приводов

Характеристика

Опоры решетчатые из бревен. Пролетные строения из брусьев с дощатым настилом, направляющими из брусьев и металлической ошиновкой (графы «а» - «ж»). Будки каркасно-обшивные с рулонной кровлей, дощатыми полами (графа «з»).

Таблица 21

Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.

Территориальные пояса	Эстакады передвижных транспортеров	Эстакады стационарных горизонтальных транспортеров высотой в л до	Эстакады наклонных транспортеров высотой в д до	Будки приводных станций
		1	2	3	4	1	2	за 1 куб. м
		за 1 м эстакады	здания
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1А	47,1	77	80	82	92	83	86	22,5
1Б	54	88	92	94	106	95	99	25,9
2А	49	80	84	85	96	86	89	23,4
2Б	55	89	93	95	107	96	100	26,1
4	57	92	96	98	111	99	103	27
5	67	109	115	117	132	118	123	32,2
8	98	156	164	167	188	169	175	45,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	62	100	105	107	121	108	113	29,5
Часть Красноярского края	65	106	111	113	127	114	119	31,1
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	72	116	122	124	140	126	131	34,2
Часть Амурской области и Хабаровского края	89	144	151	154	173	156	162	42,3


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Цехи разделочные и шпалорезные на нижних складах

Характеристика

Группа капитальности V. Стены каркасно-обшивные холодные и рубленные из брусьев в служебно-бытовых помещениях. Перекрытие над бытовыми помещениями деревянное утепленное. Покрытие над производственными помещениями деревянное по дерево - металлическим фермам, над бытовыми - бревенчатые стропила. Кровля рулонная по дощатому настилу. Полы дощатые. Отопление печное. Электроосвещение.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Цехи объемом в куб. м до
	2000	3000	6000
	а	б	в
1А	20,5	17,9	14,4
1Б	23,6	20,6	16,6
2А	21,3	18,6	15
2Б	23,8	20,8	16,7
4	24,6	21,5	17,3
5	29,3	25,6	20,6
8	41,8	36,5	29,4
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	26,9	23,4	18,9
Часть Красноярского края	28,3	24,7	19,9
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	31,2	27,2	21,9
Часть Амурской области и Хабаровского края	38,5	33,7	27,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 22)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	8	8	14
Стены и перегородки	16	17	21
Перекрытия	9	10	3
Кровля	18	20	12
Проемы	5	3	4
Полы	10	11	9
Отделочные работы	2	1	1
Электроосвещение	2	2	2
Прочие работы	30	28	34
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Цехи для переработки низкокачественной древесины на нижних складах в брусчатых зданиях

Характеристика

Стены брусчатые. Перекрытия и покрытия деревянные. Фундаменты столбовые и ленточные. Кровля рулонная. Водопровод, канализация, вентиляция и центральное отопление.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Цехе объемом в куб. м до
	2000	6000
	а	б
1А	26,5	17,3
1Б	30,5	19,9
2А	27,6	18
2Б	30,7	20
4	31,8	20,7
5	37,9	24,7
8	54	35,2
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	34,7	22,6
Часть Красноярского края	36,6	23,8
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	40,3	26,3
Часть Амурской области и Хабаровского края	49,8	32,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 23)

Наименование	а	б
Фундаменты	8	9
Стены и перегородки Перекрытия	35  2	23  1
Покрытия	10	14
Кровля	5	7
Проемы	9	10
Полы	5	8
Отделочные работы Металлические конструкции Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5  2  14	5  1  16
Прочие работы	5	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Цехи для переработки низкокачественной древесины на нижних складах в кирпичных зданиях

Характеристика

Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия из сборного железобетона. Кровля рулонная. Полы бетонные. Водопровод, канализация, вентиляция и центральное отопление.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Цехи объемом в куб. м до	Сервировочная площадка
Территориальные пояса	2000	6000	объемом здания в куб. м
	а	б	в
1А	23,9	17,4	20,5
1Б	27,4	20	23,6
2А	24,8	18,1	21,3
2Б	27,7	20,2	23,8
4	28,6	20,9	24,6
5	34,1	24,9	29,3
8	48,7	35,5	41,8
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	31,3	22,8	26,9
Часть Красноярского края	32,9	24	28,3
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	36,3	26,4	31,2
Часть Амурской области и Хабаровского края	44,9	32,7	38,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 24)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	12	15	91
Каркас железобетонный Стены и перегородки	-  26	6  18	-  25
Перекрытия	2	2	-
Покрытия	6	8	17
Кровля	8	11	8
Проемы	9	7	-
Полы	4	6	2
Отделочные работы	7	5	2
Металлические конструкции Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	10  15  1	5  13  4	-  2  23
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Опоры рейдовых сооружений

Характеристика

Опоры береговые и русловые железобетонные (графы «а» - «в»), металлические (графы «г» - «ж»).

Таблица 25

Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.

	Береговые ящичные и цилиндрические опоры	Береговые и русловые стенчатые опоры	Береговые тумбовые опоры	Береговые и донные опоры в скале	Береговые опоры в скале
Территориальные пояса	на нагрузку в т
	до 500	до 200	до 200	до 16	20	40	60
	на 1 куб. м железобетона	на 1 опору
	а	б	в	г	д	е	ж
1А	78	97	44	67	201	337	492
1Б	90	111	51	77	231	388	570
2А	81	101	46,	70	209	351	510
2Б	91	112	51	78	233	391	570
4	94	116	53	81	241	404	590
5	112	139	63	96	287	482	700
8	159	197	90	137	410	690	1000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	102	127	58	88	263	441	650
Часть Красноярского края	108	134	61	92	277	465	680
Часть Иркутской и Томской областей н Коми АССР	118	147	67	102	306	512	740
Часть Амурской области и Хабаровского края	147	182	83	123	378	630	930


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Электростанции локомобильные и склады топлива

Характеристика

Группы капитальности: графа «а» - III; графы «б» - «д» - IV; графа «е» - V. Стены кирпичные (графа «а»), деревянные, рубленные из брусьев (графы «б» - «д»). Деревянный навес (графа «е»). Покрытие - дерево - металлические фермы и деревянные прогоны. Кровля рулонная с утеплителем по подшивке (графы «а» - «д»); кровля рулонная холодная (графа «е»). Полы цементные и дощатые (графы «а» - «д»). Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение (графы «а» - «д»).

Таблица 26

Восстановительная стоимость по графам «а» - «д» на 1 куб. м здания и по графе «е» на 1 куб. м емкости в руб.

	Электростанции локомобильные	Склады
	Кирпичные	Деревянные	топлива
Территориальные пояса	объем здания в куб. м	емкостью
	до 5000	до 1000	до 2000	до 4000	свыше 4000	200 куб. м
	а	б	в	г	д	е
1А	21	34,2	28,5	22,4	21,7	471
1Б	24,2	39,3	32,8	25,8	25	540
2А	21,8	35,6	29,6	23,3	22,6	490
2Б	24,4	39,7	33,1	26	25,2	550
4	25,2	41	34,2	26,9	26	570
5	30	48,9	40,8	32	31	670
8	42,8	70	58	45.7	44,3	960
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	27,5	44.8	37,3	29,3	28,4	620
Часть Красноярского края	29	47,2	39.3	30,9	29,9	650
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	31,9	52	43,3	34	33	720
Часть Амурской области и Хабаровского края	39,5	64	54	42,1	40,8	890
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 26)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	11	3	4	5	5	-
Стены в перегородки	22	39	33	18	17	-
Покрытия	9	8	8	11	11	-
Кровля	6	6	7	9	8	-
Проемы	6	7	8	6	5	-
Полы	4	4	2	4	4	-
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4  7	5  9	5  6	7  6	6  3	- -
Прочие работы	31	19	27	34	41	100
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Опоры открытых трансформаторных подстанций

Характеристика

Деревянные из бревен, решетчатой конструкции, с дощатым настилом и металлической лестницей. Ограждены деревянным забором с воротами и калиткой.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 опоры в руб.

	Опоры тупиковые к трансформаторам	Опоры проходные к трансформаторам
Территориальные пояса	мощность трансформаторов в ква
	до 50	до 100	свыше 100	до 100	свыше 100
	а	б	в	г	д
1А	940	830	2180	1350	2220
1Б	1080	950	2510	1550	2550
2А	980	860	2270	1400	2310
2Б	1090	960	2530	1570	2580
4	1130	1000	2620	1620	2660
5	1350	1190	3120	1930	3170
8	1920	1690	4450	2750	4530
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	1230	1090	2860	1770	2910
Часть Красноярского края	1300	1140	3010	1860	3060
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	1430	1260	3310	2050	3370
Часть Амурской области и Хабаровского края	1770	1560	4100	2540	4170


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Котельные

Характеристика

Группа капитальности III. Здание деревянное брусчатое. Фундаменты бетонные. Перекрытие монолитное железобетонное. Покрытие - металло-деревянные фермы. Кровля рулонная. Полы бетонные, плиточные. Водопровод, канализация, вентиляция в центральное отопление. Борова с кирпичными стенами на щебеночной подушке с покрытиями из сборных железобетонных плит. Дымовая труба металлическая на железобетонном фундаменте.

Таблица 28

Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.

	Здание котельной	Борова	Дымовая труба
Территориальные поясе	за 1 куб. м здания	за 1 сооружение
	а	б	в
1А	20,5	2060	2640
1Б	23,6	2380	3040
2А	21,3	2150	2750
2Б	23,8	2400	3060
4	24,6	2480	3170
5	29,3	2950	3780
8	41,8	4210	5390
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	26,9	2710	3460
Часть Красноярского края	28,3	2850	3640
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	31,2	3140	4010
Часть Амурской области и Хабаровского края	38,5	3880	4960
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 28)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	16	8	66
Стены и перегородки	36	80	-
Перекрытия	1	-	-
Покрытия	5	12	-
Кровля	7	-	-
Проемы	8	-	-
Полы	5	-	-
Отделочные работы	3	-	-
Металлические конструкции Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	1  12  6	- - -	33  -  1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Склады горючих и смазочных материалов

Характеристика

Группа капитальности IV. Склады состоят из кирпичного склада масел, деревянного навеса для тары, деревянных каркасных зданий - кладовой, пожарного сарая, конторы, сторожки, пожарного водоема, сливо-наливной эстакады, уборной на 1 отделение (графы «а» - «з»). Стены каркасные из бревен с забиркой из пластин. Кровля деревянная. Полы глинощебеночные, обвалованные местным грунтом с одерновкой (графа «и»).

Таблица 29

Восстановительная стоимость на 1 куб. м емкости (графы «а» - «з») и на 1 куб. м здания (графа «и») в руб.

	Склады ГСМ при подвозке горючего	Склады
Территориальные пояса	автотранспортом	водным путем	железнодорожным транспортом	ГСМ раздаточ
	Емкость складов в куб. м	ные
	150	300	500	160	300	500	300	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1А  1Б  2А  2Б  4  5  8  Районы, приравненные к Крайнему Северу Часть Тюменской области	210  242  218  244  252  300  428  275	159  183  181  184  191  227  324  208	116  133  121  135  139  166  237  152	340  391  354  394  408  486  690  445	228  262  237  264  274  326  465  299	154  177  160  179  185  220  314  202	200  230  208  232  240  286  408  262	138  159  144  160  166  197  282  181	22,6  26  23,5  26,2  27,1  32,3  46,1  29,6
Часть Красноярского края	290	219	160	469	315	213	276	190	31,2
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	319	242	176	520	347	234	304	210	34,4
Часть Амурской области н Хабаровского края	395	299	218	640	429	290	376	259	42,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 29)

Наименование	а - з
Общестроительные работы	82
Особостроительные работы	10
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8
Итого	100
(к табл. 29)

Наименование	и
Фундаменты	31
Стены	42
Покрытие	11
Проемы	1
Полы	7
Электроосвещение	2
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Склады такелажа

Характеристика

Группа капитальности V. Стены каркасно-обшивные. Покрытие деревянное по дерево-металлическим фермам. Кровля рулонная по дощатому настилу. Отеплитель по подшивке потолка. Полы торцовые в дощатые. Отопление печное. Кран-балка. Пути узкой колеи. Электроосвещение.

Таблица 30

Восстановительная стоимость на 1 т емкости в руб.

	Склады такелажа емкостью в т до
Территориальные пояса	200	400	600
	а	б	в
1А	154	93	71
1Б	177	107	82
2А	160	97	74
2Б	179	108	82
4	185	112	85.
5	220	133	102
8	314	190	145
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	202	122	93
Часть Красноярского края	213	128	98
Часть Иркутской я Томской областей и Коми АССР	234	141	109
Часть Амурской области и Хабаровского края.	290	175	133
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 30)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	11	11	11
Стены и перегородки	29	29	28
Покрытия и кровля	26	27	29
Проемы	7	7	7
Полы	4	4	3
Отделочные работы	4	3	3
Электроосвещение	2	2	2
Прочие работы	17	17	17
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Конюшни, саран для фуража и колодцы

Характеристика

Группы капитальности: графа «а» - V; графы «б» - «в» - IV. Стены каркасные с забиркой из пластин (графа «а»), рубленные из бревен (графа «б»). Сруб из бревен («в»). Стропила из бревен. Кровля тесовая (графы «а», «б»). Чердачное отепленное перекрытие (графа «б»). Полы дощатые (графы «а», «б»). Днище кирпичное (графа «в»). Электроосвещение (графы «а», «б»)..

Таблица 31

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (графы «а» - «б») и на 1 куб. м емкости (графа «в») в руб.

Территориальные пояса	Сараи	Конюшни	Колодцы
	а	б	в
1А  1Б	13,1  15,1	19,9  22,9	80  92
2А	13,6	20,7	83
2Б	15,2	23,1	93
4	15,7	23,9	96
5	18,7	28,5	115
8	26,7	40,6	164
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	17,2	26,1	105
Часть Красноярского края	18,1	27,5	111
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	19,9	30,2	122
Часть Амурской области и Хабаровского края.	24,6	37,4	151
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 31)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	20	3	-
Стены	32	46	-
Перекрытия		6	-
Кровля	30	7	-
Проемы	5	9	-
Полы	7	9	-
Отделочные работы		2	-
Электроосвещение	2	2	-
Прочие работы	4	16	100
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Здания насосных водоподъемных станций

Характеристика

Группа капитальности IV. Деревянные будки с рубленными стенами из брусьев. Деревянное бесчердачное покрытие с рулонной кровлей и отеплителем по подшивке потолка. Полы дощатые. Отопление печное. Электроосвещение. Сантехническое оборудование (графы «а» - «в»)

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Здании объемом в куб. м до	Насосная над
Территориальные пояса	100	200	300	артезианской скважиной
	а	б	в	г
1А	44,5	35	36,6	38,9
1Б	51	40,3	42,1	44,7
2А	46,3	36,4	38,1	40,5
2Б	52	40,6	42,5	45,1
4	53	42	43,9	46,7
5	64	50	52	56
8	91	71	75	79
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	58	45,9	47,9	51
Часть Красноярского края	61	48	50	54
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	68	53	56	59
Часть Амурской области и Хабаровского края	84	66	69	73
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 32)

Наименование	а	б, в	г
Строительные работы	86	85	97
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	14	15	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Насосные водоподъемные станции специального назначения

Характеристика

Сруб колодца, рубленный из бревен (графы «а» - «в»). Стены, рубленные из брусьев (графы «г», «д»). Кровля рулонная по деревянному покрытию (графы «г», «д»). Отопление печное (графы «г», «д»). Сантехнические устройства (графы «а» - «д»).

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 сооружения (графы «а» - «в») и 1 здания (графы «г», «д») в руб.

	Станции
Территориальные пояса	с пульзометром для заправки паровозов	автоматическая в целях использования грунтовых вод, тип Б	с подземной таранной установкой, тип В	с надземной установкой, тип Г	с погруженным насосом АП, тип Д
	а	б	в	г	д
1А	770	4460	5690	7200	12700
1Б	880	5100	6500	8200	14600
2А	800	4640	5920	7400	13200
2Б	890	5200	6600	8300	14700
4	920	5300	6800	8600	15200
5	1100	6400	8100	10200	18200
8	1560	9100	11600	14600	25900
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	1000	5800	7500	9400	16600
Часть Красноярского края	1060	6200	7900	9900	17500
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	1170	6800	8700	10900	19300
Часть Амурской области и Хабаровского края	1440	8400	10700	13400	23900
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 33)

Наименование	а	б	в	г	д
Строительные работы	82	88	30	26	97
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	18	12	70	74	3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Башни водонапорные решетчатые

Характеристика

Фундаменты бетонные монолитные. Каркас деревянный из бревен и брусьев. Шатер из брусьев. Перекрытие отепленное. Кровля из оцинкованной стали. Отопление центральное. Бак деревянный.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 башни в руб.

				Башни высотой в м
	10	15	20
Территориальные пояса	Емкость бака в куб. м
	20	40	60	20	40	60	20	40	60
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1А	15500	16800	17800	17800	18900	20000	20800	23400	24400
1Б	17800	19300	20500	20500	21700	23000	23900	26900	28100
2А	16100	17500	18500	18500	19700	20800	21600	24300	25400
2Б	18000	19500	20600	20600	21900	23200	24100	27100	28300
4	18600	20200	21400	21400	22700	24000	25000	28100	29300
5	22200	24000	25500	25500	27000	28600	29700	33500	34900
8	31600	34300	36300	36300	38600	40800	42400	47700	49800
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области...	20300	22000	23300	23300	24800	26200	27200	30700	32000
Часть Красноярского края	21400	23200	24600	24600	26100	27600	28700	32300	33700
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	23600	25500	27000	27000	28700	30400	31600	35600	37100
Часть Амурской области и Хабаровского края	29100	31600	33500	33500	35600	37600	39100	44000	45900
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 34)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Общестроительные работы	85	85	85	88	87	88	89	88	89
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	15	15	15	12	13	12	11	12	11
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Башни водонапорные деревянные рубленые

Характеристика

Фундаменты бетонные монолитные. Стены деревянные брусчатые. Покрытие деревянное отепленное. Кровля из оцинкованной листовой стали. Отопление печное. Баки деревянные.

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 башни в руб.

	Башни высотой в м
	5	10
Территориальные пояса	Емкость бака в куб. м
	20	40	60	20	40	60
	а	б	в	г	д	е
1А	13300	15200	17100	16700	18400	19500
1Б	15300	17500	19700	19200	21200	23600
2А	13800	15800	17800	17400	19100	21300
2Б	15400	17600	19800	19400	21300	23800
4	16000	18200	20500	20000	22100	24600
5	19000	21700	24500	23900	26300	29300
8	27100	31000	34900	34100	37500	41800
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области Часть Красноярского края	17400 18400	19900 21000	22400 23600	21900 23000	24100 25400	26900 28300
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	20200	23100	26000	25400	28000	31200
Часть Амурской области и Хабаровского края	25000	28600	32100	31400	34600	38500
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 35)

Наименование	а	6	в	г	Д	е
Фундаменты	13	15	14	12	11	12
Стены	26	32	28	33	33	33
Каркас под баки	12	12	9	13	12	12
Покрытия	1	1	1	1	1	1
Кровля	5	5	4	4	4	4
Проемы	4	2	2	3	3	2
Отделочные работы Бак деревянный	1  15	2  22	2  21	1  11	2  15	2  17
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	19	5	15	19	15	13
Прочие работы	4	4	4	3	4	4
Итого	100	100.	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Станции очистки питьевой воды

Характеристика

Фундаменты бутобетонные (графа «а»), сборные бетонные блоки (графа «б»). Стены брусчатые, рубленые. Покрытие деревянное. Кровля рулонная. Полы плиточные и дощатые (графа «а»), цементные (графа «б»). Водопровод и печное отопление (графа «а»). Канализация, вентиляция и электроосвещение (графа «б»).

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Станции очистки питьевой воды
Территориальные пояса	с коагуляцией и обеззараживанием	с обеззараживанием
	а	б
1А	40,2	53
1Б	46,2	60
2А	41,8	54
2Б	46,6	61
4	48,2	63
5	57	75
8	82	107
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	53	69
Часть Красноярского края Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	55  61	72  80
Часть Амурской области и Хабаровского края	76	98
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 36)

Наименование	а	б
Фундаменты	14	7
Стены и перегородки	21	31
Перекрытия	1	-
Покрытия	3	3
Кровля	5	7
Проемы	6	8
Полы	4	3
Отделочные работы	9	1
Металлические конструкции	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	16	36
Прочие работы	20	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Станции очистки сточных вод

Характеристика

Группа капитальности IV. Стены брусчатые (графы «а» - «з»). Фундаменты бетонные (графа «а»), деревянный лоток (графа «б»). Покрытие деревянное (графы «а», «б»). Кровля рулонная (графы «а»,«б»). Перегородки деревянные (графа «а»). Полы дощатые (графы «а» - «з»), асфальтобетонные (графы «а», «б»). Отопление печное (графы «а», «б»). Крышка люка деревянная (графа «а»). Колодец железобетонный (графа «и»).

Таблица 37

Восстановительная стоимость единицы измерения, указанной в таблице, в руб.

	Здания хлора- торной	Установ ки для очистки	Устройства для очистки сточных вод (септики, дозирующие камеры и песчано-гравийные фильтры)	Отстойники с расчетным расходом сточных вод в куб. м в сутки до	Колодцы под установку
Территориальные		сточных	при септиках объемом в куб. м	10	20	30	насосов
пояса		вод	20	30	50				на 1
	на 1 куб. м здания	на 1 устройство	на 1 отстойник	колодец
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1А	56	77	5100	7800	9400	1360	1880	2600	660
1Б	65	89	5900	9000	10800	1560	2160	2990	760
2А	59	80	5300	8100	9800	1410	1960	2700	690
25	65	89	5900	9100	10900	1580	2180	3020	770
4	68	93	6100	9400	11300	1630	2260	3120	800
5	81	110	7300	11100	13400	1940	2690	3720	950
8	115	158	10400	15900	19200	2770	3840	5300	1350
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	74	101	6700	10200	12300	1780	2460	3410	870
Часть Красноярского края	78	107	7000	10800	13000	1880	2590	-3590	910
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	86	117	7800	11900	14300	2070	2860	3950	1010
Часть Амурской облас- ти и Хабаровского края	106	145	9600	14700	17700	2560	3530	4890	1250
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 37)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	8	-	-	-	-	-
Стены	37	27	-	-	-	-
Перекрытия и покрытие	5	4	-	-	-	-
Кровля	7	5	-	-	-	-
Проемы	8	6	-	-	-	-
Полы	7	5	-	-	-	-
Отделочные работы	4	3	-	-	-	-
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7	11	-	-	-	-
Прочие работы	17	39	-	-	-	100
Септик	-	-	51	45	45	-
Дозирующая камера	-	-	16	11	9	-
Песчано-гравийный фильтр	-	-	33	44	46	-
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Пожарные депо и конторы цеховые

Характеристика

Группа капитальности IV. Стены, рубленные из бревен. Перекрытие деревянное, отепленное. Стропила из бревен (графы «а», «б»). Кровля рулонная по дощатому настилу (графа «б»), тесовая (графа «а»). Полы дощатые (графы «а», «б»). Отопление печное (графы «а», «б»). Электроосвещение (графы «а», «б»).

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Пожарные депо	Цеховые конторы
	а	б
1А	26,2	30,2
1Б	30,1	34,7
2А	27,2	31,4
2Б	30,4	35
4	31,4	36,2
5	37,5	43,2
8	53,4	62
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	34,3	39,6
Часть Красноярского края	36,2	41,7
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	39,8	45,9
Часть Амурской области и Хабаровского края	49,3	57
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 38)

Наименование	а	б
Фундаменты	4	6
Стены и перегородки	28	30
Перекрытия	13	11
Кровля	30	7
Проемы	8	14
Полы	7	10
Отделочные работы	2	7
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	6	13
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Пожарные водоемы деревянные

Характеристика

Стены, рубленные из брусьев (графы «б», «г», «д», «е»), из бревен (графы «а», «в»), из брусчатой клепки (графы «ж» - «и»). Покрытие деревянное. Люк с крышкой. Булыжная отмостка (графы «а» - «и»).

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 водоема в руб.

	Деревянные рубленые	Деревянные бочарной конструкции
Территориальные пояса	емкостью в куб. м до
	30	50	60	100	150	200	30	60	100
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1А	2200	3920	4160	6400	8900	11400	3430	4240	6700
1Б	2530	4510	4780	7400	10300	13100	3940	4880	7700
2А	2290	4080	4330	6700	9300	11900	3570	4410	7000
2Б	2550	4550	4830	7500	10400	13200	4000	4920	7800
4	2640	4700	4990	7700	10700	13700	4120	5090	8000
5	3150	5600	6000	9200	12800	16300	4900	6100	9600
8	4490	8000	8500	13100	18200	23300	7000	8700	13600
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	2880	5100	5400	8400	11700	14900	4490	5550	8800
Часть Красноярского края	3040	5400	5700	8900	12300	15700	4730	5850	9200
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АСС	3340	5960	6300	9800	13500	17300	5200	6400	10200
Часть Амурской области и Хабаровского края	4140	7400	7800	12100	16800	21400	6500	8000	12600


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Пожарные водоемы кирпичные и железобетонные

Характеристика

Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные (графы «а» - «г»), железобетонные монолитные резервуары (графы «д» - сз»); резервуары из сборных железобетонных элементов (графы «и» - «м»). Булыжная отмостка (графы «а» - «м»).

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 водоема в руб.

	Кирпичные	Железобетонные монолитные	Железобетонные сборные
Территориальные пояса	емкостью в куб. м до
	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1А	3530	5710	8000	11300	2520	4240	5100	6700	3130	5000	5800	7200
1Б	4060	6600	9200	13000	2900	4880	5900	7800	3600	5800	6700	8300
2А	3670	5940	8300	11800	2620	4410	5400	7000	3260	5200	6000	7500
2Б	4090	6600	9300	13100	2920	4920	6000	7800	3630	5800	6700	8300
4	4240	6900	9600	13600	3020	5100	6200	8100	3760	6000	7000	8600
5	5000	8200	11500	16200	3600	6100	7400	9600	4480	7200	8300	10300
8	7200	11600	16400	23100	5100	8700	10500	13700	6400	10200	11800	14700
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области...	4620	7500	10500	14800	3300	5500	6800	8800	4100	6600	7600	9400
Часть Красноярского края...	4870	7900	11100	15600	3480	5800	7100	9400	4350	6900	8000	9900
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	5400	8700	12200	17200	3830	6400	7800	10200	4760	7600	8800	10900
Часть Амурской области и Хабаровского края	6600	10700	15100	21200	4740	8000	9700	12700	5900	9400	10900	13500


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Столовые, ледники и овощехранилища

Характеристика

Группа капитальности IV (графа «а»), V (графы «б», «в»). Стены, рубленные из брусьев (графа «а»), каркасные с забиркой из пластин (графы «б», «в»). Перекрытие деревянное утепленное (графа «а»). Перекрытие из бревен и горбылей с обвалованием и одерновкой (графа «б»). Покрытие из бревенчатых стропил с тесовой кровлей (графа «в»). То же с кровлей из асбоцементных листов (графа «а»). Полы дощатые (графы «а», «в»). Отопление печное (графа «а»). Электроосвещение (графы «а», «в»),

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Столовые цеховые	Ледянки	Овощехранилища
Территориальные пояса	объем зданий в куб. м до
	1000	200	1000
	а	б	в
1А	31,2	49,1	16,8
1Б	35,9	56	19,3
2А	32,4	51	17,5
2Б	36,2	57	19,5
4	37,4	59	20,2
5	44,6	70	24,1
8	64	100	34,3
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	40,9	64	22
Часть Красноярского края	43,1	68	23,2
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	47,4	75	25,5
Часть Амурской области в Хабаровского края	59	92	31,6
Удельный все отдельных конструктивных моментов в % (к табл. 41)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	5	31	18
Стены и перегородки	41	45	24
Перекрытия и покрытие	9	-	-
Кровля	8	8	25
Проемы	16	1	1
Полы	7	7	11
Отделочные работы	3	-	-
Электроосвещение	3	2	-
Прочие работы	8	6	21
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. При пользовании оценочными таблицами отдела II «Здания и сооружения деревообрабатывающей промышленности» следует учесть нижеприведенное распределение предприятий данной промышленности по территориальным поясам 2А и 2В, а также расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Территориальный пояс 2А

Украинская ССР, Молдавская ССР, Дагестанская АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Северо-Осетинская АССР, Чечено-Ингушская АССР и Краснодарский край.

Территориальный пояс 2Б

Удмуртская АССР, Алтайский край и области: Кемеровская, Новосибирская, Омская, Пермская. Свердловская, Томская, Тюменская и Челябинская.

Предприятия, расположенные а местностях. приравненных к районам Крайнего Севера:

Часть Красноярского края: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Северо-Енисейский районы, для которых установлен районный коэффициент на заработную плату 1,3;

Часть Иркутской области и Бурятской АССР: Бодайбинские, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Малико-Чуйский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы;

Часть Коми АССР и Ижемский, Печорский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский и Ухтинский районы.

2. Распределение предприятий по территориальным поясам 3-9 следует производить согласно приложению 2 «Общей части к сборникам укрупненных показателей».


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бассейны при лесопильных и окорочных цехах с откосными стенами, укрепленными железобетонными плитами

Характеристика

Группа капитальности III. Открытые бассейны с глиняной гидроизоляцией, подстилающим слоем из гравийно-песчаной смеси, укреплением откосов железобетонными плитами и деревянными служебными мостиками.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 кв. м зеркала воды в руб.

	Площадь зеркала воды в кв. м до
Территориальные пояса	1600	3000	6000
	а	б	в
1	35,7	27,2	21,1
2А	37,1	28,3	21,9
2Б	38,2	29,1	22,6
4	40,7	31	24,1
5	45,3	34,5	26,8
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области. Бурятской АССР и Коми АССР	50	38,1	29,5
Часть красноярского края	52,5	40	31
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 42)

Наименование	а	б	в
Гидроизоляция мятой глиной	35	35	33
Дно из гравийно-песчаной смеси	16	15	14
Железобетонные конструкции Деревянные конструкции	35  14	33  17	33  20
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бассейны при лесопильных и окорочных цехах с вертикальными стенами

Характеристика

Группа капитальности IV. Открытые бассейны с глиняной гидроизоляцией, подстилающим слоем из гравийно-песчаной смеси, вертикальными деревянными стенами из бревен, пластин и брусьев. Служебные мостики деревянные.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 кв. м зеркала воды в руб.

Территориальные пояса	Площадь зеркала воды в кв. м до
	1500	3000	6000
	а	б	в
1	24,9	21,3	18,2
2А	25,9	22,2	18,9
2Б	26,6	22,8	19,5
4	28,4	24,3	20,7
5	31,6	27,1	23,1
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	34,9	29,8	25,5
Часть Красноярского края	36,6	31,3	26,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 43)

Наименование	а	б	в
Гидроизоляция из мятой глины и гравийная подсыпка	37	41	47
Деревянные конструкции	63	59	53
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Окорочные н окорочно-отжимные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Здания 2-этажные. Стены кирпичные (графа «а»), панельные (графы «б», «в»). Каркас железобетонный и частично стальной (графы «б», «в»). Перекрытия и покрытие железобетонные сборные. Кровля рулонная утепленная. Полы бетонные и плиточные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением и электроосвещением.

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	На 4 окорочных станка в кирпичном здании	На 2 окорочных станка в каркасно-панельном здании	На 4 окорочных станка в кирпично-панельном зданий
	а	б	в
1	22,6	24,4	20
2А	23,5	25,4	20,8
2Б	24,2	26,1	21,4
4	25,8	27,8	22,8
5	28,7	30,7	25,4
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	31,6	34,2	28
Часть Красноярского края	33,2	35,6	29,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 44)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	20	12	11
Каркас	-	16	10
Стены и перегородки	21	17	17
Перекрытия	3	4	5
Покрытия	9	3	4
Кровля	6	6	7
Проемы	7	5	7
Полы	4	11	5
Металлические конструкции  Отделочные работы	5  4	4  2	5  3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	17	19	15
Прочие работы	4	1	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лесоцехи 2-рамные одноэтажные

Характеристика

Группа капитальности V. Здания одноэтажные, деревянные, каркасно-обшивные. Бытовые помещения отапливаемые. Кровля тесовая. Полы дощатые и цементные. Центральное отопление в бытовых помещениях.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Лесоцехи
	полигонного типа	облегченного типа
	а	б
1  2А  2Б  4  6	11,3  11,8  12,1  12,9  14,4	9,8  10,2  10,5  11,2  12,4
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области. Бурятской АССР и Коми АССР	15,8	13,7
Часть Красноярского края	16,6	14,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 45)

Наименование	а	б
Фундаменты	6	8
Стены и перегородки	20	26
Перекрытия	3	4
Покрытия	14	15
Кровля	13	13
Проемы	8	9
Полы	14	14
Отделочные работы	1	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3	4
Прочие работы	18	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лесоцехи 2-рамные двухэтажные

Характеристика

Группа капитальности: графы «а», «в» - V, графа «б» - III; графа «г» - II. Здания двухэтажные. Каркас железобетонный графа «г»). Стены кирпичные (графы «б», «г»), деревянные, каркасно-обшивные (графа «а»), щитовые (графа «в»). Перекрытия железобетонные (графа «г»), деревянные (графы «а» - «в»). Перекрытия из деревянных, утепленных щитов по дерево-металлическим фермам (графы «б», «в»), железобетонные (графа «г»). Кровля тесовая по висячим стропилам (графа «а»), рулонная (графы «б» - «г»). Полы дощатые и цементные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией и вентиляцией (графы «б» «г»), отоплением (графы «а» - «г»).

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Здания лесоцехов
Территориальные пояса	облегченного типа (каркасно-обшивные)	кирпичные с деревянным перекрытием	деревянные	железобетонные с кирпичными стенами м железобетонным перекрытием
	а	б	в	г
1	8,8	13,2	11,2	16,5
2А	9,2	13,7	11,6	17,2
2Б	9,4	14,1	12	17,7
4	10	15	12,8	18,8
5	11,2	16,8	14,2	21
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	12,3	18,5	15,7	23,1
Часть Красноярского края	12,9	19,4	16,5	24,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 46)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	5	11	10	12
Каркас	-	-	-	17
Стены и перегородки	19	25	94	17
Перекрытия	15	12	14	7
Покрытия	13	3	4	4
Кровля	12	11	14	5
Проемы	7	13	16	6
Полы	15	8	5	7
Металлоконструкции	-	-	-	7
Отделочные работы	2	2	2	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5	7	8	12
Прочие работы	7	8	6	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лесоцехи 4-рамные

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «в» - III; графа «г» -V; графа «д» - II. Здания 2-этажные однопролетные. Стены кирпичные (графы «а» - «в»), деревянные, каркасно-щитовые (графа «г»), панельные (графа «д»). Перекрытия сборные железобетонные (графы «а», «б», «д»), деревянные (графы «в», «г»). Покрытие деревянное - из сборных утепленных щитов по дерево-металлическим фермам (графы «а» - «г»), железобетонное (графа «д»). Кровля рулонная. Полы цементные и дощатые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, вентиляцией и отоплением.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Здания лесоцехов
Территориальные пояса	каркасно-панель- ные с несгораемым перекрытием и сгораемым перекрытием	кирпичные с несгораемым перекрытием и сгораемым покрытием	кирпичные со сгораемым перекрытием и покрытием	деревянные	каркасно-панельные с несгораемыми перекрытиями и покрытием
	а	б	в	г	д
1	10,7	11,2	11,6	10,9	15,7
2А	11,1	11,6	12,1	11,3	16,3
2Б	11,4	12	12,4	11,7	16,8
4	12,2	12,8	13,2	12,4	17,9
5	13,6	14,2	14,7	13,8	19,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	15	15,7	16,2	15,3	22
Часть Красноярского края	15,7	16,5	17,1	16	23,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 47)

Наименование	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	14	11	11	12
Каркас железобетонный  Каркас стальной	7  3	- -	- -	- -	15  9
Стены и перегородки	19	32	20	21	17
Перекрытия	15	15	16	15	6
Покрытия	3	4	5	4	4
Кровля	13	12	13	14	5
Проемы	10	6	11	14	5
Полы	5	5	5	6	4
Металлические конструкции  Отделочные работы	- 2	- 2	- 3	1  1	3  3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	7  4	7  3	6  10	6  8	11  6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лесоцехи 8-рамные

Характеристика

Группа капитальности: графы «а», «б» - I; графы «в», «г» - II. Здания двухэтажные. Стены кирпичные (графы «а», «б»), каркасно-панельные (графы «в», «г»). Перекрытия железобетонные. Покрытие из асбофанеры, утепленной фибролитом по металлическим прогонам и фермам (графа «а»), железобетонное сборное по металлическим фермам (графа «б»), железобетонное сборное по железобетонным балкам (графы «в», «г»). Кровля рулонная (графы «в», «г»). Полы цементные и дощатые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, вентиляцией и отоплением.

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Здания лесоцехов
	кирпичные	каркасно-панельные с
	с металлическим	с железобетонным покрытием	железобетонным покрытием
	покрытием и фонарем	по металлическим фермам и фонарем	с металлическим фонарем	без фонаря
	а	б	в	г
1  2А  2Б  4  5	9  9,4  9,6  10,3  11,4	10,1  10,5  10,8  11,5  12,8	10,5  10,9  11,2  12  13,3	13,8  14,4  14,8  15,7  17,5
Районы, приравненные в Крайнему Северу
Часть Иркутской области. Бурятской АССР и Коми АССР	12,6	14,1	14,7	19,3
Часть Красноярского края	13,2	14,8	15,4	20,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 48)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	12	12	13	10
Каркас железобетонный Каркас стальной	-  -	-  -	6  -	20  9
Стены и перегородки Перекрытия	18  16	24  16	17  15	12  10
Покрытия	-	7	9	5
Кровля	15	9	10	6
Проемы	9	8	8	4
Полы	7	5	6	6
Металлические конструкции  Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	14  2  6	6  2  6	4  2  6	1  2  10
Прочие работы	1	5	4	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сортировочные площадки деревянные

Характеристика

Группа капитальности V. Деревянные каркасно-обшивные навесы. Кровля рулонная. Полы дощатые.

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Деревянные площадки для лесоцехов
	2-рамных	4 и 8-рамных
	а	б
1  2А  2Б	9,4  9,8  10,1	7  7,3  7,5
4	10,7	8
5	11,9	8,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	13,2	9,8
Часть Красноярского	13,8	10,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 49)

Наименование	а	б
Фундаменты	16	17
Стены и перегородки	32	20
Перекрытия	-	2
Покрытия	10	14
Кровля	20	23
Проемы	-	3
Полы	16	5
Отделочные работы	-	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2	4
Прочие работы	4	11
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сортировочные площадки железобетонные

Характеристика

Группа капитальности: графы «а», «б» - III; графа «в» - I, графа «г» - II. Каркас железобетонный. Стены из асбоцементных листов. Перекрытия (в части навесов) железобетонные. Покрытие деревянное по дерево-металлическим фермам (графы «а», «б»), стальные фермы и прогоны (графа «в»), железобетонное сборное (графа «г»). Кровля из асбоцементных листов. Полы цементные.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Со сгораемым покрытием	С несгораемым покрытием
Территориальные пояса	4-рамные лесоцехи	8-рамные лесоцехи	2 и 4-рамные лесоцехи	8-рамные лесоцехи
	а	б	в	г
1	7,3	7,9	9,6	9,7
2А	7,6	8,2	10	10,1
2Б	7,8	8,5	10,3	10,4
4	8,3	9	10,9	11,1
5	9,3	10	12,2	12,3
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	10,2	11,1	13,4	13,6
Часть Красноярского края	10,7	11,6	14,1	14,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 50)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	16	13	13	20
Каркас железобетонный	13	12	13	23
Каркас стальной	-	-	20	11
Стены	5	7	6	5
Перекрытия	19	21	4	5
Покрытие	20	15	-	-
Кровля	6	5	5	4
Проемы	-	4	10	8
Полы	2	2	6	8
Металлические конструкции  Отделочные работы Электроосвещение	6  -  3	6  -  4	7  3  7	10  1  3
Прочие работы	10	11	6	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Погрузочные устройства для формирования сушильных штабелей, остывочные навесы, разгрузочно-сортировочные устройства

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «д» - V; графа «е» - III. Деревянные навесы с рулонной кровлей. Полы гравийные (графы «а», «б»). Деревянные каркасно-обшивные холодные здания с рулонной кровлей я дощатыми полами (графы «в» - «д»). Железобетонный каркас с обшивкой стен асбоцементными листами, рулонной кровлей по деревянному покрытию, бетонными и дощатыми полами (графа «е»). Мостовые краны (графа «е»). Передвижные тельферы (графы «а», «б»).

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Погрузочные устройства	Остывочные отделения газовых сушилок	Разгрузочно-
	с установкой	без установки	объемом в куб. м до	сортировочное
	для анти- септирова- ния	для анти- септирова- ния	1500	4000	6000	устройство с остывочным отделением
	а	б	в	г	д	е
1	4,8	3,6	7,9	6,6	5,6	5,6
2А	5	3,7	8,2	6,9	5,8	5,8
2Б	5,1	3,9	8,5	7,1	6	6
4	5,5	4,1	9	7,5	6,4	6,4
5	6,1	4,6	10	8,4	7,1	7,1
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	6,7	5	11,1	9,2	7,8	7,8
Часть Красноярского края	7,1	5,3	11,6	9,7	8,2	8,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 51)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	12	13	7	6	11	11
Каркас	-	-	-	-	-	13
Стены и перегородки	19	16	12	20	13	4
Покрытие	14	19	17	7	16	18
Кровля	16	18	26	20	26	16
Проемы	1	-	7	6	9	9
Полы	12	16	30	20	24	11
Металлические конструкции  Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	-  1  3	-  -  1	-  -  -	-  1  -	-  -  -	6  -  -
Прочие работы	22	17	1	20	1	12
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сушилки

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «д» - III; графа «е» - V. Кирпичные здания (графы «а» - «д»). Перекрытия над камерами железобетонные утепленные. Крыши с деревянными стропилами и рулонной кровлей (графы «а» - «д»). Каркас навеса стальной с обшивкой асбоцементными листами (графа «е»), деревянный каркас коридора управления с дощатой обшивкой (графа «е»). Вентиляция, водопровод, канализация и отопление в пристройках.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания для граф «е» - «д» и 1 кв. м площади застройки для графы «е» в руб.

Территориальные поясе	Газовые 5-камерные	Паровые	Паровые	Газовые	Воздушно-паровые
	периодиче- ского действия	непериоди- ческого действия	5-камерные периодического действия	14-камерные (смешанные)	14-камерные (смешанные)	«Валмет» непрерывного действия
	а	б	в	г	д	е
1	32,4	27,9	34,1	21,3	29,6	34,6
2А	33,7	29	35,5	22,2	30,8	36
2Б	34,7	29,9	36,5	22,8	31,7	37
4	36,9	31,8	38,9	24,3	33,7	39,4
5	41,1	35,4	43,3	27,1	37,6	43,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	45,4	39,1	47,7	29,8	41,4	48,4
Часть Красноярского края	47,6	41	50,1	31,3	43,6	50,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 52)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	11	12	14	9	8	62
Каркас	-	-	-	-	-	10
Стены и перегородки	26	27	34	39	26	3
Перекрытия	9	13	9	17	13	9
Покрытие	2	3	2	3	1	-
Кровля	5	6	6	6	6	2
Проемы	7	8	9	5	8	2
Полы	4	5	4	5	4	15
Металлоконструкции	-	-	-	-	-	1
Отделочные работы	3	3	3	3	3	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3	4	6	5	4	1
Прочие работы	30	19	13	15	27	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Деревообрабатывающие цехи, дробильные отделения и здания цехов антисептирования

Характеристика

Группа капитальности: графы «а», «г» - III; графа «б» - V; графа «в» - II. Одноэтажные здания о пристройками для бытовых помещений. Стены кирпичные (графы «а», «в», «г»), деревянные каркасно-плитные (графа «б»). Деревянные перекрытия в бытовых (графы «а», «б», «г»). Кровля рулонная по деревянному покрытию (графы «а», «б»), железобетонному покрытию (графа «в»), по железобетонным плитам и металлическим фермам (графа «г»). Полы цементные и дощатые.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Деревообрабатывающие цехи в зданиях	Дробильные	Цехи антисептирования
	кирпичных	деревянных	отделения	в кирпичных зданиях
	а	б	в	г
1  2А  2Б  4  5  Районы, приравненные к Крайнему Северу Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	9,3  9,7  10  10,6  11,8  13	8,9  9,3  9,5  10,1  11,3  12,5	24,3  25,3  26  27,7  30,9  34	12,8  13,3  13,7  14,6  16,3  17,9
Часть Красноярского края	13,7	13,1	35,7	18,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 53)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	10	7	49	9
Стены и перегородки Перекрытия	16  1	19  9	22  -	31  9
Покрытие	18	15	6	4
Кровля	17	18	2	9
Проемы	12	10	5	9
Полы	10	13	5	6
Металлические конструкции	4	4	7	8
Отделочные работы	2	1	2	5
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7	8	-	9
Прочие работы	3	3	2	8
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Стружечные цехи и цехи маслотары

Характеристика

Группа капитальности: графы «а». «б» - III; графы «в», «г»- V. Стены кирпичные (графы «а», «б»), деревянные, каркасно-плитные с чистой обшивкой с 2 сторон (графы «в», «г»). Покрытия деревянные по дерево-металлическим фермам. Кровля из асбофанеры с утепленной подшивкой потолка (графы «а», «в»), рулонная утепленная (графы «б», «г»). Полы цементные и дощатые. Здания оборудованы водопроводом, выгребной канализацией, вентиляцией и отоплением.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Кирпичные здания	Деревянные здания
Территориальные пояса	стружечные цехи	цехи маслотары	стружечные цехи	цехи маслотары
	а	б	в	г
1	17,1	14,2	15,3	14,1
2А	17,8	14,8	15,9	14,7
2Б	18,3	15,2	16,4	15,1
4	19,5	16,2	17,4	16,1
5	21,7	18	19,4	17,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	23,9	19,9	21,4	19,7
Часть Красноярского края	25,1	20,9	22,5	20,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 54)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	16	12	11	7
Стены и перегородки Перекрытия Покрытие	20  2  8	23  5  7	23  3  10	20  5  9
Кровля	15	18	16	19
Проемы	14	13	10	12
Полы	5	9	8	12
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3  11	2  9	1  12	2  10
Прочие работы	6	2	6	4
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сортировочно-маркировочные и пакетирующие установки

Характеристика

Группа капитальности: графы «а», «в», «д» - V; графы «б», «г»» «е» - I. Каркас деревянный. Фермы дерево-металлические. Прогоны деревянные (графы «а», «д»). Каркас железобетонный. Фермы и прогоны металлические (графы «б», «г», «е»). Обшивка стен и кровли из волнистых асбоцементных листов. Полы цементные. Здания оборудованы пожарным водопроводом и электроосвещением.

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Сортировочно-пакетирующие установки в зданиях	Торцовочно-маркировочные установки в зданиях	Пакето-формирующие установки в зданиях
	с деревянным каркасом	с железобетон- ным каркасом	с деревянным каркасом	с железобетон- ным каркасом	с деревянным каркасом	с железобетон- ным каркасом
	а	б	в	г	Л	е
1	5,3	5,8	7,3	8,7	7,2	7,3
2А	5,5	6	7,6	9	7,5	7,6
2Б	5,7	6,2	7,8	9,3	7,7	7,8
4  5	6  6,7	6,6  7,4	8,3  9,3	9,9  11	8,2  9,1	8,3  9,3
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР в Коми АССР	7,4	8,1	10,2	12,2	10	10,2
Часть Красноярского края	7,8	8,5	10,7	12,8	10,6	10,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 55)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	21	17	24	23	32	21
Каркас железобетонный	-	8	-	11	-	11
Каркас стальной	-	25	-	18	-	20
Каркас деревянный	29	-	26	-	26	-
Стены	6	6	10	5	7	7
Перекрытия	-	-	1	1	-	-
Кровля	7	6	6	5	5	5
Поемы	7	6	14	17	7	8
Полы	16	15	11	10	8	8
Металлические конструкции	1	1	-	-	1	1
Отделочные работы	4	4	2	3	2	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4	6	4	4	4	4
Прочие работы	5	6	2	3	8	14
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Открытые механизированные установки для антисептирования

Характеристика

Группа капитальности I. Ванна железобетонная. Колонны крановой эстакады железобетонные. Балки подкрановые и обслуживающие площадки металлические. Установки оборудованы электроосвещением.

Таблица 56

Восстановительная стоимость 1 установки в руб.

Территориальные пояса	Сезонной производительностью до 45 тыс. куб. м	Сезонной производительностью до 100 тыс. куб. м
	а	б
1	16200	29300
2А	16800	30600
2Б	17300	31400
4	18500	33400
Б	20600	37200
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	22700	41000
Часть Красноярского края	23800	43100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 56)

Наименование	а	б
Фундаменты	18	16
Каркас железобетонный	25	22
Металлические конструкции	29	28
Ванна антисептирования	24	30
Электроосвещение	1	1
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сортировочно-измельчительные станции

Характеристика

Группа капитальности II. Здания 2-этажные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтобетонные, плиточные и цементные. Перегородки кирпичные. Встроенные металлические бункера (графа «а»). Здания оборудованы водопроводом, канализацией отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Со встроенными металлическими бункерами	Без встроенных бункеров с выдачей щепы механическим транспортом	Без встроенных бункеров с выдачей пневматическим транспортом
	а	б	в
1	29,3	24,6	20,9
2А	30,5	25,6	21,7
2Б	31,4	26,3	22,4
4	33,4	28	23,8
5	37,2	31,2	26,5
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	41	34,4	29,3
Часть Красноярского края	43,1	36,2	30,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 57)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	13	15	12
Каркас	21	1	1
Стены и перегородки	20	27	36
Перекрытия	6	9	9
Покрытия	4	-	-
Кровля	5	6	6
Проемы	4	10	7
Полы	4	3	3
Металлические конструкции	8	3	2
Отделочные работы	1	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12	20	19
Прочие работы	2	4	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бункерные галереи

Характеристика

Группа капитальности: графы «а», «в» - II; графы «б», «г» - V. Каркас железобетонный (графы «а», «в»). Каркас деревянный (графы «б», «г»). Перекрытия и покрытия железобетонные (графы «а», «в»), деревянные (графы «в», «г»), кровля рулонная по стяжке (графы «а», «в»), по дощатому настилу (графы «б», «г»). Полы цементные (графы «а», «в»), дощатые (графы «б», «г»). Галереи оборудованы пожарным водопроводом и электроосвещением.

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки в руб.

Территориальные пояса	Для погрузки щепы на железнодорожный транспорт	Для погрузки щепы на автотранспорт
	железобетонные	деревянные	железобетонные	деревянные
	а	б	в	г
1	242	144	277	170
2А	252	150	288	177
2Б	259	154	296	182
4	276	164	316	194
5	307	183	352	216
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	339	202	388	238
Часть Красноярского края..	356	212	407	280
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 58)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	-	-	9	11
Каркас	-	-	42	48
Стены	-	-	11	10
Перекрытия и покрытие Кровля	- -	- -	11  2	10  3
Проемы	-	-	3	2
Металлические конструкции  Особостроительные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7  89  4	15  82  3	4  -  12	5  -  8
Прочие работы	-	-	6	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Склады сухих пиломатериалов

Характеристика

Группа капитальности: графы «а», «б» - I; графы «в», «г». «д» - III; графы «е». «ж» - V. Каркас из стали (графа «б») и железобетонный (графы «в» - «д»). Стены из асбоцементных листов по металлическому фахверку (графа «б»), кирпичные (графы «в» - «д»), деревянные каркасно-обшивные (графы «а», «е», «ж»). Покрытие из асбоцементных листов (графы «а», «б»), железобетонное с рулонной кровлей (графы «в» - «д»), деревянное с рулонной кровлей (графы «е», «ж»). Полы асфальтированные и бетонные (графы «а» - «д»), цементные (графы «е», «ж»). Здания оборудованы водопроводом (графы «а», «д») и электроосвещением (графы «а», «ж»).

Таблица 59

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные поясе	Навесы с	Закрытые склады
	частичной	механизи-	немеханизированные
	обшивкой стен	рованные	кирпичные	деревянные
	объем зданий в тыс. куб. м
	от 5 до 10	от 40 до 65	до 10	до 20	до 25	до 5	до 10
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2А  2Б  4  5	6,8  7,1  7,3  7,8  8,6	48,  5  6,1  6,5  6,1	6,4  6,6  6,8  7,3  8,1	5,4  5,6  5,8  6,2  6,9	5,3  5,5  5,7  6  6,7	2,8  2,9  3  3,2  3,6	2,4  2,5  2,6  2,7  3
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	9,5	6,7	9	7,6	7,4	3,9	3,4
Часть Красноярского	10	7,1	9,4	7,9	7,8	4,1	3,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 59)

Наименование	а	б	в - д	е, ж
Фундаменты	50	10	23	6
Каркас железобетонный	14	21	-	-
Каркас стальной	-	21	-	-
Стены	-	II	20	16
Кровля и покрытие	13	5	35	47
Проемы	-	7	9	12
Полы	-	11	7	6
Металлические конструкции  Отделочные работы	14  -	2  4	-  1	-  1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	2  7	5  3	3  2	2  10
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Склады топлива для древесных отходов

Характеристика

Группа капитальности: графа «а» - II; графа «б» - I. Каркас железобетонный (графы «а», «б»). Металлические фермы и прогоны (графа «б»). Покрытие железобетонное (графа «а»). Стены кирпичные (графа «а»), из асбоцементных листов (графа «б»). Кровля рулонная (графа «а»), из асбоцементных листов (графа «б»). Полы асфальтобетонные (графы «а», «б»). Здания оборудованы электроосвещением.

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в тыс. куб. м до
	6000	10000
Территориальные пояс»	с железобетонным каркасом и кирпичными стенами	с железобетонным и стальным каркасом и стенами из асбоцементных листов
	а	б
1	10,4	7,7
2А	10,8	8
2Б	11,1	8,2
4	11,9	8,8
5	13,2	9,8
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	14,6	10,8
Часть Красноярского края.	15,8	11,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 60)

Наименование	а	б
Фундаменты	10	21
Каркас железобетонный Каркас стальной	18  -	9  17
Стены	13	9
Перекрытия	13	-
Кровля	6	7
Проемы	12	12
Полы	5	9
Металлические конструкции	1	8
Отделочные работы Электроосвещение	2  4	1  2
Прочие работы	16	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Теплофикационные экономайзеры в котельных с топками для древесных отходов

Характеристика

Группа капитальности II. Монолитный железобетонный ствол экономайзера внутренним диаметром 3 м, высотой 20 м. Фундамент железобетонный (графа «а»). Кирпичная будка с железобетонным покрытием, рулонной кровлей и цементным полом (графа «б»). Здания оборудованы водопроводом и электроосвещением.

Таблица 61

Восстановительная стоимость на 1 экономайзер (графа «а»), на 1 куб. м здания (графа «б») в руб.

Территориальные пояса	Экономайзеры	Помещение для обслуживания экономайзеров
	а	б
1	10600	46,4
2А	11000	48,3
2Б	11300	49,6
4	12100	52,9
5	13500	58,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	14800	65
Часть Красноярского края	15600	68
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 61)

Наименование	в	б
Фундаменты	35	33
Железобетонный ствол экономайзера	57	-
Стены	-	31
Покрытие	-	3
Кровля	-	4
Проемы	-	4
Полы	-	1
Металлические конструкции	7	-
Отделочные работы	-	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	-	12
Прочие работы	1	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Эстакады поперечных транспортеров

Характеристика

Группа капитальности III. Каркас железобетонный. Перекрытие железобетонное, настилы дощатые.

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки в руб.

Территориальные пояса	Железобетонная эстакада
	а
1  2А  2В  4  5	61  63  65  70  77
Районы, приравненные я Крайнему Северу
Часть Иркутской области. Бурятской АССР и Коми АССР	85
Часть Красноярского края	90
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 62)

Наименование	а
Фундаменты	31
Каркас железобетонный	33
Покрытие	24
Настил дощатый	4
Металлические конструкции	7
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Эстакады бревнотасок из бассейнов в лесоцехи и окорочные цехи

Характеристика

Деревянные эстакады на стульях (графа «а»), на сваях (графа «б»), на бутобетонных фундаментах (графы «в», «г»). Металлические эстакады на бутобетонных фундаментах (графы «д», «е»).

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

	Деревянные эстакады	Металлические эстакады
Территориальные пояса	на стульях	на сваях	на бутобетонных столбах	для 4-рамных	для 8-рамных
	(шириной до 1,9 м, высотой до 3 м)	(шириной до 0,8-1 м, высо- той до 2,5 м)	шириной до 3,5 м, высотой от 0,0 до 6 м	шириной 8-11 м, высотой от 0,0 до 6 м	лесоцехов высотой (по уклону) от 0,0 до 6 м	лесоцехов высотой (по уклону) от 0,0 до 6 м
	а	б	в	г	д	е
1	49,4	43	102	177	74	83
2А	51,4	44,7	106	184	77	86
2Б	52,9	46	109	189	79	89
4	56,3	49	116	202	84	95
5	63	54,6	130	225	94	105
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Ко-' «и АСТР	69	60	143	248	104	116
Часть Красноярского края.	73	63	150	260	109	122
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 63)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	-	-	12	20	27	23
Деревянные конструкций эстакады	100	100	88	80	-	-
Дощатые настилы Металлические конструкции	-  -	-  -	- -	- -	2  71	4  73
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Эстакады транспортеров (наклонные)

Характеристика

Деревянные эстакады на бутобетонных столбах (графа «а»). Металлические эстакады на бутобетонных столбах (графа «б»).

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Территориальные пояса	Деревянные эстакады со стальными противопожарными зонами	Металлические эстакады
	а	б
1	62	68
2А	64	71
2Б	66	73
4	71	78
5	79	86
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	87	95
Часть Красноярского края	91	100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 64)

Наименование	а	б
Фундаменты	37	24
Деревянные конструкции эстакады	25	-
Дощатые настилы	1	-
Металлические конструкции	37	76
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бункерные установки

Характеристика

Группа капитальности: графа «а» - II; графы «б», «в» - V. Каркас железобетонный. Будка кирпичная с железобетонным покрытием и рулонной кровлей. Бункер металлический (графа «а»). Каркас деревянный с деревянной каркасно-обшивной будкой и бункером (графы «б», «в»).

Таблица 65

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости бункеров в руб.

	Емкость бункеров в куб. м до
Территориальные пояса	50	25	60
	Железобетонные каркасы с металлическим бункером	Деревянные бункера
	а	б	в
1	203	144	106
2А	211	150	110
2Б	217	154	113
4	231	164	121
5	258	183	135
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР Часть Красноярского края	284  298	202  212	148  156
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 65)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	7	15	18
Каркас	14	-	-
Стены	21	-	-
Перекрытия и покрытие Деревянные конструкции Кровля	18  -  4	-  74  5	-  69  8
Проемы	5	6	5
Полы	1	-	-
Металлические конструкции Отделочные работы	28  2	-  -	-  -
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Открытые склады пиломатериалов (подстопные места)

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «б» - III. Опоры (столбики) сборные бетонные. Прогоны деревянные из брусьев, инвентарные деревянные кровельные щиты (графы «а», «б»). Основания щебеночные с битумной пропиткой (графа «а»), грунтовые (графа «б»). Пути из рельсов Р-43. Балластировка щебеночная. Переезды (4 на 1 км). Бетонные фундаменты электроколонок.

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 куб. м подстопных мест (графы «а», «б»), 1 км пути (графа «в») в руб.

Территориальные пояса	С установкой опор под прогоны на песчано-щебеночном основании с битумной обработкой	С установкой опор под прогоны на грунтовом основании	Подкрановые пути мостокабельных кранов
	а	б	в
1  2А  2Б  4  5	32,7  34  35  37,3  41,5	25,6  26,6  27,4  29,2  32,5	72000  75000  77000  83000  92000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР Часть Красноярского края	45,8  48,1	35,8  37,6	101000  106000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 66)

Наименование	а	б	в
Основание под опоры	23	2
Опоры бетонные	24	31
Прогоны деревянные	28	36
Инвентарные крыши	25	31
Земляные работы, опорные призмы и фундаменты колонок и упоров	-	-	5
Трубы железобетонные	-	-	1
Переезды подкрановые	-	-	8
Подкрановые пути	-	-	86
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Обслуживающие площадки на лесопильных производствах

Характеристика

Группа капитальности V. Каркасы площадок деревянные из брусьев, частично из стальных конструкций. Настилы дощатые, лестницы и перила деревянные.

Таблица 67

Восстановительная стоимость 1 куб. м площадок в руб.

Территориальные пояса	Площадки для обслуживания лесопильных производств
	а
1  2А  2Б  4  5	25,3  26,3  27,1  28,8  32,1
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР Часть Красноярского края	35.4  37,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 67)

Наименование	а
Металлические конструкции Деревянные опорные конструкции и настилы	30  70
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фундаменты под оборудование

Характеристика

Отдельно стоящие фундаменты со стальными закладными частями или анкерами.

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 куб. м конструкции в руб.

Территориальные пояса	Фундаменты
	железобетонные	бетонные	кирпичные	бутовые	деревянные
	а	б	в	г	д
1  2А	55,6  58,9	45,1  46,9	52,2  54,3	29,8  31	51,2  53,2
2Б	61	48,3	55,9	31,9	54,8
4	65	51,4	59,5	34	58,4
5	72	57,3	66	37,8	65
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	79	63	73	41,7	72
Часть Красноярского края	83	66	77	43,8	75
Усредненные объемы фундаментов под оборудование цехов по номенклатуре, утвержденной для лесопильно-деревообрабатывающей промышленности

На 1 цех в куб. м

1. 	2-рамные одноэтажные цехи

железобетонные	бетонные	бутобетонные
110	10	16
2.	2-рамные 2-этажные цехи

железобетонные	бетонные	бутобетонные
142	12	21
3.	4-рамные 2-этахные лесоцехи

железобетонные	бетонные
407	10
4.	8-рамные 2-этажные лесоцехи

железобетонные	бетонные
838	60
5. Сортировочные площадки для 2-рамных лесоцехов (иемеханизированные)

бетонные	бутобетонные
4	13
6. Сортировочные площадки полуавтоматические (на I сортировочную площадку)

железобетонные

583

7. Сортировочные площадки автоматические (на 1 сортировочную площадку)

железобетонные	бетонные
115	4
8. Окорочные цехи на 2 станка

железобетонные

25

9. Окорочные цехи на 4 станка

железобетонные	бетонные
27	17
10. Сортировочно-измельчительные станция при механической выдаче щепы

железобетонные	бетонные
13	7
11. То же, при пневматической выдаче щепы

железобетонные

12

12. Торцовочно-маскировочные установки (на 1 машину «Рауте»)

бетонные

219

13. Пакетоформирующие установки (на 1 машину «План-Селл»)

железобетонные	бетонные
140	16
14. Сортировочно-пакетирующие установки (на 1 машину «Сатекс»)

железобетонные	бетонные
228	12
16. Сушилки «Валмет» (на 1 сушилку)

бетонные

565

16.  Сушилки 5-камерные газовые периодического действия (на 1 сушилку)

бутобетонные

10

17. То же, 5-камерные непрерывного действия

бутобетонные

54

18. То же, 9-камерные +2 камеры (периодического действия)

бутобетонные

46

19. То же, паровые 12-камерные

бутобетонные

141

20. Погрузочные устройства к сушилкам

бетонные

21

21. Разгрузочные устройства при 12-камерных паровых сушилках

бутобетонные

64

22. Стружечные цехи (площадь цеха 400 кв. м)

железобетонные	бетонные
15	10
23. Цехи маслотары (площадь цеха 700 кв. м)

железобетонные	бетонные
21	20
24. Деревообрабатывающие цехи при площади цеха 3600 кв. м

железобетонные	бетонные
28	29
25. Цехи антисептирования (площадь цеха 700 кв. м) (в закрытых зданиях)

бетонные	бутобетонные
5	21


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главные корпуса по производству мебели

А. ОДНОЭТАЖНЫЕ И ДВУХЭТАЖНЫЙ

Характеристика

Группа капитальности: графы «б», «в», «д» - II; графы «а», «п» - III. Стены кирпичные (графы «а», «б», «г», «д») и каркасные железобетонные с заполнением из керамзитобетонных панелей (графа «в»). Покрытия и перекрытия деревянные (графы «а», «г») и железобетонные (графы «б», «в», «д»). Оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 69

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Одноэтажные корпуса	Двухэтажные корпуса
	Покрытия
	деревянные	железобетонные	деревянные	железобетонные
	объем зданий в тыс. куб. м
	от 20 до 40	100	от 20 до 40
	а	б	в	г	д
1  2А	8,4  8,6	11,5  11,7	9,8  10	10,7  10,9	13  13,2
2Б  3  4  5	9  9,2  9,7  10,7	12,3  12,7  13,3  14,6	10,5  10,8  11,4  12,4	11,4  11,8  12,4  13,6	13,7  14  14,6  15,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 69)

Наименование	а	б	в	г	д
Фундаменты	4	9	7	4	5
Каркас здания	-	-	15	-	-
Стены и перегородки	15	18	11	22	22
Перекрытия и покрытие	26	28	25	23	25
Кровля	9	10	14	8	9
Полы	11	7	7	10	10
Проемы	11	9	4	9	8
Отделочные работы	4	2	2	4	3
Внутренние сантехнические н электротехнические устройства	16	15	11	17	16
Прочие работы	4	2	4	3	2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главные корпуса по производству мебели

Б. ТРЕХЭТАЖНЫЕ И ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Группа капитальности; графы «б», «г» - II: графы «а», «в» - III. Стены кирпичные. Покрытия деревянные (графы «а», «в») и железобетонные (графы «б», «г»). Оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Трехэтажные корпуса	Четырехэтажные корпуса
Территориальные	покрытия
пояса	деревянные	железобетонные	деревянные	железобетонные
	объем зданий в тыс. куб. м
	от 40 до 60	от 60 до 80
	а	б	в	г
1	14,4	15,5	14,9	16
2А	14,7	15,8	15,2	16,3
2Б	15,4	16,6	15,9	17,1
3	15,8	17	16,4	17,6
4	16,7	18	17,3	18
5	18,3	19,7	18,9	20,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 70)

Наименование	а	б	в	г
Фундамент	6	6	10	10
Каркас здания	-	-	-	-
Стены и перегородки	16	15	16	15
Перекрытия и покрытие	27	31	33	37
Кровля	9	9	6	6
Полы	6	6	6	6
Проемы	9	9	6	5
Отделочные работы	2	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	18	16	15	13
Прочие работы	7	6	6	6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раскроечно-сушильные цехи

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «г» - III; графы «д» - «и» - II Здания одноэтажные сбытовыми помещениями. Стены кирпичные самонесущие на бутобетонных фундаментах (графы «а» - «и») и с каркасом из сборного железобетона на железобетонных фундаментах (графа «к»). Покрытия деревянные по деревянным фермам (графы «а», «б»), деревянные по железобетонным балкам (графы «в», «г») и железобетонные (графы «д» - «и»). Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	20	30	20	30	20	30	40	50	60	100
	а	д	в	г	д	е	ж	з	и	к
1  2А  2Б  3  4  5	11  11,2  11,8  12,1 12,8  14	10,6  10,8  11,3  11,7  12,3  13,5	11,6  11,8  12,4  12,8  13,5  14,7	11,2  11,4  12  12,3  13  14,2	14,3  14,6  15,3  15,7  16,6  18,2	13,4  13,7  14,3  14,7  15,5  17	12,6  12,9  13,5  13,9  14,6  16	11,8  12  12,6  13  13,7  15	11,3  11,5  12,1  12,4  13,1  14,4	9,7  9,9  10,3  10,7  11,2  12,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 71)

Наименование	а, б	в, г	д-и	к
Фундаменты	6	6	10	9
Каркас здания	-	-	-	9
Стены и перегородки	27	29	21	9
Перекрытия и покрытие	26	28	29	15
Кровля	9	10	11	9
Полы	4	6	7	7
Проемы	9	7	5	6
Отделочные работы	3	3	2	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6	7	9	18
Прочие работы	10	4	6	14
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главные корпуса по производству фанеры

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «ж» - III; графы «з» - «о» - II. Здания одноэтажные с двухэтажными бытовыми помещениями. Стены кирпичные несущие. Перекрытия железобетонные. Покрытия деревянные с фонарями по деревянным фермам и железобетонным колоннам (графы «а» - «ж»), железобетонные с фонарями по железобетонным колоннам (графы «з» - «о»). Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 72

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Покрытия деревянные с фонарями по деревянным фермам	Покрытия железобетонные с фонарями по железобетонным колоннам
	объем зданий в тыс. куб. м
	60	80	100	120	140	160	180	60	80	100	120	140	160	180
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	7,8	7,6	7,5	7,2	6,6	6,6	6,4	13,1	12,1	11,5	10,6	9,6	8,8	8
2А	8	7,8	7,7	7,3	6,7	6,7	6,5	13,4	12,3	11,7	10,8	9,8	9	8,2
2Б	8,3	8,1	8	7,7	7,1	7,1	6,8	14	12,9	12,3	11,3	10,3	9,4	8,6
3	8,6	8,4	8,3	7,9	7,3	7,3	7	14,4	13,3	12,7	11,7	10,6	9,7	8,8
4	9	8,8	8,7	8,4	7,7	7,7	7,4	15,2	14	13,3	12,3	11,1	10,2	9,3
5	9,9	9,7	9,5	9,1	8,4	8,4	8,1	16,6	15,4	14,6	13,5	12,2	11,2	10,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 72)

Наименование	а - б	в - ж	з - к	л - о
Фундаменты	2	3	5	5
Стены и перегородки Перекрытия в покрытие Кровля	14  41  17	13  42  18	11  38  17	10  40  16
Полы	8	7	8	8
Проемы	2	2	3	3
Отделочные работы	1	1	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	12	15	15
Прочие работы	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отдельные цехи фанерных заводов (окорочно-распиловочные, распиловочно-варочные, карбамидных смол, строганной фанеры, лущеного шпона и гнуто-клееных деталей)

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одноэтажные с бытовыми помещениями. Стены кирпичные несущие (графы «б» - «л»), каркасные из сборного железобетона с кирпичным заполнением (графы «а», «м», «н», «п»), из керамзитобетонных панелей (графа «о»). Перекрытия и покрытия железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Окорочно-	Распиловочно-варочные	Карбамидных смол	Строга-	Лущеного
Территори-	распилоч- ный	с лущильным и сушильным отделениями	без лущильных и сушильных отделений				ной фанеры	шпона и клееных деталей
альные пояса	Объем зданий в тыс. куб. м
	22	20	30	40	50	60	10	16	20	25	6	8.8	4.4	36	65
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
1	11	12,7	11,9	11,3	10,6	10	16	14,6	13,8	11,3	15,8	13,6	18,6	13,2	12,2
2А	11,2	13	12,1	11,5	10,8	10,2	16,3	14,9	14,1	11,5	16,1	13,9	19	13,5	12,4
25	11,3	13,6	12,7	12,1	11,3	10,7	17,1	15,6	14,8	12,1	16,9	14,6	19,9	14,1	13,1
3	12,1	14	13,1	12,4	11,7	11	17,6	16,1	15,2	12,4	17,4	15	20,5	14,5	13,4
4	12,8	14,7	13,8	13,1	12,3	11,6	18,6	16,9	16	13,1	18,3	15,8	21,6	15,3	14,2
5	14	16,1	15,1	14,4	13,5	12,7	20,3	18,5	17,5	14,4	20	17,3	23,6	16,8	15,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 73)

Наименование	а	б - е	ж - к	л	м	н	о	п
Фундамент	8	5	6	6	7	10	10	11
Каркас	14	-	-	-	5	6	11	10
Стены и перегородки	11	24	14	22	13	16	15	18
Перекрытия и покрытие	13	26	20	17	10	14	13	12
Кровля	12	11	13	13	7	8	12	13
Полы	9	6	4	4	6	3	9	7
Проемы	7	7	9	8	7	4	7	4
Отделочные работы	2	1	4	2	3	3	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	15	7	12	26	27	20	16	11
Прочие работы	9	13	18	2	15	16	5	12
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главные корпуса для производства древесностружечных плит

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одноэтажные с каркасом из сборного железобетона, кирпичными и блочными самонесущими стенами. Перекрытия и покрытия железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м до
пояса	50	100	150
	а	б	в
1	12,3	11,5	10,6
2А	12,5	11,7	10,8
2Б	13,2	12,3	11,3
3	13,5	12,7	11,7
4	14,3	13,3	12,3
5	15,6	14,6	13,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 74)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	9	5	9
Каркас	12	15	15
Стены н перегородки	21	9	19
Кровля	9	8	11
Перекрытия и покрытие	13	17	11
Полы	8	5	8
Проемы	9	5	6
Отделочные работы	-	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	11  8	14  21	12  8
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бревнотаски и галереи

Характеристика

Бревнотаски открытого типа, однорядные, высотой 1,3 м на стойках из бревен (графа «а»), на железобетонных столбах (графа «г»). Бревнотаски однорядные в открытой проходной траншее глубиной 1,3 м (графа «б»), глубиной 2,5 м (графа «в»). высотой 1,3 м, деревянной конструкции на стойках из бревен (графы «б», «в»). Галереи под бревнотаски подземные железобетонные с гидроизоляцией я защитной стенкой из кирпича (графа «д»), верхние - из асбоцементных листов на металлических опорах (графа «е»).

Таблица 75

Восстановительная стоимость 1 м в руб.

Территориальные	Бревнотаски	Галереи
пояса	а	б	в	г	д	е
1	37,8	71	92	97	326	257
2А  2Б	38,6  40,4	72  75	94  98	99  104	333  349	262  275
3	41,6	78	101	107	359	283
4	43,8	82	107	113	378	298
5	48	90	117	123	414	326


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бассейны для водного хранения и гидротермической обработки фанерного сырья

Характеристика

Бассейны для водного хранения сырья (графа «а») - стены и днища железобетонные с гидроизоляцией. Бассейн оборудован водоснабжением, электроосвещением и подкрановыми путями (по бровке бассейна). Бассейн для гидротермической обработки (графа «б») - стены и днища железобетонные с гидроизоляцией. Бассейн оборудован водоснабжением, пароснабжением и электроосвещением.

Таблица 76

Восстановительная стоимость 1 кв. м зеркала воды в руб.

Территориальные	Бассейны для
пояса	водного хранения	гидротермической обработки
	а	б
1	65	70
2А  2Б  3	67  70  72	72  75  77
4	76	81
5	83	89


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пути подкрановые

Характеристика

Пути под мостовые краны грузоподъемностью 10 т состоят из 2 рядов железобетонных колонн (расстояние между рядами колонн 21 м, шаг колонн 9 м, высота колонн 8 м). Конструкции башмаков, колонн, подкрановых балок из сборных железобетонных элементов. Эстакада оборудована металлическими подкрановыми путями, лестницами и площадками. В стоимости учтены отдельно стоящие краны. При параллельно действующих кранах применять К = 0,75. Пути под козловые краны грузоподъемностью 10 т состоят из рельсов с утопленными шпалами в бетонную подушку толщиной 6,2 м в песчаным основанием толщиной 1,6 м.

Таблица 77

Восстановительная стоимость 1 м пути в руб.

Территориальные	Пути под моего вы» краны	Пути под козловые краны
пояса	а	б
1  2А	280  286	153  156
2Б	300	164
3	308	168
4	325	175
5	356	194


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Склады тарного хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей

Характеристика

Группа капитальности II. Здания кирпичные с железобетонным покрытием, оборудованы вентиляцией, электроосвещением, грозозащитой.

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Емкость 30 т	Емкость 60 т
пояса	объем здания в куб. м
	950	1560
	а	б
1	24,8	21,6
2А	25,3	22
2Б	26,5	23,1
3	27,3	23,8
4	28,8	25,1
5	31,5	27,4


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пневмотранспорт наружный

Характеристика

Опоры металлические решетчатой конструкции и железобетонные. Воздуховоды из черной листовой стали с фасонными частями, задвижками, подвесками.

Таблица 79

Восстановительная стоимость за 1 т конструкций (графы «а», «б»), за 1 кв. м воздуховодов (графа «в»)

Территориальные	Опоры	Воздуховоды
пояса	металлические	железобетонные
	а	б	в
1  2А  2Б  3  4  5	361  369  387  397  419  459	85  87  91  93  98  108	13  13,3  13,9  14,3  15,1  16,5


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Цехи для производства древесноволокнистых плит и приготовления щепы

Характеристика

Группа капитальности II. Здания двухэтажные и одноэтажные. Фундаменты сборные железобетонные. Каркас - сборные железобетонные колонны и балки. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы цементные, бетонные, частично покрытые керамической плиткой. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, пневмотранспортом и электроосвещением.

Таблица 80

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Главный корпус	Корпус для
пояса	Производительность в млн. куб. м плит	приготовления щепы цехов ДВП
	до 6,5	свыше 5,5
	а	б	в
1  2А  2Б  4	15,2  15,8  16,3  17,3	13,9  14,5  14,9  15,8	17  17,7  18,2  19,4
5	19,3	17,7	21,6
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	21,3	19,5	23,8
Часть Красноярского края	22,3	20,4	25
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 80)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	10	7	6
Каркас	-	15	7
Стены и перегородки	17	15	17
Перекрытия и покрытие Кровля	14  8	15  8	16  6
Полы	4	6	4
Проемы	8	5	9
Металлоконструкции	3	1	1
Отделочные работы	3	2	6
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	12  11	12  14	16  12
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи древесной муки

Характеристика

Группа капитальности II. Здания многоэтажные. Фундаменты железобетонные. Каркас - сборные железобетонные колонны и балки. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, цементные, частично покрытые керамической плиткой. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, пневмотранспортом и электро освещением.

Таблица 81

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	а
1  2А  2Б  4  5	23,8  24,8  25,5  27,1  30,2
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области. Бурятской АССР и Коми АССР Часть Красноярского края	33,3  35
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 81)

Наименование	а
Фундаменты	3
Каркас	14
Стены и перегородки	17
Перекрытия	7
Покрытие	6
Кровля	3
Проемы	7
Полы	6
Отделочные работы	2
Металлоконструкции	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Пневмотранспорт	8  23
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цех сборочно-сколоточный по выпуску готовых ящиков из комплектов тарных деталей

Характеристика

Группа капитальности II. Фундаменты железобетонные. Каркас - сборные железобетонные колонны и балки. Стены - железобетонные панели. Перекрытия и покрытие железобетонные. Кровля рулонная утепленная. Полы бетонные, асфальтовые, частично покрытые керамической плиткой. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 82

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	С сушильным отделением	Без сушильного отделения
	а	б
1	15,3	16,5
2А	15,9	17,2
2Б	16,4	17,7
4	17,4	18,8
5	19,4	21
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области. Бурятской АССР в Коми АССР	21,4	23,1
Часть Красноярского края	22,5	24,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 82)

Наименование	а	б
Фундаменты	10	10
Каркас	10	10
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие  Кровля	16  12  10	17  11  10
Проемы	2	2
Полы	11	19
Металлоконструкции Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9  5  14	8  5  14
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи для производства товаров народного потребления

Характеристика

Группа капитальности III. Здания одноэтажные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, пневмотранспортом в электроосвещением.

Таблица 83

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Без сушильных камер	С сушильными камер камерами
	а	б
1	14,7	16
2А  2Б  4	15,3  15,7  16,8	16,6  17,1  18,2
6	18,7	20,3
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	20,6	22,4
Часть Красноярского края	21,6	23,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 83)

Наименование	а	б
Фундаменты	9	11
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие	22  14	24  15
Кровля	12	11
Полы	7	8
Проемы Отделочные работы Металлоконструкции	8  2  1	8  2  1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	16	14
Прочие работы	9	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вспомогательные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Стены кирпичные. Колонны и покрытие железобетонные. Кровля рулонная отепленная. Полы цементные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией, отоплением и электроосвещением.

Таблица 84

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в тыс. куб. м до
Территориальные пояса	5	10	20	30	40	60	свыше 60
	а	б	в	г	д	е	ж
1	9,8	9,6	9,3	8,8	8,3	7,9	7,6
2А	10,2	10	9,7	9,2	8,6	8,2	7,9
2Б	10,6	10,3	9,9	9,4	8,9	85	8,1
4	11,2	10,9	10,6	10	9,4	9	8,7
Б	12,4	12,2	11,8	11,2	10,5	10	9,7
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	13,7	13,4	13	12,3	11,6	11	10,6
Часть Красноярского края	14,4	14,1	13,7	12,9	12,2	11,6	11,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 84)

Наименование	а - ж
Фундаменты	8
Стены и перегородки	16
Перекрытия и колонны	32
Кровля	6
Полы	14
Проемы	7
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Склады готовой продукции для деревообрабатывающих предприятий

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «ж» - II; графы «з», «и» - III. Здания одноэтажные, холодные. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное (графы «г» - «ж»). Кровля рулонная по цементной стяжке (графы «а» - «ж»), по рабочему и защитному настилу (графы «з», «и»). Покрытие деревянное по деревянным металлическим фермам (графы «з», «и»). Полы асфальтовые и бетонные. Здания оборудованы пожарным водопроводом и электроосвещением.

Таблица 85

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Склады готовой продукции
Территориальные пояса	с платформой с 2 сторон	с платформой с 1 стороны
	объем зданий в тыс. куб. м до
	6	10	15	20	30	40	60	6	10
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	12,6	11,5	10	9,6	8,5	7,5	6,3	11	9,5
2А	13	12	10,4	10	8,8	,7,8	6,5	11,5	10
2Б	13,4	12,3	10,7	10,3	9,1	8	6,7	11,8	10,2
4	14,3	13,1	11,4	10,9	9,7	8,6	7,2	12,6	10,8
5	15,9	14,6	12,7	12,2	10,8	9,5	8	14	12,1
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	17,5	16,1	14	13,4	11,9	10,5	8,8	15,4	13,3
Часть Красноярского края	18,4	16,9	14,7	14,1	12,5	11	9,2	16,2	14
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 85)

Наименование	а - в	г - ж	з, и
Фундаменты	18	13	19
Стены и перегородки	17	20	31
Покрытие	22	29	18
Кровля	12	7	7
Полы	11	7	11
Проемы	9	10	4
Отделочные работы	1	2	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	9  1	10  2	8  1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

При пользовании оценочными таблицами отдела III «Здания и сооружения целлюлозно-бумажной промышленности» следует учесть следующее:

1. Укрупненные показатели приведены для шести территориальных поясов: 1, 2, 3, 4, 5 и 8 согласно распределению отдельных частей территории СССР на территориальные пояса, приведенному в «Общей части к сборникам укрупненных показателей».

2. В восстановительной стоимости зданий и сооружений данного отдела, кроме перечисленных в технической части сборника видов затрат, учтена стоимость фундаментов под технологическое оборудование, не предусмотренная институтом «Гипробум» при составлении ценника для переоценки специализированного оборудования целлюлозно-бумажной промышленности.

3. Для перехода от приведенной в таблицах отдела III стоимости в условиях II климатического района к стоимости в других климатических районах применять следующие поправочные коэффициенты:

Климатические районы	I	II	III	IV
Поправочные коэффициенты	1,1	1	0,92	0.89
4. Для получения оценочной стоимости зданий я сооружений Братского лесопромышленного комплекса, приравненного к условиям Крайнего Севера, применять поправочный коэффициент 1,32 к таблицам отдела III по показателям для 4-го территориального пояса.

5. Таблицы укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений целлюлозно-бумажной промышленности (отдел III сборника № 9) рассмотрены отделом экспертизы Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР и утверждены зам. министра М. Б. Зверевым (протокол № 4 от 13 февраля 1970 г.).


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Окорочно-распиловочные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Одно-, двух- и трехэтажные. Фундаменты железобетонные н бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 86

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Цехи объемом в тыс. куб. м до
пояса	11	12	13	14	16
	а	б	в	г	д
1	13,8	13,4	12,8	12,2	11,6
2	15,2	14,6	13,9	13,3	12,7
3	15,5	14,9	14,3	13,5	12,9
4	16,8	16,1	15,5	14,7	14,1
5	17,3	16,7	16	15,4	14,6
8	22,1	21,5	20,5	19,5	18,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 86)

Наименование	а - д
Фундаменты	15
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	26  15  5
Полы	5
Проемы	3
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2  5
Прочие работы	24
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Короотжимные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Одно-, двух- и трехэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом канализацией и электроосвещением.

Таблица 87

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Строительный объем в тыс. куб. м
пояса	12	13	14	15	16
	а	б	в	г	д
1	17,1	16,4	15,6	14,8	14,2
2	18,7	17,8	17	16,2	15,6
3	19	18	17,2	16,4	15,8
4	20,7	19,7	18,8	17,8	17,2
5	21,5	20,5	19,5	18,5	17,7
8	27,4	26,2	24,8	23,6	22,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 87)

Наименование	а - д
Фундаменты	15
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	26  15  5
Полы	5
Проемы	3
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2  5
Прочие работы	24
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бункер для древесных отходов (коры, опилок и т. д.)

Характеристика

Группа капитальности II. Несущие конструкции железобетонные. Ограждающие стены кирпичные. Покрытие железобетонное.

Таблица 88

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости бункера в руб.

Территориальные	Строительный объем в куб. м до
пояса	300	400	500
	а	в	в
1	43,2	32,2	21,8
2	47,4	35,4	23,9
3	47,9	35,7	24,2
4	52,4	38,9	26,4
5	54,1	40,2	27,3
8	69	51,6	34,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 88)

Наименование	а - в
Фундаменты	13
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	36  30  7
Полы	1
Проемы	5
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5  3
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Древесно-подготовительные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одно- и двухэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены из панелей я кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 89

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Цехи строительным объемом в тыс. куб. м
пояса	до 10	до 20	до 30	до 40	до 50	свыше 50
	а	б	в	г	д	е
1	11,8	11,4	10,8	10,2	9,7	9,1
2	12,9	12,5	11,9	11,3	10,5	9,8
3	13,1	12,7	12,1	11,3	10,7	10,1
4	14,3	13,9	13	12,4	11,6	11
5	14,8	14,4	13,6	12,8	12	11,4
8	18,9	18,3	17,3	16,4	15,4	14,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 89)

Наименование	а - е
Фундаменты	8
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	25  16  8
Полы	5
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	3  5  26
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Склады щепы

Характеристика

Группа капитальности II. Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей. Покрытия и перекрытия железобетонные. Силосы стальные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением и электроосвещением.

Таблица 90

Восстановительная стоимость 1 куб. м геометрической емкости силоса в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная
	стоимость
1	96
2	117
3	120
4	130
5	135
8	170
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 90)

Наименование	Удельный вес
Фундаменты	16
Каркас	28
Силосы стальные Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	10  17  7  2
Полы	1
Проемы	1
Отделочные работы	1
Внутренние сантехнические электротехнические устройства	6  11
Прочие работы	26
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи варочные (с котлами периодической варки), промывные, очистные и отбельные

Характеристика

Группа капитальности II. Здания многоэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 91

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Цехи строительным объемом в тыс. куб. м
пояса	до 10	до 30	до 50	до 70	свыше 70
	а	б	в	г	д
1	12,4	12	11,5	11,2	10,6
2	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7
3	13,8	13,4	12,9	12,4	11,8
4	15,1	14,5	14	13,4	12,8
5	15,6	15	14,3	14	13,3
8	19,8	19,3	18,4	17,9	17
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 91)

Наименование	а - д
Фундаменты	8
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	34  18  6
Полы	3
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3  8
Прочие работы	16
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Блоки цехов: варочных (с котлами периодической варки), промывных, очистных и отбельных

Характеристика

Группа капитальности I. Здания многоэтажные, фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей. Перекрытия железобетонные. Покрытие - железобетонный настил по стальным фермам. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией в электроосвещением.

Таблица 92

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем в тыс. куб. м
пояса	400 - 600
1	17,7
2	21,5
3	22
4	23,9
5	24,7
8	31,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 92)

Наименование	Удельный вес
Фундаменты	13
Каркас	10
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие	17  14
Кровля	5
Полы	4
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6  6
Прочие работы	12
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи варочные (с установками непрерывной варки) и промывные

Характеристика

Группа капитальности I. Здания многоэтажные. Фундаменты железобетонные. Каркас стальной. Стены из керамзитобетонных панелей. Перекрытия и покрытие - железобетонный настил по стальным балкам и фермам. Здания оборудованы водопроводом, канализацией. отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 93

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Строительный объем в тыс. куб. м
	150 - 200
1	18,8
2	22,9
3	23,4
4	25,4
5	26,4
8	33,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 93)

Наименование	Удельный вес
Фундаменты	13
Каркас	34
Стены и перегородки	11
Перекрытия и покрытие Кровля	15  2
Полы	4
Проемы	3
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3  5
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кислотные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одно- и четырехэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроосвещением.

Таблица 94

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	до 20	до 30	до 40	до 50	до 60	свыше 60
	а	б	в	г	д	е
1	18	16,5	15,3	13,9	12,7	11,8
2	19,7	18,2	16,7	15,3	13,8	12,3
3	19,8	18,3	17	15,4	14	12,4
4	21,6	20	18,6	16,8	15,4	13,7
5	22,5	20,8	19,2	17,4	15,8	14,1
8	28,7	26,4	24,5	22,2	20,2	18
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 94)

Наименование	а - е
Фундаменты	8
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие	25  15
Кровля	4
Полы	14
Проемы	6
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9
Прочие работы	16
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи регенерации сернистого газа

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одно- и двухэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 95

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м до
пояса	2	10	15	20
	а	б	в	г
1  2  3  4	16,4  17,9  18,2  19,8	15,7  17,1  17,3  18,8	14,9  16,3  16,5  18	14,1  15,5  15,6  17
5  8	20,6  26,4	19,7  25	18,7  23,9	17,8  22,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 95)

Наименование	а - г
Фундаменты	9
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	20  13  5
Полы	17
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2  8
Прочие работы	22
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Склады флотоколчедана

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одноэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Покрытие железобетонное. Здания оборудованы водопроводом, электроосвещением.

Таблица 96

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м до
пояса	2	6	10	15	20
	а	б	в	г	д
1	8,5	8	7,5	6,9	6,1
2	9,4	8,8	8,2	7,5	6,7
3	9,5	8,9	8,3	7,7	6,8
4	10,4	9,7	9,1	8,3	7,4
5	10,6	10,1	9,4	8,6	7,6
8	13,6	12,8	11,9	11	9,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 96)

Наименование	а - д
Фундаменты	17
Стены, перегородки Перекрытия и покрытие  Кровля	27  10  9
Полы	12
Проемы	5
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи выпарки сульфатных щелоков

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одно- и двухэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 97

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	до 10	до 20	до 30	до 40	до 50	до 60	свыше 60
	а	б	в	г	д	е	ж
1	12,3	12	11,4	10,9	10,4	9,7	9,2
2	13,4	13,1	12,5	12	11,4	10,7	10,1
3	13,6	13,3	12,7	12,2	11,5	10,8	10,2
4	15	14,4	13,9	13,1	12,6	11,7	11,1
5	15,5	15	14,3	13,7	13	12,1	11,4
8	19,7	19,2	18,3	17,4	16,5	15,5	14,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 97)

Наименование	а - ж
Фундаменты	9
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие  Кровля	25  21  5
Полы	8
Проемы	4
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	19
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Содорегенерационные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одно-, двух-, трех- и четырехэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 98

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	до 30	до 40	до 60	свыше 60
	а	б	в	г
1	10,3	10,2	10	9,8
2	11,3	11,1	10,9	10,8
3	11,4	11,2	11,1	10,9
4	12,4	12,2	12	11,9
5	13	12,8	12,5	12,3
8	16,6	16,2	16,1	15,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 98)

Наименование	а - г
Фундаменты	6
Стены в перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	45  19  4
Полы	2
Проемы	5
Отделочные работы	3
Внутренние сантехническое и электротехнические устройства	6
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи каустизации и регенерации извести

Характеристика

Группа капитальности II. Здания многоэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 99

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	до 10	до 20	до 30	до 40	до 50	до 60	свыше 60
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2  3  4  5  8	13,8  15,1  15,4  16,6  17,4  22,2	13,7  14,9  15,2  16,4  17,2  22	13  14,3  14,4  15,8  16,4  20,8	12,3  13,5  13,6  14,8  15,5  19,7	12,2  13,1  13,2  14,4  14,9  18,9	11,3  12,1  12,5  13,6  14,1  18	10,6  11,5  11,9  12,8  13,4  17
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 99)

Наименование	а - ж
Фундаменты	8
Стены и перегородки	25
Перекрытия и покрытие	18
Кровля	6
Полы	7
Проемы	5
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	22
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Блоки цехов каустизации и регенерации извести

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одноэтажные. Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей и кирпичные. Покрытие железобетонное. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением) вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 100

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем в тыс. куб. м
пояса	160-300
1	13
2	13,6
3	14,4
4	15
5	16,2
8	17
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 100)

Наименование	Удельный вес
Фундаменты	23
Каркас	20
Стены и перегородки	10
Кровля	4
Полы	2
Перекрытия покрытие	8
Проемы	4
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2
Прочие работы	25
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Древесномассные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Здания двухэтажные. Фундаменты железобетонные н бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 101

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	до 10	до 20	до 30	до 40	до 50	до 60	свыше 60
	а	б	в	г	д	е	ж
1	14,9	14,7	14,1	13,2	12,6	11,8	11,1
2	16,4	16	15,3	14,5	13,8	12,9	12,3
3	16,6	16,3	15,7	14,6	14	13,1	12,5
4	18,1	17,9	17	15,9	15,2	14,1	13,5
Б	18,7	18,5	17,6	16,6	15,8	14,7	13,9
8	23,9	23,5	22,5	21,2	20,2	18,9	17,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 101)

Наименование	а - ж
Фундаменты	8
Стены в перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	16  18  9
Полы	4
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2  8
Прочие работы	31
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи подготовки химикатов и наполнителей для бумаги

Характеристика

Группа капитальности II. Здания многоэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 102

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м до
пояса	7	20	40	60	70
	а	б	в	г	д
1	9	8,7	8,4	7,9	7,5
2	9,9	9,6	9,1	8,6	8,2
6	10,1	9,8	9,2	8,7	8,4
4	10,8	10,5	10,1	9,5	9,1
5	11,3	10,8	10,5	9,8	9,5
8	14,4	13,9	13,4	12,6	12,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 102)

Наименование	а - д
Фундаменты	11
Стены и перегородки Перекрытия в покрытие Кровля	31  15  8
Полы	5
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2  11
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бумажные фабрики с размольно-подготовительными и отделочными цехами

Характеристика

Группа капитальности II. Здания двухэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 103

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	до 20	до 40	до 60	до 80	до 100	свыше 100
	а	б	в	г	д	е
1	11,8	11,5	10,8	10,1	9,4	9,1
2	12,9	12,5	11,8	11,1	10,4	10
3	13,1	12,8	11,9	11,2	10,6	10,2
4	14,2	13,9	13	12,2	11,3	11
5	14,7	14,4	13,5	12,7	11,8	11,3
8	18,8	18,3	17,3	16,1	15	14,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 103)

Наименование	а - е
Фундаменты	7
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	18  18  10
Полы	10
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3  13
Прочие работы	17
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Картонные фабрики с размольно-подготовительными и отделочными цехами

Характеристика

Группа капитальности II. Здания двухэтажные. Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 104

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	до 20	до 60	до 100	до 140	до 180	свыше 180
	а	б	в	г	д	е
1	12,7	12,3	11,5	10,4	9,6	9,1
2	14	13,4	12,5	11,5	10,6	10
3  4	14,3  15,3	13,7  14,9	12,8  13,9	11,6  12,6	10,7  11,5	10,1  11
5  8	15,9  20,2	15,4  19,7	14,4  18,3	13  16,8	12  15,4	11,3  14,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 104)

Наименование	а - е
Фундаменты	8
Стены и перегородки	28
Перекрытия и покрытие	22
Кровля	5
Полы	5
Проемы	3
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	14
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Блоки бумажных и картонных фабрик

Характеристика

Группа капитальности I. Здания двухэтажные. Фундаменты железобетонные. Каркас железобетонный. Стены из керамзитобетонных панелей. Перекрытия железобетонные. Покрытие - железобетонные плиты по стальным фермам. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 105

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем в тыс. куб. м
пояса	400-600
1	16,9
2	17,5
3	18,2
4	19
?	20,3
6	21,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 105)

Наименование	Удельный вес
Фундаменты	12
Каркас	22
Стены и перегородки Кровля	17  3
Перекрытия и покрытие Проемы	11  2
Поды	1
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2  15
Прочие работы	15
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мешочные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Здания двухэтажные; Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 106

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. мм
пояса	до 10	до 20	до 30	до 40	до 60	до 60	свыше 60
	а	б	в	г	д	е	ж
1	13,9	13,6	13,1	12,4	12	11,5	11,2
2	15,2	14,9	14,4	13,8	13,3	12,7	12,1
3	15,5	15	14,5	13,9	13,4	12,9	12,4
4	16,9	16,4	15,8	15	14,6	14,1	13,4
5	17,4	17	16,4	15,6	15,3	14,6	13,9
8	22,3	21,8	21	20	19,4	18,7	17,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 106)

Наименование	а - ж
Фундаменты	11
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	25  25  7
Полы	8
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2  9
Прочие	9
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Тетрадные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Здания двухэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 107

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем здания в тыс. куб. м до
пояса	10	20	30	40	60
	а	б	в	г	д
1	11,3	11,1	10,8	10,5	10,1
2	12,4	12,1	11,8	11,4	11,1
3	12,5	12,3	12	11,7	11,4
4	13,7	13,4	13	12,7	12,2
5	14,2	13,9	13,5	13	12,7
8	18	17,7	17,2	16,7	16,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 107)

Наименование	а - д
Фундаменты	7
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	19  19  11
Полы	10
Проемы	5
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4  14
Прочие работы	11
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Шлифовальные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одноэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Каркас железобетонный. Покрытие железобетонное. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 108

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания я руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м до
пояса	2	4	6	8	10
	а	б	в	г	д
1	13,7	13,6	13,4	13,3	13,1
2	15	14,9	14,7	14,5	14,4
3	15,3	15,1	14,9	14,6	14,5
4	16,6	16,5	16,3	16,1	15,8
5	17,2	17,1	16,7	16,6	16,4
8	22	21,8	21,5	21,2	21
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 108)

Наименование	а - д
Фундаменты	8
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	26  19  9
Полы	9
Проемы	5
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4  13
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи набивки бумажных каландровых валов

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одноэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Каркас железобетонный. Покрытие железобетонное. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 109

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м до
пояса	2	4	6	8	10
	а	б	в	г	д
1  2  3  4  6  8	14,3  15,6  15,8  17,2  17,9  22,8	14,1  16,4  15,7  16,9  17,7  22,6	13,9  15,2  15,5  16,8  17,4  22,3	13,8  18  15,2  16,6  17,2  22	13,6  14,9  15  16,2  17  21,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 109)

Наименование	а - д
Фундаменты	7
Стены и перегородки	25
Перекрытия в покрытие	18
Кровля	9
Полы	9
Проемы	5
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Склады готовой продукции

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одноэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Каркас железобетонный. Стены кирпичные и из железобетонных панелей. Покрытие железобетонное. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 110

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	до 5	до 10	до 20	до 30	до 40	до 50	свыше 60
	а	б	в	г	д	е	ж
1	9,4	9,2	8,9	8,5	8	7,6	7,3
2	10,3	10,1	9,8	9,4	8,9	8,4	8
3	10,4	10,2	9,9	9,5	9	8,5	8,1
4	11,3	11,1	10,8	10,4	9,7	9,3	8,8
5	11,8	11,6	11,2	10,6	10,1	9,5	9,1
8	15	14,8	14,3	13,6	12,8	12,2	11,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 110)

Наименование	а - ж
Фундаменты	12
Каркас	18
Стены и перегородки  Кровля	12  7
Перекрытия и покрытие Проемы	14  6
Полы	12
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4  12
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цехи переработки сульфатного мыла и побочных продуктов

Характеристика

Группа капитальности II. Здания многоэтажные. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроосвещением.

Таблица 111

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем здания в тыс. куб. м
пояса	до 2	до 5	до 8	до 12	свыше 12
	а	б	в	г	д
1  2  3  4  5  8	13,9  15,2  15,4  16,8  17,5  22,3	13,8  15  15,2  16,7  17,2  22,1	13,6  14,9  15  16,5  17  21,8	13,4  14,7  14,9  16,3  16,8  21,4	13,3  14,5  14,7  16,1  16,6  21,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 111)

Наименование	а - д
Фундаменты	11
Стены и перегородки	32
Перекрытия и покрытие	16
Кровля	4
Полы	6
Проемы	6
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7
Прочие работы	15
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Здания подсобно-производственного назначения

Характеристика

Группа капитальности II. Здания одно-, двух- и трехэтажные. Фундаменты железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия в покрытие железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 112

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в тыс. куб. м
пояса	до 10	до 20	до 30	до 40	до 50	до 60	свыше 60
	а	б	в	г	д	е	ж
1	10,9	10,7	10,2	9,8	9,4	8,8	8,3
2	12	11,9	11,2	10,8	10,3	9,7	9,2
3	12,2	12,1	11,4	11	10,4	9,8	9,3
4	13,2	13	12,4	11,9	11,3	10,7	10,1
5	13,6	13,4	12,8	12,4	11,8	11	10,4
8	17,4	17,1	16,4	15,8	15	14	13,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 112)

Наименование	а - ж
Фундаменты	11
Стены и перегородки Перекрытия и покрытие	32  23
Кровля Полы	9  7
Проемы	5
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3  8
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лесные биржи

Характеристика

Планировка и осушение территории.

Таблица 113

Восстановительная стоимость на 1 куб. м перерабатываемой древесины в год в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	0,4
2 - 4  5	0,5  0,6
8	0,7


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Подстакерные пути

Характеристика

Основание - балласт щебеночный и песчаный. Шпалы деревянные. Рельсы железнодорожные широкой колеи.

Таблица 114

Восстановительная стоимость 1 м пути в три витки в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	320
2	324
3	352
4	384
5	400
8	430


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Подкрановые пути кабель-кранов

Характеристика

Основание - гравийный я песчаный балласт. Шпалы деревянные. Рельсы железнодорожные. Для монтажа и ремонта башен - опорные бетонные площадки.

Таблица 115

Восстановительная стоимость 1 м пути в две нитки в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	165
2	170
3	180
4	200
5	210
8	221


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Гидролотки деревянные для древесины

Таблица 116

Восстановительная стоимость 1 м гидролотка в руб.

Территориальные	Сечение гидролотка
пояса	до 1 куб. м	более 1 куб. м
	а	б
1	60	134
2	66	147
3	67	148
4	72	162
5	75	167
8	96	214


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Гидролотки железобетонные для древесины

Таблица 117

Восстановительная стоимость 1 куб. м железобетона в деле в руб.

Территориальные	Сечение гидролотка
пояса	до 1 куб. м	более 1 куб. м
1	168	113
2	185	124
3	186	125
4	204	137
5	210	141
8	264	181


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лафетные вышки на лесных биржах

Характеристика

Железобетонные высотой до 7 м.

Таблица 118

Восстановительная стоимость 1 вышки в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	3320
2	3650
3	3680
4	4020
5	4160
8	5320


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кислотные башни (турмы) железобетонные

Характеристика

Фундаменты железобетонные. Стены железобетонные, частично облицованные плитками. Перекрытия железобетонные.

Таблица 119

Восстановительная стоимость единицы измерения, приведенной в таблице, в руб.

Территориальные пояса	1 куб. м железобетонных и бетонных конструкция	1 куб. м емкости башни
1	81	68
2	88	74
3	89	75
4	98	82
5	101	85
8	129	108


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кислотные башни (турмы) деревянные

Характеристика

Фундаменты бетонные. Плита железобетонная. Стены башни из деревянной клепки с внутренней футеровкой брусьями и облицовкой рольным свинцом.

Таблица 120

Восстановительная стоимость, единицы измерения, приведенной в таблице, в руб.

Территориальные пояса	1 куб. м древесины в деле	1 куб. м емкости башни
1	252	177
2	276	195
3	279	197
4	305	215
5	314	222
8	402	285


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сцежи

Характеристика

Железобетонные с футеровкой.

Таблица 121

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	45
2	49,5
3	49,8
4	54,5
5	56,3
8	73


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Галереи транспортеров для подачи щепы

Характеристика

Группа капитальности II. Фундаменты железобетонные и бетонные. Колонны железобетонные и металлические. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Сооружения оборудованы водопроводом, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 122

Восстановительная стоимость 1 куб. м галереи в руб.

Территориальный	Объем в куб. м до
пояса	500	1500	2500	3500	4900	5600
	а	б	в	г	д	е
1  2  3  4  5  8	37,7  41,5  41,7  45,7  47,1  60	36,8  40,4  41  44,6  46  58,9	35,8  39,3  39,6  43,3  44,7  57	34,7  38,2  38,4  42,1  43,4  55,6	33,8  37,1  37,5  41  42,3  54,1	32,5  35,7  36  39,4  40,7  52
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 122)

Наименование	а - е
Фундаменты	9
Стены и перегородки	26
Перекрытия в покрытие	45
Кровля	7
Полы	3
Проемы	2
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Эстакады кабельных конвейеров

Характеристика

Фундаменты железобетонные. Несущие конструкции железобетонные.

Таблица 123

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	210
2	220
3	229
4	241
5	261
8	279


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Эстакады для бревнотасок и транспортеров

Характеристика

Несущие конструкции из бревен. Настил из досок.

Таблица 124

Восстановительная стоимость 1м эстакады в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	41,4
2	45,6
3	45.9
4	50,2
5	51,9
8	66


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Эстакады для технологических трубопроводов

Характеристика

Несущие конструкции металлические и железобетонные.

Таблица 125

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	62
2	68
3	69
4	76
5	78
8	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Емкости деревянные

Характеристика

Посуда из деревянной клепки, круглая и прямоугольная в плане.

Таблица 126

Восстановительная стоимость единицы измерения, приведенной в таблице, в руб.

Территориальные пояса	1 куб. м древесины в деле	1 куб. м емкости
	а	6
1	130	44,4
2	143	48,8
3	144	49,2
4	157	53,9
5	162	55,6
8	207	71


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Емкости железобетонные

Характеристика

Железобетонная емкость с облицовкой плитками, железнением и затиркой внутренних поверхностей.

Таблица 127

Восстановительная стоимость единицы измерения, приведенной в таблице, в руб.

	Объем до 100 куб. м	Объем более 100 куб. м
Территориальные пояса	1 куб. м железобетона в деле	1 куб. м емкости	1 куб. м железобетона в деле	1 куб. м емкости
	а	б	в	г
1  2  3  4	73  80  81  89	42,9  47,1  47,6  52	70  76  77  84	27,1  29,8  30  32,8
5  8	92  117	53,6  69	87  111	34  43,4


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

При пользовании таблицами восстановительной стоимости отдела IV «Здания и сооружения лесохимической промышленности» следует пользоваться вводными указаниями к отделу II «Здания и сооружения деревообрабатывающей промышленности».


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Химические цехи смешанные 3 - 4-этажные и 2-этажные (с бытовыми помещениями)

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «г» - I; графы «д» - «з» - III. Каркас стальной с заполнением легкобетонными камнями (графы «а» - «г»). Кирпичные стены (графы «д» - «з»). Перекрытия железобетонные (графы «а» - «з»), частично металлические (графы «а» - «г»). Покрытие железобетонное по металлическим балкам (графы «а» - «г»), деревянное (графы «д» - «з»). Кровля рулонная отепленная (графы «а» - «з»). Полы асфальтовые, цементные, плиточные и дощатые. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Таблица 128

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Цехи с бытовыми помещениями
	смешанные 3 - 4-этажные	2-этажные
Территориальные пояса	Объем зданий в тыс. куб. м до
	5	10	15	20	5	10	15	20
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	20,9	19,9	19,5	17,9	14,9	14,4	13,3	12,2
2А	21,3	20,3	19,8	18,2	15,2	14,7	13,5	12,4
2Б	22,3	21,3	20,8	19,1	15,9	15,4	14,2	13
4	24,1	23,1	22,6	20,7	17,3	16,7	15,4	14,1
5	26,5	25,3	24,7	22,7	18,9	18,3	16,9	15,5
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР	29,2	27,0	27,2	25	20,9	20,2	18,6	17,1
Часть Красноярского края	30,7	29,3	28,6	26,3	21,9	21,2	19,5	17,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 128)

Наименование	а - г	д - з
Фундаменты	4	18
Стены	26	40
Перекрытии и покрытие	18	-
Перекрытие	-	5
Покрытие и кровля	-	10
Кровля	2
Проемы	4	9
Полы	3	5
Металлоконструкции	22
Отделочные работы	5	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	12  4	6  3
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Химические цехи 4-этажные и смешанные 1 - 4-этажные (с бытовыми помещениями)

Характеристика

Группа капитальности II. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Кровля рулонная, утепленная. Полы асфальтовые, цементные, плиточные и дощатые. Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Таблица 129

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Цехи с бытовыми помещениями
	4-этажные	смешанные 1 - 4-зтажные
Территориальные пояса	Объем зданий в тыс. куб. м до
	8	10	15	20	5	10	15	20
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2А  2Б  4  5	15,6  15,9  16,7  18,1  19,8	15,1  15,4  16,2  17,5  19,2	14  14,3  15  16,3  17,8	12,9  13,2 13,8  15  16,4	17,5  17,9  18,7  20,3  22,2	16,9  17,3  18,1  19,6  21,5	15,6  16  16,7  18,1  19,9	14,4  14,7  15,4  16,7  18,2
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области в Бурятской АССР Часть Красноярского края	21,8  22,9	21,1  22,2	19,6  20,6	18,1  19	24,5  25,7	23,7  24,9	21,9  23	20,1  21,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 129)

Наименование	а - г	д - з
Фундаменты	5	10
Стены и перегородки	38	41
Перекрытия и покрытие Кровля	29  2	21  2
Проемы	5	5
Полы	6	3
Отделочные работы	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства  Прочие работы	12  1	10  6
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Химические цехи (без бытовых помещений)

Характеристика

Группа капитальности III. Стены кирпичные (графы «а» - «г». Каркас железобетонный с кирпичным заполнением (графы «д» - «з»), Перекрытие деревянное по металлическим балкам (графы «а» - «г»), железобетонное (графы «д» - «з»). Покрытие деревянное (графы «а» - «з»). Кровля рулонная (графы «а» - «з»). Полы асфальтовые, цементные, плиточные и дощатые. Водопровод, отопление, вентиляция. канализация и электроосвещение.

Таблица 130

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Цехи без -бытовых помещений смешанные 1 - 5-этажные
	Перекрытия
Территориальные пояса	деревянные	железобетонные
	Объем зданий в тыс. куб. м до
	3	5	10	15	6	10	15	20
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	12,5	11,4	10,6	10,1	13,2	12,8	12,5	11
2А	12,8	11,7	10,8	10,3	13,5	13	12,7	11,2
2Б	13,4	12,2	11,3	10,8	14,2	13,7	13,4	11,8
4	14,5	13,3	12,3	11,7	15,4	14,8	14,5	12,7
5	15,9	14,5	13,5	12,8	16,8	16,2	15,9	13,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АСТР	17,5	16	14,8	14,1	18,5	17,9	17,5	15,4
Часть Красноярского	18,4	16,8	15,6	14,8	19,5	18,8	18,4	16,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 130)

Наименование	а - г	д - з
Фундаменты	10	10
Каркас железобетонный и стены Стены и перегородки	-  44	30  -
Перекрытия	8	21
Покрытия	8	6
Проемы	3	10
Полы	6	4
Отделочные работы	7	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	8  6	14  1
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ретортные цехи с подвалами

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «д», «м» - «с» - II; графы «е» - «л» - III. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные по металлическим балкам. Покрытие железобетонное (графы «а» - «д»), железобетонное по металлическим балкам (графы «м» - «о»), деревянное (графы «е» - «л»). Кровля рулонная утепленная. Полы асфальтовые, цементные, плиточные и дощатые. Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Таблица 131

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Здания с подвалами
	смешанные 1 - 3-этажные	2-этажные	3-этажные
Территориальные пояса	Объем зданий в тыс. куб. м до
	5	10	15	20	25	10	15	20	25	30	40	10	15	20	25	30	40
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с
1	15,9	14,8	13,7	13,1	12,9	9,5	9,3	9,1	8,9	8,7	7,9	9,8	9,7	9,3	9,1	9	8,1
2А	16,2	15,1	13,9	13,4	13,2	9,7	9,5	9,2	9	8,9	8,1	10	9,8	9,5	9,3	9,2	8,3
2Б	17	15,8	14,6	14	13,8	10,2	10	9,7	9,5	9,3	8,5	10,5	10,3	9,9	9,8	9,6	8,7
4	18,4	17,2	15,9	15,2	15	11	10,8	10,5	10,3	10,1	9,2	11,4	11,2	10,8	10,6	10,4	9,4
5	20,1	18,8	17,4	16,6	16,4	12,1	11,9	11,5	11,3	11	10,1	12,5	12,3	11,8	11,6	11,4	10,3
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР	22,2	20,7	19,1	18,3	18,1	13,3	13,1	12,7	12,4	12,2	11,1	13,7	13,5	13	12,8	12,6	11,4
Часть Красноярского края	23,3	21,8	20,1	19,2	19	14	13,7	13,3	13	12,8	11,6	14,4	14,2	13,7	13,4	13,2	12
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 131)

Наименование	а - д	е - л	м - с
Фундаменты	4	13	12
Стены и перегородки	32	19	32
Перекрытия	19	19	-
Перекрытия и покрытие	-	-	26
Покрытие	5	6	-
Кровля	3	4	3
Проемы	7	2	2
Полы	8	5	6
Отделочные работы	7	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	10  5	16  2	17  1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ретортные цехи без подвалов

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «д» - II; графы «е» - «к» - III. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные (графы «а» - «д»). Покрытие железобетонное по металлическим балкам (графы «а» - «д»). Покрытие деревянное (графы «е» - «к»). Кровля рулонная. Полы асфальтовые, цементные, плиточные и дощатые. Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Таблица 132

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Здания без подвалов
	смешанные 4 - 5-этажные	1-этажные
Территориальные пояса	Объем зданий в тыс. куб. м до
	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	18,4	17,1	15,9	15,1	14,9	11,9	10,4	9,9	9,5	9,3
2А	18,8	17,5	16,2	15,4	15,9	11,4	10,6	10,1	9,7	9,5
2Б  4	19,7  21,4	18,3  19,9	17  18,4	16,2  17,5	16  17,3	11,9  13	11,1  12,1	10,6  11,5	10,1  11	10  10,8
5	23,4	21,8	20,2	19,2	18,9	14,9	13,9	12,6	12	11,8
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР	25,8	24	22,2	21,1	20,9	15,6	14,6	13,9	13,3	13
Часть Красноярского края	27,1	25,2	23,3	22,2	21,9	16,4	15,3	14,6	13,9	13,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 132)

Наименование	а - д	е - к
Фундаменты	20	8
Стены и перегородки	43	36
Перекрытие	10	-
Покрытие	7	-
Покрытие и кровля	-	19
Кровля	2
Проемы	5	6
Полы	3	4
Отделочные работы	2	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7	17
Прочие работы	1	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ретортные цехи с железобетонной этажеркой

Характеристика

Группа капитальности II. Здание смешанное 2 - 3-этажное. Фундаменты бетонные. Башмаки железобетонные. Стены кирпичные. Железобетонная этажерка. Перекрытие железобетонное. Покрытие железобетонное. Плиты с рубероидной кровлей. Полы смешанные, бетонные, метлахская плитка, линолеум. Электроосвещение, отопление, вентиляция, водопровод и канализация.

Таблица 133

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	32,2
2А	32,8
2Б	34,5
4	37,4
5	40,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР	45,1
Часть Красноярского края	47,9
Удельный мс отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 133)

Наименование	Удельный вес
Фундаменты	12
Стены и перегородки	20
Каркас	12
Перекрытия и покрытие	20
Кровля	5
Полы	5
Проемы	3
Металлоконструкции	4
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
Прочие работы
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бытовые помещения при главном корпусе

Характеристика

Группа капитальности III. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная утепленная. Полы дощатые н плиточные. Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Таблица 134

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Внутренняя отделка
Территориальные пояса	простая	повышенная
	а	б
1	21,4	22,7
2А	21,9	23,2
2Б	22,9	24,3
4	24,9	26,4
5	27,2	28,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР	30	31,8
Часть Красноярского края	31,5	33,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 134)

Наименование	а	б
Фундаменты	17	16
Стены и перегородки	27	24
Перекрытия и покрытие		8
Кровля	3	3
Проемы	8	7
Полы	11	13
Отделочные работы	9	13
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	14  2	14  2
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Склады древесного угля

Характеристика

Группа капитальности II. Фундаменты и колонны железобетонные. Колонны бункеров и бункера железобетонные. Стены галереи кирпичные. Покрытие железобетонное с рулонной кровлей. Полы смешанные, бетонные, метлахская плитка, линолеум. Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 135

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Объем зданий в тыс. куб. м
	до 2	более 2
1	27,4	23,9
2А	28	24,4
2Б	29,4	25,6
4	31,8	27,7
б	34,8	30,4
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР Часть Красноярского края	38,4  40,3	33,5  35,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 135)

Наименование	Удельный вес
Фундаменты	11
Бункера	16
Стены и перегородки	31
Перекрытия и покрытие	13
Металлоконструкции	8
Кровля	2
Проемы	2
Полы	2
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бондарные цехи

Характеристика

Группа капитальности III. Стены, рубленные из брусьев. Стены сушильной камеры кирпичные. Покрытие деревянное и частично. железобетонное. Кровля рулонная. Полы торцовые, дощатые и цементные. Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Таблица 136

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные пояса	1000	2000	3000
	а	б	в
1	15,4	14,4	12,7
2А	15,7	14,7	12,9
2Б	16,4	15,4	13,6
4	17,8	16,7	14,7
5	19,5	18,3	16,1
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР Часть Красноярского	21,5  22,6	20,2  21,2	17,4  18,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 136)

Наименование	а - в
Фундаменты	6
Стены и перегородки	30
Перекрытия	1
Покрытие и кровля	11
Проемы	7
Полы	12
Отделочные работы	5
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	24
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Распиловочные станции топливных и технологических дров

Характеристика

Группа капитальности: графы «а» - «в» - IV; графы «г» -«е» - V. Стены, рубленные из брусьев (графы «а» - «в»), каркасно-обшивные (графы «г» - «е»). Покрытие деревянное. Кровля рулонная. Водопровод и отопление  в служебном помещении. Электроосвещение. Полы дощатые и бетонные.

Таблица 137

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	1-этажные стены брусчатые	2-этажные стены каркасно-обшивные
	Объем зданий в тыс. куб. м до
	2	3	5	2	3	5
	а	б	в	г	д	е
1  2А  2Б  4  5	9,3  9,5  10  10,9  11,9	8,2  8,4  8,8  9,6  10,5	7,8  7,9  8,3  9  9,9	8,1  8,3  8,7  9,4  10,3	7,7  7,8  8,2  8,9  9,7	6,9  7,1  7,4  8  8,8
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР Часть Красноярского края	13,1  13,7	11,5  12,1	10,9  11,4	11,4  11,9	10,7  11,3	9,7  10,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 137)

Наименование	а - в	г - е
Фундаменты	11	7
Стены и перегородки Перекрытия	39  -	31  16
Покрытие и кровля Проемы	25  14	11  10
Полы	4	15
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	1  4	1  8
Прочие работы	3	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сушила газовые для сушки дров

Характеристика

Группа капитальности III. Навес деревянный с рулонной кровлей (графы «а», «б»). Стены кирпичные (графы «в», «г»). Металлоконструкции сушила (графа «а»). Покрытие железобетонное (графы «в», «г»), деревянное (графы «а», «б»). Кровля рулонная (графы «в», «г»). Водопровод, канализация, отопление, вентиляция, электроосвещение (графы «в», «г»).

Таблица 138

Восстановительная стоимость да измеритель, указанный в таблице, в руб.

	Под навесом	Встроенные в здание
Территориальные пояса	горизонтальные	вертикальные	горизонтальные
	без поточного отделения	с поточным отделением	без поточного отделения	с поточным отделением
	за 1 куб. м кладки с пустотами	за 1 куб. м здания
	а	б	в	г
1  2А  2Б  4  5	99  101  106  115  126	32,4  33  34,6  37,6  41,1	16,6  15,9  16,7  18,1  19,9	16,7  17  17,8  19,3  21,2
Районы, приравненные и Крайнему Северу Часть Иркутской области и Бурятской АССР Часть Красноярского края	139  146	45,3  47,6	21,9  23	23,3  24,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 138)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	1	9	2	15
Стены	88	62	51	39
Каркас деревянный, покрытие и кровля (навес) Перекрытия	3  -	3  25	-  7	-  5
Покрытие и кровля Проемы	-  -	-  -	11  9	10  16
Полы	-	-	9	1
Металлические конструкции Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8  -  -	-  -  1	-  1  6	-  1  9
Прочие работы	-	-	4	4
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Газоходы

Характеристика

Основания бетонные. Стены, своды, выстилка кирпичные.

Таблица 139

Восстановительная стоимость 1 м газохода в руб.

	Сечения газоходов в куб. м
	0,48	0,96	1,5	2,04	2,5
Территориальные пояса	Толщина стенок в см
	25	38	а	38	25	38	25	38	25	38
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	51,3	77	68	101	83	120	96	137	107	153
2А	52,3	79	69	103	84	123	98	139	109	156
2В	54,9	82	73	108	88	129	103	146	114	164
4	59.5	89	79	117	96	139	111	158	124	178
5	65	98	86	128	105	153	122	173	136	195
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР	72	108	95	141	116	168	134	191	150	215
Часть Красноярского края	75	113	100	148	121	177	141	201	157	225
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 139)

Наименование	а. в. д	б, г	е	ж, к	а	и
Основания	10	8	9	14	11	15
Стены, своды, выстилки	90	92	91	86	89	85
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Здания сортировки угля

Характеристика

Группа капитальности II. Здание 2 - 3-этажное. Фундаменты бетонные. Башмаки железобетонные под колонны производственной части. Стены железобетонные, каркас, обшитый асбоцементными волнистыми листами с металлическими связями и кирпичные. Перекрытие железобетонное и металлический настил. Покрытие железобетонное. Плиты с рубероидной кровлей. Полы смешанные, бетонные, метлахская плитка и линолеум. Освещение, отопление, вентиляция, водопровод и канализация.

Таблица 140

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	а
1	18,2
2А	18,5
2В	19,5
4	21,1
5	23,1
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области Бурятской АССР	25,5
Часть Красноярского края	26,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 140)

Наименование	а
Фундаменты	14
Стены и перегородки	20
Каркас	20
Перекрытия и покрытие	13
Металлоконструкции	7
Проемы	8
Кровля	4
Полы	4
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Здания блока вспомогательных служб

Характеристика

Группа капитальности II. Здание смешанное 1 - 3-этажное. Фундаменты - железобетонный ростверк, железобетонный каркас с заполнением кирпичом. Перекрытие железобетонное. Покрытие - железобетонные плиты с рубероидной кровлей. Полы бетонные, кирпичные, метлахская плитка, линолеум. Электроосвещение, отопление, вентиляция, водопровод и канализация.

Таблица 141

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	а
1  2А  2Б  4  5	14,1  14,4  15,1  16,3  17,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР	19,7
Часть Красноярского края	20,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 141)

Наименование	а
Фундаменты	9
Каркас	9
Стены и перегородки	21
Перекрытая и покрытие Кровля	14  13
Металлоконструкции	1
Полы	9
Проемы	5
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства  Прочие работы	14  2
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Канифольно-экстракционные цехи

Характеристика

Группа капитальности II. Здания смешанные 4 - 8-этажные. Фундаменты - железобетонный ростверк. Стены - железобетонный каркас с кирпичным заполнением. Перекрытие - железобетонные плиты. Покрытие - железобетонные плиты с рубероидной кровлей. Полы смешанные, бетонные, цементные и метлахская плитка. Электроосвещение, отопление, водопровод, канализация в вентиляция.

Таблица 142

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	а
1  2А  2В  4  5	17,8  18,2  19  20,6  22,6
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР	24,9
Часть Красноярского края	26,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 142)

Наименование	а
Фундаменты	12
Стены и перегородки	18
Каркас	10
Перекрытия и покрытие Кровля	18  4
Проемы	6
Полы	4
Металлоконструкции	3
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	20  3
Итого	100


СБОРНИК № 9

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 25 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Котельные с энергохимической установкой (в блоке)

Характеристика

Группа капитальности II. Здание смешанное 1 - 2-этажное. Фундаменты - железобетонный ростверк по сваям. Стены железобетонные - каркас с заполнением керамзитобетонными панелями и кирпичные. Перекрытие железобетонное. Покрытие - железобетонные плиты с рубероидной кровлей. Полы смешанные, бетонные, цементные, метлахская плитка. Освещение, отопление, вентиляция, водопровод и канализация.

Таблица 143

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	а
1  2А  2В  4  5	16 16,3 17,1 18,5 20,3
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области и Бурятской АССР	22,4
Часть Красноярского края	23,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 143)

Наименование	а
Фундаменты	28
Стены и перегородки	16
Каркас	17
Перекрытия Покрытие	2 4
Кровля	5
Полы	6
Проемы	5
Металлоконструкции	7
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	4 2
Итого	100


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

Отдел 1. Открытые отдельные сооружения

Отдел 2. Открытые комплексные сооружения

Отдел 3. Крытые отдельные сооружения

Отдел 4. Крытые комплексные сооружения

Отдел 5. Осветительные установки плоскостных спортивных сооружений


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. Открытые отдельные сооружения

Таблица 1. Волейбольные площадки

Таблица 2. Теннисные площадки

Таблица 3. Баскетбольные площадки

Таблица 4. Городошные площадки

Таблица 5. Площадки для гимнастики, фехтования и тяжелой атлетики

Таблица 6. Футбольное поле

Таблица 7. Простейшие водные станции на естественных водоемах

Таблица 8. Открытые искусственные бассейны для плавания и прыжков

Таблица 10. Водомоторная станция на 16 судов

Таблица 11. Яхт-клубы на 25 и 65 судов

Таблица 13. Лыжные станции (базы)

Таблица 14. Полузакрытый стрелковый тир

Таблица 15. Однокомплектные стрелково-охотничьи стенды

Таблица 16. Велотреки с железобетонным покрытием


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. Открытые комплексные сооружения

Таблица 17. Нормальное спортивное ядро

Таблица 18. Стадионы спортивных игр с аренами

Таблица 19. Детский плескательный бассейн

Таблица 20. Комплексные водные станции на естественных водоемах и гребные базы до 60 судов

Таблица 23. Трибуны


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. Крытые отдельные сооружения

Таблица 24. Спортивный манеж с легкоатлетической дорожкой

Таблица 25. Закрытый гребной бассейн

Таблица 26. Закрытый бассейн для плавания с ванной 26 х 11,5 м

Таблица 27. Закрытый бассейн для плавания с ванной 25 х 14 м

Таблица 28. Закрытый плавательный бассейн с ванной 50 х 21 м

Таблица 29. Закрытые стрелковые тиры

Таблица 30. Стрелковые тиры для стрельбы из пневматического оружия

Таблица 31. Павильоны для стрелково-охотничьих стендов

Таблица 32. Лыжная станция секционного типа


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 4. Крытые комплексные сооружения

Таблица 33. Спортивный корпус с тремя залами

Таблица 34. Спортивный корпус с двумя залами и бассейном 25х14 м

Таблица 35. Малый гимнастический зал

Таблица 36. Спортивный корпус объемом до 6000 куб. м

Таблица 37. Спортивный корпус объемом до 10000 куб. м

Таблица 38. Спортивный павильон для малых стадионов

Таблица 39. Павильон-раздевальня для плоскостных сооружений


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 5. Осветительные установки плоскостных спортивных сооружений

Таблица 40. Освещение спортивного ядра

Таблица 41. Освещение футбольного поля

Таблица 42. Освещение хоккейных полей

Таблица 43. Освещение теннисных площадок

Таблица 44. Освещение баскетбольных и волейбольных площадок


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости здании и сооружений спортивного назначения и предназначается для переоценки основных фондов организаций, состоящих на госбюджете.

Показатели стоимости сооружений, не специфических для спортивных, как, например, все виды благоустройства территории спортивных сооружений (устройство дорог, подъездов, тротуаров, садовых дорожек и др.), следует принимать по соответствующим сборникам. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов организаций, состоящих на госбюджете, приведен в “Общей части” к сборникам.

2. Сборник состоит из следующих отделов:

Отдел первый. Открытые отдельные сооружения.

Отдел второй. Открытые комплексные сооружения.

Отдел третий. Крытые отдельные сооружения.

Отдел четвертый. Крытые комплексные сооружения.

Отдел пятый. Осветительные установки плоскостных спортивных сооружений.

3. Показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений разработаны для II климатического района и приведены в настоящем сборнике по 9 территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам и климатическим районам приведено в “Общей части” к сборникам.

По 10-му территориальному поясу, расположенному севернее Полярного круга, восстановительная стоимость устанавливается по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

4. В восстановительную стоимость укрупненных показателей спортивных зданий и сооружений включены все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, стоимость проектно-изыскательских работ, затраты по освоению строительного участка, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по уборке территории, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ я др.

5. Восстановительная стоимость, приведенная в таблицах сборника, подсчитана с учетом конструктивных элементов, видов благоустройств и отделки, предусмотренных в табличной характеристике зданий и сооружений.

6. Стоимость строительства лыжных трамплинов в каждом отдельном случае зависит от местных условий (рельеф участка, геологические условия и др.), поэтому восстановительную стоимость трамплинов следует определять, как указано в п. 13 “Общей части” к сборникам.

II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СБОРНИКА

7. При переоценке- спортивных сооружений первоначально устанавливается количество объектов, входящих в комплекс, их техническая характеристика, размеры и строительные объемы.

8. Определение строительного объема зданий следует производить руководствуясь правилами подсчета,' помещенными в “Общей части” к сборникам.

9. Полная стоимость спортивного объекта (здания или сооружения) определяется путем умножения восстановительной стоимости единицы измерения на его общий объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

10. В отделе III “Крытые отдельные сооружения” восстановительная стоимость по табл. 29 и 30 дана на 1 стрелка и на 1 куб. м здания. Переоценка тира, эксплуатируемого в соответствии с проектом, производится исходя из стоимости тира на I стрелка. Если стрелковый тир выполнен с отступлением от проекта или используется не на проектную пропускную способность, то при переоценке следует принимать восстановительную стоимость на 1 куб. м здания.

11. Восстановительная стоимость для спортивных сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, определяется путем применения к восстановительной стоимости, указанной в таблицах для соответствующего территориального пояса, следующих поправочных коэффициентов:

Климатические районы	Коэффициенты
I  III  IV	1,07  0,94  0,92
12. В том случае, когда в переоцениваемом спортивном комплексе встречается объект, не включенный в применяемую таблицу восстановительной стоимости, переоценку последнего следует производить по другой таблице, где приведена его стоимость.

Например, в комплексе стадиона спортивных игр, подлежащего переоценке по табл. 18, имеются земляные трибуны на 5000 мест без подтрибунных помещений, восстановительная стоимость которых не приведена в табл. 18. В этом случае земляные трибуны должны быть переоценены по табл. 23, графа “б”.

III. ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Пример 1. Требуется переоценить стадион спортивных игр. включающий:

а” трибуны земляные на 5000 мест без подтрибунных помещений;

б) арены 61 х 30 = 1830 кв. м с покрытием из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя - спецсмеси;

в) спортивный павильон кирпичный общим объемом 1965 куб. м. оборудованный центральным отоплением о вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением;

г) отдельную уборную кирпичную на 20 очков, оборудованную водопроводом, канализацией и электроосвещением;

д) водопровод из чугунных труб с колодцами и пожарными гидрантами протяжением 200 п. м;

е) канализацию из керамических труб с колодцами протяжением 200 п. м;

ж) электроосвещение по двадцати двум металлическим опорам.

Стадион спортивных игр находится в Красноярске. Согласно “Общей части” к сборникам. Красноярский край относится к 4-му территориальному поясу и I климатическому району.

А. Определяем сначала полную восстановительную стоимость отдельных сооружений, входящих в комплекс стадиона спортивных игр;

а) земляные трибуны переоцениваются по табл. 23, графа “б” 6,9 х 5000 х 1,07 = 36915 руб.;

б) арена - по табл. 18, графа “а” 470 х 18,3 х 1,07 = 9202 руб.;

в) спортивный павильон - по табл. 38, 24,0 х 1965 х 1,07 = 50461 руб.;

г) уборная - по табл. 18, графа “а” 1640 х 20 х 1,07 = 35096 руб.;

д) наружный водопровод - по табл. 18, графа “в” 16,7 х 200 х 1,07 = 3574 руб.}

е) наружная канализация - по табл. 18, графа “г” 14,4 х 200 х 1,07 = 3082 руб.;

ж) наружное электроосвещение - по табл. 18, графа “д” 1170 х 22 х 1,07 = 27542 руб.

1,07 - коэффициент увеличения стоимости для I климатического района (см. п. 11 “Технической части”),

Общая восстановительная стоимость стадиона спортивных игр составит:

36915 + 9202 + 50461 + 35096 + 3574 + 3082 + 27542 = 165872 руб.

Пример 2. Требуется переоценить два закрытых стрелковых тира с огневой зоной длиной 50 м. Оба тира находятся в Астрахани Первый тир на 6 стрелков кирпичный, оборудован центральным отоплением, вентиляцией, канализацией, водопроводом, электроосвещением и слаботочными устройствами. Общий объем здания с подвалом 3970 куб. м. Второй тир такой же, как и первый, но количество стрелковых мест - 7. В здании нет слаботочных устройств.

Астрахань находится в 1-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Восстановительная стоимость здания первого тира определяется исходя из оценочной стоимости тира на 1 стрелка (см. табл. 29, графа “а”):

10660 х 6 х 0,94 = 60122 руб.

0,94 - поправка на III климатический район.

Восстановительную стоимость второго тира определяем, исходя из восстановительной стоимости 1 куб. м, которая в рассматриваемом случае составляет (см. табл. 29, графы “б” и “в”):

16,0 - 0,2 = 15,8 руб.

Восстановительная стоимость второго тира равна:

15,8 х 3970 х 0,94 = 58962 руб.


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика площадок

Покрытие площадки (табл. 1, графа “а”) состоит из нижнего слоя щебня и верхнего слоя из песчаного асфальта. Размер площадки 25 х 14 м. Судейская вышка и стойки металлические, окрашены масляной краской, сетка хлопчатобумажная.

Покрытие площадки (графа “б” состоит из нижнего слоя (из песка и щебня), промежуточного слоя (из просеянного грунта) и предохранительного слоя (из песка). Судейская вышка и стойки такие же, как в графе “а”.

Таблица 1

Восстановительная стоимость одной площадки (в рублях)

Территориальные пояса	Площадка с асфальтовым покрытием	Площадка с земляным покрытием
	а	б
1-й	3160	2900
2-й	3350	3070
3-й	3510	3220
4-й	3700	3390
6-й	3860	3540
6-й	6160	5660
7-й	7550	6930
8-й	7990	7340
9 й	8630	7920


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТЕННИСНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика площадок

Покрытие площадки (табл. 2, графа “а”) состоит из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя из песчаного асфальта. Ограждение площадки состоит из бетонных столбов, обвязки и металлической сетки. Ограждение окрашено масляной краской. Размер площадки 40х20 м. Судейская вышка и стояки металлические, окрашены масляной краской, сетка хлопчатобумажная.

Покрытие площадки (графа “б”) состоит из нижнего слоя (из песка и щебня), промежуточного слоя (из кирпичной крошки и порошкообразной глины) и верхнего предохранительного слоя (из песка). Ограждение площадки и судейская вышка такие же, как в графе “а”.

Таблица 2

Восстановительная стоимость одной площадки (в рублях)

Территориальные пояса	Площадка с асфальтовым покрытием	Площадка со специальным покрытием
	а	б
1-й	6390	4720
2-й	5710	5000
3-й	5980	5240
4-й	6310	5520
5-й	6580	5760
6-й	10510	9200
7-й	12880	11280
8-й	13640	11940
9-й	14710	12890


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика площадок

Площадка с асфальтовым покрытием размером 31х18 м.

Площадка (табл. 3, графа “а”). Покрытие состоит из нижнего слоя щебня и верхнего слоя из песчаного асфальта; щиты из оргстекла на металлических фермах.

Площадка с земляным покрытием (графа “б”) состоит из просеянного грунта и земляного покрытия, уплотненного катками. Щиты на деревянных столбах, окрашены масляной краской.

Таблица 3

Восстановительная стоимость одной площадки (в рублях)

Территориальные пояса	Площадка с асфальтовым покрытием со щитами на металлических фермах	Площадка с земляным покрытием со щитами на деревянных столбах
	а	б
1-й	2830	580
2-й	3000	610
3-й	3140	640
4-й	3310	680
5-й	3450	710
6-й	5520	1130
7-й	6760	1390
8-й	7160	1470
9-й	7730	1580


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГОРОДОШНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика площадок

Городошная площадка (табл. 4, графа “а”) с асфальтовым покрытием и с конами из стального листа. Размер площадки 30х15 м.

Городошная площадка (графа “б”) с грунтовым покрытием и с конами из стального листа.

Городошная площадка (графа «в») с бетонным покрытием и с конами из дерева.

Таблица 4

Восстановительная стоимость одной площадки (в рублях)

	Типы городов
Территориальные пояса	с асфальтовым покрытием и с конами из стального листа	с грунтовым покрытием и с конами из стального листа	с бетонным покрытием и с коками из дерева
	а	б	в
1-й	2280	980	1520
2-й	2420	1040	1610
3-й	2530	1090	1690
4-й	2670	1150	1780
5-й	2780	1200	1850
6-й	4450	1910	2960
7-й	5450	2340	3630
8-й	5770	2480	3840
9-й	6220	2680	4150


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГИМНАСТИКИ, ФЕХТОВАНИЯ И ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ

Характеристика площадок

Гимнастическая площадка (табл. 5, графа “а”) размером 40 х 20 м. Покрытие площадки состоит из нижнего слоя глины, песка и извести и верхнего слоя из опилок. Настил для вольных движений - из досок. Гимнастическая стенка из стальных труб, окрашена масляной краской. Балетный станок из стальных труб на бетонных. столбовых фундаментах, окрашен масляной краской. Тренировочное бревно на бетонных столбовых фундаментах. Вертикальный эспандер на бетонных столбовых фундаментах. Металлоконструкции окрашены масляной краской. Эстрада и инвентарная. Стены каркасно-обшивные, из досок. Кровля любая по стропилам из досок. Пол дощатый и цементный. Имеется дренаж площадки.

Площадка для фехтования (графа “б”) с покрытием нижнего слоя из кирпичного щебня и верхнего слоя спецсмеси. Площадка имеет дренаж и помещение для инвентаря. Размер площадки 25 х 20 м.

Площадка для тяжелой атлетики (графа “в”) с покрытием из крупнозернистого песка. На площадках имеются помосты для занятий со штангой и для жонглирования. Размеры площадок 30 х 18 м.

Таблица 5

Восстановительная стоимость одной площадки (в рублях)

Территориальные пояса	Гимнастическая площадка	Площадка для фехтования	Площадка для тяжелой атлетики
	а	б	в
1-й	5250	1460	5170
2-й	5570	1550	5480
3-й	5830	1620	5740
4-й	6140	1710	6050
6-й	6410	1780	6310
6-й	10240	2850	10080
7-й	12550	3490	12360
8-й	13280	3690	13080
9-й	14330	3990	14110


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Характеристика полей

Футбольное поле (табл. 6, графа “а”) с земляным покрытием. Размеры поля 104 х 69 м.

Футбольное поле (графа “б”) с газонным покрытием на дренирующих грунтах. Покрытие состоит из нижнего слоя торфа и верхнего растительного слоя. Размеры поля 110 х 75 м.

Футбольное поле (графа “в”) с газонным покрытием на недренирующих грунтах. Покрытие состоит из нижнего слоя щебня или шлака и верхнего растительного слоя. Размеры поля 110 х 75 м.

Таблица 6

Восстановительная стоимость на 100 кв. м площади (в рублях)

Территориальные	Поле с земляным покрытием	Поле с газонным покрытием на дренирующих грунтах	Поле с газонным покрытием на недренирующих грунтах
пояса	а	б	в
1-й	140	170	360
2-й	150	180	380
3-й	160	190	400
4-й	165	200	420
6-й	170	210	440
6-й	270	330	700
7-й	330	410	860
8-й	350	430	910
9-й	380	460	980


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПРОСТЕЙШИЕ ВОДНЫЕ СТАНЦИИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ

Характеристика сооружений

Павильон летнего типа (табл. 7, графа “а”), объем до 300 куб. м. Здание с каменными столбовыми фундаментами. Стены, полы, перегородки и перекрытия деревянные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля любая. Предусмотрены водопровод, канализация и электроосвещение. Группа капитальности - IV.

Бассейн для плавания (графа “б”) состоит из деревянных понтонов, щитового настила и свай из бревен. Размеры бассейна 25Х15 м.

Плавучее ограждение (графа «в») бревенчатое.

Уборная до 6 очков (см. табл. 18).

Колодец для питьевой воды (графа «г») деревянный, рубленый, размеры колодка 1 х 1 х 15 м.

Вышка для прыжков (графа “д”) деревянная на деревянных понтонах, с дощатым настилом и бревенчатыми сваями. Ограждение площадки из газовых труб. Окраска масляная. Высота вышки 5 м.

Вышка для прыжков (графа “е”) высотой 3 м, металлическая, из газовых труб и фасонной стали. Полы и лестницы деревянные. Окраска масляная.

Сходы (графа «ж») состоят из дощатого настила по деревянным сваям с насадками.

Площадка для подготовительных занятий (графа «з»). Покрытие состоит из нижнего слоя шлака и верхнего слоя песка.

Ограждение (графа “и”) деревянное, решетчатое. Окраска масляная.

Таблица 7

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориа-	Измеритель на
льные пояса	1 куб. м здания	100 кв. м вод- ного зеркала	100 п. м ограждения	1 колодец	1 вышка		100 кв. м настила	100 кв. м площадки	1 кв. м забора
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1-й	17	480	54	640	650	300	440	250	6
2-й	18	510	60	680	690	320	470	270	6,4
3-й	19	530	60	710	720	330	490	280	6,7
4-й	20	560	60	750	760	350	520	290	7,0
5-й	21	590	70	780	790	370	540	310	7,3
6-й	33	940	110	1250	1270	590	860	490	11,7
7-й	41	1150	130	1530	1550	720	1050	600	14,3
8-й	43	1210	140	1620	1640	760	1110	630	15,2
9-й	46	1310	150	1750	1770	820	1200-	680	16,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов здания спортивного павильона (в %)

к табл. 7

№ о/о	Наименование конструктивных элементов	а
	Фундаменты	8
	Стены и перегородки	22
	Перекрытия и покрытие	22
	Кровля	6
	Полы	7
	Проемы	13
	Отделочные работы	9
	Внутренние сантехнические работы	11
	Электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОТКРЫТЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ И ПРЫЖКОВ

Характеристика сооружений

Таблица 8

Ванна для плавания (графа “а”) железобетонная, с такими же прижимными стенками по гидроизоляции. Внутренние плоскости ванны оштукатурены на белом цементе или облицованы плитками. Размеры ванны 50 х 21 м.

Ванна для плавания (графа “б”) с такими же стенками и дном, как в графе «а», железобетонными выплывами и ножными ванночками и площадкой для подготовительных занятий. Размеры ванны 20 х 15 м.

Ванна для плавания (графа “в”) с такими же стенками и дном, как в графе “а”. Размеры ванны 20 х 10 м.

Ванна для прыжков (графа «г») с такими же стенками и дном, как в графе “а”. Размер ванны.20 х 20 м.

Ножные ванночки (графа «д») той же конструкции, что и основные ванны.

Выплывы (графа “е”) той же конструкции, что и основные ванны.

Вышки (графа “ж”) решетчатые, металлические для прыжков с высоты 10 и 5 м из газовых труб. Вышка окрашена масляной краской.

Вышки (графа «з») железобетонные для прыжков с высоты 10, 7,5 и 5м.

Трамплины (графа “и”) железобетонные высотой 3 м.

Трамплины (графа «к») решетчатые, металлические, высотой 3 м,. окрашены масляной краской.

Таблица 8

Площадка для занятий на суше (табл. 9, графа “а”). Покрытие площадки состоит из слоя опилок или песка.

Ограда (графа «б») сборная железобетонная.

Главный вход с помещением касс (графа “в”). Стены, полы, перекрытия и стропила кассы деревянные. Ворота и калитки металлические, с кирпичными столбами на бутовых и бутобетонных фундаментах.

Внешняя канализация (графа “г”) из керамических труб диаметром 200 мм и 150 мм с колодцами.

Внешние сети ливневой, канализации (графа “д”) из керамических труб диаметром 150 мм с колодцами.

Внешний водопровод (графа «е») из чугунных водопроводных труб диаметром 100 мм с колодцами.

Трубопровод (графа “ж”) ванн бассейнов. из чугунных водопроводных труб диаметром 100 мм и чугунных канализационных диаметром 150 мм с колодцами..

Циркуляционный трубопровод и сантехоборудование (графа «з») для фильтрации, очистки и подогрева воды в бассейнах.

При наличии спортивного павильона он должен быть переоценен по табл. 38.

Таблица 8

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территори-	Измеритель
альные пояса	1 кв. м водного зеркала	1 вышка	1 трамплин
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1-й	35	74	40	57	43	94	1140	1840	940	220
2-й	37	80	42	60	46	100	1210	1950	1000	230
3-й	39	80	44	63	48	100	1270	2040	1040	240
4-й	41	90	47	67	50	110	1330	2150	1100	260
5-й	43	90	49	70	52	120	1390	2240	1150	270
6-й	68	140	78	111	84	180	2220	3590	1830	430
7-й	84	180	96	136	103	220	2720	4400	2250	530
8-й	89	190	101	144	109	240	2880	4660	2380	560
9-й	96	200	109	156	117	260	3110	5020	2570	600
Таблица 9

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территори-	Измеритель
альные пояса	1 кв. м	1 кв. м	1 вход	1 п. м	1 кв. м водного зеркала
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1-й	7,9	11,3	1370	12,9	12,3	14,3	5,6	7,5
2-й	8,4	12,0	1450	13,7	13,0	15,2	5.9	8,0
3-й	8,8	12,5	1520	14,3	13,7	15,9	6,2	8,3
4-й	9,2	13,2	1600	15,1	14,4	16,7	6,8	8,8
5-й	9,6	13,8	1670	15,7	15,0	17,4	6,8	9.2
6-й	15,4	22,0	2670	25,2	24,0	27,9	10,9	14,6
7-й	18,9	27,0	3270	30,8	29,4	34,2	13,4	17.9
8-й	20,0	28,6	3470	32,6	31,1	36,2	14,2	19,0
9-й	21,6	30,8	3740	35,2	33,6	39,0	15,3	20,5


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОДОМОТОРНАЯ СТАНЦИЯ НА 16 СУДОВ

Характеристика сооружений

Здание станции (графа «а»). Общий объем здания до 2500 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и деревянные. Перекрытия железобетонные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля любая. Полы дощатые, цементные и асфальтовые.

Группа капитальности - III.

В здании имеются водопровод, канализация, электроосвещение и котельная для отопления помещений сторожа и мастерской.

Слип (графа “б”) состоит из грунта, уплотненного щебнем, подстилающего слоя гравия, верхнего слоя бетона. По бетону уложен рельсовый путь на шпалах. Вдоль пути уложен бордюрный камень, На слипе установлена лебедка.

Мачта соревнований (графа “в”) с каменными фундаментами и стенами. Полы асфальтовые и бетонные. Площадка ограждена металлической решеткой. Стены оштукатурены. Отделка - масляная окраска.

Бокс (графа «г») и причал (графа “д”) из деревянных понтонов и щитового деревянного настила.

Таблица 10

Восстановительная стоимость на измерителя, указанные в таблице (в рублях)

Территориальные	Здание станции	Водомоторная станция, в том числе
пояса	(на 1 куб. м) здания	слип (на 1 м рельсового пути)	мачта (на 1 мачту)	бокс (на 1 кв. м настила)	причал (на 1 кв. м настила)
	а	б	в	г	д
1-й	15	100	4980	20	14
2-й	16	110	5280	21	15
3-й	17	110	5530	22	16
4-й	18	120	5830	23	16
5-й	18	120	6080	24	17
6-й	25	200	9710	39	27
7-й	36	240	11900	48	33
8-й	38	250	12600	51	35
9-й	41	270	13600	55	38
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

к табл. 10

№ п п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	28
3	Перекрытия (покрытия)	15
4	Кровля	7
5	Полы	11
6	Проемы	14
7	Отделочные работы	8
8	Внутренние сантехнические работы	9
9	Электроосвещение	2
	Итого	100
Виды благоустройства водомоторной станции к табл. 10

№ п/п	Наименование	%
1	Отопление	2,5
2	Водопровод	1.5
3	Канализация	1,0
4	Оборудование котельной	4,0
5	Электроосвещение	2,0
	Итого	11


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЯХТ-КЛУБЫ НА 25 И 65 СУДОВ

Характеристика сооружений

Таблица 11

Здание клуба (графа “а”) двухэтажное. Общий объем здания до 2200 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки армокирпичные, гипсолитовые и дощатые. Перекрытия железобетонные. Крыши по деревянным стропилам. Кровля любая. Полы дощатые, мозаичные, парапетные и из метлахских плиток. Фасады оштукатурены.

В здании имеются центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация и электроосвещение. Группа капитальности - III.

Эллинг № I (графы “б” и «в») на 27 судов с котельной. Объем здания до 5000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсоблочные и армокирпичные. Перекрытия железобетонные, совмещенные с крышей. Кровля рулонная. Полы дощатые, цементные и асфальтовые. Имеется электроосвещение. Группа капитальности - II.

В подсобных помещениях и помещениях ремонта судов имеются центральное отопление, вентиляция, Горячее водоснабжение, водопровод, канализация и электроосвещение.

Эллинг № 2 (графы “г” и “д”) на 38 судов. Объем здания до 5000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное, совмещенное с крышей. Кровля рулонная. Полы асфальтовые. Имеется электроосвещение. В зданий отсутствуют внутренние благоустройства и отопление. Группа капитальности - II.

Слип с подъемником (графы “е” и “ж”) состоит из шпал, втопленных в бетон, рельсового пути и причала на деревянных сваях (графа «е») или из насыпного грунта (графа “ж”).

Пирс (графа “з”) на деревянных сваях с брусковым настилом и асфальтовым покрытием.

Краны для поднятия, мачт (графа “и”) решетчатые, из стальных труб на деревянных сваях с бетонным ростверком. Кран окрашен масляной краской.

Таблица 12

Боны (графа “а”) на деревянных понтонах с щитовым настилом.

Мачта соревнований (графа “б”) деревянная, на бутобетонном фундаменте с асфальтовым полом; окрашена масляной краской.

Кильблоки (графа “в”) деревянные, окрашены масляной краской. Флагштоки (графа “г”) из газовых труб на бутобетонном фундаменте. Флагштоки окрашены алюминиевой краской.

Будка вахтера (графа “д”) объемом до 7 куб. м. Фундаменты бутовые, кирпичные. Стены, полы и стропила деревянные. Внутренняя и наружная отделка - масляная окраска.

На площадке яхт-клуба имеются водопровод (графа «е»), канализация (графа “ж”), электроосвещение и слаботочные устройства (графа «з»).

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Таблица 11

Территори-	Измеритель
альные пояса	1 куб. м	1 судно	1 куб. м	1 судно	1 п. м рельсового пути	1 кв. м	1 шт.
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1-й	26	10	1840	7	840	120	30	56	870
2-й	28	11	1950	7	890	127	32	59	922
3-й	29	11	2042	8	932	133	33	62	966
4-й	30	12	2153	8	983	140	35	66	1018
5-й	32	12	2245	9	1025	146	37	68	1061
6-й	51	20	3588	14	1638	234	59	109	1697
7-й	62	24	4398	17	2008	287	72	134	1209
8-й	66	25	4655	18	2125	304	76	142	2201
9-й	71	27	5023	19	2293	328	82	153	2375
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 11

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	9	8	8
2	Стены и перегородки	35	28	25
3 и 4	Перекрытия (покрытия), кровля (крыша)	23	27	37
5	Полы	7	9	15
6	Проемы	10	10	12
7	Отделочные работы	9	3	2
8	Внутренние сантехнические работы	5	11	-
9	Электроосвещение	2	4	1
	Итого	100	100	100
Виды благоустройства здания клуба к табл. 11

№ п/п	Наименование	%
1	Центральное отопление	2,3
2	Вентиляция	0,8
3	Горячее водоснабжение	0,4
4	Внутренний водопровод	0,5
5	Внутренняя канализация	1,0
6	Электроосвещение	2,0
	Итого	7
Виды благоустройства эллинга № 1 к табл. 11

№ п/п	Наименование	%
1	Центральное отопление	2.3
2	Вентиляция	0,1
3	Горячее водоснабжение	0,1
4	Внутренний водопровод	1,1
5	Внутренняя канализация	0,7
6	Оборудование котельной	6,7
7	Электроосвещение	4,0
	Итого	15
Таблица 12

Восстановительная стоимость на измерители указанные в таблице (в рублях)

Территори-	Измеритель
альные пояса	1 шт.	1 мачта	1 кильблок	1 флагшток	1 куб. м	1 м трубопровода	1 судно
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1-й	124	550	520	90	47	14,3	12,9	53
2-й	130	580	550	100	50	15,2	13,7	60
3-й	140	610	580	100	52	15,9,	14,3	60
4-й	150	640	610	110	55	16,7	15,1	70
5-й	150	670	630	110	57	17,4	15,7	70
6-й	240	1070	1010	180	92	27,9	25,2	110
7-й	300	1310	1240	220	112	34,2	30,8	140
8-й	310	1390	1320	230	119	36,2	32,6	150
9-й	340	1500	1420	250	128	39,0	35,2	160


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛЫЖНЫЕ СТАНЦИИ (БАЗЫ)

Характеристика сооружений

Здание (табл. 13) одно-двухэтажное. Общий объем здания до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсолитовые. Перекрытия деревянные. Кровля любая. Полы дощатые и из метлахских плиток. Фасады оштукатурены.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, вентиляцией. отоплением, электроосвещением и слаботочными устройствами.

Группа капитальности - III.

Таблица 13

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояса	Лыжная станция
1-й	19,0
2-й	20,0
3-6	21,0
4-й	22,0
5-й	23,3
6-й	37,0
7-й	45,4
8-й	48,0
9-й	51,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %)

к табл. 13

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	32
3	Перекрытия	13
4	Крыша (кровля)	6
б	Полы	8
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	12
8 9	Внутренние сантехнические работы  Электроосвещение	6  2
10	Слаботочные устройства	1
	Итого	100
Виды благоустройства лыжной станции (базы) к табл. 13

№ п/п	Наименование	%
1	Центральное отопление	3,0
2	Вентиляция	0,7
3	Водопровод	0,5
4	Канализация	1,6
5	Узел управления	0,2
6	Электроосвещение	2,0
7	Радиофикация	1,0
	Итого	9


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПОЛУЗАКРЫТЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ТИР

Характеристика сооружений

Тир состоит из двух частей - стрелкового павильона и полузакрытой огневой зоны.

Тир (табл. 14, графа “а”) на 5 стрелков. Здание павильона одноэтажное. Объем здания до 900 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены Кирпичные. Перегородки и перекрытия деревянные. Кровля любая. Крыша по деревянным стропилам. Полы дощатые.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением и электроосвещением.

Группа капитальности - III.

Огневая зона. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Полы песчаные по утрамбованному щебнем грунту. Козырьки над бойницами и мишенями деревянные с защитным слоем из кирпича. Траверсы из деревянных коробов с засыпкой. Дренаж щебеночный с отводом воды керамическими трубами.

Зона оборудована электроосвещением.

Тир (графа “б”). Объем здания павильона до 800 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены деревянные, каркасно-засыпные. Перегородки и перекрытия деревянные. Кровля любая. Крыша по деревянным стропилам. Полы дощатые. Здание оборудовано водопроводам, канализацией, отоплением и электроосвещением.

Группа капитальности - IV.

Огневая зона. Фундаменты на деревянных стульях. Стены деревянные, каркасно-обшивные, с засыпкой. Полы песчаные по утрамбованному щебнем грунту. Козырьки над бойницами и мишенями деревянные с защитным слоем из кирпича. Траверсы из деревянных коробов с засыпкой. Дренаж щебеночный с отводом воды керамическими трубами.

Зона оборудована электроосвещением.

Таблица 14

Восстановительная стоимость стрелкового тира на одного стрелка (в рублях)

Территориальные пояса	Здание павильона объемом до 900 куб. м	Здание павильона объемом до 800 куб. м
	а	б
1-й	3200	2200
2 и	3390	2330
3-й	3550	2440
4-й	3740	2570
5-й	3900	2680
6-й	6240	4290
7-й	7650	5260
8-й	8100	5560
9-й	8740	6000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %)

к табл. 14

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	16	12
2	Стены и перегородки	48	36
3	Перекрытия	5	7
4	Кровля	5	6
5	Полы	11	17
6	Проемы	4	8'
7	Отделочные работы	4	7
8 9'	Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	5  2	5  2
	Итого	100	100
Виды благоустройства стрелкового павильона к табл. 14

№ п/п	Наименование	%
1	Отопление	2,0
2	Водопровод	2,0
3	Канализация	1,0
4	Электроосвещение	2,0
	Итого	7


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОДНОКОМПЛЕКТНЫЕ СТРЕЛКОВО-ОХОТНИЧЬИ СТЕНДЫ

Характеристика сооружений

Траншейный стенд (графа «а») на 17 машинок. Траншея, стены каменные. Плиты под машинки железобетонные. Перекрытие траншей железобетонное. Лестницы с бетонными ступенями. Стрелковые дорожки асфальтовые. Дренаж гравийный с коллектором из газовых труб.

Будка пускальщика. Цоколь кирпичный. Стены деревянные, каркасно-обшивные. Крыша по деревянным стропилам. Полы дощатые. Внутренняя отделка улучшенная. Группа капитальности - IV.

Будки для метания стендовых мишеней. Конструктивные элементы здания такие же, как и для будки пускальщика. В здании имеются бетонные подушки под оборудование и предохранительные устройства из деревянных щитов. Группа капитальности - IV.

Стенд оборудован машинками для метания мишеней и спортивным инвентарем.

Круглый стенд (графа “б”) на 8 стрелков с одернованными земляными откосами, асфальтовым покрытием стрелковых мест, обходными дорожками и коллектором из газовых труб.

Пристрелочная площадка (графа “в”) с щебеночным покрытием. Площадка оборудована спортивным инвентарем (столики, щиты для мишеней).

Флагштоки (графа “г”) из газовых труб на железобетонном фундаменте. Трубы окрашены масляной краской.

Благоустройство территории стенда (графа «д») состоит из щебеночных дорожек, деревянного штакетного забора, окрашенного масляной краской, забора из колючей проволоки, деревянных траверс, щебеночной площадки для зрителей, зеленых насаждений и бортового камня.

Таблица 15

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориальные пояса	Траншейный стенд (на 1 машинку)	Круглый стенд (на 1 стрелка)	Пристрелочная площадка (на 1 площадку)	Флагшток (на 1 флагшток)	Благоустройство (на 100 кв. м площади стенда)
	а	б	в	г	д
1-й	490	160	150	40	7
2-й	520	170	160	42	7
3-й	540	180	170	44	8
4-й	570	190	180	47	8
5-й	600	200	180	49	9
6-й	950	310	290	78	14
7-й	1170	380	360	96	17
8-й	1240	410	380	100	18
9-й	1340	440	410	110	19


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 1. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВЕЛОТРЕКИ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристика сооружений

Дорожка длиной 333,33 м (графа “а”). Основание трека состоит из земляной насыпи с одерновкой обратного откоса.

Покрытие трека состоит из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя из железобетона.

Барьер железобетонный с обшивкой досками.

Дренаж состоит из нижнего слоя гравия, промежуточного слоя дерна и верхнего слоя растительной земли, колодцев и керамических труб.

Трек оборудован электроосвещением.

Дорожка длиной 400 м (графа “б”). Конструкция велотрека такая же. как в графе «а», но без электроосвещения.

Таблица 16

Восстановительная стоимость на велотрек (в рублях)

Территориальные пояса	Велотрек с дорожкой длиной 333,33 м	Велотрек с дорожкой длиной 400 м
	а	б
1-й	65000	78000
2-й	68900	82680
3-й	72150	86580
4-й	76050	91260
5-й	79300	95160
6-й	126750	152100
7-й	155350	186420
8-й	164450	197340
9-й	177450	212940


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ОТКРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

НОРМАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ЯДРО

Характеристика сооружений

Футбольное поле (табл. 17, графа “а”). Покрытие из спецсмеси, состоящей из кирпичной мелочи, глины и супеси. Размер поля 104 х 69 м.

Беговая дорожка и дорожка разбега (графа «б»). Покрытие из подстилающего слоя песка, промежуточных слоев из шлака и торфа и верхнего слоя спецсмеси. Дорожка ограничена бровками, длина дорожки 400 м.

Секторы толкания ядра и метания диска (графа «в») с таким же покрытием, как и беговая дорожка, площадь секторов 2774 кв. м. На секторах размещены ямы для прыжков в длину и высоту, места для толкания ядра, копья, гранаты, молота и диска; на одном из секторов имеется яма с железобетонными стенками для бега с препятствиями.

Предохранительная зона (графа “г”) с таким же покрытием, как футбольное поле,

Дренаж (графа “д”) состоит из канав, засыпанных кирпичным щебнем, с устройством колодцев.

Водопровод (графа “е”) из труб диаметром 100 мм с устройством колодцев.

Таблица 17

Восстановительная стоимость сооружений нормального спортивного ядра (в рублях)

Территориальные пояса	Футбольное поле (на 100 кв. м площади)	Беговая дорожка и дорожка разбега (на 100 кв. м площади)	Секторы толкания ядра и метания диска (на 100 кв. м площади)	Предохрани- тельная зона (на 100 кв. м площади)	Дренаж (на 100 кв. м нормального спорт ядра)	Водопровод (на 1 п. м трубопровода)
	а	б	в	г	д	е
1-й	170	280	260	160	20	9,6
2-й	180	300	280	170	20	10,2
3-й	190	310	290	180	20	10,7
4-й	200'	330	300	190	20	11.2
5-й	210	340	320	200	20	11,7
6-й	330	550	510	310	40	18.7
7-й	410	670	620	380	50	22,9
8-й	430	710	660	400	50	24,3
9-й	460	770	710	440	50	26,2


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ОТКРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТАДИОНЫ СПОРТИВНЫХ ИГР С АРЕНАМИ

Характеристика сооружений

Арена (графа “а”). Покрытие арены состоит из нижнего щебеночного слоя и верхнего растительного слоя.

Судейская вышка (графа “б”) решетчатая, из газовых труб, с дощатым настилом. Вышка окрашена масляной краской.

Сеть водопровода (графа “в”) из труб диаметром 60 - 100 мм с пожарными гидрантами и колодцами.

Водосток (графа “г”) из керамических канализационных труб диаметром 200 - 250 мм с колодцами.

Наружное электроосвещение (графа “д”) состоит из кабеля, уложенного в земляной траншее, и металлических опор освещения.

Уборная на 20 очков (графа “е”). Фундаменты из бетонных блоков, стены кирпичные, покрытия из сборных железобетонных плит, кровля рулонная. Отопление центральное. Водопровод, канализация и электроосвещение. Отделка - облицовка внутренних стен глазурованными плитками.

Группа капитальности - II.

Таблица 18

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориальные пояса	Арена (на 100 м')	Судейская вышка (на 1 вышку)	Сеть водопровода (на 1 а. и)	Водосток (на 1 п. и)	Наружное электроосвещение (на 1 опору)	Уборная (на 1 очко)
	а	б	в	г	д	е
1-й	400	44	14,3	12,3	1000	1400
2-й	420	47	15,2	13,0	1060	1480
3-й	440	49	15.9	13.7	1110	1550
4-й	470	01	16.7	14,4	1170	1640
5-й	490	54	17,4	15,0	1220	1710
6-й	780	86	27,9	24,5	1950	2730
7-й	960	105	34,2	29.4	2390	3350
8-й	1010	111	36,2	31,1	2530	3540
9-й	1090	120	39,0	33,6	2730	3820
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 18, графа «е»

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Уборная
1	Фундаменты	13
2  3  4	Стены и перегородки Покрытие и совмещенная кровля Полы	17  27  10
5	Проемы	8
6	Отделочные работы	11
7  8	Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	11  3
	Итого	100
Виды благоустройства уборной к табл. 18

№ п/п	Наименование	%
1	Отопление	1,5
2	Вентиляция	2,5
3	Водопровод	2,0
4	Канализация	5,0
5	Электроосвещение	3,0
	Итого	14


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ОТКРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ДЕТСКИЙ ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Характеристика сооружений

Ванна бассейна (табл. 19, графа “а”) с бетонными стенками, железобетонным дном и гидроизоляцией. Размеры ванны 12,5х6 м.

Павильон-раздевальня с гелиоустановкой (графа “б”). Объем здания до 300 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены и перегородки из асбестоцементных листов по деревянному каркасу. Полы дощатые, из метлахских плиток и цементные по бетонной подготовке. Перекрытием и крышей является гелиоустановка, состоящая из рамы с остекленными переплетами, экрана из алюминиевого железа, коллекторов с патрубками в дощатого короба. Нижняя часть рамы утеплена, внутренние плоскости павильона, элементы гелиоустановки окрашены масляной краской.

В павильоне имеются канализация, водопровод, электроосвещение, фильтрационная, бактерицидная и хлораторная установки. Группа капитальности - IV.

Таблица 19

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориальные пояса	Ванна бассейна (на 1 кв. м водного зеркала)	Павильон (на 1 куб. м здания)
	а	б
1-й	53	32
2-й	56	34
3-й	59	36
4-й	62	37
5-й	65	39
6-й	103	63
7-й	127	76
8-й	134	81
9-й	145	87
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 19

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	20
3	Перекрытия	21
4	Кровля	-
5	Полы	9.
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	3
8	Внутренние сантехнические работы	30
9	Электроосвещения	6
	Итого	100
Виды благоустройства детского плескательного бассейна к таблице 19

№ п/п	Наименование	%
1	Холодное и горячее водоснабжение и водомерный узел	4
2	Канализация	2,1
3	Отопление и обогрев обходных дорожек	4,2
4	Оборудование бойлерной	4,1
5	Вентиляция	5,6
6	Трубопроводы насосно-фильтрационной, хлораторной ванны бассейна	10
7	Электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ОТКРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ ВОДНЫЕ СТАНЦИИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ И ГРЕБНЫЕ БАЗЫ ДО 60 СУДОВ

Характеристика сооружений

Таблица 20

Эллинги на 15 судов (графа “а”). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные, перегородки армокирпичные и гипсолитовые. Перекрытия деревянные. Кровля любая. Полы дощатые и цементные.

Предусмотрены печное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение. Объем зданий эллингов до 1000 куб. м.

Эллинги на 16-30 судов (графа “б”). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия и стропила деревянные. Кровля любая. Полы асфальтовые и цементные.

Предусмотрены печное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Объем здания эллингов до 2000 куб. м.

Эллинги на 31-60 судов (графа “в”). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия и стропила деревянные. Кровля любая. Полы дощатые, асфальтовые и цементные.

Предусмотрены центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация и электроосвещение.

Фасады окрашены масляной краской.

Объем здания эллингов до 3000 куб. м.

Душевой павильон объемом до 300 куб. м (графа “г”). Здание с каркасно-обшивными стенами на деревянных стульях, с дощатыми и цементными полами. Перекрытием с кровлей является гелиоустановка трубчатого типа. Отделка - масляная окраска. Предусмотрены водопровод и канализация.

Кассовый павильон объемом до 50 куб. м (графа “д”). Помещение с каркасно-обшивными стенами на деревянных стульях. Стропила деревянные. Полы дощатые. Отделка - масляная окраска. Павильон оборудован электроосвещением.

Спортивный павильон объемом до 100 куб. м (графа «е»). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия, стропила и полы деревянные. Кровля любая. Предусмотрены печное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Бассейн 50Х20 м для плавания (графы “ж” и “з”) с деревянным ограждением на понтонах (графа “ж”) или на сваях (графа “з”) с настилом для проходов и сообщения с берегом.

Бассейн 20х20 м для прыжков (графа «и») с плавучим деревянным ограждением и настилом для проходов.

Группа капитальности:

а) эллинги - IV;

б) душевой, спортивный и кассовый павильоны - IV.

Таблица 21

Площадка для занятий на суше (графа “а”). Покрытие состоит из слоя песка или опилок.

Причал и учебный плот для судов (графа “б”) на деревянных понтонах со сваями.

Причал для прогулочных лодок (графа “в”) на деревянных сваях с дощатым настилом.

Мачта с прожекторами (графа «г») на деревянных понтонах с дощатым настилом.

Учебный плот для академических судов (графа “д”) на деревянных понтонах с деревянными сваями для причала судов.

Учебный плот для байдарок и каноэ (графа “е”) на деревянных понтонах с дощатым настилом.

Причал для байдарок (графа “ж”) на деревянных понтонах с деревянным настилом и сваями.

Вышки (графы “з” и “и”) деревянные с металлическим ограждением для прыжков с высоты 10 и 8 м (графа “з”) и высоты 7,5 и 3 м (графа “и”).

Трамплин для прыжка с высоты 1 м (графа “к”) деревянный с металлическим ограждением.

Таблица 22

Сходы (графа “а”) на деревянных сваях с насадками и дощатым настилом.

Стоянка для катеров (графа «б») состоит из деревянных понтонов, настила и свай.

Навес деревянный хозяйственный (графа “в”).

Главный вход (графа “г”) - металлические ворота и калитки.

Судейская вышка (графа “д”) с каменными фундаментами, каркасно-щитовыми стенами, деревянными перекрытиями и асфальтовыми полами.

Колодец (графа «е») деревянный рубленый, размером 1 х 1 х 7 м.

Ограждение (графа “ж”) деревянное. Отделка - простая окраска.

Таблица 20

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориальные	Измерители
пояса	1 куб. м здания	1 рожок	1 куб. м здания	100 кв. м водного зеркала
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1-й	20	16	14	1240	20	20	380	970	100
2-й	21	17	15	1310	21	21	400	1030	110
3-й	22	18	16	1380	22	22	420	1030	110
4-й	23	19	16	1450	23	23	450	1140	120
5-й	24	20	17	1510	24	24	460	1180	120
6-й	39	31	27	2420	39	39	740	1890	200
7-й	48	38	33	2960	48	48	910	2320	240
8-й	51	40	35	3140	51	51	960	2450	250
9-й	55	44	38	3390	55	55	1040	2650	270
Удельные веса конструктивных элементов (в %) к табл. 20

№ п.п.	Наименование конструктивных моментов	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	19	14	11	4	18	13
2	Стены и перегородки	28	21	19	9	23	18
3	Перекрытия	7	9	8	-	13	14
4	Покрытие и кровля	9	12	11	-	16	8
5	Полы	4	9	11	3	14	12
6	Проемы	16	18	16	-	8	19
7	Отделочные работы	9	9	7	2	7	8
8	Внутренние сантехнические работы	5	5	6	45	-	5
9	Оборудование котельной	-	-	8	-	-	-
10	Гелиоустановка	-	-	-	30	-	-
11	Электроосвещение	3	3	3	7	1	3
	Итого	100	100	100	100	100	100
Виды благоустройства эллинга на 31-60 судов к табл. 20

№ п.п.	Наименование	%
1	Центральное отопление	2,9
2	Вентиляция	0,4
3	Горячее водоснабжение	0,4
4	Внутренний водопровод	1,6
5	Внутренняя канализация	0,7
6	Оборудование котельной	8
7	Электроосвещение	3
	Итого	17
Виды благоустройства эллинга на 30 судов и спортивного павильона к табл. 20

№ п/п	Наименование	%
1	Центральное отопление	2,4
2	Вентиляция	0,4
3	Горячее водоснабжение	0,4
4	Внутренний водопровод	1,4
5	Внутренняя канализация	0,4
6	Электроосвещение	3,0
	Итого	8
Таблица 21

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территори-	Измерители
альные пояса	100 кв. м	1 кв. м настила	1 мачта	1 кв. м настила	причал	5 и 10 м	7,5 и 3 м	трамплин
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1-й	250	12	10	460	13	6	12	1030	650	130
2-й	270	13	11	490	14	6,4	13	1090	690	140
3-й	280	13	11	510	14	6,7	13	1140	720	140
4-й	290	14	12	540	15	7,0	14	1210	760	150
5-й	310	15	12	560	16	7,3	15	1260	790	160
6-й	490	23	20	900	25	11,7	23	2010	1270	250
7-й	600	29	24	1100	31	14,3	29	2460	1550	310
8-й	630	30	25	1160	33	15,2	30	2610	1640	330
9-й	680	33	27	1260	35	16,4	33	2810	1770	360
Таблица 22

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориальные	Измерители
пояса	1 кв. м настила	1 кв. м навеса	1 кв. м ворот	1 вышка	1 колодец	1 п. м
	а	в	в	г	д	е	ж
1-й	10	14	12	90	680	480	9
2-й	11	15	13	100	720	510	10
3-й	11	16	13	100	760	530	10
4-й	12	16	14	110	800	560	11
5-й	12	17	15	110	830	590	11
6-й	20	27	23	180	1330	940	18
7-й	24	33	29	220	1630	1150	22
8-й	25	35	30	230	1720	1210	23
9-й	27	38	33	250	1860	1310	25


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 2. ОТКРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРИБУНЫ

Характеристика сооружений

Земляные (графа “а”) трибуны вместимостью до 3000 мест без подтрибунных помещений. Трибуны состоят из земляной насыпи с бутовыми или бутобетонными подпорными стенками. По откосам насыпи устроены дощатые сиденья по железобетонным столбикам с железобетонными подпорными плитами. Проходы между рядами асфальтовые. Лестницы из бетонных ступеней.

Земляные трибуны вместимостью от 3000 до 5000 мест без подтрибунных помещений (графа “б”). Конструкции трибун такие же, как в графе “а”.

Трибуны смешанной конструкции вместимостью от 3000 до 5000 мест с подтрибунными помещениями (графа “в”). Трибуны состоят из земляной насыпи, подпорных стенок и встроенных в тело насыпи подтрибунных помещений объемом до 1100 куб. м. На откосе насыпи устроены дощатые сиденья по бетонным столбикам с железобетонными подпорными плитами. Проходы между рядами асфальтовые. Лестницы из бетонных ступеней.

Фундаменты и подпорные стенки бутовые или бутобетонные. Стены подтрибунных помещений бутовые или бутобетонные с облицовкой кирпичом и кирпичные. Кровля рулонная. Перекрытие железобетонное. Полы из метлахских плиток.

Фасады оштукатурены.

Подтрибунные помещения оборудованы центральным отоплением, водопроводом, вентиляцией, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности - II.

Железобетонные трибуны вместимостью до 6000 мест с подтрибунными помещениями (графа «г»). Фундаменты трибун бутовые или бутобетонные. Стены кирпичные. Колонны кирпичные и железобетонные. Перекрытия из железобетонных элементов с утеплением в части подтрибунных помещений.

Сиденья деревянные по железобетонным столбикам.

Перегородки в помещениях деревянные, гипсолитовые, кирпичные и железобетонные. Полы дощатые, цементные и из метлахских плиток.

Фасады трибун оштукатурены.

Подтрибунные помещения оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, электроосвещением и слаботочными устройствами.

Группа капитальности - II.

Таблица 23

Восстановительная стоимость на одно место для зрителей (в рублях)

Территориальные пояса	Земляные трибуны без подтрибунных помещений до 3000 мест	Земляные трибуны без подтрибунных помещений от 3000 до 5000 мест	Трибуны смешанной конструкции с подтрибунными помещениями	Железобетонная трибуна с подтрибунными помещениями
	а	б	в	г
1-й	6,3	5,9	30	35
2-й	6,7	6,3	32	37
3-й	7,0	6,5	33	39
4-й	7,4	6,9	35	41
5-й	7,7	7,2	37	43
6-й	12,3	11,5	59	68
7-й	15,1	14,1	72	84
8-й	15,9	14,9	76	88
9-й	17,2	16,1	82	96
Удельные веса отдельных конструктивных элементов железобетонной трибуны до 6000 мест с подтрибунными помещениями без оборудования и инвентаря (в %) к табл. 23

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	22
3	Перекрытия	21
4	Кровля	6
5	Полы	7
6	Проемы	13
7	Отделочные работы	9
8	Внутренние сантехнические работы	7
9	Электроосвещение	2
10	Слаботочные устройства	5
	Итого	100
Виды благоустройства железобетонной трибуны до 6000 мест с подтрибунными помещениями к табл. № 23

№ п/п	Наименование	%
1  2	Центральное отопление и узел управления. Вентиляция	2,6  0,8
3  4	Водопровод и горячее водоснабжение Канализация	1,4  1,5
5	Оборудование бойлерной	0,7
6	Электроосвещение	2,0
7	Слаботочные устройства	5,0
	Итого	14


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ МАНЕЖ С ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКОЙ

Характеристика сооружений

Здание двухэтажное. Общий объем здания до 40000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки армокирпичные, железобетонные, гипсолитовые и деревянные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Крыша из железобетонных арок и плит. Полы мозаичные, дощатые и из метлахских плиток. Цоколи фасада облицованы плитками и стены оштукатурены.

Покрытие круговой беговой дорожки сострит из нижнего слоя хворостяных фашин и верхнего слоя из опилок с пиритовыми огарками.

Покрытие прямой беговой дорожки и полов состоит из нижнего слоя шлака, слоя опилок с пиритовыми огарками и торфом.

Стенки ям для прыжков обшиты досками; ямы заполнены песком.

Здание манежа оборудовано центральным отоплением, вентиляцией. водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением и слаботочными устройствами. Группа капитальности - II.

Таблица 24

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояса	Здание	Здание, в том числе
		слаботочные устройства
1-й	10,8	0,2
2-й	11,8	0,21
3-й	12,0	0,2
4-й	12.6	0,23
5-й	13,2	0,24
6-й	21,1	0,4
7-й	25,8	0,48
8-й	27,3	0,51
9-й	29,5	0,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %)

(к табл. 24)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	18
3	Перекрытия	22
4	Покрытие и кровля	9
5	Полы	5
6	Проемы	13
7	Отделочные работы	12
8  9	Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	6  4
10	Слаботочные устройства	2
	Итого	100
Виды благоустройства спортивного манежа для легкой атлетики с дорожкой длиной 200 м к табл. № 24

№ п/п	Наименование	%
1	Отопление	9,7
2	Вентиляция	1,2
3	Тепловой пункт и узел управления	0,5
4	Холодное и горячее водоснабжение и водомерный узел	1,0
5	Канализация	0,6
6	Электроосвещение	4,0
7	Слаботочные устройства	9,0
	Итого	12


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЗАКРЫТЫЙ ГРЕБНОЙ БАССЕЙН

Характеристика сооружений

Здание бассейна (табл. 25). Общий объем здания до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные, стены кирпичные. Перегородки армокирпичные и гипсолитовые. Кровля рулонная. Крыша совмещенная с перекрытием, железобетонная. Полы цементные, дощатые или из линолеума и из метлахских плиток.

Ванна бассейна железобетонная с облицовкой внутренней поверхности метлахской плиткой.

Здание оборудовано водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, вентиляцией, центральным отоплением, котельной и электроосвещением.

Группа капитальности - II.

Таблица 25

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные	Бассейн	Бассейн, в том числе
пояса		здание	ванна	оборуд. котельной
	а	б	в	г
1-й	28,6	23	3.0	2,6
2-й	29,7	24	3.0	2,7
3-й	32,2	26	3,3	2,9
4-й	33,5	27	3.5	3,0
5-й	35,2	28	4	3,2
6-й	56,1	45	6	5,1
7-й	68,2	55	7	6,2
8-й	72,8	58	8	6,6
9-й	78.1	63	8	7,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 25

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	24
3	Перекрытия	13
4	Покрытия и кровля	11
5	Полы	9
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	9
8  9	Внутренние сантехнические работы Оборудование котельной	10  6
10	Электроосвещение	4
	Итого	100
Виды благоустройства закрытого- гребного бассейна к табл. 25

№ п/п	Наименование	%
1	Отопление	3,0
2	Вентиляция	2,0
3	Холодное водоснабжение и водомерный узел	2,0
4	Горячее водоснабжение	1,0
5	Канализация	2,0
6	Электроосвещение	4,0
7	Оборудование котельной	6,0
	Итого	20


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВАННОЙ 26 х 11,5 м

Характеристика сооружений

Здание бассейна (табл. 26) одноэтажное. Общий объем здания с подвалом до 7160 куб. м.

Фундаменты бутобетонные, ленточные.

Стены кирпичные.

Перекрытия над подвалом и покрытие - сборные железобетонные панели и ребристые плиты.

Кровля рулонная.

Перегородки кирпичные.

Полы цементные., керамические плитки, линолеум и паркет.

Отделка - облицовка глазурованными плитками, масляная и клеевая окраска.

Ванна 25 х 11,5 м выполнена из монолитного железобетона с облицовкой изнутри глазурованными плитками.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электроосвещением и слаботочными устройствами.

Группа капитальности - II.

Таблица 26

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояса	Закрытый бассейн для плавания с	Закрытый бассейн для плавания с ванной 25 х 11,5 м в том числе
	ванной 25х11,5 м	здание без ванны	ванна бассейна
1-й	18,8	16,9	1,9
2-й	19,9	17,9	2,0
3-й	20,9	18,8	2,1
4-й	22,0	19,8	2,2
5-й	22,9	20,7	2,2
6-й	36,6	32,9	3,7
7-й	44,8	40,3	4,5
8-й	47,6	42,8	4,8
9-й	61,3	46,1	6,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 26

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	28
3	Перекрытия и покрытие	13
4	Кровля	3
6	Полы	6
6	Проемы	7
7	Ванна бассейна	10
8	Отделочные работы	7
9  10	Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	15  2
11	Слаботочные	1
	Итого	100
Виды благоустройства закрытого бассейна для плавания с ванной 25х11,5 м к табл. 26

№ п/п	Наименование	%
1	Центральное отопление, отопление обходных дорожек и узел управления	3,8
2	Вентиляция	2,8
3	Горячее и холодное водоснабжение и водомерный узел	2,5
4	Канализация	1
5	Оборудование бойлерной	0,9
6	Трубопроводы циркуляционного водоснабжения, обвязка ванны бассейна и распределительная гребенка	4,0
7	Электроосвещение	2
8	Слаботочные устройства	1
	Итого	18


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВАННОЙ 25х14 м

Характеристика сооружений

Здание бассейна трехэтажное. Общий объем здания с подвалом до 10910 куб. м. Фундаменты бутобетонные, ленточные и столбовые. Стены кирпичные и из стеклоблоков. Перекрытия - сборные железобетонные пустотные панели. Кровля рулонная. Перегородки армокирпичные, гипсолитовые, из стеклоблоков и филенчатые. Полы дощатые, брусковые, керамическая плитка, цементные и линолеум. Отделка - глазурованные плитки, клеевая окраска, масляная окраска.

Ванна 25 х 14 м выполнена из монолитного железобетона на железобетонных балках, уложенных по железобетонным колоннам. Ванна внутри облицована глазурованными плитками.

Вышки и трамплины для прыжков в воду выполнены из железобетона с металлическими лестницами.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением и слаботочными устройствами.

Группа капитальности - II.

Таблица 27

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные	Закрытый бассейн для плавания с	Закрытый бассейн для плавания с ванной 25х14 м, в том числе
пояса	ванной 25х14 м	здание без ванны	ванна бассейна
1-й	16,6	14.1	1.5
2-й	16,6	15,0	1,6
3-й	17,4	15,7	1.7
4-й	18,3	16,5	1,8
5-й	19.0	17,2	1.8
6-й	30,4	27,5	2,9
7-й	37,3	33,7	3,6
8-й	39,5	35,7	3,8
9-й	42,6	38,5	4,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %)

к табл. 27

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	27
3	Перекрытия и покрытие	13
4	Кровля	4
5	Полы	6
6	Проемы	7
7	Ванна бассейна	10
8	Отделочные работы	7
9  10	Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	14  3
11	Слаботочные устройства	1
	Итого	100
Виды благоустройства закрытого бассейна для плавания с ванной 25х14 м II табл. 27

№ п/п	Наименование	%
1	Отопление, обогрев обходных дорожек, узел управления в подводка трубопроводов к калориферам	4,3
2	Вентиляция	37
3	Водопровод, горячее водоснабжение и водомерный узел	1,7
4	Канализация	0,8
5	Оборудование бойлерной	1,0
6  7	Трубопроводы хлораторной, фильтрацией ной, наполнения ванны бассейна и сброса Электроосвещение	2,5  3,0
8	Слаботочные устройства	1,0
	Итого	18


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЗАКРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 50х21 м

Характеристика сооружений

Здание бассейна (табл. 28) двухэтажное. Общий объем здания с подвалом до 47220 куб. м. Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное сборное. Кровля рулонная. Перегородки армокирпичные, железобетонные, гипсолитовые и деревянные. Полы паркетные, дощатые, цементные, из релина и метлахских плиток. Отделка внутренняя - штукатурка и глазурованная плитка. Ванна 60 х 21 м и детская - железобетонные на балках и железобетонных колоннах, облицованы белой глазурованной плиткой.

Вышки для прыжков железобетонные, с металлическими лестницами.

Трибуны сборные железобетонные.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением и слаботочными устройствами.

Группа капитальности - II.

Таблица 28

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные	Закрытый плавательный	в том числе
пояса	бассейн с ванной 60 х 21 м (в целом)	здание без ванны	ванны бассейна
	а	б	в
1-й	17,80	15,96	1,84
2-й	18.87	16,92	1,95
3-й	19,7	17,7	2,0
4-й	20,9	18.7	2,2
5-й	21,7	19,5	2.2
6-й	34,7	31,1	3,6
7-й	42,50	38,1	4,4
8-й	45,0	40,4	4,6
9-й	48,6	43,6	5,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 28

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	24
3	Перекрытия	6
4	Покрытия и кровля	13
5	Полы	6
6	Проемы	11
7	Лестницы и крыльца	1
8	Ванна бассейна	11
9	Трибуны	3
10	Отделочные работы	5
11	Внутренние сантехнические работы	10
12	Электроосвещение	4
13	Слаботочные устройства	1
	Итого	100
Виды благоустройства закрытого плавательного бассейна с ванной 80 х 21 м к табл. 28

№ п/п	Наименование	%
1	Центральное отопление, обогрев обходных дорожек и узел управления	2
2	Вентиляция	2,7
3	Водопровод, горячее водоснабжение и водомерный узел	1
4  5	Канализация и внутренние водостоки Тепловой пункт	0,7  0,8
6  7	Трубопроводы фильтрационной, хлораторной и наполнения ванн бассейна и сброса Электроосвещение	2,8  4,0
8	Слаботочные устройства	1
	Итого	15


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЗАКРЫТЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ

Характеристика сооружений

Тир состоит из двух частей - стрелкового павильона и закрытой огневой зоны, рассчитан на 6 стрелков.

Тир с огневой зоной длиной 50 м (табл. 29, графы “а” - «б»).

Здание павильона одноэтажное, с подвалом. Общий объем здания до 4000 куб. м.

Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные и частично кирпичные облегченной конструкции с засыпкой. Перегородки армокирпичные, гипсолитовые и деревянные филенчатые. Перекрытия железобетонные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля любая. Полы цементные, дощатые и из метлахских плиток.

Огневая зона. Фундаменты каменные. Стены кирпичные и частично кирпичные облегченной конструкции с засыпкой. Крыша совмещенная с перекрытием, железобетонная, с утеплением. Полы асфальтовые по щебеночному основанию.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, канализацией, водопроводом, электроосвещением и слаботочными устройствами.

Тир с огневой зоной длиной 100 м (графы «г» - “е”),

Объем здания до 7000 куб. м. Конструкция и виды благоустройств здания и огневой зоны такие же, как и В тире с огневой Зоной 50 м (графы “а” - «в»), за исключением кирпичных стен огневой зоны, которые выполнены без пустот.

Группа капитальности - III.

Таблица 29

Восстановительная, стоимость стрелкового тира на 1 куб. м здания, кроме граф «а» и “г” (в рублях)

Территориальные	Тир с огневой зоной длиной 50 м	Тир с огневой зоной длиной 100 м
пояса	на одного стрелка	здание тира	здание тира, в том числе слаботочные устройства	на одного стрелка	здание тира	здание тира, в том числе слаботочные устройства
	а	б	в	г	д	е
1-й	10660	16,0	0,2	15710	14,2	0,1
2-й	11300	16,9	0,21	16653	15,0	0,11
3-й	11833	17,7	0,22	17438	15,7	0,11
4-й	12472	18,7	0,23	18381	16,6	0,12
5-й	13005	19,5	0,24	19166	17,3	0,12
6-й	20787	31,2	0,39	30635	27,7	0,20
7-й	25477	38,3	0,48	37547	33,9	0,24
8-й	26970	40,5	0,51	39746	360	0,25
9-й	29102	43,7	0,55	42888	38,8	0,27
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 29

№	Наименование конструктивных	Здания объемом
п/п	элементов	4000 куб. м	7000 куб. м
1	Фундаменты	10	10
2	Стены и перегородки	32	34
3	Перекрытия и покрытие	21	23
4	Кровля	6	4
5	Полы	9	9
6	Проемы	5	3
7	Отделочные работы	6	5
8	Внутренние сантехнические работы	4	4
9	Электроосвещение	7	7
10	Слаботочные устройства	1	1
	Итого	100	100
Виды благоустройства закрытого тира к табл. 29

№ п/п	Наименование	%
1  2	Отопление и тепловой узел Вентиляция	1,0  2,0
3  4	Водопровод и водомерный узел Канализация	0,6  0,4
5	Электроосвещение	7,0
6	Слаботочные устройства	1,0
	Итого	12


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Характеристика сооружений

Здания тиров одноэтажные. Общий объем здания до 500 куб. м.

Тир (графы «а» - «б»). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные и частично кирпичные, облегченные, с засыпкой. Перегородки деревянные и гипсолитовые. Перекрытия деревянные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля любая. Полы глинобитные.

Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности - III.

Тир (графы «в» - «г»). Фундаменты на деревянных стульях. Стены каркасно-засыпные и перегородки деревянные. Крыша деревянная без утепления. Кровля любая. Полы глинобитные. Плоскости стен окрашены масляной краской.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией в электроосвещением.

Группа капитальности - IV.

Таблица 30

Восстановительная стоимость стрелковых тиров (в рублях)

Территориальные	Здание тира с кирпичными стенами	Здание тира с деревянными стенами
пояса	на 1 стрелка	на 1 куб. м здания	на 1 стрелка	на 1 куб. м здания
	а	б	в	г
1-й	1000	23,5	540	11,0
2-й	1060	24,9	572	11,7
3-й	1110	26,1	600	12,21
4-й	1170	27.5	632	12.87
5-й	1220	28,7	659	13,42
6-й	1950	45,8	1053	21,45
7-й	2390	56,2	1291	26,29
8-й	2530	59,5	1366	27,83
9-й	2730	64,2	1474	30,03
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 30

№	Наименование конструктивных	Здания тиров
п/п	элементов	с каменными стенами	с деревянными стенами
1	Фундаменты	13	10
2	Стены и перегородки	33	43
3	Покрытия и кровля	26	21
4	Полы	2	5
5	Проемы	10	6
6	Отделочные работы	10	9
7	Внутренние сантехнические работы	4	4
8	Электроосвещение	2	2
	Итого	100	100
Виды благоустройства тира для стрельбы из пневматического оружия к табл. 30

№ п/п	Наименование	%
1	Водопровод	1,0
2	Канализация	1,5
3	Отопление	1.5
4	Электроосвещение	2,0
	Итого	6


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВО-ОХОТНИЧЬИХ СТЕНДОВ

Характеристика сооружений

Павильон для однокомплектного стрелково-охотничьего стенда (графа «а»). Общий объем здания до 1200 куб. м.

Павильон для двухкомплектного стрелково-охотничьего стенда (графа «б»). Общий объем здания до 1500 куб. м.

Здания павильонов одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсолитовые. Перекрытия железобетонные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля любая. Полы дощатые, линолеумовые и цементные.

Здание павильона оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением и электроосвещением.

Группа капитальности - III.

Таблица 31

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояса	Общий объем здания до 1300 куб. м	Общий объем здания до 1500 куб. м
	а	б
1-й	24	23
2-й	26	25
3-й	27	26
4-й	28	27
6-й	30	29
6-й	47	46
7-й	58	56
8-й	61	60
9-й	66	64
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 31

№ а/а	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	16	15
2  3	Стены и перегородки  Перекрытия	23  12	23  12
4	Крыша и кровля	8	9
5	Полы	17	19
6	Проемы	10	9
7  8	Отделочные работы Внутренние сантехнические работы	5  5	5  5
9	Электроосвещение	4	4
	Итого	100	100
Виды благоустройства павильона для стрелково-охотничьих стендов к табл. 31

№ п/п	Наименование	%
1	Водопровод	1,5
2	Канализация	2,0
3	Отопление	1,5
4	Электроосвещение	4,0
	Итого	9


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 3. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛЫЖНАЯ СТАНЦИЯ СЕКЦИОННОГО ТИПА

Характеристика сооружений

Здание одно-двухэтажное. Общий объем здания До 2500 куб. м. Фундаменты бутобетонные, столбовые. Стены из силикатного и красного кирпича облегченной Конструкции с засыпкой шлаком. Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные прогоны, балки и плиты. Перегородки кирпичные, гипсолитовые и деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, цементные, керамические плитки и линолеум. Отделка - облицовка глазурованными плитками, клеевая и масляная окраска.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением, вентиляцией, электроосвещением и слаботочными устройствами.

Группа капитальности - III.

Таблица 32

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояса	Лыжная станция
1-й	21,2
2-й	22,5
3-й	23.5
4-й	24,8
5-й	25,9
6-й	41,3
7-й	50,7
8-й	53,6
9-й	67,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 32

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	32
3  4	Перекрытия и покрытие Кровля	13  6
5	Полы	8
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	12
8  9	Внутренние сантехнические работы  Электроосвещение	6  2
10	Слаботочные устройства	1
	Итого	100
Виды благоустройства лыжной станции секционного типа к табл. 32

№ п/п	Наименование	%
1	Центральное отопление и узел управления	3,2
2	Вентиляция	0,7
3	Водопровод	0,5
4	Канализация	1,6
5	Электроосвещение	2,0
6	Слаботочные устройства	1,0
	Итого	9


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 4. КРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ КОРПУС С ТРЕМЯ ЗАЛАМИ

Характеристика сооружений

Здание. Общий объем до 11800 куб. м. Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены кирпичные, стеклоблочные. Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные пустотные панели. Кровля рулонная. Перегородки армокирпичные, гипсолитовые и армоцементнопесчаные. Полы брусковые, из керамических плиток и линолеума. Отделка внутренняя - облицовка глазурованными плитками, масляная и клеевая окраска. Отделка наружная - казеиновая окраска по фасаду.

Спорткорпус оборудован вентиляцией, центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением, слаботочными устройствами.

Группа капитальности - II.

Таблица 33

Восстановительная стоимость на 1 куб. м (в рублях)

	Спорткорпус с	Спорткорпус, в том числе
Территориальные пояса	тремя залами на 1 куб. м	без сантехнических работ, электроосвещения и слаботочных устройств	сантехнические работы, электроосвещение и слаботочные устройства
	а	б	в
1-й	17,5	15,6	1,9
2-й	18,5	16,5	2,0
3-й	19,4	17,3	2,1
4-й	20,5	18,3	2,2
5-й	21,3	19,0	2,3
6-й	34,1	30,4	3,7
7-й	41,8	37,3	4,5
8-й	44,3	39,5	4,8
9-в	47,8	42,6	5,2
Удельные веса отдельных конструктивных моментов здания спорткорпуса с тремя залами (в %) к табл. 33

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	7
2	Стены и перегородки	35
3	Перекрытия и покрытие	14
4	Кровля	5
5	Полы	6
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	13
8  9	Внутренние сантехнические работы  Электроосвещение	5  4
10	Слаботочные устройства	2
	Итого	100
Виды благоустройства спорткорпуса с тремя задами к табл. 33

№ п/п	Наименование	%
1	Вентиляция	1,2
2	Центральное отопление, узел управления и тепловой пункт	2,5
3	Холодное и горячее водоснабжение и водомерный узел	0,7
4	Канализация	0,6
5	Электроосвещение	4.0
6	Слаботочные устройства	2,0
	Итого	11


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 4. КРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ КОРПУС С ДВУМЯ ЗАЛАМИ И БАССЕЙНОМ 25х14 м

Характеристика сооружений

Здание спорткорпуса общим объемом до 21600 куб. м. Фундаменты ленточные, из сборных железобетонных и бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные пустотные панели. Кровля рулонная. Полы мозаичные, железобетонные плиты, керамические плитки, из брусков, цементные и из линолеума. Перегородки армокирпичные, стеклоблочные, армоцементнопесчаные и дощатые.

Ванна бассейна 25 х 14 м. Фундаменты и стены из монолитного железобетона с облицовкой глазурованными плитками.

Отделка - облицовка стен глазурованными плитками, масляная окраска.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, электроосвещением и слаботочными устройствами.

Группа капитальности - II.

Таблица 34

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

	Спорткорпус с	Спорткорпус, в том числе
Территориальные пояса	двумя залами и бассейном 25х14 и	без ванны	ванна бассейна
	а	б	в
1-й	17,8	16,5	1,3
2-й	18,8	17,4	1,4
3-й	19,9	18 5	1,4
4-й	20,8	19 3	1.5
5-й	21,7	20 1	1,6
6-й	34,8	32 3	2,5
7-й	42,5	39 4	3,1
8-й	45,1	41 8	3,3
9-й	48,6	45,1	3,5
Удельные веса отдельных конструктивных моментов (в %) к табл. 34

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	10
3	Перекрытия	5
4	Покрытие и кровля	13
5	Полы	11
6	Проемы	11
7	Ванная бассейна	7
8	Отделочные работы	6
9 10 11	Внутренние сантехнические работы Электроосвещение Слаботочные устройства	11  4  1
	Итого	100
Виды благоустройства спорткорпуса с двумя залами я бассейном 25х14 м к табл. 34

№ п/п	Наименование	%
1	Холодное и горячее водоснабжение и водомерный узел	1,5
2	Канализация	0,8
3  4	Отопление и обогрев обходных дорожек Оборудование бойлерной	1,6  1,5
5	Вентиляция	2,5
6	Трубопроводы насосно-фильтрационной, хлораторной и ванны бассейна	3,1
7	Электроосвещение	4,0
8	Слаботочные устройства	1,0
	Итого	16


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 4. КРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МАЛЫЙ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ

Характеристика сооружений

Здание общим объемом до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсолитовые и армокирпичные. Перекрытия деревянные. Над котельной и санузлом перекрытия железобетонные. Крыша из деревянных стропильных ферм. Кровля любая. Полы дощатые, цементные, линолеумовые и из метлахских плиток.

Здание оборудовано котельной, центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением. Группа капитальности - III.

Таблица 35

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояса	Здание	В том числе, оборудование котельной
	а	б
1-й	22,4	1,5
2-й	23,7	1,6
3-й	24,9	1,7
4-й	26,2	1,8
5-й	27,3	1,9
6-й	43,7	2,9
7-й	53,5	3,6
8-й	56,7	3,8
9-й	61,2	4,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 35

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	36
3	Перекрытия	7
4	Покрытие и кровля	6
5	Полы	5
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	16
8	Внутренние сантехнические работы и оборудование котельной	11
9	Электроосвещение	2
	Итого	100
Виды благоустройства малого гимнастического зала к табл. 35

№ п/п	Наименование	%
1  2	Центральное отопление Вентиляция	2,0  1,5
3	Холодное и горячее водоснабжение и водомерный узел	2,5
4	Канализация	2,0
5	Оборудование котельной	3,0
6	Электроосвещение	20
	Итого	13


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 4. КРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ КОРПУС ОБЪЕМОМ ДО 6000 куб. м

Характеристика сооружений

Здание общим объемом с подвалом до 6000 куб. м. Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные. Стены надземной части здания кирпичные. Перегородки армокирпичные и гипсолитовые. Перекрытия железобетонные. Крыша по деревянным стропильным фермам. Кровля рулонная. Полы дощатые, цементные, линолеумовые и из метлахских плиток.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением и слаботочными устройствами.

Группа капитальности - III.

Таблица 36

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояса	Здание
1-й	22,6
2-й	23.9
3-й	26,0
4-й	26,4
5-й	27,5
6-й	43,9
7-й	53,8
8-й	56,9
9-й	61.4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 36

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	34
3	Перекрытия	10
4	Покрытие и кровля	7
5	Полы	6
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	10
8  9	Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	6  5
10	Слаботочные устройства	1
	Итого	100
Виды благоустройства спортивного корпуса объемом до 6000 куб. м к табл. 36

№ п/п	Наименование	%
1	Вентиляция	1,5
2	Центральное отопление	2,0
3	Холодное и горячее водоснабжение и водомерный узел	1,2
4	Канализация	0,8
5  6	Узел управления и тепловой пункт Электроосвещение	0,5  5,0
7	Слаботочные устройства	1,0
	Итого	12


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 4. КРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ КОРПУС ОБЪЕМОМ ДО 10000 куб. м

Характеристика сооружений

Здание общим объемом с подвалом до 10000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены подвала бутовые или бутобетонные с облицовкой кирпичом. Стены надземной части здания кирпичные. Перегородки железобетонные, армокирпичные и гипсолитовые. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Покрытие из железобетонных плит по металлическим фермам. Полы дощатые, из метлахских плиток, линолеумовые, мозаичные и паркетные.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, электроосвещением, слаботочными устройствами.

Группа капитальности - II.

Таблица 37

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояса	Здание
1-й	19,3
2-й	20,5
3-й	21,4
4-й	22,6
5-й	23,6
6-й	37,7
7-й	46,2
8-й	48,9
9-й	52,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 37

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	7
2	Стены и перегородки	35
3	Перекрытия	10
4	Покрытие и кровля	9
5	Полы	6
.6	Проемы	9
7	Отделочные работы	13
8  9	Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	5  4
10	Слаботочные устройства	2
	Итого	100
Виды благоустройства спортивного корпуса объемом от 6000 до 10000 куб. м к табл. 37

№ п/п	Наименование	%
1	Вентиляция	1,2
2	Центральное отопление, узел управления и тепловой пункт	2,4
3	Холодное и горячее водоснабжение и водомерный узел	0,8
4	Канализация	0,6
5	Электроосвещение	4,0
6	Слаботочные устройства	2,0
	Итого	11


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 4. КРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ ПАВИЛЬОН ДЛЯ МАЛЫХ СТАДИОНОВ

Характеристика сооружений

Павильон одноэтажный, общим объемом здания до 2000 куб. м. Фундаменты бутобетонные, ленточные и столбовые. Стены из облегченного кирпича. Перегородки кирпичные и гипсолитовые. Полы дощатые, линолеумовые, из метлахских плиток и цементные. Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные. Кровля рулонная. Наружная отделка - облицовочный кирпич. Внутренняя отделка - штукатурка, масляная окраска и облицовка глазурованными плитками.

Спортпавильон оборудован центральным отоплением, вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности - III.

Таблица 38

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояс	Здание
1-й	20,6
2-й	21,7
3-й	22,8
4-й	24,0
5-й	25,0
6-й	40,0
7-й	49,0
8-й	51,9
9-й	56,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов здания спортивного павильона для малых стадионов без оборудования и инвентаря (в %) к табл. 38

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	22
3	Перекрытия и покрытие	22
4	Кровля	6
5	Полы	7
6	Проемы	13
7	Отделочные работы	9
8	Внутренние сантехнические работы	11
9	Электроосвещение	2
	Итого	100
Виды благоустройства спортивного павильона для малых стадионов к табл. 38

№ п/п	Наименование	%
1	Центральное отопление и узел управления	3,6
2	Вентиляция	0,2
3	Холодное и горячее водоснабжение и водомерный узел	2,7
4	Канализация	1,9
5	Оборудование бойлерной	2,6
6	Электроосвещение	2,0
	Итого	13


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 4. КРЫТЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПАВИЛЬОН-РАЗДЕВАЛЬНЯ ДЛЯ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИИ

Характеристика сооружений

Павильон-раздевальня. Общий объем здания с подвалом до 4400 куб. м. Фундаменты сборные железобетонные. Стены подвала - бетонные блоки. Стены надземной части здания кирпичные. Перекрытия и покрытие - сборные многопустотные панели. Кровля рулонная. Полы дощатые, керамические плитки, линолеумовые и цементные. Перегородки кирпичные. Отделочные работы - керамические глазурованные плитки, масляная и клеевая окраска.

Павильон оборудован центральным отоплением, вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением, слаботочными устройствами.

Группа капитальности - II.

Таблица 39

Восстановительная стоимость на 1 куб. м (в рублях)

Территориальные пояса	Здание
1-й  2-й	23,5  24,9
3-й	21,1
4-й  5-й	27,5  28,7
6-й	45,9
7-й  8-й	56,2  59,5
9-й	64,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов здания павильона-раздевальни (в %) к табл. 39

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	16
3	Перекрытия и покрытие	20
4	Кровля	4
5	Полы	11
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	7
8	Сантехнические работы	9
9	Электроосвещение	5
10	Слаботочные устройства	6
	Итого	100
Виды благоустройства павильона-раздевальни к табл. 39.

№ п/п	Наименование	%
1	Отопление и тепловой пункт	3.7
2	Вентиляция	2,8
3  4	Водомерный узел, холодное водоснабжение и горячее водоснабжение Канализация	1,3  1,2
5	Электроосвещение	5,0
6	Слаботочные устройства	6,0
	Итого	20


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 5. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИИ

ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЯДРА

Характеристика сооружений

Прожекторная башня на 60 прожекторов металлическая. Фундаменты под башню из монолитного бетона. Башня состоит из двух групп конструкций: ствола башни высотой 33 м и кассет. На кассетах устанавливаются прожектора заливающего света ПЗС-45 с лампами накаливания ПЖ-63 или ПЖ-77. Для освещения спортивного ядра устанавливаются четыре башни.

Питающие кабели 1 кв. проложены в траншее.

Таблица 40

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице

Территориальные пояса	Металлическая прожекторная башня на 60 прожекторов (на 1 башню)	Питающие кабели (на I к кабеля)
1-й	13950	3,60
2-й	14787	3.71
3-й	15485	3,89
4-й	16322	4,10
5-й	17019	4,27
6-й	27203	6,83
7-й	33341	8,37
8-й	35394	8,86
9-й	88084	9,66


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 5. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИИ

ОСВЕЩЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

Характеристика сооружений

Прожекторная башня на 30 прожекторов металлическая Фундаменты под башню из монолитного бетона. Башня состоит из двух групп конструкций: ствола башни высотой 23 м и кассет. На кассетах устанавливаются прожектора заливающего света ПЗС-45 с лампами накаливания двух типов ПЖ-63 и ПЖ-77. Для освещения футбольного поля устанавливаются четыре башни. Питающие кабели I кв. проложены в траншее.

Таблица 41

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице

Территориальные пояса	Металлическая прожекторная башня на 30 прожекторов (на 1 башню)	Питающие кабеля (на 1 м кабеля)
1-й	6920	3,50
2-й	7335	3.71
3-й	7681	3,89
4-й	8106	4,10
5-й	8442	4,27
6-й	13493	6,83
7-й	16539	8,37
8-й	17508	8,86
9-й	18892	9,56


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 5. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИИ

ОСВЕЩЕНИЕ ХОККЕЙНЫХ ПОЛЕЙ

Характеристика сооружений

Освещение подвесное по металлическим стойкам. Фундаменты под стойки из монолитного бетона. На металлические стойки (опоры) подвешены тросы (канаты), к которым крепятся светильники типа “Глубокоизлучатель” марки ГСР-250 с лампами типа ДРЛ. Количество стоек - 22 шт.

Количество светильников с лампами по тросам - 60 шт.

Питающие кабели 1 кв. проложены в траншее.

Таблица 42

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице

Территориальные пояса	Хоккейное поле (на 1 поле)	Питающие кабели (на 1 м кабеля)
1-й	14640	3,50
2-й	15518	3,71
3-й	16250	3,89
4-й	17129	4,10
5-й	17861	4,27
6-й	28548	6,83
7-й	34990	8,37
8-й	37039	8,86
9-й	39967	9,56


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 5. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИИ

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕННИСНЫХ ПЛОЩАДОК

Характеристика сооружений

Опоры железобетонные (6 шт.) с траверсами, по которым устанавливаются светильники типа СЗЛ с лампами ЗП-8 (30 шт.).

Питающие кабели 1 кв. проложены в траншее.

Таблица 43

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице

Территориальные пояса	Площадка для тенниса (на 1 площадку)	Питающие кабели (на 1 к кабеля)
1-й	3430	3,50
2-й	3636	3,71
3-й	3807	3,89
4-й	4013	4,10
5-й	4185	4.27
6-й	6689	6,83
7-й	8198	8,37
8-й	8678	8,86
9-й	9364	9,56


СБОРНИК № 10

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСБЮДЖЕТЕ

Утверждено Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР приказ № 636 от 8 сентября 1971 г. Согласовано с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел 5. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИИ

ОСВЕЩЕНИЕ БАСКЕТБОЛЬНЫХ И ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Характеристика сооружений

Опоры железобетонные (4 шт.) с траверсами, на которых устанавливаются светильники типа СЗЛ с зеркальными лампами типа ЗН-8 (12 шт.). Питающие кабели 1 кв. проложены в траншее.

Таблица 44

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице.

Территориальные пояса	Площадка для баскетбола или волейбола (на 1 площадку)	Питающие кабели (на 1 и кабеля)
1-й	4130	3,50
2-й	4378	3,71
3-й	4584	3,89
4-й	.4832	4,10
5-й	5039	4,27
6-й	8054	6,83
7-й	9871	8,37
8-й	10449	8,86
9-й	11275	9,56


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

Примеры пользования сборником

Раздел I. Предприятия сахарной промышленности

Раздел II. Предприятия масло-жировой и парфюмерной промышленности

Раздел III. Хлебозаводы, хлебопекарни, макаронные и кондитерские фабрики, консервные, овощесушильные и стеклотарные заводы

Раздел IV. Дрожжевые и крахмало-паточные заводы

Раздел V. Пивоваренные, винодельческие, спиртовые заводы, предприятия безалкогольных напитков и табачные фабрики

Раздел VI. Предприятия соляной промышленности (поверхностный комплекс)

Раздел VII. Предприятия чайной промышленности


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. Предприятия сахарной промышленности

Вводные указания

Таблица 1. Производственные корпуса свеклосахарных заводов

Таблица 2. Известняковое отделение

Таблица 3. Склады для хранения затаренного сахара-песка

Таблица 4. Складской корпус

Таблица 5. Склады для бестарного хранения сахара-песка в силосах

Таблица 6. Склад брикетированного жома, с брикетным отделением

Таблица 7. Призаводские склады свеклы

Таблица 8. Главные гидротранспортеры

Таблица 9. Здание соломоловушки и камнеловушки

Таблица 10. Насосная подъема свеклы

Таблица 11. Галерея гидротранспортера и жомоудаления

Таблица 12. Хранилища отжатого жома

Таблица 13. Бурачные

Таблица 14. Здания для разгрузки железнодорожных вагонов и автомашин при механизированных бурачных

Таблица 15. Установки для гидроразгрузки железнодорожных вагонов

Таблица 16. Установки для гидроразгрузки автомашин

Таблица 17. Склады известнякового камня и угля

Таблица 18. Склад фильтрационного осадка

Таблица 19. Сырьевая лаборатория

Таблица 20. Жомосушка (отдельно стоящее здание)

Таблица 21. Сепарационный корпус (отдельно стоящее здание)

Таблица 22. Производственные корпуса сахаро-рафинадных заводов

Таблица 23. Роспускное отделение с элеваторной башней и разгрузочным отделением

Таблица 24. Склады для бестарного хранения сахара-песка на рафинадных заводах

Таблица 25. Аффинационные отделения с элеваторной башней, с приемным и разгрузочным отделениями

Таблица 26. Склады для бестарного хранения сахара-сырца


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. Предприятия масло-жировой и парфюмерной промышленности

Вводные указания

Таблица 27. Экстракционный корпус маслоэкстракционного завода

Таблица 28. Экстракционный цех

Таблица 29. Гидрогенизационный корпус

Таблица 30. Рафинационный цех

Таблица 31. Главный корпус маргаринового завода

Таблица 32. Мыловаренный завод со складом мыла

Таблица 33. Маслопрессовый корпус

Таблица 34. Склад-холодильник и производство майонеза маргаринового завода

Таблица 35. Склад-холодильник готовой продукции маргаринового завода

Таблица 36. Цех безреактивного расщепления жиров и дистилляции глицерина

Таблица 37. Вспомогательный корпус маргаринового завода

Таблица 38. Маслосливная станция маргаринового завода

Таблица 39. Электролизерный цех

Таблица 40. Жироловушка производительностью 100 т в сутки

Таблица 41. Цех брикетирования шелухи

Таблица 42. Кислородная станция КГН-30

Таблица 43. Элеватор шрота

Таблица 44. Склад подсолнечных семян с норийной башней

Таблица 45. Механизированный склад шрота с бункерной галереей

Таблица 46. Склад масличных семян

Таблица 47. Склад хлопковых семян

Таблица 48. Склад брикетов шелухи

Таблица 49. Железнодорожное приемное устройство для хлопковых семян

Таблица 50. Соединительный тоннель от железнодорожного приемного устройства до склада

Таблица 51. Главный корпус завода синтетических моющих средств

Таблица 52. Цех стирального порошка

Таблица 53. Корпус синтетического цитраля комбината СДВ

Таблица 54. Корпуса синтетических душистых веществ. Цех гидрирования

Таблица 54a. Главный корпус парфюмерной фабрики

Таблица 55. Цех парфюмерии и косметики

Таблица 56. Цех переработки эфирномасличного сырья

Таблица 57. Эфирномасличный цех (цех герани)

Таблица 58. Цех переработки лепестков розы

Таблица 59. Станции для слива и хранения жиров (для парфюмерно-косметических фабрик)


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. Хлебозаводы, хлебопекарни, макаронные и кондитерские фабрики, консервные, овощесушильные и стеклотарные заводы

Вводные указания

Таблица 60. Производственный корпус хлебозавода

Таблица 61. Подсобный корпус хлебозавода

Таблица 62. Производственный корпус хлебопекарни

Таблица 63. Подсобный корпус хлебопекарни

Таблица 64. Производственный корпус макаронной фабрики

Таблица 65. Подсобный корпус макаронной фабрики

Таблица 66. Производственный корпус завода овощных и фруктовых консервов

Таблица 67. Подсобный корпус завода овощных и фруктовых консервов

Таблица 68. Производственный и подсобный корпуса овощесушильного завода

Таблица 69. Кондитерский цех

Таблица 70. Производственный корпус кондитерской фабрики

Таблица 71. Производственный корпус, составной цех и цех силикатной глыбы стеклотарного завода


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел IV. Дрожжевые и крахмало-паточные заводы

Вводные указания

Таблица 72. Производственный корпус дрожжевого завода

Таблица 73. Производственный корпус крахмало-паточного завода

Таблица 74. Производственный корпус крахмало-паточного завода


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. Пивоваренные, винодельческие, спиртовые заводы, предприятия безалкогольных напитков и табачные фабрики

Вводные указания

Таблица 75. Главный корпус пивоваренного завода и цех безалкогольных напитков

Таблица 76. Главный корпус солодовенного завода

Таблица 77. Главный корпус завода первичного виноделия

Таблица 78. Цех переработки отходов при заводе первичного виноделия

Таблица 79. Цех для приема и дробления винограда

Таблица 80. Главный корпус винзавода городского типа и винбазы с цехами розлива вина

Таблица 81. Главный корпус завода шампанских вин (бутылочный метод)

Таблица 82. Главный корпус завода шампанских вин (резервуарный метод)

Таблица 83. Подвал долголетней выдержки шампанского (бутылочный метод)

Таблица 84. Главный корпус завода коньячного спирта

Таблица 85. Главный корпус цеха производства коньяков

Таблица 86. Цех выдержки коньячных спиртов

Таблица 87. Главный корпус спиртового завода

Таблица 88. База пристанционная для отгрузки спирта

Таблица 89. Главный корпус ликероводочного завода

Таблица 90. Главный корпус табачной фабрики

Таблица 91. Главный корпус табачно-ферментационного завода


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VI. Предприятия соляной промышленности (поверхностный комплекс)

Вводные указания

Таблица 92. Главный корпус солерудника

Таблица 93. Главные корпуса озерных солепромыслов

Таблица 94. Главный корпус солевыварочного завода

Таблица 95. Брикетировочный цех соляного предприятия

Таблица 96. Контейнерные площадки соляных предприятий


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. Предприятия чайной промышленности

Вводные указания

Таблица 97. Главный корпус чайной фабрики по переработке 5 млн. кг зеленого чайного листа в сезон

Таблица 98. Главный корпус чайной фабрики по переработке 3 млн. кг зеленого чайного листа в сезон

Таблица 99. Главный корпус чайной фабрики по переработке 2,5 млн. кг зеленого чайного листа в сезон

Таблица 100. Главный корпус чайной фабрики по переработке 1 млн. кг зеленого чайного листа в сезон

Таблица 101. Главный корпус чаепрессовочной фабрики

Таблица 102. Главный корпус чаеразвесочной фабрики


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий производственных корпусов, производственных цехов и других подсобно-вспомогательных сооружений, специфических для предприятий пищевой промышленности, н предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий пищевой промышленности, - жилых, коммунальных и общественных зданий, торговых предприятий, зданий и сооружений автомобильного и железнодорожного транспорта, водопроводно-канализационных сооружений, электростанций, линий электропередач и электрических сетей и др. - следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

2. Настоящий сборник состоит из следующих разделов:

Раздел I - Предприятия сахарной промышленности.

Раздел II - Предприятия масложировой в парфюмерной промышленности.

Раздел III - Хлебозаводы, хлебопекарни, макаронные к кондитерские фабрики, консервные, овощесушильные в стеклотарные заводы.

Раздел IV - Дрожжевые и крахмалопаточные заводы.

Раздел V - Пивоваренные, винодельческие,. спиртовые заводы, предприятия безалкогольных напитков и табачные фабрики.

Раздел VI - Предприятие соляной промышленности.

Раздел VII - Предприятия чайной промышленности.

3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений разработана для 9 территориальных поясов. Вся территория СССР по уровню цен разбита на 10 поясов, причем к 10-му поясу отнесена вся территория, расположенная за Полярным кругом. Цены для этого пояса принимаются по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20 процентов.

4. Восстановительная стоимость зданий и сооружений включает стоимость общестроительных, внутренних санитарно-технических и электротехнических работ.

5. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления, затраты на. временные здания и сооружения за вычетом возвратных сумм, затраты; связанные с производством работ в зимнее время, проектно-изыскательские работы, затраты на премиально-прогрессивную оплату труда, премии за ввод в действие в срок производственных мощностей и объектов строительства, содержание дирекции строящегося предприятия, резерв на непредвиденные работы и другие затраты.

6. Группа капитальности зданий принята II. Принадлежность зданий к другим группам капитальности отмечена в каждом отдельном случае.

Для перехода к другим группам капитальности надлежит принимать следующие поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости зданий.

Группа капитальности	I - II	III	IV—V
I - II	-	0,96.	0,77
III	1,04	-	0,83
IV—V	1,30	1,21	-
Классификация зданий по группам капитальности приведена в Общей части к сборникам.

7. Показатели восстановительной стоимости, помещенные в настоящем сборнике, даны для зданий и сооружений, расположенных во II климатическом районе, Для определения восстановительной стоимости зданий и. сооружений, расположенных в других климатических районах, применяется поправочные коэффициенты, приведенные в Вводных указаниях к каждому разделу сборника. Деление территории СССР по климатическим районам приведено в Общей часта к сборникам.

8. Для зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к восстановительной стоимости применяются следующие коэффициенты:

1,03 - для районов с сейсмичностью 7 баллов;

1,05 - для районов с сейсмичностью 8 баллов;

1,10 - для районов с сейсмичностью 9 баллов.

9. Полная восстановительная стоимость здания или сооружения определяется умножением его объема на восстановительную стоимость единицы измерения с учетом поправок, приведенных в Технической части и в Вводных указаниях сборника. Порядок определения объемов здания изложен в Общей части к сборникам.

10. В восстановительную стоимость зданий и сооружений не включены фундаменты под оборудование, стоимость которых учитывается при переоценке оборудования.


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примеры пользования сборником

Пример 1. Требуется переоценить восстановительную стоимость здания главного корпуса сахарного завода, находящегося во 2-м территориальном поясе и II климатическом районе.

Строительный объем корпуса 92000 куб. м. Здание с металлическим каркасом для самонесущих кирпичных стен с внутренними металлическими этажерками.

а) Определяется полная восстановительная стоимость здания.

Согласно табл. 1 (графа «и») раздела I восстановительная стоимость 1 куб. м здания для 2-го территориального пояса составляет 8,0 руб. Полная восстановительная стоимость здания будет равна 8 х 92000 = 736,0 тыс. руб.

б) Устанавливается физический износ здания в процентах и денежном выражении.

Физический износ здания (в процентах) определяется с учетом износа отдельных конструктивных элементов, устанавливаемого обследованием на месте.

Удельный вес конструктивных элементов в процентах от обшей стоимости здания принимается по приложению к табл. 1, графа «ж-и».

Удельный износ конструктивных элементов устанавливается с учетом их удельного веса и физического износа перемножением показателей граф «в» и «г» нижеследующей таблицы:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания в процентах	Износ конструктивных элементов, установленный обследованием, в процентах	Удельный износ конструктивных элементов в процентах
а	б	в	г	л
1	Фундаменты	9	-	-
2  3  4	Стены и перегородки Металлоконструкции Перекрытия н покрытия	14  48  6	10  10  20	1,4  4,8  1,2
5	Кровля	5	40	2,0
6	Полы	9	20	1,8
7	Проемы	2	10	0,2
8	Отделочные работы	3	-	-
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3	-	-
10	Прочие работы	1	-	-
	Итого	100	-	11,4
На основании приведенных дачных общий физический износ здания в процентах составляет 11,4, В денежном выражении он будет равен 736 х 0,114 = 83,9 тыс. руб.

Пример 2. Требуется переоценить восстановительную стоимость здания производственного корпуса хлебозавода, находящегося в 3-м территориальном поясе и II климатическом районе. Кроме того, здание расположено в районе с сейсмичностью 8 баллов. Объем производственного корпуса 30000 куб. м Здание производственного корпуса с кирпичными стенами.

а) Определяется полная восстановительная стоимость здания.

Согласно табл. 60 раздела III, графа «в», и п. 8 Технической части восстановительная стоимость 1 куб. м здания составит 20,3 х 1,05 = 21,31 руб., где 20,3 - восстановительная стоимость 1 куб. м здания для 3-го территориального пояса; 1,05 - поправочный коэффициент для районов с сейсмичностью 8 баллов.

Полная восстановительная стоимость здания составит 21,31 х 30000 = 639,3 тыс. руб.

б) Устанавливается физический износ этого здания в процентах и денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляется следующая расчетная таблица:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания в процентах	Износ конструктивных элементов, установленный обследованием, в процентах	Удельный износ конструктивных элементов в процентах
а	б	в	г	д
1	Фундаменты	8	-	-
2	Каркас, стены, перегородки	30	-	-
8	Перекрытия и покрытия	8	10	0.8
4	Кровля	8	26	2,1
5	Полы	7	40	2,8
6	Проемы	6	-	-
7	Отделочные работы	6	-	3,0
8	Внутренние сан - технические и электротехнические устройства	18	-	-
9	Металлоконструкции	3	-	-
10	Прочие работы	в	-	-
	Итого	100	-	8,7
Примечания:

1. В графе «г» пригодятся проценты износа отдельных конструктивных элементов, которые определяются инвентаризационной комиссией.

2. В графе «д» помещен удельный вес износа конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученный, путем перемножения показателей графы «в» на данные графы «г».

Общий физический износ в процентах составляет 8,7, в денежном выражении он составит

639,3 х 0,087 = 55,6 тыс. руб.


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, к показателям восстановительной стоимости, указанной в таблицах данного раздела, надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

№	Наименование здания и сооружений	Климатические районы
п.п.		I	II	IV
1	Главные, производственные, основные корпуса, складские корпуса, склады сахара-песка, брикетированного; жома, насосные подъема свёклы, галереи гидротранспортера и жомоудаления, сырьевые лаборатории	1,09	0,94	0.92
2	Бурачные, гидроразгрузки, склады известнякового камня и угля	1.06	0,98	0,96
3	Призаводские склады свеклы, главные гидротранспортеры, жомохранилища	1,03	0,99	0,9»


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА СВЕКЛОСАХАРНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристика зданий

Тип I. Здание каркасное с самонесущими кирпичными стенами к внутренними этажерками из монолитного железобетона.

Тип II. Здание с несущими кирпичными стенами и внутренними этажерками из монолитного железобетона

Тип III. Здание с металлическим каркасом для самонесущих кирпичных стен с внутренними металлическими этажерками.

Тип IV. Здание с несущими кирпичными стенами и внутренними металлическими этажерками.

Тип V. Здание с несущими кирпичными стенами и внутренними этажерками из сборного железобетона, осуществленное по типовому проекту 138, мощностью 1,5 тыс. т.

Тип VI. То же, осуществленное по типовому проекту 139, мощностью 2,6 тыс. т.

Тип VII. Здание со сборным железобетонным каркасом с самонесущими панельными стенами и внутренними этажерками из сборного железобетона, осуществленное по типовому проекту 180, мощностью 3 тыс. т.

Тип VIII. То же, осуществленное по типовому проекту 205, мощностью 1.5 тыс. т.

Тип IX. То же, осуществленное по типовому проекту 206, мощностью 3 тыс. т.

Тип X. То же, мощностью 5 тыс. т переработки свеклы в сутки. Корпус I.

Тип XI. То же мощностью 5 тыс. г переработки свеклы в сутки. Корпус II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 1

Террито-	Типы зданий
риальные	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
пояса	Объем зданий в тыс. куб. м	Типовые проекты	Корпуса
	до 50	50 - 85	бо- лее 85	до 50	50 - 85	бо- лее 85	до 50	50 - 85	бо- лее 85	до 50	50 - 85	бо- лее 85	138	139	180	205	206	I	II
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
1	8,6	8,3	7,8	8,3	8,0	7,5	8,5	8,2	7,8	8,2	7,9	7,5	11,0	10,6	8,2	10,3	10,0	11,1	10,0
2	8,7	8,4	8,0	8,4	8,1	7,7	8,7	8,4	8,0	8,4	8,1	7,7	11,3	10,8	8,4	10,5	10,2	11,3	10,2
4	10,3	9,9	9,4	9,9	9,6	9,0	10,2	9,9	9,4	9,9	9,5	9,0	13,3	12,7	9,9	12,4	12,0	13,3	12,0
5	11,1	10,8	10,2	18,7	10,4	9,8	11,1	10,7	10,1	10,7	10,3	9,8	14,4	13,8	10,7	13,4	13,0	14,4	13,0
Примечание. Для указанных ниже зданий восстановительную стоимость принимать:

1) для зданий ТЭЦ, расположенных в производственных корпусах, осуществленных по типовым проектам 180, 205, 206, и заводов мощностью 5 тыс. т - по показателям восстановительной стоимости производственных корпусов, в которых размещены ТЭЦ;

2) для производственных корпусов сахарных заводов, реконструированных и расширенных с применением сборного железобетона как основного строительного материала. - по показателям типа V, табл. 1.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 1)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е	ж - и	к - м	н	о	п	р - с	т - у
1	Фундаменты	5	5	9	8	7	10	8	10	8
2	Каркас	-	-	-	-	27	24	18	25	22
3	Стены и перегородки	19	24	14	13	4	15	13	13	17
4	Металлоконструкций	16	19	48	46	7	10	17	7	15
5	Перекрытия	24	10	4	6	10	10	5	6	4
6	Покрытия	3	3	2	2	2	2	6	5	6
7	Кровля	7	9	5	5	5	5	5	5	5
8	Полы	9	9	9	9	8	7	8	8	6
9	Проемы	6	9	2	3	6	6	7	5	6
10	Отделочные работы	5	6	3	4	4	2	3	3	3
11	Внутренние сантехнические и электротехнические; устройства	5	5	3	3	7	6	7	10	5
12	Прочие работы	1	1	1	1	3	3	3	3	3
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗВЕСТНЯКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

(ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ)

(по типовым проектам 180, 205, 206)

Характеристика здания

Здание с несущими кирпичными стенами, с ленточными бутовыми фундаментами.

Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные.

К зданию примыкает отделение дозировочных бункеров для известнякового камня и угля.

Бункера из монолитного железобетона.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 2

Территориальные пояса	Стоимость
1	15,2
2	15,5
4	18,2
6	19,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 2)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	11
2	Каркас	10
3	Стены	20
4  5	Стальные конструкции Перекрытия	14  3
6	Кровля	2
7	Бункера	8
8	Проемы	2
9	Полы	5
10  11  12	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Отделочные работы Прочие работы	9  6  10
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАТАРЕННОГО САХАРА-ПЕСКА

Характеристика зданий

Тип I. Здание однопролетное с несущими кирпичными стенами и деревянными фермами.

Тип II. То же с металлическими фермами.

Тип III. Здание двух- или трехпролетное с несущими кирпичными стенами, с внутренними конструкциями из сборного железобетона для сахарных заводов мощностью 1,6 тыс. т переработки свеклы в сутки, осуществленных по типовому проекту 138.

Тип IV. То же для сахарных заводов мощностью 2,5 тыс. т переработки свеклы в сутки, осуществленных по типовому проекту 139.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 3

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	5,3	5,5	7,9	7,6
2	5,4	5,6	8,0	7,8
4	6,3	6,6	9,5	6,1
5	6,9	7,2	10,3	9,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 3)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в – г
1	Фундаменты	8	7	5
2	Стены	26	24	23
3	Перекрытия	-	-	4
4	Покрытия	21	10	17
5	Стальные конструкции	-	15	3
6	Кровля	13	14	15
7	Проемы	3	3	3
8	Полы	18	16	17
9	Отделочные работы	6	5	4
10	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3	4	6
11	Прочие работы	2	2	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАДСКОЙ КОРПУС

(по типовому проекту 180)

Характеристика здания

Здание двух- или трехпролетное, каркасное с самонесущими стенами.

Все конструкции из сборного железобетона.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 4

Территориальные пояса	Стоимость
1	6,6
2	6,8
4	8,0
5	8,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 4)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1 2	Фундаменты Каркас	7  14
3 4	Стальные конструкции Стены	3  25
5 6	Перекрытия Покрытие	1  11
7	Кровля	12
8	Перегородки	1
9	Проемы	3
10	Лестницы	1
11	Полы	12
12 13 14	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	3  6  1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАДЫ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ САХАРА-ПЕСКА В СИЛОСАХ

Характеристика сооружений

Фундаментная плита из монолитного железобетона.

Стены силосов и рабочей башни из монолитного железобетона выполняются в подвижной опалубке.

Кровельное покрытие решено с применением металлических ферм и системы балок и легкобетонных плит.

Вспомогательное помещение с кирпичными несущими стенами и железобетонным перекрытием.

Тип I. Склад бестарного хранения с одним силосом емкостью 10000 т сахарного песка.

Тип II. То же при двух силосах емкостью по 10000 т сахарного песка.

Тип III. То же при трех силосах емкостью по 10000 т сахарного песка.

Тип IV. Склад бестарного хранения с одним силосом емкостью 15000 т сахарного песка.

Тип V. То же при двух силосах емкостью по 15000 т сахарного песка.

Тип VI. Склад бестарного хранения с одним силосом емкостью 20000 т сахарного песка.

Тип VII. То же при двух силосах емкостью по 20000 т сахарного песка.

Восстановительная стоимость на 1 т хранения сахара в руб.

Таблица 5

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2  4  5	60,4  51,4  60,4  65,5	44,1  45,0  53,0  57,4	42,0  42,9  50,4  54,6	48,1  49,1  57,8  62,6	42,0  42,8  50,4  54,6	45,5  46,4  54,6  59,1	39,4  40,2  47,3  51,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 5)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б, г, е	в, д, ж
1  2	Фундаменты Стены	13  37	14  40	15  43
3	Монолитный железобетон	1	1	1
4  5	Сборный железобетон Кровля	4  2	4  2	3  2
6	Проемы	2	1	1
7	Полы	3	3	2
8  9	Отделочные работы Изоляционные работы	3  15	3  17	2  18
10	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9	7	6
11	Прочие работы	11	8	7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАД БРИКЕТИРОВАННОГО ЖОМА, С БРИКЕТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

(по типовым проектам 138 и 139)

Характеристика здания

Двух- или трехпролетное одноэтажное здание с несущими кирпичными стенами, внутренними сборными железобетонными конструкциями.

Брикетное отделение двухэтажное с монолитным железобетонным перекрытием.

Покрытие из сборных железобетонных элементов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 6

Территориальные пояса	Стоимость
1	7,8
2	8,0
4	9,4
6	10,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 6)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	10
2	Стены	20
3	Перекрытия	3
4	Покрытие	36
5	Металлоконструкция	3
6	Кровля	6
7	Перегородки	1
8	Проемы	4
9	Полы	10
10	Отделочные работы	1
11	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4
12	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИЗАВОДСКИЕ СКЛАДЫ СВЕКЛЫ

Характеристика сооружений

Тип I. Гидротранспортеры из монолитного железобетона.

Тип II. Гидротранспортеры из бетона.

Тип III. Гидротранспортеры из кирпича.

Тип IV. Гидротранспортеры из сборного железобетона для заводов мощностью до 3 тыс. т переработки свеклы в сутки.

Тип V. Гидротранспортеры из сборного железобетона для заводов мощностью свыше 3 тыс. т переработки свеклы в сутки.

Тип VI. Воздуховоды для вентилирования свеклы из труб. Вентиляционные шахты из бетонных блоков, перекрытые решетками из сборного железобетона.

Тип VII. Воздуховоды для вентилирования свеклы из сборных бетонных блоков, перекрытые железобетонными плитами. Вентиляционные шахты также из сборных бетонных блоков, перекрытые решетками из сборного железобетона.

Восстановительная стоимость 1 пог. м канала и воздуховода

Таблица 7

Территориальные	Типы каналов и воздуховодов
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1	33,2	29,0	28,5	50,3	65,4	38,8	68,6
2	33,8	29,6	29,1	51,3	66,7	39,6	70,0
4	39,8	34,9	34,2	60,3	78,5	46,6	82,3
5	43,1	37,8	37,1	65,3	85,1	50,5	89,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 7)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а - д	е - ж
1	Планировка и земляные работы	8	5
2	Каналы гидротранспортера	90	-
3	Переезды	2	-
4	Вентиляционные каналы	-	95
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЕ ГИДРОТРАНСПОРТЕРЫ

Характеристика сооружений

Тип. I. Подпорные стены проходного тоннеля из бутобетона. Покрытие и гидротранспортер из монолитного железобетона.

Тип II. То же, но все основные элементы тоннеля из сборных железобетонных элементов.

Восстановительная стоимость 1 пог. м тоннеля в руб.

Таблица 8

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II
	а	б
1	325,6	410,7
2	332,1	418,9
4	390,8	492,8
5	423,3	533,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(К табл. 8)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а, б
1	Бутобетонные, бетонные и железобетонные конструкции тоннеля	75
2	Аварийные выходы	6
3	Помещение пульсирующих шиберов	11
4	Электроосвещение	2
6	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗДАНИЕ СОЛОМОЛОВУШКИ И КАМНЕЛОВУШКИ

Характеристика здания

Здание с кирпичными несущими стенами и ленточными бутовыми фундаментами.

Покрытие из железобетонных плит.

Гидротранспортер из монолитного бетона.

Перекрытия железобетонные монолитные, лестницы металлические.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 9

Территориальные пояса	Стоимость
1	31,5
2	32,1
4	37,8
5	41,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 9)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1  2	Фундаменты Стены	28  57
3	Покрытие	5
4	Кровля	1
5	Полы	1
6	Проемы	1
7  8  9	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	1  3  3
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАСОСНАЯ ПОДЪЕМА СВЕКЛЫ

Характеристика здания

Кирпичное здание диаметром до 10 м, заглубленная в землю часть здания со стенами из монолитного железобетона.

Площадки из монолитного железобетона, лестницы металлические.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 10

Территориальные пояса	Стоимость
1	17,5
2	17,9
4	21,0
5	22,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 10)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Подземная часть	66
2	Стены	12
3	Стальные конструкции.	7
4	Покрытие	2
5	Кровля	4
6	Проемы	2
7	Полы	1
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГАЛЕРЕЯ ГИДРОТРАНСПОРТЕРА И ЖОМОУДАЛЕНИЯ

Характеристика сооружения

Фундаменты, колонны и ригели из сборного железобетона, галерея закрытого типа.

Стенки галереи из утепленных волнистых листов или легкобетонных плит.

Железобетонное перекрытие и покрытие из сборных утепленных плит.

Восстановительная стоимость 1 пог. м в руб.

Таблица 11

Территориальные пояса	Стоимость
1	444,6
2	453,5
4	633,5
5	678,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах галереи

(К табл. 11)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	15
2	Каркас (железобетонный)	34
3	Металлоконструкции	8
4	Стены	15
6	Покрытие	9
6	Кровля	6
7	Полы	2
8	Проемы	2
9	Отделочные работы	2
10	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6
11	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХРАНИЛИЩА ОТЖАТОГО ЖОМА

Характеристика сооружений

Тип I. Откосы с внутренней стороны и дно выложены камнем, Наружные откосы укреплены обсевом трав. Дренажные рештаки деревянные. Въезды вымощены камнем.

Тип II. Откосы с внутренней стороны выложены сборными железобетонными плитами, днище из монолитного железобетона. Наружные откосы укреплены обсевом трав. Дренажные рештаки железобетонные. Въезды из монолитного железобетона.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 12

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II
	а	б
1	2,1	2,4
2	2,1	2,5
4	2,5	2,9
5	2,7	3,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 12)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	г	б
1	Котлован	23	15
2	Внутренние откосы и днище	68	72
3  4	Дренажные рештаки Въезды	4  5	7  6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БУРАЧНЫЕ

Характеристика сооружений

Тип I. Железнодорожная эстакадная бурачная. Заглубленный на 3-4 м лоток. Стенки бурачной бутобетонные, днище лотка бетонное. Эстакада под железнодорожные пути из монолитного железобетона.

Тип II. Бурачная, состоящая из заглубленного на 2,5-3 м лотка. Стены и фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные, днище лотка бетонное, гидротранспортер из монолитного железобетона.

Тип III. Механизированная бурачная открытого типа с продольной эстакадой из сборного железобетона под систему конвейеров. В состав бурачной входят галереи, пункт пересыпки и будка оператора.

Тип IV. Механизированная бурачная закрытого типа с покрытием из сборных железобетонных полуарок. Кровля из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля по сборным железобетонным балкам. В состав бурачной входят галереи, пункт пересыпки, землеотделительная и будка оператора.

Восстановительная стоимость на 1 т емкости бурачной в руб.

Таблица 13

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III*	IV*
	а	б	в	г
1	45,1	43,9	29,9	86,8
2	46,0	44,8	30,5	88,8
4	54,1	52,7	35,9	104,2
5	58,6	57,1	38,9	112,9
* См. дополнительно данные табл. 14.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 13)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	р
1	Котлован	8	7	21	24
2	Стены, откосы и днище	16	70	18	21
3	Гидротранспортер	7	22	6	5
4	Эстакада под железнодорожный путь	63	-	-	-
5	Железнодорожные путь	4	-	-	-
6	Монолитный железобетон	-	-	17	-
7	Сборный железобетон	-	-	30	36
8  9	Стальные конструкции Кровля	-  -	-  -	3  1	5  5
10	Полы	-	-	1	-
11	Проемы	-	-	1	1
12	Отделочные работы	1	1	1	1
13	Электроосвещение	-	-	-	1
14	Прочие работы	1	-	1	1
	Итого	100	100	100	100
Характеристика, сооружения

Тип V. Железнодорожная эстакадная бурачная, заглубленный на 3-4 л лоток. Стенки бурачной бутобетонные, днище лотка бетонное. Эстакада под железнодорожные пути из сборного железобетона.

Восстановительная стоимость 1 пог. м по суммарной длине

Таблица 13а

Территориальные	Тип сооружения
пояса	V
	а
1	477,6
2	487,1
4	573,1
5	620,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 13а)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Котлован	7
2	Стены, откосы, днище	15
3	Гидротранспортер	6
4	Эстакады под железнодорожные пути	66
5	Железнодорожный путь	4
6	Отделочные работы	1
7	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И АВТОМАШИН ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ БУРАЧНЫХ

Характеристика зданий

Тип I. Здание для разгрузки железнодорожных вагонов - каркасное из сборного железобетона, стены самонесущие кирпичные, покрытие из сборных железобетонных элементов. Подпорные стены подвальной части из бутобетона, приемные бункера из монолитного железобетона.

Тип II. Здание для разгрузки автомашин - по характеристике аналогично типу I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 14

	Типы зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий в тыс. куб. м
	до 3	до 7	до 1	до 2
	а	б	в	г
1	14,3	11,2	12,5	9,8
2	14,6	11,4	12,7	10,0
4	17,2	13,5	15,0	11,8
5	18,6	14,6	16,2	12,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 14)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1  2	Фундаменты Стены	6  11	16  9	50  14	10  15
3	Каркас	50	36	-	22
4	Покрытия	16	18	15	34
5	Кровля	2	4	4	4
6	Полы	о 0	5	2	4
7	Проемы	1	1	1	1
8	Лестницы	-	7	-	-
9  10  11	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	1  1  9	1  1  2	1  1  12	1  1  8
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРОРАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ

Характеристика сооружений

Тип I. Открытый лоток шириной по верху до 5 м. По центру лотка эстакада под один железнодорожный путь. Под эстакадой расположен гидротранспортер. Наклонные стенки лотка, эстакада, гидротранспортер и отбойные стенки из сборного железобетона.

Тип II. То же, но с двумя эстакадами под железнодорожные пути.

Тип III. То же, но с четырьмя эстакадами под железнодорожные пути

Восстановительная стоимость 1 пог. м по суммарной длине эстакад в руб.

Таблица 15

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III
	а	б	в
1	633,2	673,9	901.2
2	645,8	687,4	919,2
4	759,8	808,7	1081,4
5	823.1	876,1	1171.5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 15)

№ п.п.	Наименование, конструктивных элементов	а - в
1	Лоток и гидротранспортер	24
2	Эстакада	51
3	Отбойные стенки	19
4	Пульт управления	4
5	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРОРАЗГРУЗКИ АВТОМАШИН

Характеристика сооружений

Тип I. Открытая площадка с лотками для заезда автомашин. В середине площадки расположен гидротранспорте. Стенки, днище лотков и гидротранспортер из монолитного железобетона и бетона.

Тип II. Открытая площадка, разделенная железобетонными стенками на ряд боксов для заезда автомашин. Площадку пересекает заглубленный гидротранспортер из монолитного железобетона.

Тип III. Кирпичное здание для размещения и управления гидромониторами расположено по системе железобетонных балок и колонн. Кровельное покрытие из сборных железобетонных конструкций.

Восстановительная стоимость 1 кв. м для типов I и II и 1 куб. м сооружения для типа III в руб.

Таблица 16

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III
	а	б	в
1	46,5	16,1	26,9
2	47,4	16,4	27,4
4	55,8	19,3	32,2
5	60,4	20,9	34,9
Удельные, веса. конструктивных элементов а процентах

(к табл. 16)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Котлован	3	-	-
2  3  4  5	Стенки, днище и гидротранспортер Стальные конструкции Фундаменты Стеньг	83  14  -  -	73  -  -  25	-  8  14  17
6  7	Железобетонный каркас Перекрытия	-  -	-  -	16  23
8	Покрытия	-	-	9
9	Кровля	-	-	3
10	Проемы	-	-	5
11	Полы	-	-	1
12  13  14	Отделочные работы Электроосвещение Прочие работы	-  -  -	-  -  2	2  1  1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАДЫ ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ И УГЛЯ

Характеристика сооружений

Тип I. Эстакада под железнодорожный путь для разгрузки известнякового камня и угля. Стенки эстакады из бутобетона.

Тип II. То же, но из сборных железобетонных элементов.

Восстановительная стоимость 1 пог. м эстакады в руб.

Таблица 17

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II
	а	б
1	237,9	148,8
2	242,7	151,7
4	285,5	178,5
5	309,3	193,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 17}

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а - в
1	Планировочные и земляные работы	10
2	Эстакада	90
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАД ФИЛЬТРАЦИОННОГО ОСАДКА

Характеристика сооружения

Выемка в грунте глубиной до 7 л с наклонными земляными стенками, с откосами (1:2), с устройством водовыпусков для отвода атмосферных вод.

Восстановительная стоимость 1 куб. м полезной емкости в руб.

Таблица 18

Территориальные пояса	Стоимость
1	1,17
2	1,19
3  4	1,40  1,52
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 18)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Котлован	96
2	Отмостка въезда	4
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЫРЬЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Характеристика здания

Фундаменты под стены бутовые ленточные.

Стены несущие кирпичные.

Покрытие из сборных железобетонных балок и плит.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 19

Территориальные пояса	Стоимость
1	22,9
2	23,3
4	27,5
5	29.8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 19)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	14
2  3	Стены и перегородки Покрытие	29  14
4	Кровля	10
5	Полы	8
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЖОМОСУШКА (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ)

Характеристика здания

Фундаменты под стены бутовые ленточные, под колонны - железобетонные башмаки.

Стены несущие кирпичные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 20

Территориальные пояса	Стоимость
1	8,8
2	9,0
4	10,6
5	11,5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 20)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	39
3	Перекрытия	24
4	Кровля	7
5  6	Полы  Проемы	4  8
7	Отделочные работы	3
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЕПАРАЦИОННЫЙ КОРПУС (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ)

Характеристика здания

Фундаменты под стены бутовые ленточные, под колонны - железобетонные башмаки.

Стены несущие кирпичные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 21

Территориальные пояса	Стоимость
1	10,2
2	10,4
4	12,3
5	13,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 21)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	6
2  3	Стены и перегородки Перекрытия	23  20
4	Кровля	10
5	Полы	7
6	Проемы	13
7	Металлоконструкции	5
8	Отделочные работы	5
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9
10	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА САХАРО-РАФИНАДНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристика зданий

Тип I. Многоэтажное здание с несущими кирпичными стенами и внутренними этажеркам из сборного железобетона.

Тип II. Многоэтажное здание со сборным железобетонным каркасом, с самонесущими кирпичными стенами и внутренними этажерками из сборного железобетона.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 22

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	а	6
1	13,6	12,4
2	13,9	12,7
4	16,3	14.9
5	17,7	16,1
Примечание. Восстановительную стоимость зданий сахаро-рафинадных корпусов и цехов других конструктивных характеристик принимать по соответствующим типам, указанным в табл. 1.

Удельные веса конструктивна/с элементов в процентах

(к табл. 22)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	11	9
2	Стены	20	17
3	Каркас	9	15
4	Стальные конструкции	8	8
5	Перекрытия	9	9
6	Покрытия	4	4
7	Кровля	6
8	Перегородки	1	1
9	Проемы	7	7
10	Полы	12	11
11	Отделочные работы	6	6
12	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5	6
13	Прочие работы	2	2
	Итого	00 1	00


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РОСПУСКНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ЭЛЕВАТОРНОЙ БАШНЕЙ И РАЗГРУЗОЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Характеристика здания

Здание с несущими кирпичными стенами, с внутренними железобетонными монолитными плитами по металлическим и железобетонным балкам.

Кровельное покрытие из сборных железобетонных балок и плит. Бункера металлические,

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 23

Территориальные пояса	Стоимость
1	28,8
2	29,4
4	34,5
5	37,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 23)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	15
2	Стены	25
3	Перекрытия	8
4	Покрытие	в
5	Стальные конструкции	18
6  7	Перегородки  Проемы	1  3
8	Полы	4
9	Кровля	3
10	Отделочные работы	4
11	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9
12	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАДЫ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ САХАРА-ПЕСКА НА РАФИНАДНЫХ ЗАВОДАХ

Характеристика сооружений

Тип I Склад арочный параболический, склад из сборных железобетонных элементов, пролет 30 м. Покрытие из крупнопанельных сборных плит. Подпорные стенки из монолитных железобетонных устоев с заполнением сборными железобетонными подпорными плитами.

Тип II. Склад арочный, треугольного очертания, с металлическими фермами, пролет 30 м. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля из волнистых асбестоцементных листов. Подпорные стенки из монолитных бетонных устоев с заполнением бетонными стенками.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 24

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	а	б
1	12,3	7,8
2	12,5	7,9
4	14,8	9,3
5	16,0	10,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(К табл. 24)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты и подземная галерея	30	29
2	Стены	8	10
3	Железобетонный свод с верхней галереей	37	-
4	Покрытия	-	20
5	Стальные конструкции	3	16
6	Кровля	5	8
7	Проемы		2
8	Полы	6	8
9	Отделочные работы	3	2
10	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	2	3
11	Прочие работы	5	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АФФИНАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕВАТОРНОЙ БАШНЕЙ, С ПРИЕМНЫМ И РАЗГРУЗОЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМИ

Характеристика здания

Тип I. Здание объемом 5 тыс. куб. м с кирпичными несущими стенами, с внутренними этажерками из сборного железобетона. Покрытие из сборных железобетонных балок и плит. Бункера из монолитного железобетона или металлические.

Тип II. То же объемом до 10 тыс. куб. м.

Тип III. То же объемом до 25 тыс. куб. м.

Восстановительная стоимость 1 куб. куб. м здания в руб.

Таблица 25

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II	III
	Объем здания в тыс. куб. м
	до 5	до 10	до 25
	а	б	в
1	22,9	20,3	17,7
2	23,4	20,7	18,0
4	27,5	24,4	21,2
5	29,8	26,4	23,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 25)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	5
2	Стены	22	23
3	Стальные конструкции	30	14
4	Перекрытия	7	14
5	Покрытия	7	6
6	Кровля	3	4
7	Перегородки	1	1
8	Проемы	5	4
9	Полы	6	10
10	Отделочные работы	5	8
11	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5	9
12	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ПРЕДПРИЯТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАДЫ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ САХАРА-СЫРЦА

Характеристика здания

Тип I. Склад арочный, треугольного очертания, с металлическими фермами, пролет 24 м. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля из волнистых асбестоцементных листов. Покрытие стены из монолитных бетонных устоев с заполнением армированными кирпичными стенами.

Тип II. Склад арочный, треугольного очертания, с металлическими фермами, пролет 30 м. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля из волнистых асбестоцементных листов. Подпорные стены из монолитных бетонных устоев с заполнением бетонными стенками.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 26

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	а	б
1	9,6	7,7
2	9,8	7,9
4	11,5	9,3
5	12,5	10,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 26)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты и подземная галерея	24	29
2	Стены	10	10
3	Стальные конструкции	18	16
4	Покрытия	24	20
5	Кровля	7	8
6	Проемы	2	2
7	Полы	8	8
8	Отделочные работы	2	2
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3	3
10	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, к показателям восстановительной стоимости, указанной в таблицах данного раздела, надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

№	№ таблиц	Климатические районы
п.п.		I	III	IV
1	К показателям табл. 27, 31. 42, 43, 49, 53, 54а, 59	1,10	0,96	0,96
2	К показателям табл. 28, 30, 33, 35, 36. 37, 39, 41, 47, 52, 54, 55, 56, 58	1,14	0,99	0,98
3	К показателям табл. 29, 31, 32, 34, 38	1,15	0,96	0,95
4	К показателям табл. 40, 44, 45, 46, 48	1,10	0,99	0,98
Б	К показателям табл. 50	1,05	0,99	0,97
6	К показателям табл. 51	1,09	0,94	0,98
При отсутствии. свайных оснований у предприятий: а) склад-холодильник и производство майонеза маргаринового завода, табл. 34; б) главный корпус маргаринового завода, табл. 31, тип II и в) главный корпус парфюмерной фабрики, табл. 54а - к показателям этих таблиц применять коэффициент 0,97.


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ КОРПУС МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты из сборных блоков и монолитных железобетонных башмаков.

Стены из керамзитобетонных панелей. Каркас из сборных железобетонных элементов. Перекрытия и покрытие сборные железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 27

Территориальные пояса	Объем зданий 16630 куб. м
1	17,7
2	18,1
3	19,5
4	21,2
5,6,7	23,0
8	31,9
9	40,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 27)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	13
2	Стены и перегородки	11
3  4	Перекрытия и покрытие  Каркас	11  27
5	Кровля	3
6	Полы	7
7	Проемы	9
8	Отделочные работы	4
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
10	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЦЕХ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные.

Перекрытие и покрытие железобетонные и металлические решетчатые.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 28

Территориальные пояса	Объем здания 9160 куб. м
1	12,5
2	12,7
8	13,8
4	15,0
5, 6, 7	16,2
8	22,8
9	28,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 28)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	27
3	Перекрытие и покрытие	18
4	Кровля	3
5	Полы	12
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	17
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГИДРОГЕНИЗАЦИОННЫЙ КОРПУС

Характеристика здания

Здание трехэтажное.

Фундаменты бутовые ленточные.

Стены кирпичные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 29

Территориальные пояса	Объем здания 14710 куб. м
1	13,6
2	13,9
3	15,0
4	16,3
5, 6, 7	17,7
8	24,5
9	31,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 29)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный веса
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	21
3  4	Перекрытия и покрытие Кровля	23  3
5	Полы	10
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	19
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	10
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РАФИНАЦИОННЫЙ ЦЕХ

Характеристика здания

Тип I. Здание одноэтажное бесчердачное. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытие железобетонное.

Тип II. Здание двухэтажное с чердачным перекрытием. Фундаменты бутовые ленточные. Стены., и перегородки кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные; чердачное - деревянное. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 30

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	Объем здания 3410 куб. м
1	11,5	11,8
2	11,7	12,0
3	12,7	13,0
4	13,8	14,2
5, 6, 7	15,0	15,3
8	20,7	21,2
9	26,5	27,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 30)

№	Наименование конструктивных	Удельный вес
пп.	элементов	I	II
1	Фундаменты	10	10
2	Стены и перегородки	39	38
3	Перекрытие и покрытия	13	13
4	Кровля	3	4
5	Полы	7	7
6	Проемы	9	9
7	Отделочные работы	10	10
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8	8
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС МАРГАРИНОВОГО ЗАВОДА

Характеристика зданий

Тип I. Здание трехэтажное. Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные монолитные, частично по бытовкам - деревянные.

Тип II. Здание трехэтажное. Фундаменты - железобетонные ростверки на сваях и фундаментные железобетонные балки. Стены панельные железобетонные. Каркас, перекрытия и покрытие из сборных элементов и конструкций.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 31

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	Объем зданий, куб. м
	14710	28710
1	14,1	16,8
2	14,4	17,1
3	15,5	18,5
4	16,9	20,2
5,6,7	18,3	21,8
8	25,4	30,2
9	32,4	38,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 31)

№	Наименование конструктивных	Удельный вес
пп.	элементов	I	II
1	Фундаменты	4	11
2	Стены и перегородки	21	16
3	Каркас	-	24
4	Перекрытия и покрытия	23	9
5	Кровля	2	4
6	Полы	10	10
7	Проемы	8	9
8	Отделочные работы	19	5
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	10	10
10	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД СО СКЛАДОМ МЫЛА

Характеристика зданий

Тип I. Здание бесчердачное. Фундаменты бутовые ленточные. Стены, перегородки кирпичные, каменные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Тип II. Фундаменты бутовые ленточные. Стены, перегородки кирпичные, каменные. Перекрытие междуэтажное железобетонное, чердачное - деревянное. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 32

Территориальные	Типы зданий
пояса	I
	Объем здания 22830 куб. м	II
1	6,9	7,3
2	7,0	7,4
3	7,6	8,0
4	8,3	8,8
5, 6, 7	9,0	9,5
8	12,4	13,1
9	15,9	16,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 32)

№.	Наименование конструктивных	Удельный вес
п.п.	элементов	I	II
1	Фундаменты	5	5
2	Стены и перегородки	32	31
3	Перекрытия и покрытия	11	10
4	Кровля	12	16
5	Полы	16	15
6	Проемы	10	9
7	Отделочные работы	5	5
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8	8
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАСЛОПРЕССОВЫЙ КОРПУС

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные, под колонны - железобетонные башмаки. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Тип II. Фундаменты бутовые ленточные, под колонны - железобетонные башмаки. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытие железобетонное или из кирпичных сводиков, чердачное - деревянное. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 33

Территориальные	Типы зданий
пояса	I
	Объем здания 22830 куб. м	II
1	9,0	9,3
2	9,2	9,5
3	9,9	10,2
4	10,8	11,2
5, 6, 7	11,7	12,1
8	16,2	16,7
9	20,7'	21,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 33)

№	Наименование конструктивных	Удельный вес
п.п.	элементов	I	II
1	Фундаменты	7	7
2	Стены и перегородки	26	24
3	Перекрытия и покрытие	16	15
4	Кровля	8	12
5	Полы	11	11
6	Проемы	7	7
7	Отделочные работы	11	11
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства г	6	7
9	Прочие работы	8	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК И ПРОИЗВОДСТВО МАЙОНЕЗА МАРГАРИНОВОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Здание четырехэтажное.

Фундаменты - железобетонные ростверки на свайном основании. Стены подземной част кирпичные, надземной - из керамзитобетонных панелей.

Каркас, перекрытия и покрытие из сборных железобетонных элементов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 34

Территориальные пояса	Объем здания 30170 куб. м
1	19,8
2	20,2
3	21,8
4	23,8
5, 6, 7	26,7
8	35,6
9	45,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 34)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	16
3	Перекрытия и покрытие	13
4	Каркас	16
5	Кровля	3
6	Полы	6
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	4
9	Теплоизоляция	6
10	Рампа с навесом	6
11	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7
12	Прочие работы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ МАРГАРИНОВОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые и железобетонные.

Стены и перегородки подвала и платформ бутовые, надземной части - кирпичные

Перекрытие и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 35

Территориальные пояса	Объем здания 15000 куб. м
1	16,3
2	16,6
3	17,9
4	19,6
5,6,7	21,2
8	29,3
9	37,5
Удельные вера конструктивных элементов в процентах

(к табл. 35)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	28
3	Перекрытие и покрытие	24
4	Кровля	2
5	Полы	9
6	Проемы	1
7	Изоляционные работы	19
8	Отделочные работы	2
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	4
10	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕХ БЕЗРЕАКТИВНОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ ЖИРОВ И ДИСТИЛЛЯЦИИ ГЛИЦЕРИНА

Характеристика здания

Здание двухэтажное. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородку кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 36

Территориальные пояса	Объем здания 10612 куб. м
1	9,6
3	9,8
3	10,6
4	11.5
8, 6, 7	12,5
8	17,3
9	22,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 36)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	25
3	Перекрытие и покрытие	15
4	Кровля	5
5	Полы	7
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	13
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
9	Прочив работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС МАРГАРИНОВОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Здание двухэтажное.

Фундаменты бутовые ленточные.

Стены подвальной части бутовые, надземной - кирпичные.

Перекрытие и покрытие железобетонные,

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 37

Территориальные пояса	Объем здания 15400 куб. м
1	9,8
2	10,0
3	10,9
4	11,8
5, 6, 7	12,7
8	17.6
9	22,5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 37)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	14
2	Стены и перегородки	27
3	Перекрытие и покрытие	27
4	Кровля	7
5	Полы	6
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	4
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАСЛОСЛИВНАЯ СТАНЦИЯ МАРГАРИНОВОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Здание одноэтажное.

Фундаменты столбчатые бетонные и железобетонные башмаки под колонны.

Стены и перегородки кирпичные, частично железобетонные панельные.

Каркас и покрытие из сборных железобетонных элементов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 38

Территориальные пояса	Объем здания 5022 куб. м
1	15,8
2	16,1
3	17,4
4	19,0
5,6,7	20,5
8	28,4
9	36,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 38)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	7
2	Стены и перегородки	21
3	Каркас	11
4	Покрытие	7
5	Кровля	10
6	Полы	10
7	Проемы	8
8	Отделочные работы	3
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
10	Прочие работы	10
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРНЫЙ ЦЕХ

Характеристика здания

Здание двухэтажное.

Фундаменты - железобетонные столбы или бутовые.

Стены кирпичные.

Перекрытие и покрытие железобетонные,

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 39

Территориальные пояса	Объем зданий 12760 куб. м
1	10,9
2	11,1
3	12,0
4	13,1
5, 6, 7	14,2
8	19,6
9	26,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 39)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	27
3	Перекрытие и покрытие	19
4	Кровля	6
5	Полы	8
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	7
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЖИРОЛОВУШКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 т В СУТКИ

Характеристика здания

Здание одноэтажное с подземным железобетонным резервуаром по контуру здания. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 40

Территориальные пояса	Объем здания 394 куб. м
1	39,6
2	40,4
3	43,6
4	47,5
5,6,7	51,5
8	71,3
9	91,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 40)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Земляные работы	3
2	Подземный резервуар	57
3	Стены и перегородки	14
4	Покрытие	4
5	Кровля	3
6	Полы	-
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	3
в
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
10	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕХ БРИКЕТИРОВАНИЯ ШЕЛУХИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки из камня, Покрытие железобетонное,

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 41

Территориальные пояса	Объем здания 1382 куб. м
1	11,3
2	11,5
3	12,4
4	13,6
5, 6, 7	14,7
8	20,3
9	26,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 41)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	30
3	Покрытие	13
4	Кровля	8
5	Полы	7
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	7
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	14
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ КГН-30

Характеристика здания

Здание одноэтажное. Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 42

Территориальные пояса	Стоимость
1	16,3
2	16,6
3	17,9
4	19,6
5, 6, 7	21,2
8	29,3
9	37,5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 42)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	6
2  3	Стены и перегородки Покрытие	30  17
4	Кровля	3
5	Полы	17
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЭЛЕВАТОР ШРОТА

Характеристика здания

Здание рабочей башни шестиэтажное. Силосы высотой 22 м.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита. фундаменты под колонны - железобетонные башмаки. Стены подсилосного отделения из железобетонных панелей, рабочей башни - железобетонные, пристройки -кирпичные, надсилосного отделения - из асбофанеры.

Перекрытия и покрытия железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 т емкости элеватора в руб.

Таблица 43

Территориальные пояса	Емкость элеватора 2000 т
1	118,2
2	120,6
3	130,0
4	141,8
5, 6, 7	153,7
8	212,8
9	271,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 43)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	19
3	Перекрытия и покрытия	17
4	Железобетонные конструкции силосов	31
5	Кровля	1
6	Полы	2
7	Проемы	2
8	Отделочные работы	2
9	Металлоконструкции	6
10	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8
11	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАД ПОДСОЛНЕЧНЫХ СЕМЯН С НОРИЙНОЙ БАШНЕЙ

Характеристика здания

Склад шатрового типа, обвалованный грунтом.

Фундаменты бутовые ленточные, под деревянные стойки - столбовые, башни - железобетонная плита.

Стены кирпичные, нижней галереи - из железобетонных блоков.

Покрытие склада из треугольных металлодеревянных ферм в деревянных стропил, башни - железобетонное.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 т емкости склада в руб.

Таблица 44

Территориальные пояса	Емкость склада 3000 т
1	27,1
2	27,6
3	29,8
4	32,5
5, 6, 7	36,2
8	48,8
9	62,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 44)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	46
2  3	Стены и перегородки Покрытия	15  8
4	Кровля	5
5	Полы	12
6	Проемы	3
7	Отделочные работы
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5
9	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД ШРОТА С БУНКЕРНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ

Характеристика зданий

Рабочая башня

Фундаменты и стены подвала бутовые.

Стены кирпичные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Склад хранения шрота насыпью

Фундаменты бутовые.

Стены кирпичные.

Перекрытия тоннелей железобетонные, кровельное покрытие деревянное.

Группа капитальности III.

Склад тарного хранения шрота

Фундаменты бутовые

Стены кирпичные.

Покрытие деревянное

Группа капитальности III.

Бункерная галерея

Фундаменты железобетонные.

Опорные конструкции и бункера железобетонные.

Каркас транспортерной галереи металлический.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. и 1 пог. м бункерной галереи в тыс. руб.

Таблица 45

Территориальные пояса	Рабочая башня	Склад хранения шрота насыпью	Склад гарного хранения	Бункерная галерей
	а	б	в	г
1	11,4	6,8	3,0	0,29
2	11,6	6,9	3,1	0,30
3	12,5	7,5	3,3	0,32
4  5, 6, 7  8	13,7  14,8  20,5	8,2  8,8  12,2	3,6  3,9  5,4	0,35  0,38  0,52
9	26,2	15,6	6.9	0,67
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 45)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1	Фундаменты	18	38	22	14
2	Стены и перегородки	41	28	24	-
8	Перекрытия и покрытие	13	11	6	70
4	Полы	1	8	11	8
5	Проемы	6	2	6	3
6	Кровля	3	7	19	1
7	Отделочные работы	1	1	2	1
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	18	4	9	-
9	Прочие работы	-	1	1	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАД МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН

Характеристика зданий

Тип I. Механизированный склад масличных семян с башней и сушилкой.

а) Склад с тоннелями и галереей. Фундаменты бутовые. Стены склада кирпичные, тоннеля - бутовые и галереи - деревянные.

б) Башня и сушилка. Фундаменты бутовые. Стены подвала бутовые, надземной части - кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Тип II. Немеханизированный склад масличных семян.

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Кровля рулонная по защитному и рабочему настилу по деревянным наклонным стропилам. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 46

Территориальные	Типы зданий
пояса	I
	Объем здания 61700 куб. м	II
	склад	башня и сушилка
	а	б	в
1	4,1	9,6	3,3
2	4,2	9,8	3,4
3	4,5	10,6	3,6
4	4,9	11,5	4,0
5, 6, 7	5,3	12,5	4,3
8	7,4	17,3	5,9
9	9,4	22,1	7,6
Удельным веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 46)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	38	13	39
2	Стены	29	85	29
3  4	Перекрытия и покрытие  Кровля	9  15	12  6	-  21
5	Полы	7	2	8
6	Проемы	1	7	1
7	Отделочные работы	2	1	1
8	Электротехнические устройства	1	3	-
9	Прочие работы	1	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАД ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН

Характеристика здания

Здание одноэтажное с платформами, Фундаменты бутовые ленточные. Стены бутовые и кирпичные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 47

Территориальные пояса	Объем здания 13000 куб. м
1	4,3
2	4,4
3	4,7
4	5,2
5, 6, 7	5,6
8	7,7
9	9,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 47)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1  2	Фундаменты Стены	19  19
3	Покрытие	42
4	Кровля	8,
5	Полы	4
6	Проемы	3
7  8	Отделочные работы Электротехнические устройства	1  2
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СКЛАД БРИКЕТОВ ШЕЛУХИ

Характеристика здания

Здание из деревянного каркаса на бутовых фундаментных столбах, частично обшито с наружной стороны, Стены тоннеля на камня. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 48

Территориальные пояса	Стоимость
1	2,6
2	2,7
3	2,9
4	3,1
5. 6,7	3,4
8	4,7
9	6.0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 48)

№ пп.	Наименований конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	11
2	Стены	12
3	Крыша с кровлей	43
4	Полы	32
5	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН

Характеристика устройства

Тип I. Подземное железнодорожное приемное устройство. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки бутовые. Покрытие железобетонное.

Тип II. Открытое железнодорожное приемное устройство. Фундаменты бутовые ленточные. Степы подвала бутовые, стены спусков кирпичные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 49

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	Объем здания 4850 куб. м
1	10,3	17,5
2	10,5	17,8
3	11,3	19,2
4	12,4	21,0
5, 6, 7	13,4	22,7
8	18,6	31,6
9	23,7	40,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 49)

№ пп	Наименование конструктивных элементов	I	II
1	Фундаменты	15	20
2	Стены и перегородки	18	20
3	Покрытие	47	44
4	Кровля	3	-
5	Полы	8	12
6	Проемы	1	-
7	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5	-
8	Прочие работы	3	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ДО СКЛАДА

Характеристика тоннеля

Тоннель подземного типа.

Фундаменты бутовые ленточные.

Стены из бутового камня.

Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 пог. м тоннеля в руб.

Таблица 50

Территориальные пояса	Стоимость
1	274,3
2	279,8
3	301,7
4	329,2
5, 6, 7	356,6
8	493,7
9	630,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 50)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1  2	Земляные работы Фундаменты	16  8
3	Стены	39
4	Покрытие	29
5	Полы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Характеристика здания

Здание четырехэтажное с бытовыми помещениями.

Фундаменты бетонные ленточные, под колонны - железобетонные башмаки.

Каркас из сборных железобетонных элементов.

Стены подземной части монолитные железобетонные, надземной - из керамзитобетонных панелей.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 51

Территориальные пояса	Объем здания 92458 куб. м
1	17,7
2	18,1
3	19,5
4	21,2
5, 6, 7	23,0
8	31,9
9	40,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 51)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	14
3	Каркас	22
4	Перекрытия и покрытие	17
5	Кровля	3
6	Полы	7
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	4
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9
10	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕХ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА

Характеристика здания

Здание трехэтажное. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 52

Территориальные пояса	Объем здания 18700 куб. м
1	7,6
2	7,8
3	8,4
4	9,1
5,6,7	9,9
8	13,7
9	18,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 52)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	13
2	Стены и перегородки	24
3	Перекрытия и покрытие	24
4	Кровля	3
5	Полы	8
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	10
9	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОРПУС СИНТЕТИЧЕСКОГО ЦИТРАЛЯ КОМБИНАТА СДВ

Характеристика здания

Здание трехэтажное.

Фундаменты - железобетонные фундаментные балки и башмаки.

Каркас из сборных железобетонных элементов.

Стены из керамзитобетонных панелей, частично кирпичные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 53

Территориальные пояса	Объем здания 47410 куб. м
1	17,2
2	17,6
3	18,9
4	20.6
5, 6, 7	22.4
8	31.0
9	39,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 53)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	7
2	Стены и перегородки	11
3	Каркас	9
4	Перекрытия и покрытие	13
5	Кровля	4
6	Полы	19
7	Проемы	8
8	Отделочные работы	7
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	17
10	Прочие работы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОРПУСА СИНТЕТИЧЕСКИХ ДУШИСТЫХ ВЕЩЕСТВ

ЦЕХ ГИДРИРОВАНИЯ

Характеристика здания

Здание двухэтажное. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 54

Территориальные пояса	Объем здания 16056 куб. м
1	16,6
2	16,9
3	18,3
4	19,9
5, 6, 7	21,6
8	29,9
9	38,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 54)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	28
3	Перекрытия и покрытие	7
4  5	Кровля  Полы	12  8
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	13
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ

Характеристика здания

Здание четырехэтажное в производственной части, пятиэтажное в административной.

Основание свайное с монолитными железобетонными ростверками.

Фундаменты сборные железобетонные.

Стены из керамзитобетонных панелей, частично из кирпича.

Перекрытия и покрытие сборные железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 54a

Территориальные пояса	Объем здания 50450 куб. м
1	20,8
2	21,2
3	22,9
4	25,0
5. 6, 7	27,0
8	37,4
9	47,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 54а)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	15
2	Стены и перегородки	14
3	Каркас	17
4	Перекрытия и покрытие	14
5	Кровля	8
6	Полы	7
7	Проемы	7
8	Отделочные работы	8
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	11
10	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕХ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

Характеристика здания

Здание трехэтажное.

Фундаменты и стены подвала бутовые. Стены и перегородки каменные, кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 55

Территориальные пояса	Объем здания 14970 куб. м
1	11,1
2	11,3
3	12.2
4	13,3
5, 6, 7	14,4
8	20,0
9	25,5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 55)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	34
3	Перекрытия и покрытие	17
4	Кровля	5
5	Полы	8
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ ЭФИРНОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ

Характеристика здания

Здание двух-, трехэтажное.

Фундаменты бутовые ленточные.

Стены кирпичные.

Перегородки дощатые, кирпичные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 56

Территориальные пояса	Стоимость
1	9,6
2	9,8
3	10,6
4	11,5
5, 6, 7	12,5
8	17,3
9	22,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентов

(к табл. 56)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	25
3	Перекрытия и покрытие	15
4	Кровля	5
5	Полы	7
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	13
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЙ ЦЕХ (ЦЕХ ГЕРАНИ)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки 1-го этажа кирпичные, 2-го этажа - дощатые.

Перекрытие и покрытие деревянные.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 57

Территориальные пояса	Стоимость
1	7,8
2	7,9
а	8,6
4	9,4
5, 6, 7	10,1
8	14,0
9	17,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 57)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	22
2	Стены и перегородки	26
3	Перекрытия и покрытие	14
4	Кровля	5
5	Полы	22
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	1
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕПЕСТКОВ РОЗЫ

Характеристика здания

Здание одноэтажное с подвалом.

Фундаменты бутовые ленточные и частично столбовые. Стены и перегородки кирпичные, каменные. Перекрытие и покрытие железобетонные, под хранилищем розы - деревянное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 58

Территориальные пояса	Объем здания 6275 куб. м
1	9,9
2	10,1
3	10,9
4	11,9
5, 6, 7	12,9
8	17,8
9	22,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 58)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельные вес
1	Фундаменты	17
2	Стены и перегородки	38
3	Перекрытие и покрытие	15
4	Кровля	6
5	Полы	7
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	1
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8
9	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТАНЦИЯ ДЛЯ СЛИВА И ХРАНЕНИЯ ЖИРОВ (ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ФАБРИК)

Характеристика здания

Здание одноэтажное с подвалом. Фундаменты бутовые ленточные.

Стены и перегородки подвала бутовые, надземной части - кирпичные.

Перекрытие и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость I куб. м здания вруб.

Таблица 59

Территориальные пояса	Объем здания 2010 куб. м
1	16,0
2	16,3
3	17,6
4	19.2
5, 6, 7	20,8
8	28,8
9	36,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 59)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	31
3  4	Перекрытие и покрытие  Кровля	20  4
5  6	Полы  Проемы	13  9
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	11
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, к показателям восстановительной стоимости, указанной в таблицах данного раздела, надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

№	№ таблиц	Климатические районы
пп.		I	III	IV
1	К показателям табл. 60-65	1,10	0,94	0,92
2	К показателям табл. 69-70	1,08	0,95	0,94
3	К показателям табл. 66-68	1,13	0,93	0,91
4	К показателям табл. 71	1,09	0,94	0.94


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ХЛЕБОЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные (табл. 60 графы «а» и «б»).

Фундаменты железобетонные монолитные и сборные (табл. 60. графа «в»).

Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие из сборных железобетонных элементов.

Каркас из сборных железобетонных элементов (табл. 60, графа «в»),

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 60

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	10000-16000	16001-20000	20001 и более
	а	б	в
1	17,8	15,4	18,5
2	18,2	15,7	18,9
3	19,6	16,9	20,3
4	21,4	18,5	22,2
5, 6, 7	23,1	20,0	24,0
8	32,0	27,7	33,3
9	40,9	35,4	42,5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 60)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	7	7	8
2	Каркас, стены, перегородки	29	24	30
3	Перекрытия и покрытие	15	19	8
4	Кровля	7	7	8
5	Полы	5	6	7
6	Проемы	7	7	6
7	Отделочные работы	7	7	6
8	Внутренние сантехнические и электро технические устройства	16	16	18
9	Металлоконструкции	5	6	3
10	Прочие работы	2	1	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПОДСОБНЫЙ КОРПУС ХЛЕБОЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 61

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	1600-2000	2001-3000	3001-6000
	а	б	в
1	23,2	21,0	19,1
2	23,7	21,4	19,5
3	25,5	23,1	21,0
4	27,8	25,2	22,9
5, 6, 7	30,2	27,3	24,8
8	41,7	37,8	34,4
9	53,3	48,3	43,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 61)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	7	7	6
2  3	Стены и перегородки  Покрытие	31  7	36  6	33  6
4	Кровля	12	12	11
5	Полы	6	5	6
6	Проемы	11	10	11
7  8	Отделочные работы Сантехнические и электротехнические устройства	6  19	6  17	6  18
9	Прочие работы	1	1	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ХЛЕБОПЕКАРНИ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные.

Стены и перегородки кирпичные.

Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 62

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 1300	1301-2000	2001 и более
	а	б	в
1	25,2	21,9	19,1
2	25,7	22,4	19,5
3	27,7	24,1	21,0
4	30,2	26,3	22,9
5, 6, 7	32,8	28,5	24,9
8	45,3	39,5	34,4
9	57,9	50,5	44,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 62)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	11	15	9
2	Стены и перегородки	30	26	28
3	Покрытие	11	11	14
4	Кровля	4	4	4
5	Полы	5	7	6
6	Проемы	9	8	?
7	Отделочные работы	6	7	7
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	21	18	22
9	Прочие работы	3	4	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПОДСОБНЫЙ КОРПУС ХЛЕБОПЕКАРНИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные.

Стены и перегородки кирпичные.

Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания вруб.

Таблица 63

Территориальные	Объем зданий
пояса	до 400	401-500
	а	б
1	26,3	23,4
2	26,9	23,9
3	29,0	25,8
4	31,6	28,1
5, 6, 7	34,2	30,5
8	47,4	42,2
9	60,5	53,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 63)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	9	10
2  3	Стены и перегородки  Покрытие	35  12	36  13
4	Кровля	4	3
6	Полы	8	5
6	Проемы	9	9
7	Отделочные работы	7	9
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12	11
9	Прочие работы	4	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС МАКАРОННОЙ ФАБРИКИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 64

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	14000 - 18000	18001 - 22000
	а	б
1	16,7	16,5
2	17,0	16,8
3	18,4	18,1
4	20,0	19,8
5, 6, 7	21.7	21,4
8	30,1	29,7
9	38,4	37,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 64)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	11	9
2	Стены и перегородки	22	22
3	Перекрытия и покрытие	24	29
4	Кровля	11	8
5	Полы	7	6
6	Проемы	4	4
7	Отделочные работы	6	4
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12	12
9	Прочие работы	3	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПОДСОБНЫЙ КОРПУС МАКАРОННОЙ ФАБРИКИ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 65

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	1500-2006	2001-3000
	а	б
1	22,6	19,7
2	23,0	20,1
3	24,8	21,6
4	27,1	23,6
5, 6, 7	29,3	25,6
8	40,6	35,4
9	51,9	45,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 65)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	14	13
2	Стены и перегородки	35	41
3	Покрытие	13	12
4	Кровля	9	5
5	Полы	5	3
6	Проемы	8	8
7	Отделочные работы	3	4
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	11	9
9	Прочие работы	2	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ОВОЩНЫХ И ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные (табл. 66, графы «а», «б» и «в»).

Фундаменты железобетонные монолитные и сборные (табл. 66, графа «г»).

Каркас из сборных  железобетонных элементов (табл. 66, графа «г»).

Стены и перегородки кирпичные (табл. 66, графы «а», «б» и «в»).

Стены кирпичные и из легкобетонных крупных блоков (табл. 66, графа «г»),

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 66

Территориальные пояса	Объем зданий в куб. м
	5000-7500	7501-40000	40001-48000	48001 и более
	а	б	в	г
1	14,0	13,6	13,7	12,5
2	14,3	13,8	13,9	12,8
3	15,4	14,9	15,0	13,8
4	16,8	16,3	16,4	15,0
5, 6, 7	18,2	17,6	17,8	16,3
8	25,2	24,4	24,6	22,5
8	32,2	31,2	31,4	28,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 66)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1	Фундаменты	7	8	7	11
2	Каркас, стены и перегородки	25	18	19	19
3  4	Перекрытия и покрытие  Кровля	13  14	16  14	19  14	8  15
5	Полы	8	11	9	9
6	Проемы	8	4	3	4
7	Отделочные работы	6	4	3	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	18	14	14	10
9	Прочие работы	1	11	12	18
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПОДСОБНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ОВОЩНЫХ И ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 67

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	3000-4000	4001-6000	6001-7000
	а	б	в
1	16,7	16,4	12,8
2	17,0	16,8	13,0
3	18,4	18,1	14,1
4	20,0	19,7	15,4
5, 6, 7	21,7	21,4	16,6
8	30,0	29,6	23,0
9	38,4	37,8	29,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 67)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	9	7	10
2  3	Стены и перегородки Покрытие	32  15	29  21	25  22
4	Кровля	13	7	4
5	Полы	6	6	8
6	Проемы	7	7	6
7  8  9	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	5  12  1	6  13  4	5  14  6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПОДСОБНЫЙ КОРПУСА ОВОЩЕСУШИЛЬНОГО ЗАВОДА

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные.

Стены и перегородки кирпичные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 68

Территориальные	Производственный корпус	Подсобный корпус
пояса	Объем зданий в куб. м
	15254	3260
	а	б
1	12,9	20,9
2	13,1	21,3
3	14,2	23,0
4	15,4	25,1
5, 6, 7	16,7	27,2
8	23,2	37,6
9	29,6	48,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 68)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	12	6
2	Стены и перегородки	26	31
3	Перекрытия и покрытие	17	15
4	Кровля	11	12
5	Полы	6	6
6	Проемы	6	8
7	Отделочные работы	6	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13	13
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 69

Территориальные пояса	Объём здания 16000 куб. м
1	13,0
2	13,2
3	14,3
4	15,6
5, 6, 7	16,9
8	23,4
9	29,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 69)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	5
2	Стены и перегородки..	23
3  4	Перекрытия и покрытие  Кровля	24  8
5	Полы	8
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	9
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	15
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

Характеристика здания

Фундаменты и стены подвала железобетонные монолитные, сборные и кирпичные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные сборные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 70

Территориальные пояса	Объем здания 84000 куб. м
1	14,5
2	14,8
3	16,0
4	17,4
5, 6, 7	18,9
8	26,1
9	33,4
Удельные веса, конструктивных элементов в процентах

(к табл. 70)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты и стены подвала	4
2	Каркас, стены, перегородки	28
3	Перекрытия и покрытие	23
4	Кровля	4
5	Полы	7
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	9
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	15
9	Металлоконструкции	1
10	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел III. ХЛЕБОЗАВОДЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ. МАКАРОННЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ, КОНСЕРВНЫЕ. ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЕ И СТЕКЛОТАРНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС, СОСТАВНОЙ ЦЕХ И ЦЕХ СИЛИКАТНОЙ ГЛЫБЫ СТЕКЛОТАРНОГО ЗАВОДА

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 71

	Производственный корпус	Составной вех	Цех силикатной глыбы
Территориальные	Объем зданий в м*
пояса	80000-85000	38000-45000	4000-6600
	а	б	в
1	8,4	9,7	11,5
2	8,6	9,9	11,7
3	9,2	10,7	12,6
4	10,1	11,6	13,8
5, 6, 7	10,9	12,6	14,9
3	15,1	17,5	20,7
9	19,3	22,3	26,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 71)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	12	11	15
2  3  4	Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	14  38  3	27  26  5	29  17  3
5	Полы	6	5	4
6	Проемы	4	5	11
7  8  9	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	2  11  10	2  7  12	2  12  7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел IV. ДРОЖЖЕВЫЕ И КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, к, показателям восстановительной стоимости, указанной в таблицах данного раздела, надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

Климатический район	Поправочный коэффициент
I	1,08
III	0,94
IV	0,91


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел IV. ДРОЖЖЕВЫЕ И КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ДРОЖЖЕВОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные.

Стены кирпичные и панельные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Кровля рулонная.

Полы бетонные, цементные, ксилолитовые, дощатые и из керамических плиток.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 72

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 6000	до 8000	до 14000	до 20000	до 30000	более 30000
	а	б	в	г	д	е
1	17,5	17,1	16,9	16,3	15,5	15,3
2	17,8	17,4	17,2	16,7	15,8	15,6
3	18,2	17,6	17,4	16,8	16,0	15,8
4	19,0	18,6	18,4	17,8	16,9	16,7
5	21,7	21,2	20,9	20,2	19,2	19,0
6, 7	22,7	22,2	22,0	21,2	20,2	19,9
8	31,4	30,7	30,4	29,4	27,9	27,5
9	40,2	39,3	38,8	37,5	35,7	35,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 72)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
1  2  3  4	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	8  26  10  8	9  26  11  9	10  26  12  9	9  24  13  10	8  23  14  12	7  22  15  13
5	Полы	6	6	6	7	8	8
6	Проемы	9	8	8	7	5	5
7  8  9	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	10  20  3	10  17  4	10  15  4	9  16  5	8  17  5	7  18  5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел IV. ДРОЖЖЕВЫЕ И КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС КРАХМАЛО-ПАТОЧНОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные.

Стены кирпичные и панельные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Кровля рулонная.

Полы бетонные, цементные, ксилолитовые, дощатые и из керамических плиток.

Здание оборудовано, водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 73

Территориальные	Объем здания в куб. м
пояса	до 4000	до 7000	до 10000	до 15000	до 20000	более 20000
	а	б	в	г	д	е
1	17,0	18,9	15,3	15,1	14,8	14,4
2	17,3	16,2	15,6	15,4	15,1	14,6
3	17,5	16,4	15,8	16,6	15,3	14,8
4	18,5	17,4	16,7	16,5	16,2	15,6
5	21,0	19,7	19,0	18,8	18,4	17,8
6, 7	22,1	20,7	19,9	19,7	19,3	18,7
8	30,6	28,7	27,6	27,3	26,7	25,8
9	39,0	36,6	35,3	34,8	34,1	33,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 73)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
1  2  3  4	Фундаменты Стены я перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	11  28  11  9	9  26  12  9	7  23  13  10	7  23  16  8	6  23  19  5	6  24  20  4
5	Полы	4	5	6	6	6	5
6	Проемы	6	7	7	6	5	5
7  8  9	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	8  18  5	7  17  8	5  17  12	5  17  12	6  18  12	6  19  11
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел IV. ДРОЖЖЕВЫЕ И КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС КРАХМАЛО-ПАТОЧНОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные.

Стены кирпичные.

Перекрытия в покрытие деревянные.

Кровля рулонная.

Полы бетонные, цементные, ксилолитовые, дощатые и из керамических плиток.

Здание оборудовало водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 74

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 4000	до 7000	до 10000	до 15000	до 20000	более 20000
	а	б	в	г	д	е
1	16,7	15,3	14,3	14,1	14,0	13,8
2	17,1	15,6	14,5	14,4	14,3	14,0
3	17,2	15,7	14,7	14,6	14,4	14,2
4	18,3	16,6	15,5	16,4	15,3	15,0
5	20,8	18,9	17,7	17,5	17,4	17,1
6, 7	21,8	19,8	18,5	18,4	18,2	17,9
8	30,1	27,5	25,7	25,4	25,2	24,8
9	38,5	35,1	32,8	35,5	32,2	31,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 74)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	11	9	8	7	7	6
2	Стены и перегородки	28	26	25	25	25	25
3	Перекрытия и покрытие	8	7	7	10	13	16
4	Кровля	11	11	10	8	6	4
5	Полы	4	6	7	7	6	6
6	Проемы	6	7	7	7	6	5
7	Отделочные работы	9	7	5	5	6	7
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	18	18	18	18	19	19
9	Прочие работы	5	9	13	13	12	12
	Итого	100	100	100	100	100	108


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных д I, III и IV климатических районах, к показателях восстановительной стоимости, указанной в таблицах данного раздела, надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

Климатический район	Поправочный коэффициент
I	1,11
III	0,94
IV	0,92
Восстановительная стоимость цехов винодельческой промышленности, размещенных в тоннелях, принимается по имеющимся сметам или по балансовой стоимости, приведенной к уровню современных цен, в соответствии с указаниями, помещенными в Общей части к сборникам.


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА И ЦЕХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия сводчатые кирпичные по металлическим балкам или железобетонные.

Тип II. Фундаменты сборные железобетонные и частично монолитные. Стены панельные и частично кирпичные. Перегородки кирпичные армированные. Каркас, перекрытия и покрытие сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 75

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	Объем зданий в куб. м
	до 3000	3001- 11000	11001- 21000	21001- 28000	28001- 45000	45001- 60000	60001 и выше
	а	б	в	г	д	е	ж
1	21,8	18,7	17,4	16,9	16,2	14,7	15,4
2	22,2	19,1	17,7	17,2	16,5	15,0	15,7
3	24,0	20,6	19,1	18,6	17,8	16,2	16,9
4	26,2	22,4	20,9	20,3	19,4	17,6	18,5
5, 6, 7	28,3	24,3	22,6	22,0	21,1	19,1	20,0
8	39,2	33,7	31,3	30,4	29,2	26,5	27,7
9	50,1	43,0	40,0	38,9	37,3	33,8	35,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 75)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж
1	Фундаменты	8	11	15	12	13	12	19
2	Стены и перегородки	35	41	20	22	22	20	21
3	Перекрытия и покрытие	17	15	35	37	39	44	22
4	Кровля	2	7	3	2	2	2	12
5	Полы	6	6	7	7	7	7	9
6	Проемы	8	6	5	5	5	5	3
7  8  9	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства  Прочие работы	8  15  1	4  9  1	7  7  1	7  7  1	5  5  2	5  4  1	4  9  1
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС СОЛОДОВЕННОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, бутовые и железобетонные

Стены кирпичные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 76

Территориальные	Объем зданий в л?
пояса	до 14000	14001-32000	32001-55000
	а	б	в
1	17,2	16,1	15,3
2	17,5	16,4	15,6
3	18,9	17,7	16,8
4	20,6	19,3	18,4
5, 6, 7	22,4	20,9	19,9
8	31,0	29,0	27,5
9	39,6	37,0	35,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 76)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	16	4	5
2	Стены и перегородки	28	44	45
3	Перекрытия и покрытие	33	27	26
4	Кровля	2	1 0	2
5	Полы	7	3	3
6	Проемы	2	9	9
7	Отделочные работы	3	3	4
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8	6	5
9	Прочие работы	1	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ПЕРВИЧНОГО ВИНОДЕЛИЯ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки из местного камня или кирпичные и частично деревянные. Перекрытие и покрытие деревянные, частично железобетонные. Группа капитальности III.

Тип II. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки из местного камня или кирпичные и частично деревянные; Перекрытие и покрытие железобетонные.

Тип III. Фундаменты сборные железобетонные. Стены панельные и из местного пиленого камня. Перегородки кирпичные и из местного пиленого камня. Перекрытие и покрытие железобетонные. Кровля рубероидная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 77

	Типы зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем зданий в куб. м
	до 12000	12001-19000	19001-41000	41001 и более
	а	б	в	г
1	14,5	13,3	12,2	8,4
2	14,8	13,6	12,4	8,6
3	16,0	14,6	13,4	9,2
4	17,4	16,0	14,6	10,1
5, 6, 7  8  9	18,9  26,1  33,4	17,3  23,9  30,6	15,9  22,0  28,1	10,9  15,1  19,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 77)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1	Фундаменты	13	13	23	12
2	Стены и перегородки	35	34	20	14
3  4	Перекрытия и покрытие  Кровля	6  17	6  17	27  8	32  14
5	Полы	9	10	7	9
6	Проемы	3	3	3	4
7	Отделочные работы	5	4	2	2
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9	7	9	13
9	Прочие работы	3	6	1	-
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРИ ЗАВОДЕ ПЕРВИЧНОГО ВИНОДЕЛИЯ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные, каменные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Тип. II. Фундаменты сборные из железобетонных блоков. Стены из местного пиленого камня, перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 78

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	Объем зданий в куб. м
	до 3000	3001-5000
	а	б
1	19,6	16,9
2	20,0	17,2
3	21,6	18,6
4	23,5	20,3
5,6,7	25,5	22,0
8	35,3	30,4
9	45,1	38,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 78)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	34	8
2	Стены и перегородки	32	38
3	Перекрытия и покрытие	7	13
4	Кровля	4	7
5	Полы	4	8
6	Проемы	3	7
7	Отделочные работы	5	3
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6	16
9	Прочие работы	5	-
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ЦЕХ ДЛЯ ПРИЕМА И ДРОБЛЕНИЯ ВИНОГРАДА

Характеристика здания

Фундаменты и стены подвала бутовые. Стены и перегородки кирпичные, каменные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 79

Территориальные пояса	Стоимость
1	20,8
2	21,2
3	22,9
4	25,0
5. 6. 7	27,1
8	37,5
9	47,9
Удельные веса конструктивных элементов а процентах

(к табл. 79)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	46
2  3	Стены и перегородки Покрытие	24  7
4	Кровля	3
5	Полы	5-
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3
9	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ВИНЗАВОДА ГОРОДСКОГО ТИПА И ВИНБАЗЫ С ЦЕХАМИ РОЗЛИВА ВИНА

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие и покрытие деревянные. Группа капитальности III.

Тип. II. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные.

Тип III. Фундаменты сборные железобетонные и частично монолитные. Стены и перегородки кирпичные. Каркас, перекрытие и покрытие сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 80

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II	III
	Объем зданий в куб. м
	до 4000	4001-9000	9001-30000	30001-60000	60001 и выше
	а	б	в	г	д
1	13,3	13,0	15,2	14,7	11,6
2	13,6	13,3	15,5	15,0	11,8
3	14,6	14,3	16,7	16,2	12,8
4	16,0	15,6	18,2	17,6	13,9
5,6,7	17,3	16,9	19,8	19,1	15,1
8	23,9	23,4	27,4	26,5	20,9
9	30,6	29,9	35,0	33.8	26,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(К табл. 80)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	16	15	13	10	22
2  3  4	Стены и перегородки Перекрытие и покрытие  Кровля	27  22  4	29  21  4	17  33  2	14  49  2	10  21  17
.5	Полы	6	6	9	6	8
6	Проемы	9	8	8	5	3
7  8  9	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	5  9  2	6  9  2	5  11  2	4  8  2	5  13  1
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ШАМПАНСКИХ ВИН (БУТЫЛОЧНЫЙ МЕТОД)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные.

Стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, частично деревянные.

Перекрытие железобетонное, чердачное - деревянное.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 81

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 30000	30001-50000
	а	б
1	17,7	16,6
2	18,1	16,9
3	19,5	18,3
4	21,2	19,9
5, 6, 7	23,0	21,6
8	31,9	29,9
9	40,7	38,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 81)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	12	12
2	Стены и перегородки	36	37
3	Перекрытие и покрытие	18	18
4	Кровля	5	5
5	Полы	8	8
6	Проемы	5	4
7	Отделочные работы	4	4
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	11	11
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ШАМПАНСКИХ ВИН (РЕЗЕРВУАРНЫЙ МЕТОД)

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные; перегородки кирпичные, частично деревянные. Перекрытие и покрытие деревянные. Группа капитальности III.

Тип II. Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 82

	Типы зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий в куб. м
	до 4000	4001-9000	9001-30000	30001-60000
	а	б	в	г
1	16,8	16,4	19,4	19,2
2	17,1	16,7	19,8	19,6
3	18,5	18,0	21,3	21,1
4	20,2	19,7	23,3	23,0
5, 6, 7	21,8	21,3	25,2	25,0
8	30,2	29,5	34,9	34,6
9	38,6	37,7	44,6	44,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 82)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1  2  3	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытие и покрытие	14  27  24	13  29  22	12  16  38	9  14  49
4	Кровля	6	6	4	3
5	Полы	7	8	11	10
6	Проемы	6	5	5	3
7	Отделочные работы	5	6	6	3
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8	8	6	6
9	Прочие работы	3	3	2	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ПОДВАЛ ДОЛГОЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ ШАМПАНСКОГО (БУТЫЛОЧНЫЙ МЕТОД)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные, каменные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 83

Территориальные	Объем зданий
пояса	до 25000	25001-50000
	а	б
1	18,9	18,0
2	19,3	18,4
3	20,8	19,8
4	22,7	21,6
5, 6, 7	24,6	23,4
8	34,0	32,4
9	43,5	41,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 83)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	32	32
2	Стены и перегородки	9	9
3	Покрытие	41	40
4	Кровля	2	1
5	Полы	7	8
6	Проемы	1	1
7	Отделочные работы	1	1
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6	7
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА КОНЬЯЧНОГО СПИРТА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 84

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 5000	5001-9000
	а	б
1	15,8	15,5
2	16,1	15,8
3	17,4	17,1
4	19,0	18,6
5,6,7	20,5	20,2
8	28,4	27,9
9	36,3	35,7
Удельные веса конструктивных элементах в процентах

(к табл. 84)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	7
2	Стены и перегородки	29	29
3	Перекрытия и покрытие	21	21
4	Кровля	9	9
5	Полы	8	9
6	Проемы	8	8
7	Отделочные работы	7	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	10	10
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА КОНЬЯКОВ

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные.

Стены кирпичные, перегородки деревянные, частично железобетонные.

Покрытие деревянное.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 85

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 3000	3001 - 7000	7001 - 10000
	а	б	в
1	17,4	16,6	15,9
2	17,7	16,9	16,2
3	19,1	18,3	17,5
4	20,9	19,9	19,1
5,6,7	22,6	21,6	20,7
8	31,3	29,9	28,6
9	40,0	38,2	36,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 85)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	14	13	12
2	Стены и перегородки	27	27	28
3	Покрытие	23	22	22
4	Кровля	3	3	2
5	Полы	8	9	10
6	Проемы	10	9	9
7	Отделочные работы	6	7	7
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	8	9	9
9	Прочие работы..	1	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ЦЕХ ВЫДЕРЖКИ КОНЬЯЧНЫХ СПИРТОВ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные, перегородки деревянные. Покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Тип II. Фундаменты сборные железобетонные и частично монолитные. Стены и перегородки кирпичные. Каркас и покрытие сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 86

	Типы зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий в куб. м
	до 20000	20001-40000	40001-60000	60001 и выше
	а	б	в	г
1	10,9	10,4	10,1	11,6
2	11,1	10,6	10,3	11,8
3	12,0	11,4	11,1	12,8
4	13,1	12,5	12,1	13,9
5, 6, 7	14,2	13,5	13,1	15,1
8	19,6	18,7	18,2	20,9
9	25,1	23,9	23,2	26,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 86)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1  2  3	Фундаменты Стены и перегородки Покрытие	6  20  43	6  20  43	6  21  41	22  10  21
4	Кровля	2	2	1	17
5	Полы	5	5	6	8
6	Проемы	5	4	6	3
7  8  9	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	5  13  1	6  13  1	6  12  1	5  13  1
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС СПИРТОВОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные.

Стены и перегородки кирпичные, каменные.

Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 87

Территориальные	Объем здания в куб. м
пояса	до 5000	5001-10000	10001-12000	12001-16000	16001 и более
	а	б	в	г	д
1	21,6	20,8	19,6	18,6	16,8
2	22,0	21,2	20,0	19.0	17,1
3	23,8	22,9	21,6	20,5	18,5
4	25,9	25,0	23.5	22,3	20,2
5,6,7	28,1	27,0	25,5	24,2	21,8
8	38,9	37.4	35,3	33,5	30,2
9	49.7	47,8	45,1	42,8	38,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 87)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	14	13	12	12	12
2  3	Стены и перегородки Перекрытия и покрытие	39  11	31  25	30  26	30  28	29  29
4	Кровля	10	6	6	5	5
5	Полы	6	7	8	8	8
6	Проемы	8	7	6	6	6
7	Отделочные работы	5	5	6	6	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6	5	5	4	4
9	Прочие работы	1	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

БАЗА ПРИСТАНЦИОННАЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ СПИРТА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 88

Территориальные пояса	Стоимость
1	18,8
2	19,2
3	20,7
4	22,6
5, 6, 7	24,4
8	33,8
9	43,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 88)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	21
2	Стены и перегородки	40
3  4	Покрытие Кровля	2  5
5	Полы	4
6	Проемы	12
7	Отделочные работы	2
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6
9	Прочие работы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЛИКЕРОВОДОЧНОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия междуэтажные железобетонные, чердачное - деревянное.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 89

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 30000	30001 и выше
	а	б
1	14,8	13,7
2	15,1	14,0
3	16,3	15,1
4	17,8	16.4
5,6,7	19,2	17,8
8	26,6	24,7
9	34,0	31,5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 89)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	11	10
2	Стены и перегородки	20	18
3	Перекрытия и покрытие	36	37
4	Кровля	3	3
5	Полы	6	6
6	Проемы	8	8
7	Отделочные работы	5	6
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9	10
9	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Тип II. Фундаменты сборные железобетонные и частично монолитные. Стены и перегородки кирпичные. Каркас, перекрытия и покрытие сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 90

	Типы зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий в куб. м
	до 50000	50001-60000	60001 и выше
	а	б	в
1	15,7	14,6	11,6
2	16,0	14,9	11,8
3	17,3	16,1	12,8
4	18,8	17,5	13,9
5,6,7	20,4	19,0	15,1
8	28,3	26,3	20,9
9	36,1	33,6	26,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 90)

	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	12	12	22
2	Стены и перегородки	17	17	10
3	Перекрытия и покрытие	36	37	21
4	Кровля	2	2	17
5	Полы	6	6	8
6	Проемы	6	6	3
7	Отделочные работы	6	7	5
8	Внутренние сантехнические и электро технические устройства	13	12	13
9	Прочие работы	2	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел V. ПИВОВАРЕННЫЕ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ, СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ТАБАЧНО-ФЕРМЕНТАЦИОННОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные.

Стены и перегородки кирпичные и железобетонные.

Перекрытие и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 91

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 30000	30001 и более
	а	б
1	20,9	19,9
2	21,3	20,3
3	23,0	21,9
4	25,1	23,9
5,6,7	27,2	25,9
8	37,6	35,8
9	48,1	45,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 91)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	15	14
2	Стены и перегородки	19	18
3	Перекрытие и покрытие	42	44
4	Кровля	4	4
5	Полы	6	6
6	Проемы	6	5
7	Отделочные работы	2	2
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5	5
9	Прочие работы	1	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VI. ПРЕДПРИЯТИЯ СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС)

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, к показателям восстановительной стоимости, указанной в таблицах данного раздела, надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

№ пп,	№ таблиц	Климатические районы
		I	III	IV
1	К показателям табл. 92, 93, 94, 95	1.10	0,94	0,93
2	К показателям табл. 96	1,06	0,97	0,97


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VI. ПРЕДПРИЯТИЯ СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС)

ГЛАВНЫЙ КОРПУС СОЛЕРУДНИКА

Характеристика здания

Здание состоит из шести- и двухэтажной частей, рамп. Фундаменты монолитные железобетонные. Каркас из сборных железобетонных элементов. Стены из керамзитобетонных панелей и кирпичные. Перекрытия и покрытие сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные, бетонные, плиточные. Заполнения оконных и дверных проемов деревянные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 92

Территориальные пояса	Объем зданий 75-90 тыс. куб. м
1	14,1
2	14,4
3	15,5
4	16,9
5, 6, 7	18,3
8	25,4
9	32,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 92)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1  2	Фундаменты Каркас	17  22
3	Стены	12
4  5  6	Перегородки Перекрытия и покрытие Кровля	1  18  4
7	Полы	7
8	Проемы	6
9  10  11  12	Стальные конструкции Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	2  5  4  2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VI. ПРЕДПРИЯТИЯ СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС)

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ОЗЕРНЫХ СОЛЕПРОМЫСЛОВ

Характеристика зданий

Типы I и II при мокрых грунтах с применением искусственного водопонижения при устройстве фундаментов.

Для типа I предусматривается засыпка пазух фундаментов песком и песчаная подсыпка под полы.

Для типа II - засыпка пазух и подсыпка под полы грунтом.

Тип III при сухих грунтах.

Здания имеют одно- и двухэтажные части, рампы. Каркас из сборных железобетонных элементов. Стены из керамзитобетонных (тип III) и газобетонных (типы I, II) панелей и кирпичные. Перегородки кирпичные и гипсолитовые. Перекрытия и покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные, бетонные, плиточные. Заполнения оконных и дверных проемов деревянные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 93

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II	III
	Объем зданий в тыс. куб. м
	до 40	до 60	60-90
	а	б	в
1	28,1	23,0	17,4
2	28,7	23,4	17,7
3	30,9	25,3	19,1
4	33,7	27,6	20,9
5, 6, 7	36,5	29,9	22,6
8	50,6	41,4	31,3
9	65,0	52,9	40,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 93)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	39	26	11
2	Каркас	8	9	14
3	Стены	12	15	13
4	Перегородки	2	2	-
5	Перекрытия и покрытие	12	15	13
6	Кровля	7	9	6
7	Полы	7	8	10
8	Проемы	2	3	6
9	Стальные конструкции	1	2	5
10	Отделочные работы	1	1	7
11	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5	6	10
12	Прочие работы	4	4	5
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VI. ПРЕДПРИЯТИЯ СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС)

ГЛАВНЫЙ КОРПУС СОЛЕВЫВАРОЧНОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Здание состоит из 2 частей: повышенной с внутренними железобетонными и металлическими этажерками и пониженной двухэтажной.

Фундаменты монолитные и сборные железобетонные. Каркас из сборных железобетонных и металлических элементов. Стены панельные из ячеистого бетона и кирпичные. Перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие сборные железобетонные. Кровля рулонная. Заполнения оконных и дверных проемов деревянные.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 94

Территориальные пояса	Объем зданий 60-80 тыс. куб. м
1	15,6
2	15,9
3	17,2
4	18,7
5, 6, 7	20,3
8	28,1
9	35,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 94)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1  2	Фундаменты Каркас	11  28
3	Стены	9
4  5	Перекрытия и покрытие Кровля	15  4
6	Полы	7
7	Проемы	7
8	Стальные конструкции	3
9	Отделочные работы	6
10	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6
11	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VI. ПРЕДПРИЯТИЯ СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС)

БРИКЕТИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ СОЛЯНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Характеристика здания

Здание одноэтажное с повышенной до 3 этажей частью над дозировочно-смесительным отделением, одноэтажной пристройкой бытовых помещений, рампой.

Фундаменты монолитные железобетонные и бутобетонные. Каркас из сборных железобетонных элементов. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие сборные железобетонные. Кровля рулонная. Заполнения оконных и дверных проемов деревянные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 95

Территориальные пояса	Объем зданий 20-30 тыс. куб. м
1	17,4
2	17,7
3	19,1
4	20,9
5, 6, 7	22,6
8	31,3
9	40,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 95)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1  2	Фундаменты Каркас	18  8
3	Стены	20
4	Перегородки	1
5  6	Перекрытия и покрытие Кровля	16  8
7	Полы	10
8	Проемы	3
9	Стальные конструкции	.2
10	Отделочные работы	4
11	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7
12	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VI. ПРЕДПРИЯТИЯ СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС)

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ СОЛЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Характеристика сооружений

Тип I. Обслуживается мостовым краном на железобетонной эстакаде.

Тип II. Обслуживается козловым краном.

Фундаменты под эстакаду монолитные железобетонные, под рампы - из сборных железобетонных блоков. Каркас эстакады из сборных железобетонных элементов. Подсыпка под полы грунтом. Полы асфальтобетонные. Подкрановые пути козлового крана из железнодорожных рельсов нормальной колеи на деревянных шпалах.

Восстановительная стоимость 1 куб. м сооружений в руб.

Таблица 96

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II
	а	б
1	53,2	28,6
2	54,3	29,2
3	58,5	31,5
4	64,0	34,3
5, 6, 7	69,0	37,2
8	96,0	51,5
9	122,0	66,0
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 96)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1  2	Фундаменты Каркас	56  33	25  -
3	Полы	11	49
4	Подкрановые пути	-	22
5	Прочие работы	-	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, к показателям восстановительной стоимости, указанной в таблицах данного раздела, надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

№	№ таблиц	Климатические районы
		I	III	IV
1	К показателям табл. 101-102	1,14	0,95	0,93
Показатели табл. 97-100 составлены с учетом условий IV климатического района, что соответствует району расположения чайных фабрик по первичной переработке чайного листа, и применения поправочных коэффициентов не требуется.


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЧАЙНОЙ ФАБРИКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5 млн. кг ЗЕЛЕНОГО ЧАЙНОГО ЛИСТА В СЕЗОН

Характеристика здания

Здание двухэтажное без подвала.

Фундаменты железобетонные. Стены панельные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 97

Территориальные пояса	Объем зданий 43000 куб. м
1	13,5
2	13,8
3	14,9
4	16,3
5, 6, 7	17,6
8	24,4
9	31,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 97)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	13
2	Стены, каркас и перегородки	30
3  4	Перекрытия и покрытие Кровля	20  6
5	Полы	8
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	4
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	14
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЧАЙНОЙ ФАБРИКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 3 млн. кг ЗЕЛЕНОГО ЧАЙНОГО ЛИСТА В СЕЗОН

Характеристика здания

Здание одноэтажное без подвала. Фундаменты железобетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 98

Территориальные пояса	Объем здания 35000 куб. м
1	10,7
2	11,0
3	11,8
4	12,9
5, 6, 7	14,0
8	19,3
9	24,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 98)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	13
2	Стены, каркас и перегородки	28
3  4	Покрытие Кровля	18  10
5	Полы	10
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	7
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЧАЙНОЙ ФАБРИКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 2,5 млн. кг ЗЕЛЕНОГО ЧАЙНОГО ЛИСТА В СЕЗОН

Характеристика здания

Здание двухэтажное без подвала.

Фундаменты железобетонные и бутобетонные ленточные. Стены кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные и деревянные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 99

Территориальные пояса	Объем здания 29000 куб. м
1	12,4
2	12,7
3	13,7
4	14,9
5, 6, 7	16,2
8	22,4
9	28,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 99)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	13
2	Стены, каркас и перегородки	37
3	Перекрытие и покрытие	9
4	Кровля	9
5	Полы	12
6	Проемы	5
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7
9	Металлоконструкции	1
10	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЧАЙНОЙ ФАБРИКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 1 млн. кг ЗЕЛЕНОГО ЧАЙНОГО ЛИСТА В СЕЗОН

Характеристика здания

Здание одноэтажное без подвала. Фундаменты железобетонные. Стены панельные. Покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 100

Территориальные пояса	Объем здания 10000 куб. м
1	9,6
2	9,8
3	10,6
4	11,5
5, 6, 7	12,5
8	17,3
9	22,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 100)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	9
2	Стены, каркас и перегородки	17
3	Покрытие	20
4	Кровля	12
5	Полы	12
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	10
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЧАЕПРЕССОВОЧНОЙ ФАБРИКИ

Характеристика здания

Здание трехэтажное без подвала. Фундаменты бутобетонные ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 101

Территориальные пояса	Объем здания 22000 куб. м
1	10,8
2	11,0
3	11,9
4	12,9
5, 6, 7	14,0
8	18.4
9	24,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 101)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	11
2	Стены, каркас и перегородки	25
3  4	Перекрытия и покрытие  Кровля	16  5
5	Полы	12
6	Проемы	5
7	Отделочные работы	7
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	16
9	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 10

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений пищевой промышленности для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством пищевой промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР 11 марта 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЧАЕРАЗВЕСОЧНОЙ ФАБРИКИ

Характеристика здания

Здание многоэтажное без подвала.

Фундаменты железобетонные. Стены панельные. Перекрытия и покрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 102

Территориальные пояса	Объем здания 60000 куб. м
1	12,9
2	13,2
3	14,2
4	15,5
5, 6, 7	16,8
8	23,3
9	29,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 102)

№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
1	Фундаменты	16
2	Стены, каркас и перегородки	35
3  4	Перекрытия и покрытие  Кровля	16  6
5	Полы	6
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	4
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	10
9	Металлоконструкции	2
10	Прочие- работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов на 1 января 1973 г.

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

Общие указания

Отдел I. Автомобильные дороги

Отдел II. Мосты длиной более 30 м (без подходов)

Отдел III. Отдельные объекты и сооружения дорожного хозяйства


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

Отдел I Автомобильные дороги

Техническая часть

Примечание: Тоннели автодорожные

Таблица 1. Дороги с цементно-бетонным покрытием

Таблица 2. Дороги с асфальтобетонным покрытием

Таблица 3. Дороги с черным щебеночным покрытием из горячего черного щебня

Таблица 4. Дороги с облегченным черным щебеночным покрытием

Таблица 5. Дороги, мощеные колотым камнем

Таблица 6. Дороги с щебеночным покрытием

Таблица 7. Дороги с гравийным покрытием серповидного профиля

Таблица 8. Дороги с покрытием из грунта, укрепленного битумом

Таблица 9. Дороги с покрытием из грунта, укрепленного цементом

Таблица 10. Дороги грунтовые профилированные, улучшенные гравием

Таблица 11. Дороги грунтовые профилированные, улучшенные песком

Таблица 12. Дороги грунтовые профилированные, улучшенные шлаком слоем 15 см (без искусственных сооружений, обстановки пути)

Таблица 13. Дороги грунтовые профилированные (без искусственных сооружений, обстановки пути)

Таблица 14. Дороги деревянные лежневые шириной 3,5 м из бревен d = 18 см (без искусственных сооружений, обстановки пути)

Приложение 4. Таблица объемов земляных работ, принятых в показателях на 1 км дороги (в тыс. куб. м)

Приложение 6. Таблица изменений восстановительной стоимости дорог с различными видами покрытия при изменении ширины проезжей части на 0,5 м и ширины земляного полотна на 1 -и (в процентах к общей стоимости)

Приложение 7. Поправочные коэффициенты к стоимости автомобильных дорог с твердым покрытием при устройстве укрепительных полос


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

Отдел II. Мосты длиной более 30 м (без подходов)

Техническая часть

Мосты

Таблица 15. Средняя высота опор от обреза фундамента до 5 м

Таблица 16. Средняя высота опор от обреза фундамента от 5 до 10 м

Таблица 17. Средняя высота опор от обреза фундамента от 10 до 15 м

Таблица 18. Средняя высота опор от обреза фундамента от 15 до 20 м

Таблица 19. Средняя высота опор от обреза фундамента более 20 м

Таблица 20. Мосты наплавные деревянные

Таблица 21. Паромные переправы


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

Отдел III. Отдельные объекты и сооружения дорожного хозяйства

Раздел 1. Здания и сооружения службы эксплуатации автомобильных дорог

Раздел 2. Искусственные сооружения

Раздел 3. Дорожные одежды

Раздел 4. Обстановка дороги


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

Отдел III. Отдельные объекты и сооружения дорожного хозяйства

Раздел 1. Здания и сооружения службы эксплуатации автомобильных дорог

Техническая часть

Таблица 22. Автопавильоны на автобусных остановках

Таблица 23. Автопавильоны на автобусных остановках

Таблица 24. Автопавильоны на автобусных остановках (построенные до 1965 г.)

Ремонтные мастерские с конторой комплексов службы эксплуатации автомобильных дорог (построенные до 1965 г.)

Таблица 25. Ремонтные мастерские с конторой дорожных участков (ДУ)

Таблица 26. Ремонтные мастерские совмещенных комплексов дорожных участков и дорожно-ремонтных пунктов

Таблица 27. Ремонтные мастерские дорожно-ремонтных пунктов (ДРП) с конторой

Таблица 28. Ремонтные мастерские совмещенных комплексов дорожных участков и пунктов технической помощи

Таблица 29. Здания стоянки дорожных механизмов и автомобилей

Таблица 30. Подземное хранилище топлива емкостью металлических резервуаров 20 куб. м с бензозаправочными колонками

Таблица 31. Подземное хранилище топлива емкостью металлических резервуаров 35 куб. м с бензозаправочными колонками

Таблица 32. Подземный склад на 1,5 т топлива и смазочных материалов

Таблица 33. Бензомаслоуловитель из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 м

Таблица 34. Бензомаслоуловитель из кирпича с колодцем диаметром 1,5 м

Таблица 35. Грязеотстойники

Таблица 36. Железобетонные эстакады для мойки автомобилей

Таблица 37. Бани

Таблица 38. Уборные при линейно-путевых и служебно-технических зданиях

Таблица 39. Ямы помойные

Таблица 40. Коровники

Таблица 41. Сараи для дров кирпичные, шлакобетонные

Таблица 42. Сараи для дров деревянные, каркасно-обшивные

Таблица 43. Овощехранилища с ледниками


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

Отдел III. Отдельные объекты и сооружения дорожного хозяйства

Раздел 2. Искусственные сооружения

Техническая часть

Таблица 44. Трубы овоидальные железобетонные из монолитного бетона

Таблица 45. Трубы каменные и мосты каменные пролетом до 10 м

Таблица 46. Трубы сборные бетонные

Таблица 47. Трубы металлические и деревянные

Таблица 48. Трубы сборные железобетонные

Таблица 49. Опоры мостов

Таблица 53. Пролетные строения мостов

Таблица 55. Путепроводы на перегонах из сборного железобетона под автомобильную дорогу

Таблица 56. Мосты деревянные балочные с рамными опорами и деревянными пакетными пролетными строениями

Таблица 57. Насыпи фильтрующие

Таблица 58. Лотки

Таблица 59. Галереи противообвальные

Таблица 60. Селеспуски, дюкеры, сифонные водосбросы, акведуки, быстротоки и водобойные колодцы

Таблица 61. Подпорные стенки


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

Отдел III. Отдельные объекты и сооружения дорожного хозяйства

Раздел 3. Дорожные одежды

Техническая часть

Таблица 62. Асфальтобетонные двухслойные покрытия на основании из черной щебеночной смеси по щебеночному подстилающему слою

Таблица 63. Цементно-бетонные покрытия на щебеночном основании

Таблица 64. Черные щебеночные покрытия на щебеночном основании из черного щебня по подстилающему щебеночному слою

Таблица 65. Дорожные одежды дорог IV - V технических категорий


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

Отдел III. Отдельные объекты и сооружения дорожного хозяйства

Раздел 4. Обстановка дороги

Техническая часть

Таблица 66. Дорожные знаки

Таблица 67. Дорожные указатели со щитами

Таблица 68. Снегозадерживающие щиты и постоянные заборы

Таблица 69. Снегозащитные насаждения

Таблица 70. Перила деревянные, тумбы и ограждения, парапеты


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости сооружений дорожного хозяйства общего пользования и предназначен для переоценки основных фондов организаций и учреждений, состоящих на государственном бюджете.

2. Настоящий сборник состоит из трех отделов:

Отдел 1 - Автомобильные дороги (комплексные).

Отдел 2 - Мосты более 30 м.

Отдел 3 - Отдельные объекты и сооружения дорожного хозяйства.

Восстановительные стоимости автомобильных дорог, приведенные в первом отделе, включают в себя стоимости: земляного полотна с укрепительными работами, водопропускные железобетонные трубы и мосты длиной до 100 м, дорожные одежды, дорожные сигнальные знаки, ограждения, съезды, автопавильоны и автобусные остановки.

3. Для переоценки подъездных и внутризаводских дорог надлежит пользоваться укрупненными показателями, помещенными в сборнике № 19 для переоценки основных фондов хозрасчетных организаций ив сборнике № 1 бюджетных организаций.

Показатели восстановительной стоимости для зданий и сооружений: жилые дома, водопроводно-канализационные сооружения, склады и другие следует принимать по соответствующим сборникам.

4. При применении показателей настоящего сборника следует руководствоваться «Общей частью» к сборникам.

5. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений разработаны по девяти территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам приведено в «Общей части» к сборникам.

Восстановительную стоимость по 10-му территориальному поясу. следует принимать по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга с увеличением на 20 %.

6. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства учитывают полную восстановительную стоимость с учетом затрат., приведенных в п. 3 «Общей части» к сборникам.

7. Полная восстановительная стоимость объекта, - сооружения (автомобильная дорога, мост и т. п.) определяется как произведение восстановительной стоимости единицы на объем (1 км дороги, 1 кв. м моста). При этом должны учитываться поправки. Приведенные в вводных указаниях соответствующего отдела или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

Объемы скрытых работ устанавливаются по исполнительному профилю.

8. В приложении 5 к табл. 1 - 11 приведены показатели отдельных составляющих в процентах от общей стоимости автомобильной дороги, которыми необходимо руководствоваться при определении полной восстановительной стоимости объекта с учетом физического износа отдельных конструктивных элементов.

9. Восстановительные стоимости по отдельным сооружениям и объектам, встречающимся вне комплекса автомобильной дороги, приведены в таблицах отделов II и III настоящего сборника. При наличии на дорогах транспортных развязок в двух уровнях их восстановительная стоимость учитывается дополнительно из расчета общей длины въездов, съездов и путепровода по показателям настоящего сборника с учетом п. 5 технической части.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Техническая часть

1 В восстановительную стоимость автомобильных дорог не включены и определяются дополнительно по соответствующим сборникам стоимости следующих сооружений: тоннелей, транспортных развязок в разных уровнях, комплексов дорожной эксплуатационной службы, управлений автомобильных дорог. гостиниц, станций обслуживания, специальной дорожной связи, тротуаров, велодорожек и озеленения.

Примечание: Восстановительные стоимости автодорожных тоннелей при отсутствии проектных данных рекомендуется принимать из расчета 1 куб. м объема тоннелей: 91 руб. для тоннелей без обделки и 193 руб. для тоннелей, с обделкой. Объем тоннеля определяется как произведение поперечного сечения в свету на его длину.

2. Стоимость мостов и путепроводов длиной более 100 м, а также отдельных мостов и путепроводов длиной до 100 м, не входящих в состав дорог, следует принимать по отделам II и III настоящего сборника.

3 Восстановительные стоимости автомобильных дорог, приведенные в табл. 1-11 определены для II климатического района. При определении восстановительной стоимости автомобильных дорог в других климатических районах следует применять поправочные коэффициенты: а) для I района К = 1,02; б) для III и IV районов К = 0,99. Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в «Общей части» к сборникам.

4 Восстановительные стоимости дифференцированы по категориям сложности рельефа местности, по которой проложена дорога. Характеристика рельефа местности по категориям приведена в приложении 1 к настоящему сборнику.

5 Восстановительные стоимости в табл. 1-11 приведены для дорог с цементно-бетонным, асфальтобетонным покрытием и покрытием из черного щебня (смешение в установке) исходя из ширины проезжей части 7,0 м; для облегченного черного покрытия и мостовой из колотого камня шириной проезжей части 60 м- для прочих дорог - 4,5 м. Гравийное покрытие, а также дороги грунтовые улучшенные гравием или песком, приняты серповидного профиля при ширине земляного полотна 8,0 м. При другой ширине проезжей части следует соответственно вводить в восстановительную стоимость 1 км дороги поправку на каждые 0 5 м увеличения или уменьшения ширины проезжей части по приложению 6 При изменении ширины земляного полотна к восстановительной стоимости 1 км дороги следует вводить поправку на каждый 1 м увеличения или уменьшения ширины земляного полотна, согласно данным, приведенным в приложении 6 При увеличении объемов земляных работ, связанных с изменением технической категории, а также на подходах к отдельным мостовым переходам объем земляных работ следует корректировать с учетом данных приложения 4, а стоимость по приложениям 1 и 3.

6 Для возможности определения износа дорог по их отдельным сооружениям к табл. 1-11 настоящего сборника приложена таблица удельных весов отдельных составляющих в общей стоимости дорог (приложение 5).

7 Восстановительная стоимость усовершенствованных капитальных покрытий не предусматривает устройство укрепительных полос у кромки дорожной одежды. При наличии укрепительных полос к восстановительной стоимости следует вводить поправочный коэффициент по приложению 7.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Примечание: Тоннели автодорожные

1 В восстановительную стоимость автомобильных дорог не включены и определяются дополнительно по соответствующим сборникам стоимости следующих сооружений: тоннелей, транспортных развязок в разных уровнях, комплексов дорожной эксплуатационной службы, управлений автомобильных дорог. гостиниц, станций обслуживания, специальной дорожной связи, тротуаров, велодорожек и озеленения.

Примечание: Восстановительные стоимости автодорожных тоннелей при отсутствии проектных данных рекомендуется принимать из расчета 1 куб. м объема тоннелей: 91 руб. для тоннелей без обделки и 193 руб. для тоннелей, с обделкой. Объем тоннеля определяется как произведение поперечного сечения в свету на его длину.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги с цементно-бетонным покрытием

Ширина земляного полотна 12 м, проезжей части 7 м, толщина покрытия 18 см.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 км. дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II
1	104	121
2	110	129
3	113	132
4	123	143
5	133	155
6	144	169
7	154	180
8	186	217
9	189	221
Примечание. Для дорог с цементно-бетонным покрытием на твердом основании (цементогрунт; щебень) учитывать следующие поправочные коэффициенты: для I категории рельефа - 1,21; для II категории рельефа - 1,18.

Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых ; (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	138
2	146
3	151
4	163
5	177
6	192
7	204
8	247
9	251
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	%
Подготовительные работы	1,7
Земляное полотно	34,8
Искусственные сооружения	7,7
Дорожная одежда	52,8
Линейные здания	0,5
Обстановка дороги	2,5
Итого	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги с асфальтобетонным покрытием

Ширина земляного полотна 12 м, проезжей части 7 м, толщина двухслойного асфальтобетонного покрытия 5+4 см, щебеночного основания - 25 см.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II
1	97	107
2	103	113
3	106	116
4	115	126
5	125	136
6	135	148
7	144	158
8	174.	191
9	177	194
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях табл.; (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	138
2	146
3	151
4	163
5	177
6	192
7	204
8	247
9	251
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	%
Подготовительные работы	1,8
Земляное полотно	34,4
Искусственные сооружения	8,6
Дорожная одежда	51,9
Линейные здания	0,5
Обстановка дороги	2,8
Итого	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги с черным щебеночным покрытием из горячего черного щебня

Ширина земляного полотна 12 м, проезжей части 7 м, толщина покрытия 6 см, основание щебеночное, пропитанное на глубину 6 см.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II
1	89	98
2	94	104
3	97	107
4	105	116
5	113	125
6	123	136
7	131	145
8	159	175
9	161	178
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях табл.; (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	138
2	146
3	151
4	163
5	177
6	192
7	204
8	247
9	251
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	%
Подготовительные работы	2,0
Земляное полотно	37,6
Искусственные сооружения	9,4
Дорожная одежда	47,4
Линейные здания	0,6
Обстановка дороги	3,0
Итого	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги с облегченным черным щебеночным покрытием

Ширина земляного полотна 10 м, проезжей части 6 м, толщина покрытия 6 см, основание из черной щебеночной смеси слоем 6 см с поверхностной обработкой.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II	III
1	70	80	128
2	74	85	135
3	76	88	139
4	82	95	151
5	89	103	163
6	97	112	177
7	103	119	189
8	125	144	228
9	127	146	232
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях табл.; (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	138
2	146
3	151
4	163
5	177
6	192
7	204
8	247
9	251
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	Категория рельефа
	I и II	III
Подготовительные работы	2,5	1,5
Земляное полотно	37,5	63,4
Искусственные сооружения	11,6	6,8
Дорожная одежда	43,9	25,7
Линейные здания	0,7	0,4
Обстановка дороги	3,8	2,2
Итого	100	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги, мощеные колотым камнем

Ширина земляного полотна 10 м, проезжей части 6 м, толщина покрытия 16 см, песчаного основания -25 см.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II	III
1	49	60	75
2	51	63	80
3	53	65	82
4	57	70	89
5	62	76	97
6	67	83	105
7	72	88	112
8	87	107	135.
9	88	188	137
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях табл.; (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	138
2	146
3	151
4	163
5	177
6	192
7	204
8	247
9	251
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	Категория рельефа
	I и II	III
Подготовительные работы	3,4	2,5
Земляное полотно	33,7	52,4
Искусственные сооружения	16,1	11,5
Дорожная одежда	41,5	29,8
Линейные здания	-	-
Обстановка дороги	5,3	3,8
Итого	100	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги с щебеночным покрытием

Ширина земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, толщина некрытая 15 см с двойной поверхностной обработкой, песчаного основания - 25 см.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II	III
1	43	54	70
2	45	57	74
3	46	58	76
4	50	63	82
5	55	69	89
6	59	75	97
7	63	79	103
8	76	96	124
9	78	98	127
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях табл.; (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	138
2	146
3	151
4	163
5	177
6	192
7	204
8	247
9	251
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	Категория рельефа
	I и II	III
Подготовительные работы	3,9	2,7
Земляное полотно	37,8	57,0
Искусственные сооружения	18,1	12,5
Дорожная одежда	34,3	23,8
Линейные здания	-	-
Обстановка дороги	5,9	4,0
Итого	100	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги с гравийным покрытием серповидного профиля

Ширина земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, обочины по 1,75 м, толщина покрытия по оси 20 см.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II	III
1	38	50	65
2	41	53	69
3	42	54	71
4	45	58	77
5	49	63	84
6	53	69	91
7	57	73	97
8	69	89	117
9	70	90	119
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях табл.; (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	138
2	146
3	151
4	163
5	177
6	192
7	204
8	247
9	251
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	Категория рельефа
	I и II	III
Подготовительные работы	4,2	2,8
Земляное полотно	41,3	60,6
Искусственные сооружения	19,8	13,3
Дорожная одежда	28,2	18,9
Линейные здания	-	-
Обстановка дороги	6,5	4.4
Итого	100	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги с покрытием из грунта, укрепленного битумом

Ширина земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, толщина покрытия 30 см с двойной поверхностной обработкой.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II	III
1	58	69	86
2	62	73	90
3	63	76	93
4	69	82	100
5	74	89	109
6	81	96	118
7	86	102	126
8	104	124	152
9	106	125	155
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях табл.; (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	138
2	146
3	151
4	163
5	177
6	192
7	204
8	247
9	251
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	Категория рельефа
	I и II	III
Подготовительные работы	2,9	2,2
Земляное полотно	28,8	46,8
Искусственные сооружения	13,2	10,3
Дорожная одежда	50,0	37,4
Линейные здания	-	-
Обстановка дороги	4,5	3,3
Итого	100	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги с покрытием из грунта, укрепленного цементом

Ширина земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, толщина покрытия 30 см, с двойной поверхностной обработкой.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II	III
1	47	59	75
2	50	62	79
3	52	64	81
4	56	69	88
5	61	75	95
6	66	81	104
7	70	87	110
8	85	105	133
9	86	107	136
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях табл.; (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	138
2	146
3	151
4	163
5	177
6	192
7	204
8	247
9	251
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	Категория рельефа
	I и II	III
Подготовительные работы	3,5	2,5
Земляное полотно	34,5	53,5
Искусственные сооружения	16,5	11,7
Дорожная одежда	40,1	28,5
Линейные здания	-	-
Обстановка дороги	5,4	3,8
Итого	100	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги грунтовые профилированные, улучшенные гравием

Ширина земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, обочины по 1,75 м,. толщина покрытия по оси - 20 см.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II	III
1	15,7	20,7	26,8
2	16,6	22,0	28,4
3	17,1	22,6	29,2
4	18,5	24,5	31,6
5	20,1	26,6	34,3
6	21,8	28,8	37,3
7	23,2	30,7	39,7
8	28,0	37,1	48,0
9	28,5	37,8	48,8
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	41
2	43
3	44
4	48
5	52
6	56
7	60
8	73
9	74
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	Категория рельефа
	I и II	III
Подготовительные работы	11	8
Земляное полотно	36	55
Искусственные сооружения	11	8
Дорожная одежда	41	28
Линейные здания	-	-
Обстановка дороги	1	1
Итого	100	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги грунтовые профилированные, улучшенные песком

Ширина земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, обочины по 1,75 м, толщина покрытия 20 см по оси.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные	Категория рельефа
пояса	I	II	III
1	9,2	14,3	20,4
2  3  4	9,8  10,1  10,9	15,2  15,7  16,9	21,6  22,2  24,1
5	11,8	18,3	26,1
6	12,9	19,9	28,3
7  8  9	13,7  16,5  16,8	21,2  25,6  26,1	30,2  36,5  37,1
Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 куб. м изменения объема земляного полотна при объемах земляных работ, (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	41
2	43
3	44
4	48
5	52
6	56
7	60
8	73
9	74
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование	Категория рельефа
	I и II	III
Подготовительные работы	14	9
Земляное полотно	45	65
Искусственные сооружения	14	9
Дорожная одежда	25	16
Линейные здания	-	-
Обстановка дороги	2	1
Итого	100	100
Характеристика рельефа местности

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами.  Местность слабохолмистая с отдельно стоящими редко расположенными холмами.  Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10 % длины трассы
II	Местность сильно холмистая с узкими водоразделами и большим количеством оврагов.  Предгорья со слаборасчлененными рельефами.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20 % длины трассы.
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин.  Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20 % длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги грунтовые профилированные, улучшенные шлаком слоем 15 см (без искусственных сооружений, обстановки пути)

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1  2  3	16,3  17,3  17,8
4  5  6	19,2  20,9  22,7
7  8  9	24,1  29,2  29,7


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги грунтовые профилированные (без искусственных сооружений, обстановки пути)

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	1,0
2	1,1
3	1,1
4	1,2
5	1,3
6	1,4
7	1,5
8	1,8
9	1,8


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Дороги деревянные лежневые шириной 3,5 м из бревен d = 18 см (без искусственных сооружений, обстановки пути)

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1  2	38,7  41,0
3	42,2
4  5	45,6  49,5
6	33,8
7  8	57,2  69,2
9	70,4
Примечание. При других размерах проезжей части стоимость корректируется пропорционально изменению ширины дороги.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Приложение 4. Таблица объемов земляных работ, принятых в показателях на 1 км дороги (в тыс. куб. м)

Покрытие	Техническая	Категория рельефа
	категория дороги	I	II	III
Цементно-бетонное  Асфальтобетонное	III  III	20,6  20,6	33,5  27,5	-  -
Черное щебеночное	III	20,6	27,5	-
Черное облегченное	IV	15,0	22,8	53,3
Мостовая  Щебеночное  Гравийное, серповидного профиля	IV  V  V	7,5  7,5  7,5	15,7  15,7  15,7	27,5  27,5  27,5
Грунтовое укрепленное:
а) битумом	V	7,5	15,7	27,5
б) цементом	V	7,5	15,7	27,5
Грунтовое улучшенное:
а) гравием	V	7,5	15,7	27,5
б) песком	V	7,5	15,7	27,5


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Приложение 6

Таблица изменений восстановительной стоимости дорог с различными видами покрытия при изменении ширины проезжей части на 0,5 м и ширины земляного полотна на 1 -и (в процентах к общей стоимости)

	Категория рельефа
Покрытие	дорожная одежда	земляное полотно	дорожная одежда	земляное полотно
	I-II	III
Цементно-бетонное	10,1	3,8	-	-
Асфальтобетонное и черное щебеночное	2,9	4,8	-	-
Облегченное черное  Щебеночное  Мостовая из колотого камня	3,1  2,8  2,4	5,4  6,7  6,8	1,9  1,9  1,1	12,0  14,2  13,5
Гравийное серповидного профиля	1,6	6,9	1,1	14,6
Грунтовое, укрепленное битумом	4,4	5,6	3,2	12,5
Грунтовое, укрепленное цементом	3,4	6,4	2,4-	13,9
Грунтовая дорога, улучшенная гравием	2,1	6,3	1,5	13,7
Грунтовая дорога, улучшенная песком	1,8	8,2	1,1	16,2
Примечание. При увеличении ширины цементно-бетонного покрытия на 0,5. и в таблице предусмотрено увеличение толщины покрытия на 2 см..


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ I АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Приложение 7

Поправочные коэффициенты к стоимости автомобильных дорог с твердым покрытием при устройстве укрепительных полос

Покрытие	Категория рельефа	Поправочный коэффициент
Цементно-бетонное	I	1,09
Цементно-бетонное	II	1,06
Асфальтобетонное	I	1,05
Асфальтобетонное	II	1,03
Черное щебеночное	I	1,05
Черное щебеночное	II	1,06
Облегченное черное	I	1,04
Облегченное черное	II	1,03
Облегченное черное	III	1,02


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ II МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

Техническая часть

1. Восстановительные стоимости мостов, приведенные в табл. 15 - 19, предусматривают простые условия заложения фундаментов - естественные, неглубокие свайные основания, сооружаемые в легких геологических и гидрологических условиях (глубина межени до 3 м, русловая часть моста составляет менее 30 % от его отверстия).

При других условиях заложения фундаментов - опускные колодцы, трубы-оболочки, высокие свайные ростверки и др.; при трудных геологических и гидрологических условиях их погружения (глубина меженных вод более 3 м, русловая часть моста составляет более 30 % его отверстия) восстановительную стоимость следует корректировать по приложению 10.

2. При определении площади моста следует принимать ширину моста между перильными ограждениями, а длину - между концевыми тумбами перил моста.

3. Восстановительная стоимость мостов, приведенная в табл. 15 - 19, учитывает стоимость несложных регуляционных сооружений. При наличии сложных регуляционных сооружений вводятся следующие поправочные коэффициенты:

а) несложные условия - дамбы простого очертания или уширения конусов. Простое укрепление берега на прямых участках реки без староречий проток и озер - 1;

б) сложные условия - дамбы, траверсы и укрепления берега при кривизне русла и поймы с небольшими озерами и староречьями - 1,1;

в) очень сложные условия - дамбы сложного очертания, траверсы, запруды, спрямления русла и укрепление его при сложных гидрологических условиях протекания - 1,25.

4. Стоимость подходов определяется дополнительно по таблицам отдела 1 в зависимости от технической категории дороги и ее типа покрытия с корректировкой стоимости земляных работ при изменении объема земляного полотна на подходах по приложениям 1 и 3.

5. В восстановительную стоимость наплавного моста в табл. 20 включена стоимость оборудования для разведения руслового пролета моста.

6. Восстановительная стоимость береговых и причальных устройств паром-. ной переправы на 8 грузовых автомобилей принимается по табл. 21 настоящего сборника. Оценку паромов производить по ценнику № 103, а стоимости береговых и причальных устройств паромных переправ грузоподъемностью более 8 автомобилей производить по сборнику № 20 укрупненных показателей стоимости морских и речных портовых, судоходных и судостроительных сооружений для переоценки основных фондов хозрасчетных организаций.

7. Для возможности определения износа паромных переправ по их отдельным конструктивным элементам следует пользоваться таблицей удельных весов отдельных конструктивных элементов (приложение 9).


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ II МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

Мосты. Средняя высота опор от обреза фундамента до 5 м

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 кв. м моста (в руб.)

Территориальные	Капитальные мосты	Мосты с пролетными строениями	Деревянные
пояса	железобетонные	металлические	из дерева на постоянных опорах	мосты
	а	б	в	г
1	149	172	70	47
2	157	182	75	50
3	162	187	77	51
4	175	203	83	56
5	190	220	90	60
6	207	239	98	66
7	220	254	104	70
8	266	308	126	85
9	270	313	128	86
Поправочные коэффициенты к стоимости 1 кв. м капитального моста при различных условиях заложения фундамента

Условия заложения фундамента	Средняя высота моста, м, до
	5	10	15	20	25
Опоры на железобетонных сваях	1,20	1,27	1,16	1,12	1,10
Опоры па опускных колодцах	-	1,12	1,08	1,09	1,10
Опоры на трубах-оболочках	-	1,68	1,48	1,35	1,31


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ II МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

Мосты. Средняя высота опор от обреза фундамента от 5 до 10 м

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 кв. м моста (в руб.)

Территориальные	Капитальные мосты	Мосты с пролетными строениями	Деревянные
пояса	железобетонные	металлические	из дерева на постоянных опорах	мосты
	а	б	в	г
1	208	235	105	78
2	221	249	111	83
3	227	256	114	85
4	245	277	123	92
5	267	300	134	100
6	290	326	145	108
7	308	347	155	115
8	373	420	187	139
9	379	427	190	142
Поправочные коэффициенты к стоимости 1 кв. м капитального моста при различных условиях заложения фундамента

Условия заложения фундамента	Средняя высота моста, м, до
	5	10	15	20	25
Опоры на железобетонных сваях	1,20	1,27	1,16	1,12	1,10
Опоры па опускных колодцах	-	1,12	1,08	1,09	1,10
Опоры на трубах-оболочках	-	1,68	1,48	1,35	1,31


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ II МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

Мосты. Средняя высота опор от обреза фундамента от 10 до 15 м

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 кв. м моста (в руб.)

Территориальные	Капитальные мосты
пояса	железобетонные	металлические
	а	б
1	266	271
2	282	287
3	290	295
4	314	319
5	340	347
6	370	376
7	394	401
8	476	485
9	484	493
Поправочные коэффициенты к стоимости 1 кв. м капитального моста при различных условиях заложения фундамента

Условия заложения фундамента	Средняя высота моста, м, до
	5	10	15	20	25
Опоры на железобетонных сваях	1,20	1,27	1,16	1,12	1,10
Опоры па опускных колодцах	-	1,12	1,08	1,09	1,10
Опоры на трубах-оболочках	-	1,68	1,48	1,35	1,31


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ II МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

Мосты. Средняя высота опор от обреза фундамента от 15 до 20 м

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 кв. м моста (в руб.)

Территориальные	Капитальные мосты
пояса	железобетонные	металлические
	а	б
1	330	324
2	350	343
3	360	353
4	390	382
5	423	415
6	459	450
7	489	479
8	591	580
9	601	589
Поправочные коэффициенты к стоимости 1 кв. м капитального моста при различных условиях заложения фундамента

Условия заложения фундамента	Средняя высота моста, м, до
	5	10	15	20	25
Опоры на железобетонных сваях	1,20	1,27	1,16	1,12	1,10
Опоры па опускных колодцах	-	1,12	1,08	1,09	1,10
Опоры на трубах-оболочках	-	1,68	1,48	1,35	1,31


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ II МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

Мосты. Средняя высота опор от обреза фундамента более 20 м

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 кв. м моста (в руб.)

Территориальные	Капитальные мосты
пояса	железобетонные	металлические
	а	б
1	563	445
2	597	482
3	614	496
4	665	537
5	721	582
6	783	633
7	833	673
8	1008	815
9	1025	828
Поправочные коэффициенты к стоимости 1 кв. м капитального моста при различных условиях заложения фундамента

Условия заложения фундамента	Средняя высота моста, м, до
	5	10	15	20	25
Опоры на железобетонных сваях	1,20	1,27	1,16	1,12	1,10
Опоры па опускных колодцах	-	1,12	1,08	1,09	1,10
Опоры на трубах-оболочках	-	1,68	1,48	1,35	1,31


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ II МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

Мосты наплавные деревянные

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 пог. м моста (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	1050
2	1120
3	1150
4	1240
5	1350
6	1460
7	1560
8	1880
9	1910


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ II МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

Паромные переправы

Амплитуда колебаний от 0,8 до 2,00 м

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 паромной переправы (в тыс. руб.)

Территориальные	Стоимость
пояса	при параллельном подходе к берегу	при перпендикулярном подходе к берегу
	а	б
1	230	250
2	244	265
3	251	272
4	271	295
5	294	320
6	319	348
7	340.	370
8	411	448
9	418	455
Удельный вес отдельных конструктивных элементов паромной переправы (в процентах)

Наименование разделов работ	а	б
Благоустройство территории	22,5	20,7
Павильоны Хозяйственный сарай	5,9  0,8	5,4  0,7
Лебедочная	0,5	0,5
Уборная	0,9	0,8
Бычки	23,1	21,2
Опора подъемного моста	4,6	4,2
Подъемный мост	20,3	18,7.
Берегоукрепление	21,4	19,7
Пирс для пассажиров	-	7,3
Пешеходные мостики	-	0,8
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Техническая часть

1. Восстановительная стоимость объектов определена для II климатического района.

Для определения восстановительной стоимости отапливаемых зданий и сооружений в других климатических районах к стоимости следует применять следующие поправочные коэффициенты:

а) по I климатическому району К = 1,06;

б) по III климатическому району К = 0,98;

в) по IV климатическому району К = 0,97.

2. Распределение территории СССР по климатическим районам, поправочные коэффициенты для перехода к другим группам капитальности, а также порядок подсчета объемов зданий приведены в «Общей части» к сборникам.

Пример. Требуется определить восстановительную стоимость ремонтной мастерской дорожного участка. Объем здания - 5000 куб. м. Здание комплекса расположено в I климатическом районе, 7-м территориальном поясе.

По табл. 28 настоящего Сборника и п. 1 «а» отдела III, восстановительная стоимость здания составит:

32,1 х 1,06 х 5 = 170,1 тыс. руб.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Автопавильоны на автобусных остановках

Таблица 22

Восстановительная стоимость одного объекта (в руб.)

Территориаль ные пояса	Павильоны на 25 чел. без киосков, сборные из железобетонных панелей	Павильоны на 25 чел., с киоском, сборные из железобетонных панелей	Павильоны на 25 чел. без из кир- пича, фундаменты столбовые сборные железобетонные	Павильоны на 25 чел. стены из гладких деревянных щитов, фундаменты столбовые сборные железобетонные	Павильон на 25 чел. с киоском, стены из кирпича, фундаменты столбовые сборные железобетонные
1	1436	1790	2503	1865	3041
2	1522	1897	2653	1977	3223
3	1565	1951	2728	2033	3315
4	1694	2112	2954	2201	3588
5	1838	2291	3204	2387	3892
6	1996	2488	3479	2592	4227
7	2125	2649	3704	2760	4501
8	2570	3204	4480	3338	5443
9	2614	3258	4555	3394	5535


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Автопавильоны на автобусных остановках

Таблица 23

Восстановительная стоимость одного объекта (в руб.)

Территориаль ные пояса	Павильоны ни 20 чел.. стены из деревянных щитов, фунда- менты столбо- вые сборные железобетонные	Павильоны на 15 чел., сборные из железобетон- ных панелей	Павильоны на 15 чел., стены из кирпича, фундаменты столбовые сборные железобетонные	Павильоны на 35 чел. без киосков, стены из стекла в металлическом каркасе, фундаменты сборные из бетонных блоков	Павильоны на 35 чел. с киоском, стены из стекла в металли- ческом каркасе, фундаменты сборные из бетонных блоков
1	1846	834	2018	4695	4840
2	1957	884	2139	4977	5130
3	2012	909	2200	5118	5276
4	2178	984	2381	5540	5711
5	2363	1068	2583	6010	6195
6	2566	1159	2805	6526	6728
7	2732	1234	2987	6949	7163
8	3304	1493	3612	8404	8664
9	3360	1518	3673	8545	8809


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Автопавильоны на автобусных остановках (построенные до 1965 г.)

Здания одноэтажные.

I тип - объемом до 150 куб. м. Отопление центральное от водогрейного котла; электроосвещение от местных сетей.

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные и каркасно-обшивные, перегородки кирпичные и деревянные, полы асфальтовые и дощатые, кровля из волнистой асбофанеры, отделка простая.

II тип - объемом до 100 куб. м. Здание неотапливаемое.

Фундаменты бетонные, ленточные и деревянные стулья; стены каркасно-обшивные; крыша деревянная, полы асфальтовые; кровля из волнистой асбофанеры; электроосвещение внутреннее.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	а	б
1  2  3  4	28,6  30,0  31,5  32,9	15,6  16,2  17,1  18,0
5  6  7  8  9	37,7  37,1  40,0  42,9  45,7	19,5  20,3  21,8  23,5  25,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	10	14
Каркас, стены и перегородки	20	23
Покрытие и перекрытия	8	4
Кровля	8	9
Полы	7	20
Проемы	22	17
Отделочные работы	4	6
Внутренние сантехнические работы и электротехнические устройства	19	7
Прочие работы	2	-
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ремонтные мастерские с конторой комплексов службы эксплуатации автомобильных дорог (построенные до 1965 г.)

Ремонтные мастерские с конторой дорожных участков (ДУ)

Характеристика зданий

Объем здания до 3000 куб. м. Центральное отопление. Вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям. Электроснабжение от местных сетей. Слаботочные устройства.

Фундаменты из сборных бетонных блоков, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные. Полы бетонные, дощатые, из линолеума, из керамической плитки. Кровля рубероидная, асбестоцементная, из кровельной стали и др.

Группа капитальности II.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	24,7
2	26,2
3	26,9
4	29,2
5	31,6
6	34,3
7	36,6
8	44,2
9	45,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12,7
Стены и перегородки	23,8
Перекрытия и кровля	22,2
Полы	6,6
Проемы	5,7
Отделочные работы	3,1
Внутренние сантехнические работы и электротехнические устройства	19,6
Прочие работы	6,3
Итого	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ремонтные мастерские с конторой комплексов службы эксплуатации автомобильных дорог (построенные до 1965 г.)

Ремонтные мастерские совмещенных комплексов дорожных участков и дорожно-ремонтных пунктов

Характеристика зданий

Объем здания до 3500 куб. м. Центральное отопление. Вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям. Электроснабжение от местных сетей. Слаботочные устройства.

Фундаменты из сборных бетонных блоков, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные. Полы бетонные, дощатые, из линолеума, из керамической плитки. Кровля рубероидная, асбестоцементная, из кровельной стали и др.

Группа капитальности II.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	23,1
2	24,5
3	25,2
4	27,3
5	29,6
6	32,1
7	34,2
8	41,4
9	42,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12,7
Стены и перегородки	23,8
Перекрытия и кровля	22,2
Полы	6,6
Проемы	5,7
Отделочные работы	3,1
Внутренние сантехнические работы и электротехнические устройства	19,6
Прочие работы	6,3
Итого	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ремонтные мастерские с конторой комплексов службы эксплуатации автомобильных дорог (построенные до 1965 г.)

Ремонтные мастерские дорожно-ремонтных пунктов (ДРП) с конторой

Характеристика зданий

Объем здания до 1500 куб. м. Центральное отопление. Вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям. Электроснабжение от местных сетей. Слаботочные устройства.

Фундаменты из сборных бетонных блоков, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные. Полы бетонные, дощатые, из линолеума, из керамической плитки. Кровля рубероидная, асбестоцементная, из кровельной стали и др.

Группа капитальности II.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	29,6
2	31,4
3	32,2
4	34,9
5	37,8
6	41,1
7	43,8
8	52,9
9	53,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	12,7
Стены и перегородки	23,8
Перекрытия и кровля	22,2
Полы	6,6
Проемы	5,7
Отделочные работы	3,1
Внутренние сантехнические работы и электротехнические устройства	19,6
Прочие работы	6,3
Итого	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ремонтные мастерские с конторой комплексов службы эксплуатации автомобильных дорог (построенные до 1965 г.)

Ремонтные мастерские совмещенных комплексов дорожных участков и пунктов технической помощи

Характеристика зданий

Объем здания до 6000 куб. м. Центральное отопление. Вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям. Электроснабжение от местных сетей. Слаботочные устройства.

Фундаменты из сборных бетонных блоков, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные. Полы бетонные, дощатые, из линолеума, из керамической плитки. Кровля рубероидная, асбестоцементная, из кровельной стали и др.

Группа капитальности II.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	21,7
2	23,0
3	23,6
4	25,6
5	27,7
6	30,1
7	32,1
8	38,8
9	39,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	13,5
Стены и перегородки	25,5
Перекрытия и кровля	24,0
Полы	7,5
Проемы	6,0
Отделочные работы	3,5
Внутренние сантехнические работы и электротехнические устройства	12,0
Прочие работы	8,0
Итого	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ремонтные мастерские с конторой комплексов службы эксплуатации автомобильных дорог (построенные до 1965 г.)

Здания стоянки дорожных механизмов и автомобилей

Характеристика зданий

Объем здания до 2000 куб. м. Центральное отопление. Вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям. Электроснабжение от местных сетей. Слаботочные устройства.

Фундаменты из сборных бетонных блоков, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные. Полы бетонные, дощатые, из линолеума, из керамической плитки. Кровля рубероидная, асбестоцементная, из кровельной стали и др.

Группа капитальности II.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	17,6
2	18,7
3	19,2
4	20,8
5	22,5
6	24,5
7	26,1
8	31,5
9	32,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	10,5
Стены и перегородки	28,5
Перекрытия и кровля	27,0
Полы	10,8
Проемы	10,2
Отделочные работы	3,0
Внутренние сантехнические работы и электротехнические устройства	6,5
Прочие работы	3,5
Итого	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Подземное хранилище топлива емкостью металлических резервуаров 20 куб. м с бензозаправочными колонками

Таблица 30

Восстановительная стоимость одного сооружения (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	1690
2	1790
3	1840
4	1990
5	2160
6	2350
7	2500
8	3030
9	3080


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Подземное хранилище топлива емкостью металлических резервуаров 35 куб. м с бензозаправочными колонками

Таблица 31

Восстановительная стоимость одного сооружения (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	2040
2	2170
3	2230
4	2410
5	2620
6	2840
7	3030
8	3660
9	3720


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Подземный склад на 1,5 г топлива и смазочных материалов

Стены кирпичные.

Таблица 32

Восстановительная стоимость одного сооружения (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	1720
2	1820
3	1870
4	2030
5	2200
6	2390
7	2540
8	3070
9	3120


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Бензомаслоуловитель из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 м

Таблица 33

Восстановительная стоимость одного сооружения (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	1000
2	1060
3	1090
4	1180
5	1280
6	1390
7	1480
8	1790
9	1820


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Бензомаслоуловитель из кирпича с колодцем диаметром 1,5 м

Таблица 34

Восстановительная стоимость одного сооружения (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	620
2	660
3	680
4	730
5	790
6	860
7	920
8	1110
9	1130


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Грязеотстойники

Размер 1,4 х 3,2 м, глубина 3 м.

Таблица 35

Восстановительная стоимость одного сооружения (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	1960 (1230)
2	2080 (1300)
3	2140 (1340)
4	2310 (1450)
5	2510 (1570)
6	2730 (1710)
7	2900 (1820)
8	3510 (2200)
9	3570 (2240)
Примечание. Приведены стоимости сооружений со стенами из бетонных блоков, в скобках - из кирпича.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Железобетонные эстакады для мойки автомобилей

Характеристика зданий

Эстакады проездного типа с бутобетонными фундаментами, бетонными пандусами и железобетонной плитой.

Таблица 36

Восстановительная стоимость одной эстакады (в руб.)

Территориальные пояса	Эстакады для автомобилей
1	625
2	660
3	680
4	740
5	800
6	870
7	925
8	1120
9	1140


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Бани

Бани на 4 человека с душем на 1 сетку, с печным отоплением. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная.

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	39,5
2	41,9
3	43,1
4	46,6
5	50,6
6	54,9
7	58,5
8	71,0
9	72,0
(к табл. 37)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены	48
Перегородки	2
Перекрытия	6
Кровля	3
Полы	3
Проемы	5
Отделочные работы	8
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5
Прочие работы	14
Итого	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Уборные при линейно-путевых и служебно-технических зданиях

1. Каркасно-обшивные на 1 место. Выгреб деревянный.

2. То же, на 2 места.

3. То же, на 3-4 места.

4. Каркасно-обшивные на 1 место. Выгреб кирпичный или железобетонный.

5. То же, на 2 места.

6. То же, на 3-4 места,

7. Кирпичные на 1 место. Выгреб кирпичный или железобетонный.

8. То же, на 2 места.

9. То же, на 3-4 места.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные	№ позиции (группа капитальности)
пояса	1/V	2/V	3/V	4/V	5/V	6/V	7/III	8/III	9/III
1	82	63	57,7	91	69	66	76	62	55,5
2	87	67	61	97	74	70	80	66	58,8
3	90	69	63	99	76	72	82	68	60
4	97	75	68	108	82	77	90	73	65
5	105	81	74	117	89	84	97	80	71
6	114	88	80	127	97	91	105	86	77
7	122	94	85	135	103	97	112	92	82
8	147	114	103	163	124	118	135	111	99
9	149	115	105	166	126	120	138	113	101


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ямы помойные

10. Выгреб деревянный емкостью 3,6 куб. м. Стены надземной части каркасно-обшивные.

11. То же, емкостью 7,2 куб. м.

12. Выгреб кирпичный емкостью 3,6 куб. м. Стены надземной части кирпичные.

13. То же, емкостью 7,2 куб. м.

14. Выгреб железобетонный емкостью 3,6 куб. м. Стены надземной части кирпичные.

15. То же, емкостью 7,2 куб. м.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 куб. м выгреба (в руб.)

Территориальные	№ позиции
пояса	10	11	12	13	14	15
1	79	59	97	75	82	79
2	84	62	103	80	87	84
3	86	64	106	82	90	86
4	94	70	115	89	97	94
5	102	75	124	96	105	102
6	110	82	135	104	114	110
7	117	87	144	111	122	117
8	142	106	174	135	147	142
9	144	107	177	137	150	144


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Коровники

16. На 1-2 отделения без сеновала кирпичные, шлакобетонные.

17. То же, деревянные каркасно-обшивные.

18. На 4 отделения без сеновала кирпичные, шлакобетонные.

19. То же, деревянные каркасно-обшивные.

20. На 1-2 отделения с сеновалом кирпичные, шлакобетонные.

21. То же, деревянные каркасно-обшивные.

22. На 4 отделения с сеновалом кирпичные, шлакобетонные.

23. То же, деревянные каркасно-обшивные.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные	№ позиции (группа капитальности)
пояса	16/III	17/V	18/III	19/V	20/III	21/V	22/III	23/V
1	30,0	31	23,2	25,5	24,4	24,2	19,5	19,4
2	31,8	32,9	24,6	27,0	25,8	25,6	20,6	20,6
3	32,7	33,8	25,3	27,8	26,5	26,4	21,2	21,2
4	35,4	36,6	27,4	30,1	28,7	28,6	23,0	22,9
5	38,4	39,7	29,7	32,6	31,2	31,0	24,9	24,8
6	41,7	43,2	32,3	35,4	33,8	33,6	27,1	27,0
7  8	44,4  53,7	46,0  56,0	34,4  41,6	37,7  45,6	36,0  43,6	35,8  43,3	28,8  34,8	28,7  34,7
9	54,6	57,0	42,3	46,4	44,3	44,0	35,4	35,3


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Сараи для дров кирпичные, шлакобетонные

24. Без погреба на 1 отделение.

25. То же, на 2 отделения.

26. То же, на 4 отделения.

27. То же, на 5 отделений.

28. То же, на 8 отделений.

29. С погребом на 1 отделение.

30. То же, на 2 отделения.

31. То же, на 4 отделения.

32. То же, на 5 отделений.

33. То же, на 8 отделений.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные	№ позиции
пояса	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	20,5	18,1	15,6	14 9	14,4	20	18,1	17,2	16,9	16,6
2	21,7	19,2	16,5	15 8	15,2	21,2	19,2	18,3	17,9	17,6
3	22,4	19,8	17,0	16 3	15,6	21,8	19,8	18,8	18,4	18,1
4	24,2	21,4	18,4	17 6	16,9	23,6	21,4	20,3	20	19,6
5	26,2	23,2	20,0	19 1	18,4	25,6	23,2	22,1	21,6	21,3
6	28,5	25,2	21,7	20 8	20,0	27,8	25,2	24,0	23,5	23,1
7	30,4	26,8	23,1	22 1	21,2	29,6	26,8	25,5	25	24,6
8	36,7	32,5	27,9	26 7	25,7	35,8	32,5	30,9	30,3	29,7
9	37,3	33,0	28,4	27 2	26,1	36,4	33,0	31,4	30,8	30,2


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Сараи для дров деревянные, каркасно-обшивные

34. С погребом на 1 отделение.

35. То же, на 2 отделения.

36. То же, на 4 отделения.

37. То же, на 5 отделений.

38. То же, на 8 отделений.

39. Без погреба на 1 отделение.

40. То же, на 2 отделения.

41. То же, на 4 отделения.

42. То же, на 5 отделений.

43. То же, на 8 отделении.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные	№ позиции
пояса	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	19,4	17,6	16,5	15,8	15,4	12,8	11,2	9,8	9,6	9,1
2	20,6	18,7	17,5	16,8	16,3	13,6	11,8	10,4	10,2	9,7
3	21,2	19,2	18,0	17,3	16,8	13,9	12,2	10,6	10,5	10,0
4	22,9	20,8	19,5	18,7	18,2	15,2	13,2	11,5	11,4	10,8
5	24,9	22,6	21,2	20,3	19,7	16,4	14,3	12,5	12,4	11.7
6	27,0	24,5	23,0	22,1	21,4	17,8	15,5	13,6	13,4	12,7
7	28,8	26,1	24,5	23,5	22,8	19,0	16,5	14,5	14,3	13,5
8	34,8	31,6	29,6	28,4	27,6	23,0	20,0	17,5	17,3	16,4
9	35,4	32,1	30,1	28,9	28,0	23,4	20,3	17,8	17,6	16,6


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Овощехранилища с ледниками

44. Овощехранилища полуподземные с ледниками. Отопление печное. Фундаменты бутовые. Стены наружные бутовые, внутренние кирпичные. Перекрытия железобетонные. Группа капитальности I.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	23,1
2	24,5
3	25,2
4	27,2
5	29,5
6	32,1
7	34,1
8	41,3
9	42,0
(к табл. 43)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	16
Стены	44
Перегородки	6
Перекрытия и кровля	14
Полы	3
Проемы	11
Внутренние сантехнические и электротехнические работы  Прочие работы	1  5
Итого	100


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

1. Показатели стоимости по путепроводам под автомобильную дорогу (табл. 55) исчислены из условия расположения фундаментов опор на естественном основании.

При сооружении фундаментов на свайном основании показатели стоимости таблицы принимаются с коэффициентом К = 1,085.

2. В восстановительной стоимости труб и лотков учтены работы по укреплению конусов, откосов и русел."

3. В восстановительной стоимости путепроводов под автомобильные дороги учтены работы по отсыпке и укреплению конусов и откосов насыпи.

4. Деревянные лотки отверстием более 0,75 м оцениваются по табл. 56 настоящего раздела.

5. Укрупненными показателями восстановительной стоимости не учтены затраты на аренду и содержание плавучих средств при строительстве мостов. В этих случаях к стоимости опор и пролетных строений для мостов через реки внеклассные и I - III категорий применяется коэффициент К = 1,13, для прочих судоходных рек К = 1,05.

Правила исчисления объемов работ

1. Объем бетонных и железобетонных конструкций определяется путем суммирования сборной, монолитной кладки и бетона омоноличивания. Бетон заполнения пазух в многоочковых круглых железобетонных трубах в объем кладки при исчислении стоимости не включается.

2. Площадь путепроводов под автомобильную дорогу определяется как произведение длины путепровода на ширину по железобетонным плитам, включая свесы снаружи перил.

3. При исчислении стоимости фундаментов (ростверков) в объем кладки включаются объемы железобетонных свай, оболочек, опускных колодцев, кессонов и заполнение их бетоном.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Трубы овоидальные железобетонные из монолитного бетона

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки труб (в руб.)

Территориальные	Трубы железобетонные овоидальные
пояса	с облицовкой оголовков штучным камнем	без облицовки оголовков
	на естественном основании	на свайном основании	на естественном основании	на свайном основании
1	67	98	65	95
2	71	104	69	101
3	73	106	70	104
4	79	115	76	112
5	86	125	83	122
6	93	136	90	132
7	99	145	96	141
8	120	175	116	170
9	122	178	118	173


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Трубы каменные и мосты каменные пролетом до 10 м

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки труб и мостов (в руб.)

Территориальные пояса	Трубы и мосты каменные с облицовкой оголовков штучным камнем	Трубы без облицовки оголовков
	на естественном основании	на свайном основании	на естественном основании	на свайном основании
	а	б	в	г
1	95	126	93	124
2	101	134	99	131
3	104	138	101	135
4	113	149	110	146
б	122	162	119	159
6	133	176	129	172
7	141	187	138	183
8	171	226	166	222
9	174	230	169	226
Примечание. Мосты каменные оцениваются по графам «а» и «б»


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Трубы сборные бетонные

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки труб (в руб.)

Территориальные	Стенки монолитные	Стенки из блоков
пояса	на естественном основании	на свайном основании	на естественном основании	на свайном основании
1	73	99	96	116
2	77	105	102	123
3	79	108	105	126
4	86	117	114	136
5	93	127	123	148.
6	101	138	134	161
7	107	147	142	171
8	130	178	172	207
9	132	180	175	211


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Трубы металлические и деревянные

Таблица 47

Восстановительная стоимость на измеритель (в руб.)

Территориальные пояса	1 т металлических конструкций металлических круглых труб	1 м лесоматериала деревянных труб
1	1630	138
2	1730	147
3	1780	151
4	1920	163
5	2090	177
6	2260	192
7	2410	205
8	2920	248
9	2960	252


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Трубы сборные железобетонные

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 -куб. м кладки труб (в руб.)

Территори-	Круглые трубы	Прямоугольные трубы
альные		отверстием до 2,5 м	отверстием 3,0-4.0 м
пояса	тип фундаментов	бесфун	тип фундаментов	бесфун	тип фундаментов	бесфун
	бетон- ные блоки	моноли тный бетон	железо бетон- ные сваи	дамент ные	бетон- ные блоки	моноли тный бетон	железо бетон- ные сваи	дамент ные	бетон- ные блоки	моноли тный бетон	железо бетон- ные сваи	дамент ные
1	166	129	144	208	165	148	180	191	211	203	212	226
2	176	137	153	221	175	157	191	202	224	215	225	239
3	181	141	158	227	180	162	196	208	230	221	232	246
4	196	152	170	246	195	175	212	225	249	240	251	266
5	213	165	185	267	211	190	230	244	270	260	272	289
6	231	179	201	290	230	206	250	265	293	282	295	313
7	246	191	214	308	244	219	266	282	312	300	314	334
8	298	231'	259	373	296	265	322	341	378	363	380	404
9	303	235	263	379	300	270	327	347	384	370	387	410


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Опоры мостов

А. Фундамент на естественном и свайном основании

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 куб. м (в руб.)

Территориальные	Бутовые	Бетонные	Ростверки на сваях
пояса			деревянных	железобетонных призматических	оболочек
1	63	75	112	147	176
2	67	80	119	156	186
3	69	82	123	170	191
4	74	88	133	174	207.
5	81	96	144	188	225
6	88	104	156	204	244
7	93	111.	166	218	260
8	113	134	201	263	314
9	115	136	205	268	319
Б. Фундаменты бетонные на опускных колодцах и кессонах

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 куб. м (в руб.)

Территориальные	Опускные колодцы при глубине опускания	Кессоны при глубине опускания
пояса	до 17 м	до 25 м	более 25 м	до 17 м	до 25 м	более 25 м
1	99	103	117	132	138	156
2	105	110	124	140	146	165
3  4	108  117	113  122	128  138	144  156	150  163	170  184
5	127	133	150	169	177	200
6	138	144	163	184	192	217
7	146	153	172	195	204	231
8	177	185	209	236	247	279
9	180	188	213	240	251	284
В. Опоры мостов выше обреза фундамента необлицованные

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 куб. м (в руб.)

Территориаль	Опоры мостов отверстием до 100 м	Опоры мостов отверстием более 100 м	Опоры
ные пояса	бутовые	бутобе- тонные	бетонные монолит- ные	бетон- ные блочные	железобе  тонные стоечные	бутовые	бутобе- тонные	бетонные монолит- ные	бетон- ные блочные	железобе  тонные стоечные	свайно- эстакадных мостов
1	39,0	46,5	51,0	122	228	45,0	52,5	57	128	234	300
2	41,3	49,3	54,1	129	242	47,7	55,6	60	135	248	318
3	42,5	50,7	55,6	132	248	49,0	57,2	62	139	255	327
4	46,0	54,9	60,0	143	269	53,1	62,0	67	150	276	354
5	49,9	59,5	65,0	156	292	57,6	67,0	73	163	300	384
6	54,2	65,0	71,0	169	317	63,0	73,0	79	177	325	417
7	57,7	69,0	76,0	180	337	67,0	78,0	84	189	346	444
8	70,0	83,0	91,0	218	408	81,0	94,0	102	228	419	537
9	71.0	85,0	93,0	221	415	82,0	96,0	104	232	426	546
Г. Опоры мостов выше обреза фундамента, облицованные

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 куб. м (в руб.)

	Опоры мостов отверстием до 100 м	Опоры мостов отверстием более 100 м
Территориаль	бутовые	бутобетонные и бетонные монолитные	бутобетонные и бетонные монолитные
ные пояса	тип облицовки
	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой и полу- чистой тески	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой и полу- чистой тески	навес- ная гра- нитная грубой тески	навес- ная гра- нитная чистой и полу- чистой тески	бетон- ные плиты	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой и полу- чистой тески	навес- ная гра- нитная грубой тески	навес- ная гра- нитная чистой и полу- чистой тески	бетон- ные плиты
1	82	91	89	98	88	96	68	81	87	81	86	69
2	87	97	95	104	94	102	72	86	93	86	92	73
3	90	99	97	107	96	105	74	88	95	89	94	76
4	97	109	105	116	104	114	80	96	103	96	102	82
5	105	117	114	126	113	123	87	103	112	104	111	89
6	114	126	123	136	123	134	94	112	121	113	120	96
7	121	135	131	145	130	142	100	119	129	120	127	102
8	147	163	158	176	158	172	121	144	156	145	154	124
9	149	166	161	179	161	175	123	146	159	148	157	126
Примечание: Объем опор принимается с включением объема облицовки.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пролетные строения мостов

А. Пролетные строения мостов железобетонные

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 куб. м железобетонных пролетных строений в (руб.)

Территориальные пояса	Плитные	Ребристые	Арочные
1  2  3  4  5	366  388  399  432  468	510  541  556  600  650	447  474  487  528  572
6  7  8  9	509  542  660  670	710  750  910  930	620  660  800  810
Б. Пролетные строения мостов металлические

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 т металлических пролетных строений (в руб.)

Территориальные	Со сплошными	Со сквозными фермами пролетами	Автопроезды на железно-	Разводные мосты	Оборудование и механизмы
пояса	стенками	до 55 м	более 55 м	дорожных мостах	башни подъемного пролета	пролетное строение подъемного пролета	подъемного пролета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	640	580	620	570	640	790
2	640	680	610	660	600	680	840
3	660	700	630	680	620	700	860
4	710	750	680	730	670	750	930
5	770	810	730	800	730	810	1010
6	830	880	800	860	800	880	1100
7	890	940	850	920	840	940	1170
8	1070	1140	1030	1110	1020	1140	1410
9	1090	1160	1050	1130	1040	1160	1440
Примечание. По графе 8 стоимость оборудования и механизмов дана на 1 т металлоконструкций пролетного строения подъемного пролета.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Путепроводы на перегонах из сборного железобетона под автомобильную дорогу

а. При пересечении одного железнодорожного пути под углом 90° на нулевых местах и насыпях высотой до 2 м.

б. То же, при пересечении двух железнодорожных путей или автомобильной

дороги.

в. То же, при пересечении одного железнодорожного пути в выемке.

г. То же, при пересечении двух железнодорожных путей в выемке.

д. То же, при пересечении железнодорожных путей и автомобильных дорог под углом 45 и 60°.

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 кв. м (в руб.)

Территориальные	Путепроводы под автомобильную дорогу
пояса	а	б	в	г	д
1	204	186	186	186	189
2	217	197	197	197	200
3	223	202	202	202	206
4	241	219	219	219	223
5	262	238	238	238	242
6	284	258	258	258	263
7	302	275	275	275	280
8	366	332	332	332	338
9	372	338	338	338	344


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Мосты деревянные балочные с рамными опорами и деревянными пакетными пролетными строениями

Таблица 56

Восстановительная стоимость I куб. м лесоматериала (в руб.)

Территориальные пояса	Стоимость
1	108
2	114
3	118
4	127
5	138
6	150
7	160
8	193
9	197


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Насыпи фильтрующие

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 куб. м тела насыпи (в руб.)

Территориальные пояса	Фильтрующая насыпь
1	23,4
2	24,8
3	25,5
4	27,6
5	29,9
6	32,5
7	34,6
8	41,9
9	42,6


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Лотки

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 пог. м (в руб.)

Территориальные	Лотки кюветные и междупутные
пояса	деревянные	железобетонные рамные
	отверстием 0,75 м	отверстием до 0,6 м	отверстием более 0,6 м
1	58,8	58,2	109
2	62	62	115
3	64	63	119
4	69	69	129
5	75	74	140
6	82	81	152
7	87	86	162
8	105	104	196
9	107	106	199


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Галереи противообвальные

Сборно-монолитной конструкции. Портал - бетонный

Таблица 59

Восстановительная стоимость на измеритель (в руб.)

Территориальные пояса	1 пог. м галереи (без портала)	1 куб. м кладки портала
1	3770	122
2	4000	131
3	4110	132
4	4440	143
5	4820	156
6	5240	169
7	5580	180
8	6700	218
9	6900	221


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Селеспуски, дюкеры, сифонные водосбросы, акведуки, быстротоки и водобойные колодцы

Характеристика

1. Селеспуск - прямоугольный лоток под дорожным полотном, пропускаемый в отверстие моста и улучшающий условия пропуска селя под мостом.

2. Эстакада над железнодорожными путями.

3. Дюкер принят в виде двух железобетонных колодцев высотой около 5 м,

соединенных круглой железобетонной, трубой диаметром 1 м.

4. Сифонный водосброс принят из железобетонных труб диаметром 1,5 м.

5. Акведук принят в виде железобетонных лотков параболического очертания с подходными трапецеидальными лотками на железобетонных опорах (восстановительная стоимость опор акведуков определяется по таблицам стоимости фундаментов и опор мостов).

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки (в руб.)

Территориальные					Акведук
пояса	Селеспуск	Эстакада	Дюкер	Сифонный допрос	проходные лотки и оголовки	пролетные строения
	1	2	3	4	5	6
1	118	364	154	140	146	314
2	125	386	163	148	155	333
3	129	397	168	152	158	339
4	140	430	182	165	172	371
5	151	466	198	179	187	402
6	164	507	215	194	202	434
7	175	540	229	206	216	465
8	212	650	277	250	261	561
9	215	660	281	254	266	573
Примечания:

1. Восстановительная стоимость опор акведуков определяется по табл. 49-52.

2. Восстановительная стоимость быстротоков и водобойных колодцев определяется по графе 1.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Подпорные стенки

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки (в руб.)

Территориальные	Подпорные стенки
пояса	бутовые	бутовые и бетонные	бетонные и блочные	железобетонные
1	36,0	40,5	87	132
2	38,2	42,9	92	140
3	39,2	44,2	95	144
4	42,5	47,8	103	156
5	46,1	51,8	111	169
6	50,0	56,3	121	184
7	53,3	59,9	129	195
8	64,0	72,0	156	236
9	66,0	74,0	158	240


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 3 ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Техническая часть

1. Показатели не учитывают затраты на устройство земляного полотна. Восстановительные стоимости по земляному полотну из расчета 100 куб. м объема приведены: для дорог I - IV категорий в приложении 1, для дорог V категории в приложении 2 отдела I.

2. Восстановительные стоимости дорожных одежд определены из расчета конструкций при минимальных модулях деформации, установленных для соответствующих категорий дорог: I - 700 кГ/кв. см; II - 600 кГ/кв. см; III - 560 кГ/кв. см; IV - 380 кГ/кв. см; V - 300 кГ/кв. см,

3. В стоимость дорожных одежд дорог I - III категорий включены укрепительные. полосы. При определении восстановительной стоимости дорожной одежды площадь укрепительных полос не учитывается.

Восстановительные стоимости дорожных одежд без укрепительных полос определяются по табл. 62-64 с коэффициентом: для дорог I - II категории - 80; для дорог III категории - 0,85.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 3 ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Асфальтобетонные двухслойные покрытия на основании из черной щебеночной смеси по щебеночному подстилающему слою

Таблица 62

Восстановительная стоимость 100 кв. м дорожных одежд (в руб.)

Территориальные	Технические категории дорог
пояса	I	II	III
1	1470	1230	1050
2	1560	1310	1120
3	1610	1340	1150
4	1740	1460	1240
5	1890	1580	1350
6	2050	1710	1460
7	2180	1830	1560
8	2640	2210	1890
9	2680	2240	1920
Примечание. Общие толщины конструктивных слоев по техническим категориям дорог приняты: I - 41 см; II - 35 см; III - 32 см.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 3 ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Цементно-бетонные покрытия на щебеночном основании

Таблица 63

Территориальные	Технические категории дорог
пояса	I	II	III
1  2  3  4	2070  2190  2260  2440	1930  2040  2100  2270	1630  1730  1780  1920
5	2650	2460	2080
6  7  8  9	2880  3060  3700  3770	2680  2850  3450  3500	2260  2410  2910  2960
Примечание. Толщины бетонного слоя по техническим категориям дорог приняты: I - 22 см; II - 20 см; III - 18 см.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 3 ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Черные щебеночные покрытия на щебеночном основании из черного щебня по подстилающему щебеночному слою

Таблица 64

Восстановительная стоимость 100 кв. м дорожных одежд (в руб.)

Территориальные	Технические категории дорог
пояса	III	IV
1  2  3	1040  1100  1130	460  490  500
4  5  6	1220  1330  1440	540  590  640
7  8  9	1530  1850  1890	680  830  840
Примечание. Общая толщина конструктивных слоев по техническим категориям дорог принята: III - 32 см; IV - 24 см.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 3 ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Дорожные одежды дорог IV - V технических категорий

Таблица 65

Восстановительная стоимость 100 кв. м дорожных одежд (в руб.)

Территориальные пояса	Дорожная одежда из грунта, укрепленного цементом слоем 20 см	Щебеночная дорожная одежда слоем 15 см с двойной поверхностной обработкой	Дорожная одежда из гравийной оптимальной смеси слоем 20 см
1	570	430	160
2	600	450	170
3	620	460	170
4	670	500	180
5	730	550	200
6	790	590	220
7	840	630	230
8	1020	760	260
9	1040	780	280


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 4 ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Техническая часть

Восстановительные стоимости дорожных знаков и указателей учитывают железобетонные и металлические несущие конструкции, устанавливаемые на дорогах I - III категорий с металлическими знаками и указателями, предусмотренными ГОСТ 10807 - 64 с учетом светоотражающей окраски.

Для знаков без светоотражающей окраски восстановительную стоимость принимать с коэффициентом К = 0,9.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 4 ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Дорожные знаки

Таблица 66

Восстановительная стоимость 10 знаков (в руб.)

Территориальные пояса	Километровые	Маршрутные указатели	Предупреж- дающие	Запрещающие	Указательные
1	190	260	270	290	280
2	200	280	280	310	300
3	210	285	290	320	310
4	230	310	320	340	330
5	250	335	340	370	360
6	270	360	370	400	390
7	280	390	400	430	420
8	340	470	480	520	510
9	350	480	490	530	520


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 4 ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Дорожные указатели со щитами

Таблица 67

Восстановительные стоимости на 10 указателей (в руб.)

Территориальные	Размер щита, мм
пояса	400 х 1000	1000 х 1500	1500 х 2000	3000 х 1500
1	270	940	1130	1680
2	290	1000	1200	1790
3	300	1030	1230	1840
4	320	1110	1330	1990
5	350	1200	1440	2160
6	380	1310	1570	2340
7	400	1390	1670	2490
8	490	1680	2020	3010
9	500	1710	2050	3070


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 4 ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Снегозадерживающие щиты и постоянные заборы

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 щита, 1 кв. м надземной части забора (в руб.)

Территориальные	Размеры щита, м	Заборы
пояса	2 х 2	2 х 1,5	железобетонные	деревянные
1	5,39	4,26	5,23	3
2	5,72	4,52	5,54	3,18
3	5,88	4,65	5,7	3,27
4	6,4	5,03	6,2	3,54
5	6,9	5,46	6,7	3,84
6	7,5	5,92	7,3	4,17
7	8	6,3	7,7	4,44
8	9,6	7,6	9,4	5,37
9	9,8.	7,8	9,5	5,46


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 4 ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Снегозащитные насаждения

Таблица 69

Восстановительная стоимость 1 га (в руб.)

Территориальные	Насаждения
пояса	однополосные многорядные с междурядьем	двух и трех полосные	многополосные
	1,5 м	3 м
1	517	294	244	184
2	548	312	259	195
3	564	320	266	200
4	610	347	288	217
5	660	376	312	235
6	720	409	339	255
7	760	435	361	272
8	930	526	437	329
9	940	535	444	334
Примечание. Стоимости составлены на 1 га общей площади насаждений, включая разрывы между посадками.


СБОРНИК № 11

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений дорожного хозяйства для переоценки основных фондов

Утвержден по согласованию с Госстроем СССР Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 августа 1971 г.

ОТДЕЛ III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 4 ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Перила деревянные, тумбы и ограждения, парапеты

Таблица 70

Восстановительная стоимость на измеритель (в руб.)

Территориаль ные пояса	Перила деревянные	Трубы ограждения 10 шт.	Парапеты 10 пог. м	Дорожные сигнальные и путевые знаки 10 шт.
	10 пог. м	деревянные	железобетонные	каменные	бетонные	деревянные	железобетонные
1	49,5	41,4	48,9	187	296	74	92
2	52,0	43,5	51,3	196	311	78	97
3	53,5	44,7	52,8-	202	320	80	100
4	58,4	48,9	57.7	220	349	87	109
5	63,0	53,0	63,0	239	379	95	118
6	69,0	57,6	68,0	260	412	103	129
7	73,0	61,0	72,0	276	438	110	137
8	89,0	74,0	88,0	334	530	132	166
9	90,0	75,0	89,0	340	539	135	168


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вводные указания

Отдел I. Мясная промышленность

Отдел II. Молочная промышленность


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Мясная промышленность

Таблица 1. Холодильники одноэтажные (построенные)

Таблица 2. Холодильники одноэтажные (по современным проектам)

Таблица 3. Холодильники многоэтажные (построенные)

Таблица 4. Мясожировые корпуса одноэтажные (построенные)

Таблица 5. Мясожировые корпуса одноэтажные (по современным проектам)

Таблица 6. Мясожировые корпуса многоэтажные (построенные)

Таблица 7. Убойные пункты

Таблица 8. Колбасные корпуса одноэтажные (построенные)

Таблица 9. Колбасные корпуса одноэтажные (по современным проектам)

Таблица 10. Колбасные корпуса многоэтажные (построенные)

Таблица 11. Мясоперерабатывающие заводы (построенные)

Таблица 12. Мясоперерабатывающие заводы (по современным проектам)

Таблица 13. Корпуса предубойного содержания скота одноэтажные

Таблица 14. Корпуса предубойного содержания скота многоэтажные

Таблица 15. Взгоны с мостиками и каныжными

Таблица 16. Каныжные

Таблица 17. Переходные мостики

Таблица 18. Санитарные бойни и карантины-изоляторы

Таблица 19. Карантины-изоляторы одноэтажные

Таблица 20. Карантины-изоляторы и конторы скотоприемного двора

Таблица 21. Железнодорожные платформы для разгрузки скота

Таблица 22. Автомобильные платформы для разгрузки скота

Таблица 23. Загоны для скота

Таблица 24. Жироловки

Таблица 25. Птицекомбинаты

Таблица 26. Клеевые заводы многоэтажные


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Молочная промышленность

Таблица 27. Заводы сгущенного молока (двухэтажные с подвалом)

Таблица 28. Заводы сгущенного молока (одноэтажные без подвала)

Таблица 29. Заводы сухого молока (двухэтажные с подвалом)

Таблица 30. Заводы сухого молока (одноэтажные без подвала)

Таблица 31. Городские молочные заводы (двухэтажные с подвалом)

Таблица 32. Городские молочные заводы (одноэтажные без подпала)

Таблица 33. Сыродельные заводы (двухэтажные с подвалом)

Таблица 34. Сыродельные заводы (одноэтажные)

Таблица 35. Сырохранилища

Таблица 36. Заводы масла и сухого обезжиренного молока

Таблица 37. Масло-казеиновые заводы

Таблица 38. Прошоссейно - пристанционные молочные заводы (объем здания до 5000 куб. м)

Таблица 39. Прошоссейно - пристанционные молочные заводы (объем здания более 5000 куб. м)

Таблица 40. Молокоприемные пункты

Таблица 41. Сепараторные отделения

Таблица 42. Цехи пастеризации и молочного сахара

Таблица 43. Цехи ламинированной бумаги и потребительской тары

Таблица 44. Аэрационные каналы


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вводные указания

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости производственных корпусов, специфических для мясной и молочной промышленности, и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий мясной и молочной промышленности, - зданий и сооружений вспомогательного и общего назначения, жилых и общественных зданий, сооружений тепло-, энергоснабжения, водоснабжения, канализации, автомобильного и железнодорожного транспорта, наружных коммуникаций и других - следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Перечень сборников укрупненных показателен для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из следующих двух отделов:

Отдел I. Мясная промышленность.

Отдел II. Молочная промышленность.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по девяти территориальным поясам.

Восстановительную стоимость по 10-му территориальному поясу надлежит принимать для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

4. Показатели стоимости зданий н сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и внеобъемные затраты: временные здания и сооружения, вывозка мусора, удорожание работ в зимнее время, прогрессивно-премиальная оплата труда, премии за досрочный ввод предприятий в эксплуатацию, проектно-изыскательские работы, содержание дирекции строящегося предприятия, технадзор и резерв на непредвиденные работы и затраты с учетом возврата от временных зданий и сооружений.

5. Восстановительная стоимость производственных корпусов включает стоимость всех общестроительных, санитарно-технических и электроосветительных работ в пределах зданий.

6. Определение объема зданий следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в Общей части к сборникам.

7. Восстановительная стоимость определена для II климатического района.

Для определения стоимости по другим климатическим районам следует применять следующие поправочные коэффициенты.

Климатический	Производственные здания
район	молочных предприятий	мясных предприятий	Холодильники
I	1,16	1,15	1,06
III	0,92	0,90	1,03
IV	0,89	0,89	1,02
Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам и климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

8. В восстановительную стоимость зданий и сооружений не включены затраты на устройство фундаментов под оборудование, стоимость которых должна учитываться отдельно по данным, приведенным в ценниках для переоценки оборудования мясной в молочной промышленности.

Пример пользовании сборником

Требуется переоценить одноэтажное кирпичное здание без подвала производственного корпуса городского молочного завода объемом 36 530 куб. м, расположенное в Ростовской области.

Согласно Общей части к сборникам. Ростовская область относится ко 2-му территориальному поясу и III климатическому району.

а. Определяем полную восстановительную стоимость производственного корпуса завода.

Согласно табл. 32 и п. 7 технической части настоящего сборника, восстановительная стоимость 1 куб. м здания составит:

19,4 х 0,92 = 17,8 руб.,

где 19,4 - восстановительная стоимость 1 куб. м здания городского молочного завода объемом более 25000 куб. м, расположенного во 2-м территориальном поясе;

0,92 - поправочный коэффициент для III климатического района.

Полная восстановительная стоимость производственного корпуса городского молочного завода составит:

17,8 х 36530=650230 руб.

б. Определяем, физический износ этого здания в процентах и в денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляем следующую таблицу.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания, %	Износ конструктивных элементов, %	Удельный износ конструктивных элементов, %
	а	б	в
Фундаменты	12	10	1,2
Стены и перегородки	21	15	3,1
Перекрытия и покрытия Кровля	9  16	20  35	1.8  5,6
Полы	11	40	4,4
Проемы	4	20	0,8
Изоляционные работы	4	35	1,4
Отделочные работы	8	30	2,4
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	12	25	3,0
Прочие работы	3	20	0,6
Итого	100	-	24,3
В графе «а» даны удельные веса конструктивных элементов здания городского молочного завода объемом более 25000 м3 (см. приложение к табл. 32).

В графе «б» даны проценты износа отдельных конструктивных элементов здания, определяемые инвентаризационной комиссией.

В графе «в» дан удельный износ отдельных конструктивных элементов здания в процентах от полной стоимости, полученный перемножением показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий физический износ здания составляет 24,3 %.

Физический износ здания в денежном выражении:

650230 х 0,243 = 158010 руб.

Восстановительная стоимость здания с учетом износа:

650230 - 158010 = 492220 руб.


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Холодильники одноэтажные (построенные)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные. Деревянные изоляционные двери. Изоляция минеральной пробкой, торфоплитами, пенобетоном и шлакобетоном. Группа капитальности II.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 6000	до 10000	до 20000	30000 и более
	а	б	в	г
1	20,6	19,4	18,2	16,2
2	21,0	19,8	18,6	17,0
3	22,7	21,3	20,0	18,4
4	24,7	23,3	21,8	20,0
5,6,7	26,8	25,2	23,7	21,7
8	37,1	34,9	32,8	30,1
9	47,4	44,6	41,9	38,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 1)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	4	5	1	4
Стены и перегородки Перекрытия	21  12	16  12	12  15	13  13
Кровля	6	5	8	9
Полы	с	5	5	5
Проемы	5	5	5	5
Изоляционные работы Отделочные работ Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	39  4  3	48  2  2	43  2  3	44  2  2
Прочие работы	1	-	4	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОЭТАЖНЫЕ (по современным проектам)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные. Стальные изоляционные двери. Изоляция минераловатными плитами, пенобетоном и керамзитобетоном.

Группа капитальности II.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 10000	до 20000	30000 и более
	а	б	в
1  2	31,7  32,3	23,6  24,1	20,8  21,2
3	34,9	26,0	22,9
4	38,0	28,3	25,0
5,6,7  8	41,2  57,1	30,7  42,5	27,0  37,4
9	72,9	54,3	47,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 2)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	5	5	4
Стены и перегородки	12	9	9
Перекрытия	9	9	11
Кровля	3	4	4
Полы	4	4	4
Проемы	19	22	19
Изоляционные работы	37	37	39
Отделочные работы	4	3	3
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства Прочие работы	3 4	3  4	3  4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Холодильники многоэтажные (построенные)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 30000	до 40000	до 50000	70000 и более
	а	б	в	г
1	18,4	17,6	17,0	14,8
2	18,8	18,0	17,3	15,1
3	20,2	19,4	18,7	16,3
4	22,1	21,1	20,4	17,8
5,6,7	23,9	22,9	22,1	19,2
8	33,1	31,7	30,6	26,6
9	42,3	40,3	39,1	34,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, (к табл. 3)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	4	5	1	3
Стены и перегородки Перекрытия	15  30	14  30	12  10	10  30
Кровля	4	4	3	3
Полы	5	6	5	6
Проемы	и	4	4	4
Изоляционные работы Отделочные работы Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	36  3  3	30  3  2	28  3  2	35  5  2
Прочие работы	1	2	1	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЯСОЖИРОВЫЕ КОРПУСА ОДНОЭТАЖНЫЕ (построенные)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные. Полы асфальтобетонные, цементные и из метлахских плиток. Изоляция минеральной пробкой, шлаком, шлакобетоном.

Группа капитальности II.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	5000	10000	20000	30000и более
	а	б	в	г
1	17,8	13,6	13,4	12,9
2	18,2	13,9	13,7	13,2
3	19,6	15,0	14,7	14,2
4	21,4	16,3	16,1	15,5
5,6,7	23,1	17,7	17,4	16,8
8	32,0	24,5	24,1	23,2
9	40,9	31,3	30,8	29,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 4)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	11	9	6	6
Стены и перегородки Перекрытия	23  15	18  16	17  21	18  18
Кровля	11	5	11	3
Полы	8	11	10	10
Проемы	6	6	12	10
Изоляционные работы Отделочные работы Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	-  6  18	8  7  18	1  5  15	12  5  16
Прочие работы	2	2	9	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЯСОЖИРОВЫЕ КОРПУСА ОДНОЭТАЖНЫЕ (по современным проектам)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные. Полы цементные, асфальтобетонные и из керамических кислотоупорных плиток. Изоляция минераловатными плитами и пенобетоном.

Группа капитальности II.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
	до 20000	до 30000	до 40000
пояса	а	6	в
1	17,7	14,7	14,4
2	18,1	15,0	14,7
3	19,5	16,2	15,8
4	21,2	17,6	17,3
5,6,7  8	23,0  31,9	19,1  26,5	18,7  25,9
9	40,7	33,8	33,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 5)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	6	5	5
Стены и перегородки	16	18	17
Перекрытия	15	16	18
Кровля	4	4.	4
Полы	9	9	9
Проемы	6	5	5
Изоляционные работы	13	12	12
Отделочные работы	7	6	6.
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	18	19	17
Прочие работы	6	6	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЯСОЖИРОВЫЕ КОРПУСА МНОГОЭТАЖНЫЕ (построенные)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб.  м
пояса	до 20000	до 30000	40000 и более
	а	б	в
1	17,9	15,9	14,2
2	18,3	16,2	14,5
3	19,7	17,5	15,6
4	21,5	19,1	17,0
5,6,7	23,3	20,7	18.5
8	32,2	28,6	25,6
9	41,2	36,6	32,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 6)

Наименование конструктивных элементов	в	б	в
Фундаменты	3	3	3
Стены и перегородки	19	17	16
Перекрытия	32	34	32
Кровля	4	3	3
Полы	7	11	12
Проемы	7	7	7
Изоляционные работы	-	2	3
Отделочные работы	7	6	7
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства Прочие работы	20  1	15  2	15  2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УБОЙНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика

Стены кирпичные и кирпичные столбы с забиркой из бревен. Покрытия асбофанерой по деревянному основанию.

Группа капитальности III и IV.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

	Объем здания 1000 куб. м и более
Территориальные	стены
пояса	кирпичные	кирпичные столбы с забиркой из бревен
	а	б
1	19,2	19,7
2	19,6	20,1
3	21,1	21,7
4	23,0	23,6
5,6,7	25,0	25,6
8	34,6	35,5
9	44,2	45,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 7)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	6	3
Стены и перегородки	30	28
Перекрытия	12	11
Кровля	8	8
Полы	5	5
Проемы	13	14
Отделочные работы	13	18
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства Прочие работы	5  8	5  8
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КОЛБАСНЫЕ КОРПУСА ОДНОЭТАЖНЫЕ (построенные)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей, колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные. Полы асфальтобетонные, бетонные, цементные, кирпичные и из метлахских плиток. Изоляция минеральной пробкой, пенобетоном, шлаком и шлакобетоном.

Группа капитальности II.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 2000	до 3000	до 5000	до 10000	15000 и более
	а	б	в	г	д
1  2	24,9  25,4	22,1  22,6	20,3  20,7	18,7  19,1	16,8  17,1
3  4  5,6,7  8  9	27,4  29,9  32,4  44,8  57,3	24,3  26,5  28,7  39,8  50,8	22,3  24,4  26,4  36,5  46,7	20,6  22,4  24,3  33,7  43,0	18,5  20,2  21,8  30,2  38,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 8)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	8	8	8	8	8
Стены и перегородки	18	14	14	15	16
Перекрытия	14	16	17	18	18
Кровля	4	5	6	8	8
Полы	6	7	7	8	11
Проемы	10	11	11	9	7
Изоляционные работы	20	20	18	14	12
Отделочные работы	5	5	5	6	6
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	14	13	13	13	13
Прочие работы	1	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КОЛБАСНЫЕ КОРПУСА ОДНОЭТАЖНЫЕ (по современным проектам)

Характеристика

Степы из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные. Полы асфальтобетонные, цементные, кирпичные и из керамических кислотоупорных плиток. Изоляция минераловатными плитами и пенобетоном.

Группа капитальности II.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 5000	до 20000	до 30000
	а	б	в
1	31,6	17,9	15,6
2	32,2	18,3	15,9
3	34,8	19,7	17,2
4	37,9	21,5	18,7
5,6,7  8	41,1  56,9	23,3  32,2	20,3  28,1
9	72,7	41,2	35,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 9)

Наименование, конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	15	6	6
Стены и перегородки	18	14	12
Перекрытия	9	14	15
Кровля	6	4	5
Полы	6	9	9
Проемы	4	3	3
Изоляционные работы	12	19	20
Отделочные работы	7	6	6
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства Прочие работы	26  7	19  6	19  5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КОЛБАСНЫЕ КОРПУСА МНОГОЭТАЖНЫЕ (построенные)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 15000	до 20000	до 30000	до 40000	50000 и более
	а	б	в	г	д
1	19,5	18,1	16,9	15,7	14.2
2	19,9	18,5	17,2	16,0	14,5
3	21,5	19,9	18,6	17,3	15,6
4  5,6,7  8  9	23,4  25,4  35,1  44,9,	21,7  23,5  38,6  41,6	20,3  22,0  30,4  38,9	18,8  20,4  28,3  36,1	17,0  18,5  25,6  32,7
Примечание. В корпусах объемом 30000 куб. м и более стоимость холодной части принимается по холодильникам (табл. 1 - 3).

Удельные веса. отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 10)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	5	5	5	5	5
Стены и перегородки	17	16	21	22	25
Перекрытия	27	28	31	32	29
Кровля	3	3	3	3	3
Полы	7	8	9	8	7
Проемы	6	6	6	5	5
Изоляционные работы	12	12	3	3	14
Отделочные работы	6	6	6	6	6
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	15	14	14	14	14
Прочие работы	2	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ (построенные)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные. Полы бетонные, асфальтобетонные и из метлахских плиток. Изоляция минеральной пробкой и пенобетонными блоками.

Группа капитальности II.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 20000 куб. м
1	21,3
2	21,7
3	23,4
4	25,6
5,6,7	27,7
8	38.3
9	49,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 11)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	6  19  16
Кровля Полы	9  10
Проемы	5
Изоляционные работы Отделочные, работы	18  7
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	8
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ (по современным проектам)

Характеристика

Стены из кирпича и железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные. Полы бетонные, асфальтобетонные и из керамической кислотоупорной плитки. Изоляция минераловатными плитами, пенобетонными блоками и пенополистиролом.

Группа капитальности II.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 30000	до 40000
	Стены
	кирпичные	панельные
	а	б
1  2  3  4	22,5  23,0  24,8  27,0	20,3  20,7  22,3  24,4
5,6,7  8  9	29,3  40,5  51,8	26,4  36,5  46,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 12)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	7	6
Стены и перегородки	13	23
Перекрытия Кровля	12  4	16  15
Полы Проемы	7  7	11  5
Изоляционные работы	20	5
Отделочные работы	9	4
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	12	12
Прочие работы	9	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КОРПУСА ПРЕДУБОЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ СКОТА ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Степы из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 20000	до 30000
	а	б
1	9,5	9,4
2	9,7	9,6
3	10,5	10,3
4	11,4	11,3
5,6,7	12,4	12,2
8	17.1	16,9
9	21,9	21,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 13)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	6	6
Стены и перегородки	9	8
Перекрытия	35	36
Кровля	19	19
Полы	13	13
Проемы	2	2
Отделочные работы	3	3
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства Прочие работы	5  8	5  8
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КОРПУСА ПРЕДУБОЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ СКОТА МНОГОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 50 000 м'
1	12,3
2	12.6
3	13,5
4	14,8
5, 6, 7	16,0
8	22,1
9	28,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 14)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	2
Стены и перегородки	28
Перекрытия	30
Кровля	3
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	6
Прочие работы	12
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЗГОНЫ С МОСТИКАМИ И КАНЫЖНЫМИ

Характеристика

Степы из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 10000 куб. м
1	20,1
2	20,5
3	22,1
4	24,1
5,6,7	26,1
8	36,2
9	46,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 15)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены и перегородки	37
Перекрытия	30
Кровля	3
Полы	3
Проемы	6
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	6
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КАНЫЖНЫЕ

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	каныжная на 1 пресс	каныжная на 2 пресса
-	до 300	до 1000	до 500
	а	б	в
1  2  3	29,6  30,2  32,6	18,6  19,0  20,5	25,9  26,4  28,5
4  5, 6, 7  8  9	35,5  38,5  53,3  68,1	22,3  24,2  33,5  42,8	31,1  33,7  46,6  59,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % {к табл. 16)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	5	6	5
Стены и перегородки	46	40	45
Перекрытия	6	11	9
Кровля	3	3	3
Полы	2	3	2
Проемы	12	7	10
Отделочные работы	1	9	2
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	13	13	12
Прочие работы	12	8	12
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные,

Группа капитальности II.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

	Объем здания, куб. м
Территориальные	до 600	до 2000	до 7000
пояса	Этажность
	1	2	4
	а	б	в
1	24,4	22,7	22,0
2	24,9	23,2	22,4
3	26,8	25,0	24,2
4	29,3	27,2	26,4
5,6,7  8  9	31,7  43,9  56,1	29,5  40,9  52,2	28,6  39,6  50,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % {к табл. 17)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	11	4
Стены и перегородки	26	21	23
Перекрытия	37	42	39
Кровля	7	4	3
Полы	6	6	9
Проемы	7	10	6
Изоляционные работы	-	-	4
Отделочные работы	4	3	3
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	4	3	9
Прочие работы	-	-	-
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

САНИТАРНЫЕ БОЙНИ И КАРАНТИНЫ-ИЗОЛЯТОРЫ (с конторами скотоприемного двора)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	санитарная бойня до 2000	карантин-изолятор и контора скотоприемного двора до 5000
	а	б
1	21,9	19,6
2	22,3	20,0
3	24,1	21,6
4	26,3	23,5
5, 6, 7	28,5	25,5
8	39,4	35,3
9	50,4	45,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 18}

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	10	7
Степы и перегородки	28	26
Перекрытия	7	16
Кровля	11	9
Полы	5	7
Проемы	12	9
Изоляционные работы	3	2
Отделочные работы	7	9
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства Прочие работы	15  2	12  3
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КАРАНТИНЫ-ИЗОЛЯТОРЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб.  м
пояса	до 1000	до 2000	до 3000 и более
	а	б	в
1	17,1	15,9	14,4
2	17,4	16,2	14,7
3	18,8	17,5	15,8
4	20,5	19,1	17,3
5, 6, 7	22,2	20,7	18,7
8	30,8	28,6	25,9
9	39,3	36,6	33,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % {к табл. 19)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	7	7	6
Стены и перегородки	31	26	23
Перекрытия	16	22	25
Кровля	12	13	14
Полы	7	6	8
Проемы	11	11	9
Отделочные работы	3	3	3
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства Прочие работы	11  2	10  2	10  2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КАРАНТИНЫ-ИЗОЛЯТОРЫ И КОНТОРЫ СКОТОПРИЕМНОГО ДВОРА

Характеристика

Степы из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 1000 куб. м и выше
1	24,7
2	25,2
3	27,2
4	29,6
5, 6, 7	32,1
8	44,5
9	56,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 20)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты Стены и перегородки  Перекрытия	5  28  10
Кровля Полы  Проемы	15  6  12
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства Прочие работы	6  14  4
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ СКОТА

Характеристика

Подпорные стены бетонные или бутобетонные Покрытие асфальтобетонное. Ограждение загонов из сборных железобетонных элементов со стальными калитками.

Группа капитальности II.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения, руб.

Территориальные	Площадь сооружения, кв. м
пояса	до 300	до 500	более 500
	а	б	в
1	34,3	33,0	31,9
2	35,0	33,7	32,5
3	37,7	30,3	35,1
4	41,2	39,6	38,3
5, 6, 7	44,6	42,9	41,5
8	61,7	59,4	57,4
9	78,9	75,9	73,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 21)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	15	15	15
Стены	23	24	24
Полы Ограждения Отделочные работы	29  32  1	29  31  1	29  31  1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ СКОТА

Характеристика

Подпорные стены бетонные или бутобетонные. Покрытие асфальтобетонное. Ограждение платформы из сборных железобетонных элементов со стальными калитками.

Группа капитальности II.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения, руб.

Территориальные пояса	Площадь сооружения до 500 кв. м
1	30,6
2	31,2
3	33,7
4	36,7
5, 6, 7	39,8
8	55,1
9	70,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 22)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	25
Стены	36
Полы	24
Ограждения Отделочные работы	14  1
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАГОНЫ ДЛЯ СКОТА

Характеристика

Ограждение стальное, стопки ограждения сборные железобетонные. Асфальтобетонное двухслойное покрытие по песчаному подстилающему слою и щебеночному основанию.

Группа капитальности II.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения, руб.

Территориальные пояса	Площадь сооружения до 20000 кв. м
1	10,1
2	10,3
3	11,1
4 1	12,1
5, 6, 7	13,1
8	18,2
9	23,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 23)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Ограждение загонов Асфальтирование загонов	13  87
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЖИРОЛОВКИ

Характеристика

Стены кирпичные. Подземный резервуар железобетонный. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Объем здания 1000 куб. м и более
1	25,6
2	26,1
3	28,2
4	30,7
5, 6, 7	33,3
8	46,1
9	58,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 24)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	42
Стены и перегородки	22
Перекрытия	5
Кровля	3
Полы	1
Проемы	4
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	15
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПТИЦЕКОМБИНАТЫ

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 15000 куб. м
1	16,1
2	16,4
3	17,7
4	19,3
5, 6, 7	20,9
8	29.0
9	37,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 25)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	5
Стены и перегородки	17
Перекрытия	13
Кровля	5
Полы	10
Проемы	6
Изоляционные работы	24
Отделочные работы	7
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	11
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КЛЕЕВЫЕ ЗАВОДЫ МНОГОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Степы из кирпичные, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Объем здания до 30000 куб. м
1  2  3	15,0  15,3  16,5
4	18,0
5, 6, 7  8  9	19,5  27,0  34,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к. табл. 26)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены и перегородки	18
Перекрытия	32
Кровля	7
Полы	6
Проемы	9
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	10
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОДЫ СГУЩЕННОГО МОЛОКА (двухэтажные с подвалом)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 15000	более 15000
	а	б
1  2  3	16,9  17,2  18,6	14,7  15,0  16,2
4	20.3	17,7
5, 6, 7  8  9	22,0  30,4  38,9	19,1  26,4  33,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 27)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Стены и перегородки	24
Покрытия и перекрытия	13
Кровля	6
Полы	7
Проемы	13
Изоляционные работы Отделочные работы Внутренние сантехнические и электроосветительные  Прочие работы	1  13  12  4
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОДЫ СГУЩЕННОГО МОЛОКА (одноэтажные без подвала)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия - железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Объем здания более 40000 куб. м
1	15,3
2	15,6
3	16,8
4	18,4
5, 6, 7	19,9
8	27,5
9	35,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 29)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия и покрытия	10  21  9
Кровля	16
Полы Проемы	10  4
Изоляционные работы Отделочные работы	3  5
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	12
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОДЫ СУХОГО МОЛОКА (двухэтажные с подвалом)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия - железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 15000	более 15000
	а	б
1	14,3	12,5
2	14,6	12,8
3	15,7	13,8
4	17,2	15,0
5, 6, 7	18,6	16,2
8	25,8	22,5
9	32,9	28,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 29)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	29  13  6
Полы	7
Проемы	9
Изоляционные работы.	1
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	8  13
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОДЫ СУХОГО МОЛОКА (одноэтажные без подвала)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей, колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Объем здания более 30000 куб. м
1	11,4
2	11,6
3	12,6
4	13,7
5, 6, 7	14,8
8	20,5
9	20,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 30)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Степы и перегородки	25
Перекрытия и покрытия	9
Кровля	!9
Полы	10
Проемы	4
Изоляционные работы	2
Отделочные рабогы..	4
Внутренние сагтехпнчс-скне и элрктроосгртн-
тельные устропстпа..	13
Прочие работы.....	7
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ЗАВОДЫ (двухэтажные с подвалом)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей; колонны - железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия - железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 15000	более 15000
	а	б
1	24,7	19,6
2	25,2	20,0
3	27,2	21,6
4	29,6	23,5
5, 6, 7	32,1	25,5
8	44,5	35,3
9	56,8	45,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл.. 31)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	5	8
Степы и перегородки	23	24
Перекрытия и покрытия	23	27
Кровля	4	5
Полы	8	7
Проемы	5	4
Изоляционные работы	14	7
Отделочные работы	7	6
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	9	9
Прочие работы	2	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ЗАВОДЫ (одноэтажные без подпала)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонии - железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия - железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 25000	более 25000
	а	б
1	19,8	19,0
2	20,2	19,4
3	21,8	20,0
4	23,8	22,9
5, 6, 7	25,7	24,7
8	35,6	34,2
9	45,5	43,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 32)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	14	12
Стены и перегородки	18	21
Перекрытия и покрытия	8	9
Кровля	16	16
Полы	10	11
Проемы	6	4
Изоляционные работы	3	4
Отделочные работы	7	8
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	15	12
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЫРОДЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (двухэтажные с подвалом)

Характеристика

Степы из кирпича, крупных блоков пли железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия и перекрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 10000	более 10000
	а	б
1	21,0	18,1
2	21,4	18,5
3	23,1	19,9
4	25,2	21,7
5, 6, 7	27,3	23,5
8	37,8	32,6
9	48,3	41,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 33)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	6	7
Стены и перегородки	33	28
Покрытия и перекрытия	14	13
Кровля	5	6
Полы	5	11
Проемы	6	5
Изоляционные работы	1	5
Отделочные работы	9	12
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	16	11
Прочие работы	5	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЫРОДЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (одноэтажные)

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные и кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объемы здания, куб. м
пояса	до 20000	более 20 000
	а	б
1	28,7	25,4
2	29,2	25,9
3	31,6	27,9
4,	34,4	30,5
5, 6, 7	37,3	33,1
8	51,7	45,7
9	66,0	58,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 34)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	6	11
Стены и перегородки	31	17
Покрытия	18	7
Кровля	4	26
Полы	6	7
Проемы	6	4
Изоляционные работы	8	5
Отделочные работы	7	4
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	11	11
Прочие работы	3	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЫРОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1  2	23,9  24,4
3	26,3
4	28,6
5	31,0
6,7,8	43,0
9	55,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 35)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	15
Стены и перегородки	23
Покрытия и перекрытия	9
Кровля	20
Полы	8
Проемы	4
Изоляционные работы	8
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	6
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОДЫ МАСЛА И СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА

Характеристика

Степы из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Перекрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 10000	более 10000
	а	б
1	23,8	20,4
2	24,3	20,8
3	26,2	22,4
4	28,6	24,5
5, 6, 7	30,9	26,5
8	42,8	36,7
9	54,8	46,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 36}

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	6	14
Стены и перегородки	35	24
Покрытия	10	8
Кровля	5	10
Полы	9	8
Проемы	6	4
Изоляционные работы	2	2
Отделочные работы	7	4
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	16	13
Прочие работы	4	13
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МАСЛО-КАЗЕИНОВЫЕ ЗАВОДЫ

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость
1	20,2
2	20,6
3	22,2
4	24,2
5, 6, 7	26,3
8	38,4
9	46,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 37)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	16
Стены и перегородки	22
Покрытия	15
Кровля	3
Полы	7
Проемы	7
Изоляционные работы	5
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	17
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРИШОССЕЙНО - ПРИСТАНЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ЗАВОДЫ (объем здания до 5000 куб. м)

Характеристика

Стоны перегородки: для II группы капитальности -из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей; для IV группы капитальности - деревянные. Колонны н столбы: для II группы капитальности - кирпичные или железобетонные; для IV группы капитальности - деревянные. Покрытия: для II группы капитальности - железобетонные; для IV группы капитальности - деревянные.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	IV
	а	б
1	23,7	22,1
2	24,2	22,5
3	25,0	24,3
4	28.4	26,5
5, 6, 7	30,8	28,8
8	42,7	39,8
9	54.5	50,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 38)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	14	3
Стены и перегородки	28	28
Покрытия	12	14
Кровля	5	7
Полы	6	7
Проемы	7	7
Изоляционные работы	4	5
Отделочные работы	6	7
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	14	15
Прочие работы	4	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРИШОССЕЙНО - ПРИСТАНЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ЗАВОДЫ (объем здания более 5000 куб. м)

Характеристика

Степы из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны железобетонные или кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Для объема здания более 5000 куб. м
1	18,3
2	18,7
3	20,2
4	22,0
5, 6, 7	23,8
8	32,9
9	42,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % {к табл. 39}

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	16
Стены и перегородки	26
Покрытия	9
Кровля	9
Полы	9
Проемы	7
Изоляционные работы	3
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	14
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МОЛОКОПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика

Стены и перегородки: для II группы капитальности - из кирпича, крупных блоки» или железобетонных панелей; для IV группы капитальности - деревянные. Колонны и столбы; для II группы капитальности - кирпичные или железобетонные; для IV группы капитальности - деревянные. Покрытия: для II группы капитальности - железобетонные; для IV группы капитальности - деревянные.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	IV
	а	б
1	31,5	26,7
2	32,1	27 2
3	34,6	29.4
4	37,8	32,0
5, 6, 7	41,0	34,7
8	56,7	48,0
9	72.5	61,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 40)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	4
Стены и перегородки	30	34
Покрытия	10	8
Кровля	9	9
Полы	4	6
Проемы	6	7
Изоляционные работы	4	5
Отделочные работы	8	10
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства Прочие работы	9  4	11  6
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕПАРАТОРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика

Стены и перегородки: для II группы капитальности - из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей: для IV группы капитальности - деревянные. Колонны и столбы: для II группы кирпичные или железобетонные; для IV группы капитальности - деревянные. Покрытия: для II группы капитальности - железобетонные, для IV группы капитальности - деревянные.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	IV
	а	б
1	28,8	26,0
2	29,4	26,5
3	31,7	28,6
4	34,6	31,2
5, 6, 7	37,5	33,8
8	51,8	46,7
9	66,2	59,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 41)

Наименование конструктивных элементов	а	6
Фундаменты	9	2
Степы и перегородки	36	41
Покрытия	13	11
Кровля	7	7
Полы	5	6
Проемы	10	11
Отделочные работы	6	8
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	10	11
Прочие работы	4	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦЕХИ ПАСТЕРИЗАЦИИ И МОЛОЧНОГО САХАРА

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны - железобетонные  или кирпичные. Покрытия - железобетонные,

Группа капитальности II.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Группа капитальности
1	19,9
2	20,4
3	21,9
4	23,9
5,6,7,	25,9
8	35,8
9	45,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 42)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены и перегородки	27
Покрытия	13
Кровля	4
Полы	7
Проемы	9
Изоляционные работы	4
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	14
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦЕХИ ЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей. Колонны - железобетонные или кирпичные. Покрытия и перекрытия - железобетонные.

Группа капитальности II.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 куб. м, руб.

Территориальные пояса	Группа капитальности II
1	16,3
2	16.6
3	17,9
4	19,6
5, 6, 7	21,2
8	29,4
9	37,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 43)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	14
Стены и перегородки	22
Покрытия и перекрытия	22
Кровля	9
Полы	8
Проемы	4
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электроосветительные устройства	10
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 11

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АЭРАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

Характеристика

Стены из кирпича, крупных блоков или сборных железобетонных плит. Основание из щебня, пропитанного битумом. Группа капитальности II.

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 куб. м канала, руб.

Территориальные пояса	Группа капитальности II
1	40,2
2	41,0
3	44,2
4	48,2
5, 6, 7	52,3
8	72,4
9	92,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, % (к табл. 44)-

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	45
Стены и перегородки	54
Прочие работы	1
Итого	100


12
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Версия составлена Самойловым А.Г.

Техническая часть

Отдел I. Улицы (дороги), проезды, площади, тротуары

Отдел II. Искусственные сооружения

Отдел III. Ливневая канализация - коллекторы, водостоки

Отдел IV. Дренажные системы и насосные станции

Отдел V. Низконапорные плотины, дамбы, регуляционные сооружения

Отдел VI. Набережные и береговые укрепления

Отдел VII. Пляжи, пруды, водоемы

Отдел VIII. Зеленые насаждения

Отдел IX. Малые архитектурные формы и различные сооружения в парках отдыха


Отдел I
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. Улицы (дороги), проезды, площади, тротуары

Вводные указания

Дорожные одежды

Таблица 1. Восстановительная стоимость 100 м2 подстилающего слоя в руб.

Таблица 2. Восстановительная стоимость 100 м2 оснований в руб.

Таблица 3. Восстановительная стоимость оснований на измеритель, указанный в таблице в руб.

Таблица 4. Восстановительная стоимость 100 м2 покрытий в руб.

Таблица 5. Восстановительная стоимость покрытий дорожных одежд на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 6. Восстановительная стоимость укрепительных полос у кромки дорожной одежды, крепления обочин, подзоров, отмосток, дорожек и тротуаров, бортовых камней на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 7. Восстановительная стоимость дорожек, тротуаров и гранитных бортовых камней на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 8. Обстановка дороги

Таблица 9. Ограждение дороги

Переезды

Таблица 10. Восстановительная стоимость переездов с деревянным настилом и шлагбаумов на переездах в тыс. руб.

Таблица 11. Восстановительная стоимость переездов с настилом из железобетонных плит в тыс. руб.


Отдел II
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. Искусственные сооружения

Вводные указания

Таблица 12. Земляное полотно

Таблица 13. Крепление откосов земляного полотна, кюветов и устройство дренажа мелкого заложения

Таблица 14. Поперечные осушительные прорези в насыпях

Таблица 15. Насыпи фильтрующие

Опоры мостов

Таблица 16. Восстановительная стоимость 1 м3 фундамента на естественном и свайном основаниях в руб.

Таблица 17. Восстановительная стоимость 1 м3 фундамента бетонного на опускных колодцах и кессонах в руб.

Таблица 18. Восстановительная стоимость 1 м3 опор мостов выше обреза фундамента необлицованных в руб.

Таблица 19. Восстановительная стоимость 1 м3 опор мостов выше обреза фундаментов облицованных в руб.

Пролетные строения

Таблица 20. Восстановительная стоимость 1 м3 железобетонных пролетных строений в руб.

Таблица 21. Восстановительная стоимость 1 т металлических пролетных строений в руб.

Таблица 22. Путепроводы из сборного железобетона под автомобильную дорогу

Мосты пешеходные

Таблица 23. Железобетонные

Таблица 24. Металлические

Таблица 25. Мосты деревянные под один путь

Таблица 26. Мостовое полотно под один путь

Таблица 27. Проезжая часть и тротуары на автодорожных мостах

Мосты с разной высотой опор от обреза фундамента

Таблица 28. Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой опор от обреза фундамента до 5 м в руб.

Таблица 29. Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой опор от обреза фундамента от 5 до 10 м в руб.

Таблица 30. Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой от обреза фундамента от 10 до 15 м в руб.

Таблица 31. Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой опор от обреза фундамента от 15 до 20 м в руб.

Таблица 32. Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой от обреза фундамента более 20 м в руб.

(к табл. 28-32) Поправочные коэффициенты к стоимости 1 м2 капитального моста при различных условиях заложения фундаментов и удельные веса конструктивных элементов

Таблица 33. Мосты наплавные

Таблица 34. Паромные переправы при амплитуде колебаний от 0,8 до 2 м

Таблица 35. Тоннели транспортные

Таблица 36. Тоннели пешеходные

Таблица 37. Трубы круглые для пропуска каналов оросительных систем при минимальной засыпке над трубой 0,25 м

Таблица 38. Оголовки для труб (2 оголовка)

Таблица 39. Трубы железобетонные круглые

Таблица 40. Трубы железобетонные прямоугольные

Таблица 41. Трубы бетонные прямоугольные

Таблица 42. Оголовки для водоперепускных труб (2 оголовка)

Таблица 43. Трубы металлические и деревянные

Таблица 44. Трубы каменные и железобетонные, мосты каменные с пролетом до 10, м

Таблица 45. Лотки

Таблица 46. Селеспуски, дюкеры, сифонные водосбросы, акведуки, быстротоки и водобойные колодцы

Таблица 47. Стенки подпорные


Отдел III
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. Ливневая канализация - коллекторы, водостоки

Вводные указания

Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб

Таблица 48. Восстановительная стоимость 1м трубопровода при глубине заложения до 2 м в руб.

Таблица 49. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 3 м в руб.

Таблица 50. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 4 м в руб.

Сети и коллекторы из керамических труб

Таблица 51. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 2 м в руб.

Таблица 52. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 3 м в руб.

Таблица 53. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 4 м в руб.

Таблица 54. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 5 м в руб.

Таблица 55. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 6 м в руб.

Таблица 56. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 7 м в руб.

Таблица 57. Сети и коллекторы из чугунных труб

Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных)

Таблица 58. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 2 м в руб.

Таблица 59. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 3 м в руб.

Таблица 60. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 4 м в руб.

Таблица 61. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 5 м в руб.

Таблица 62. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 6 м в руб.

Таблица 63. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 7 м в руб.

Сети и коллекторы из бетонных труб

Таблица 64. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 2 м в руб.

Таблица 65. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 3 м в руб.

Таблица 66. Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 4 м в руб.

Таблица 67. Коллекторы ливневой канализации в тоннелях из железобетонных блоков, сооружаемых щитовой проходкой

Таблица 68. Коллекторы канализационные в тоннелях из керамических блоков, сооружаемых щитовой проходкой

Коллекторы ливневой канализации - сборные железобетонные

Таблица 69. Восстановительная стоимость 1 м коллектора при глубине заложения до 5 м в руб.

Таблица 70. Восстановительная стоимость 1 и коллектора при глубине заложения до 7 м в руб.

Таблица 71. Восстановительная стоимость 1 м коллектора при глубине заложения до 9 м в руб.

Таблица 72. Дополнительные затраты при укладке сетей в городах и населенных пунктах

Таблица 73. Футляры под дорогами


Отдел IV
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. Дренажные системы и насосные станции

Вводные указания

Раздел I. Дренажные системы

Раздел 2. Насосные станции


Отдел V
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. Низконапорные плотины, дамбы, регуляционные сооружения

Вводные указания

Раздел 1. Земляные плотины и дамбы

Раздел 2. Бетонные и железобетонные плотины, каменные сооружения и затворы

Раздел 3. Деревянные сооружения и конструкции

Раздел 4. Сопрягающие сооружения

Раздел 5. Регуляционные (выправительные) сооружения

Раздел 6. Акведуки, каналы, трубопроводы


Отдел VI
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. Набережные и береговые укрепления

Вводные указания

Раздел 1. Набережные

Раздел 2. Береговые укрепления

Раздел 3. Водовыпуски, лотки и трубы


Отдел VII
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII. Пляжи, пруды, водоемы

Вводные указания

Таблица 169. Аэрации

Таблица 170. Медицинские павильоны

Таблица 171. Кабины для переодевания

Таблица 172. Склад для инвентаря

Таблица 173. Грибки

Таблица 174. Наблюдательная вышка

Таблица 175. Водоснабжение пляжа

Таблица 176. Детская купальня

Таблица 177. Водоемы и пруды


Отдел VIII
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII. Зеленые насаждения

Вводные указания

Отдельно стоящие деревья

Таблица 178. Восстановительная стоимость одного дерева в руб. (дуб, липа, клен остролистный, горный, сахарный и др., ясень, граб, платан, кипарис, кедр, сосна, ель, пихта, каштан, декоративные посадки плодовых деревьев)

Таблица 179. Восстановительная стоимость одного дерева в руб. (ольха, береза, вяз, лиственница, осина, клен ясенелистный)

Таблица 180. Восстановительная стоимость одного дерева в руб. (тополь, ива)

Таблица 181. Парки

Таблица 182. Лесопарки

Таблица 183. Санитарно-защитные зоны

Таблица 184. Кустарники

Таблица 185. Живые изгороди и бордюры

Таблица 186. Цветники

Таблица 187. Газоны

Таблица 188. Садово-парковые дорожки и площадки

Таблица 189. Декоративный питомник


Отдел IX
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. Малые архитектурные формы и различные сооружения в парках отдыха

Вводные указания

Таблица 190. Баскетбольные площадки

Таблица 191. Волейбольные площадки

Таблица 192. Теннисные площадки

Таблица 193. Городошные площадки

Таблица 194. Стрелковые тиры для стрельбы из пневматического оружия

Таблица 195. Трибуны

Таблица 196. Танцевальные площадки

Таблица 197. Павильон-раздевальня

Таблица 198. Эстрады

Таблица 199. Киоски деревянные

Таблица 200. Киоски и павильоны сборно-разборной конструкции

Таблица 201. Палатки торговые

Таблица 202. Кафетерии-закусочные

Таблица 203. Летние кафе

Таблица 204. Закусочные летнего типа

Таблица 205. Беседки

Таблица 206. Навесы деревянные

Таблица 207. Детские уголки

Таблица 208. Аттракционы

Таблица 209. Поливочный водопровод

Таблица 210. Декоративный фонтан

Таблица 211. Питьевой фонтанчик

Таблица 212. Фотовитрина

Таблица 213. Флагштоки

Таблица 214. Уборные каркасно-обшивные с деревянным выгребом

Таблица 215. Уборные каркасно-обшивные с кирпичным или железобетонным выгребом

Таблица 216. Уборные кирпичные с кирпичным или железобетонным выгребом

Таблица 217. Общественные уборные с санитарно-техническими приборами

Таблица 218. Ограждения деревянные на деревянных столбах

Таблица 219. Ограждения кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением

Таблица 220. Ограждения железобетонные сплошные и решетчатые

Таблица 221. Ограждения металлические

Таблица 222. Ворота металлические и деревянные


Раздел I
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. Дренажные системы и насосные станции

Раздел I. Дренажные системы

Таблица 74. Головной дренаж

Площадной дренаж

Таблица 75. Дренаж гончарный, устраиваемый механизированным способом с колодцами и устьевыми сооружениями

Таблица 76. Дренаж из асбестоцементных труб с устройством колодцев и устьевых сооружений

Таблица 76а. Дренаж из синтетических труб с устройством колодцев и устьевых сооружений

Таблица 77. Комбинированный дренаж

Таблица 78. Вертикальный дренаж

Таблица 79. Дренажные прорези


Раздел 2
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. Дренажные системы и насосные станции

Раздел 2. Насосные станции

Таблица 80. Насосные станции дренажных систем

Таблица 81. Насосные станции осушительных систем

Таблица 82. Насосные станции шахтного типа для перекачки талых, дождевых и дренажных вод

Таблица 83. Насосные станции канализационные на три агрегата 6 НФ

Таблица 84. Насосная станция морского водопровода


Раздел 1
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. Низконапорные плотины, дамбы, регуляционные сооружения

Раздел 1. Земляные плотины и дамбы

Таблица 85. Земляные дамбы обвалования

Таблица 86. Переливные и струенаправляющие дамбы

Таблица 87. Земляные водооградительные дамбы

Таблица 88. Земляные плотины

Таблица 89. Обратные фильтры земляных плотин

Таблица 90. Понуры, экраны и ядра плотин


Раздел 2
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. Низконапорные плотины, дамбы, регуляционные сооружения

Раздел 2. Бетонные и железобетонные плотины, каменные сооружения и затворы

Таблица 91. Водосливные плотины

Таблица 92. Водозаборные плотины

Таблица 93. Бетонные и железобетонные конструкции

Таблица 94. Водосбросные сооружения щитовые открытого типа из сборно-монолитного железобетона

Таблица 95. Водосбросные сооружения железобетонные и бетонные с пропускной способностью до 50 м3/сек

Таблица 96. Водосбросные сооружения автоматического действия на расход до 50 м3/сек

Таблица 97. Бетонные и железобетонные конструктивные элементы

Таблица 98. Каменные конструкции

Таблица 99. Гидротехнические металлические конструкции


Раздел 3
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. Низконапорные плотины, дамбы, регуляционные сооружения

Раздел 3. Деревянные сооружения и конструкции

Таблица 100. Водосливные деревянные плотины

Таблица 101. Деревянные конструкции плотин

Таблица 102. Деревянные затворы плотин

Таблица 103. Ряжи деревянные

Таблица 104. Деревянные водосбросные гидротехнические сооружения


Раздел 4
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. Низконапорные плотины, дамбы, регуляционные сооружения

Раздел 4. Сопрягающие сооружения

Таблица 105. Быстротоки холостых сбросов

Таблица 106. Быстротоки открытые с пропускной способностью до 2,5 м3/сек

Таблица 107. Быстротоки открытые, сборные железобетонные с пропускной способностью 3-10 м3/сек

Таблица 108. Быстротоки с пропускной способностью более 10 м3/сек

Таблица 109. Ступенчатые перепады на расход воды до 10 м3/сек

Таблица 110. Ступенчатые перепады с пропускной способностью более 10 м3/сек

Таблица 111. Консольные перепады с пропускной способностью более 10 м3/сек

Таблица 112. Перепады ступенчатые, быстротоки деревянные


Раздел 5
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. Низконапорные плотины, дамбы, регуляционные сооружения

Раздел 5. Регуляционные (выправительные) сооружения

Таблица 113. Запруды и полузапруды из хворостяной кладки на донном тюфяке

Таблица 114. Запруды и полузапруды из тюфячной кладки

Таблица 115. Запруды и полузапруды из каменной наброски на тюфяке

Таблица 116. Запруды земляные с креплением откосов

Таблица 117. Габионные и сипайные сооружения


Раздел 6
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. Низконапорные плотины, дамбы, регуляционные сооружения

Раздел 6. Акведуки, каналы, трубопроводы

Таблица 118. Акведуки с пропускной способностью до 1 м3/сек.

Таблица 119. Акведуки с пропускной способностью до 10 м3/сек

Таблица 120. Акведуки с пропускной способностью более 10 м3/сек

Таблица 121. Акведуки деревянные

Таблица 122. Каналы и трубопроводы

Таблица 123. Железобетонные сооружения на каналах

Таблица 124. Трубчатые переезды через каналы

Таблица 125. Водовыпуски трубчатые с переездом

Таблица 126. Крепления откосов и дна каналов

Таблица 127. Крепление кюветов и канав

Таблица 128. Дюкеры с пропускной способностью до 10 м3/с

Таблица 129. Дюкеры с пропускной способностью свыше 10 м3/сек


Раздел 1
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. Набережные и береговые укрепления

Раздел 1. Набережные

Таблица 130. Набережные железобетонные уголкового профиля

Таблица 131. Набережные с железобетонным шпунтом

Таблица 132. Набережные со стальным шпунтом

Таблица 133. Набережные на сваях-оболочках

Таблица 134. Набережные из деревянных ряжей

Таблица 135. Набережные железобетонные из сборных плит

Таблица 136. Набережные железобетонные свайные со сборным железобетонным верхним строением

Таблица 137. Набережные деревянные свайные с бетонным ростверком

Таблица 138. Набережные с железобетонным шпунтом

Таблица 139. Набережные со стальным шпунтом

Таблица 140. Набережные полуоткосные с железобетонным шпунтом

Таблица 141. Набережные со свободным железобетонным шпунтом

Таблица 142. Набережные полуоткосные с деревянным свободным шпунтом

Таблица 143. Откосная набережная высотой до 5 м

Таблица 144. Причальная стенка высотой до 4 м

Таблица 145. Железобетонная снегосбросная площадка


Раздел 2
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. Набережные и береговые укрепления

Раздел 2. Береговые укрепления

Таблица 146. Укрепление откосов мощением

Таблица 147. Крепления плетневыми клетками и каменными набросками

Таблица 148. Крепление подводного откоса каменной наброской, упорные призмы и каменные банкеты

Таблица 149. Крепление откосов мостовой и одерновкой

Таблица 150. Крепление откосов монолитными железобетонными плитами

Таблица 151. Крепление откосов сборными железобетонными плитами

Таблица 152. Крепление берегового откоса сборными железобетонными плитами с упорным поясом

Таблица 153. Береговые укрепления разных конструкций

Таблица 154. Волногасящее укрепление морского берега тетраподами

Таблица 155. Буны и траверсы морские бетонные из массивовой кладки

Таблица 156. Волноломы морские

Таблица 157. Буна деревянная

Таблица 158. Лестничные сходы на откосах

Таблица 159. Опояска береговая

Таблица 160. Волноотбойные бетонные стены


Раздел 3
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. Набережные и береговые укрепления

Раздел 3. Водовыпуски, лотки и трубы

Таблица 161. Водовыпуски железобетонные и бетонные открытые с пропускной способностью до 10 м3/сек (без переезда)

Таблица 162. Водовыпуски железобетонные и бетонные открытые с пропускной способностью до 10 м3/сек (с переездом)

Таблица 163. Довыпуски железобетонные и бетонные трубчатые с пропускной способностью до 10 м3/сек (без переезда)

Таблица 164. Ливнеспуски лотковые железобетонные пропускной способностью до 5 м3/сек

Таблица 165. Ливнеспуски лотковые железобетонные пропускной способностью 8-10 м3/сек

Таблица 166. Ливнеспуски с круглыми трубами

Таблица 167. Ливнеспуски с прямоугольными трубами

Таблица 168. Лотки параболического сечения из сборного железобетона на расход воды до 5 м3/сек


Техническая часть
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости объектов внешнего благоустройства и озеленения и предназначен для переоценки их по состоянию на 1 января 1973 г.

2. Сборник состоит из девяти отделов.

. 	Улицы (дороги) проезды, площади, тротуары.

. 	Искусственные сооружения.

. 	Ливневая канализация - коллекторы, водостоки.

. 	Дренажные системы и насосные станции.

. 	Низконапорные плотины, дамбы, регуляционные сооружения.

. 	Набережные и береговые укрепления.

. 	Пляжи, пруды, водоемы.

. 	Зеленые насаждения.

IX. Малые архитектурные формы и различные сооружения в парках отдыха.

3. Укрупненные показатели сборника составлены в ценах и нормах, введенных с 1 января 1969 г.

4. В восстановительную стоимость указанных укрупненных показателей включены все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательских работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ, затраты на уход за растениями.

5. Укрупненные показатели восстановительной стоимости объектов благоустройства приведены в сборнике по девяти территориальным поясам. Для десятого территориального пояса, находящегося севернее Полярного круга, восстановительные стоимости надлежит принимать по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам и климатическим районам приведено в приложении 2 «Общей части» к сборникам.

6. Сборник разработан для II климатического района. Восстановительная стоимость объектов, расположенных в других климатических районах, устанавливается с учетом следующих коэффициентов:

Климатические районы	Для сооружений	Для зданий	Для зеленых насаждений
I	1,02	1,09	1,02
II	1,00	1,00	1,00
III	0,99	0,98	0,99
IV	0,98	0,95	0,98
7. При определении восстановительной стоимости какого-либо здания или сооружения стоимость единицы укрупненного измерителя, принятая по соответствующей таблице, умножается на общее количество единиц измерения оцениваемого объекта по его территориальному поясу.

8. Укрупненные показатели объектов озеленения учитывают качество объектов (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное), породы и диаметр деревьев, породы и возраст кустарников, многолетние цветы.

9. В таблицах сборника приняты усредненные гидрогеологические и геологические условия при проведении земляных работ и устройстве фундаментов, подземных трасс и сооружений.

10. При определении строительного объема зданий необходимо руководствоваться правилами, приведенными в «Общей части».

11. При определении объемов зданий и сооружений полученные данные следует округлять до целого кубического метра, квадратного метра, метра.

12. При размерах зданий, сооружений и отдельных объектов, отличающихся от приведенных в таблицах сборника, восстановительная Стоимость определяется интерполяцией.


Вводные указания
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Данный отдел содержит показатели восстановительной стоимости конструктивных элементов улиц, проездов, площадей, дворов, тротуаров и дорожек.

2. Восстановительную стоимость земляного полотна, укрепительных работ, искусственных сооружений, водостоков и дренажей принимать по таблицам отделов II и III настоящего сборника.

3. Восстановительную стоимость основания из булыжного или колотого камня определять по таблице 5, графа «б».

4. Восстановительная стоимость бортовых камней учитывает усредненную стоимость бетонного и щебеночного основания.

Примеры пользования таблицами отдела I.

Требуется определить восстановительную стоимость улицы с шириной проезжей части 9 м, тротуаров 2Х2,25 м и длиной 700 м, находящейся в Новосибирске, территориальный пояс 2, климатический район 1.

1. Восстановительную стоимость определяем на основании данных учетных карточек или натурных обмеров набором стоимостей отдельных конструктивных элементов:

а) песчаный подстилающий слой толщиной 25 см, площадью 6300 м2 (табл. 1, а):

(180 + 180 х 0,25) х 1,02 х 63 = 14459 руб.;

б) щебеночное основание толщиной слоя 18 см, площадью 6300 м2 (табл. 2, в):

(305 + 305 х 0.24) х 1,02 х 63,0 = 24 305 руб.;

в) основание из черного щебня толщиной 8 см, площадью 6300 м2 (табл. 3,а):

(195 + 195 х 0,28) х 1,02 х 63,0 = 16065 руб.;

г) двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 8,5 см, площадью 6300 м2 (табл. 4,з):

(386 + 386 х О,14) х 1,02 х 63 = 28274 руб.;

д) гранитный бортовой камень для отделения проезжей части 1450 м (табл. 7,д):

1680 х 1,02 х 14,5 = 24847 руб.;

е) тротуары асфальтобетонные 3150 м2 (табл. 6, д):

389 х 1,02 х 31,5 = 12499 руб.

Восстановительная стоимость улицы без стоимости искусственных сооружений, земляных и укрепительных работ составит 120449 руб.

1. 	Физический износ, проезжей части и тротуаров улицы определяем в процентах и в денежном выражении. Для этого составляем таблицу.

Конструктивные элементы, составляющие стоимость улицы	Восстановительная стоимость, тыс. руб.	Износ, %	Износ в денежном выражении, тыс. руб.
	а	б	в
Песчаный подстилающий слой Щебеночное основание	14,46 24,81	7 12	1,01 2,92
Основание из черного щебня	16,07	23	3,70
Двухслойное асфальтобетонное покрытие	28,27	55	15,55
Гранитный бортовой камень Тротуары асфальтобетонные	24,85 12,50	11 28	2,73 3,50
Итого	120,46	24,4	29,41
Примечание. В графе «б» величины износа отдельных конструктивных элементов улицы приняты условные. В каждом конкретном случае процент износа должен определяться инвентаризационной комиссией. В графе «в» дан износ отдельных конструктивных элементов улицы в денежном выражении, полученный перемножением показателей графы «а» и «б». Таким образом, общий физический износ улицы в денежном выражении составляет 29,41 тыс. руб., или 24,4%.


Таблица 1
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица 1

Восстановительная стоимость 100 м2 подстилающего слоя в руб.

Территориальный пояс	Подстилающий слой при толщине 20 см
	песчаный	карьерная песчано-гравийная смесь	щебеночный
	а	б	в
1	171	248	352
2	180	260	370
3	185	268	380
4	202	293	415
5	219	817	451
6	238	345	489
7	253	367	521
8	306	444	630
9	311	451	640
Примечание. При толщине подстилающего слоя, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить поправки (с соответствующим знаком) в размере 5% на каждый сантиметр изменения толщины слоя.


Таблица 2
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица 2

Восстановительная стоимость 100 м2 оснований в руб.

Территориальный пояс	Основание при толщине слоя 15 см
	грунтовое укрепление вяжущими материалами	гравийное	щебеночное	гравийное двухсловное (нижний слой 9 см, верхний 6 см), обработанное вяжущими материалами	щебеночное двухслойное (нижний слой 9 см, верхний 6 см) с пропиткой битумом	цементно-бе-тонное
	а	6	в	г	д	е
1	144	216	291	277	348	621
2	151	227	305	291	365	652
3	156	234	314	300	376	670
4	170	255	343	327	411	730
5	184	277	372	355	445	790
6	200	301	404	386	484	860
7	213	320	430	411	515	920
8	258	387	520	497	623	1110
9	262	393	529	505	633	1133
Примечание. При толщине слоя основания, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить поправки (с соответствующим знаком) на каждый сантиметр изменения толщины слоя основания: цементно-бетонного 5%; гравийного и щебеночного 8%; щебеночного, пропитанного битумом, 12%; гравийного, обработанного вяжущими материалами, 15%.


Таблица 3
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица 3

Восстановительная стоимость оснований на измеритель, указанный в таблице в руб.

Территориаль-ный пояс	Черный щебень толщиной 6 см, 100 м2	Сборные железобетонные плиты, м3	Территориаль-ный пояс	Черный щебень толщиной 6 см, 100 м2	Сборные железобетонные плиты, м3
	а	б		а	б
1	186	89	6	259	124
2	195	93	7	275	132
3	201	97	8	335	160
4	219	105	9	339	162
5	238	104
Примечание. При толщине слоя, отличной от принятой в таблице, в восстановительную стоимость черного щебеночного основания надо вводить поправку (с соответствующим знаком) на каждый сантиметр изменения толщины слоя в размере 14%.


Таблица 4
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица 4

Восстановительная стоимость 100 м2 покрытий в руб.

Террито- риальный пояс	Грунтовое, укрепленное вяжущими материала- ми, слоем 15 см	Белое гра- вийное сер- повидно- го профиля толщиной 12 см по оси	Гравийное толщиной 8 см, обработан- ное битумом	Белое ще- беночное тол-щиной 8 см	Черное ще- беночное однослойное толщиной 8 см с по- верхностной обработкой	Черное щебеночное двухслойное: нижний слой 6 см; верх- ний 4 см с поверхност- ной обработ- кой	Асфальтобе тонное однослой- ное толщиной 4 см	Асфальтобе- тонное двух- слойное, нижний слой 4 см, верх- ний 2,5 см с поверхност- ной обработ-кой	Цементно- бетонное толщиной 18 см
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	140	137	187	218	299	370	205	368	780
2	145	143	196	229	314	388	215	386	820
3	151	148	202	236	323	399	222	397	850
4	165	161	221	257	353	436	242	434	920
5	179	175	239	279	383	473	263	471	1000
6	194	190	260	303	415	514	285	511	1090
7	207	202	277	323	442	547	304	544	1160
8	250	245	335	391	535	662	367	658	1400
9	255	249	340	397	544	673	373	669	1430
Примечание. При толщине слоя покрытия, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить поправки (с соответствующим знаком) на каждый сантиметр изменения толщины слоя покрытия: белого гравийного серповидного профиля 8%; гравийного, обработанного битумом, 15; белого щебеночного 7; черного щебеночного однослойного 14; черного щебеночного двухслойного 8; асфальтобетонного однослойного 9; асфальтобетонного двухслойного 7; цементно-бетонного 5%.


Таблица 5
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица 5

Восстановительная стоимость покрытий дорожных одежд на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориаль-ный пояс	Сборные железобетон-вые плиты, м3	Булыжная мостовая или мостовая из колотого камня толщиной 16 см, 100 м3	Брусчатая мостовая толщиной 9 см 100 м2	Клинкерная мостовая 100 м2	Деревянная мостовая, 100 м2	Арматура при устройстве монолитных цементных покрытий, 100 м2
	а	б	в	г	Д	е
1	104	308	305	375	386	76
2	109	323	320	394	405	80
3	112	333	346	405	417	82
4	123	363	360	443	455	90
5	133	394	390	480	495	97
6	144	428	424	521	536	106
7	154	456	451	555	571	112
8	187	554	549	680	690	137
9	190	561	555	690	710	138
Примечание. При толщине слоя покрытия, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить поправки (с соответствующим знаком) на каждый сантиметр изменения толщины слоя покрытия: булыжной мостовой или мостовой из колотого камня 5%; брусчатой мостовой 8%. Стоимость устройства оснований под деревянную мостовую принимать по таблицам 1 и 2.


Таблица 6
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица 6

Восстановительная стоимость укрепительных полос у кромки дорожной одежды, крепления обочин, подзоров, отмосток, дорожек и тротуаров, бортовых камней на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Террито- риальный пояс	Укрепительные полосы у кромок дорожной одежды	Крепление обочин слоем толщиной 7 см	Дорожки и тротуары асфальтобе-тонные, 100 м2	Бетонные бортовые камни, 100 пог. м	Мощеные подзоры и отмостки, 100 м2
	щебеночные толщиной 10 см, 100 м2	цементно- бетонные толщиной 16 см, 100 м2	щебеноч- ное, 100 м2	гравийное, 100 м2		для отделения проезжей части дороги	для отделения тротуаров и дорожек
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	228	860	128	108	370	850	247	256
2	292	900	134	113	389	900	259	269
3	300	830	138	116	400	920	267	276
4	328	1010	151	127	437	1010	291	302
5	356	1100	164	138	474	1090	316	328
6	386	1190	178	150	514	1190	343	356
7	411	1270	189	159	548	1260	366	379
8	497	1540	229	193	662	1530	442	458
9	506	1560	233	196	673	1550	500	466
Примечание. При толщине укрепительных полос у кромок проезжей части и крепления обочин, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить поправки (с соответствующим знаком) на каждый сантиметр изменения толщины слоя: укрепительной щебеночной полосы 10%; цементно-бетонной 6; укрепления обочин 13% вне зависимости от материала, используемого для крепления.


Таблица 7
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица 7

Восстановительная стоимость дорожек, тротуаров и гранитных бортовых камней на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориальные пояса	Дорожки и тротуары щебеночные, 100 м2	Тротуары из сборных бетонных плит на песчаном основании, 100 м2	Деревянные дощатые тротуары, 100 м2	Тротуары из каменных плит на песчаном основании, 100 м2	Гранитные бортовые камни для отделения проезжей части дороги, 100 м	Гранитные бортовые камни для отделения тротуаров, 100 м
	а	б	в	г	д	е
1	301	528	388	1230	1600	1050
2	316	554	407	1300	1680	1100
3	325	570	419	1330	1720	1130
4	355	620	458	1460	1880	1230
5	386	680	497	1580	2140	1340
6	418	730	539	1710	2220	1450
7	445	780	574	1850	2360	1550
8	542	950	700	2220	2870	1880
9	548	960	710	2240	2910	1900


Таблица 8
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Таблица 8

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный таблице, в руб.

Террито- риальный пояс	Перила деревянные 100 пог. м	Тумбы ограждения, 10 шт.	Парапеты, 10 пог. м	Дорожные знаки, 10 шт. на опорах
		деревянные	железо- бетонные	каменные	бетонные	деревянных	железо- бетонных
	а	6	в	г	д	е	ж
1	49,5	41,4	48,9	187	296	74	92
2	52,0	43,5	51,3	196	311	78	97
3	53,5	44,7	52,8	202	320	80	100
4	58,4	48,9	57,7	220	349	87	109
5	63,0	53,0	63,0	239	379	95	118
6	69.0	57,6	68,0	260	412	103	129
7	73,0	61,0	72,0	276	438	110	137
8	89,0	74,0	88,0	334	530	132	166
9	90,0	75,0	89,0	340	539	135	168
Примечание. Восстановительную стоимость переездов и шлагбаумов принимать по таблицам 10 и 11.


Таблица 9
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ОГРАЖДЕНИЕ ДОРОГИ

Таблица 9

Восстановительная стоимость 10 м ограждения в руб.

Территориальный пояс	Металлические ограждения типа ОРУД	Ограждение криволинейным брусом
	а	б
1	63	305
2	66	820
3	71	329
4	74	360
5	81	590
6	88	424
7	93	451
8	113	549
9	115	555


Таблица 10
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ПЕРЕЕЗДЫ

Таблица 10

Восстановительная стоимость переездов с деревянным настилом и шлагбаумов на переездах в тыс. руб.

Территориальный	Переезды через один железнодорожный путь	Добавки к восстановительным стоимостям
пояс	без пропуска воды	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон	по соответствую-щим графам на каждый	Шлагбаумы
	ширина переезда, к	путь сверх одного
	4,5	7.0	14,0	4,5	7,0	14,0	4,5	7,0	14,0	4,5	7,0	14.0	4,5	7	14,0
	а	6	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	и.	н	0	п
1	2,54	3,12	5,20	3,78	4,61	7,3	5,03	6,1	9,4	0,62	0,95	1,83	0,48	1,03
2	2,67	3.28	5,46	3,97	4,84	7,7	5,28	6.4	9,9	0,65	1,00	1,92	0,50	1,08
3	2,74	3,37	5,62	4,08	4,98	7,9	5,43	6,6	10,2	0,67	1,03	1,98	0,52	1,11
4	3,00	3,68	6,10	4,46	5,44	8,6	5,93	7,2	11,1	0,73	1,12	2,16	0,57	1,21
5	3,25	3,99	6,70	4,84	5,90	9,4	6,40	7,8	12.1	0,79	1,22	2,34	0,61	1,32
6	3,53	4,34	7,20	5,25	6,40	10,2	7,00	8,5	13,1	0,86	1,32	2,54	0,67	1,43
7	3,76	4,62	7,70	5,59	6,80	10,8	7,40	9,0	14,0	0,92	1,41	2,71	0,71	1,52
8	4,55	5,58	9,30	6,80	8,30	13,1	9,00	10,9	16,9	1,11	1,70	3,28	0,86	1,84
9	4,62	5,68	9.50	6,90	8,40	13,3	9,20	11,1	17,2	1,13	1,73	3,33	0,87	1,87
Примечания 1. .При высоте насыпи более 1 м восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда, на 6% и на 9% при пропуске воды с двух сторон. 2. Показатели таблицы применяются и по отношению к переездам через трамвайные пути.


Таблица 11
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел I. УЛИЦЫ (ДОРОГИ), ПРОЕЗДЫ, ПЛОЩАДИ, ТРОТУАРЫ

ПЕРЕЕЗДЫ

Таблица 11

Восстановительная стоимость переездов с настилом из железобетонных плит в тыс. руб.

Тер-	Через железнодорожные пути на деревянных шпалах
рито-	через один путь с пропуском воды	через два пути с пропуском воды
риаль-	с одной стороны	с двух сторон	с одной стороны	с двух сторон
ный	ширина переезда, м
пояс	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	4,3	4,8	5,7	5,6	6,2	7,3	5,9	6,6	7,8	7.3	8,1	9,4
2	4,5	5,0	6,0	5,9	6,5	7,7	6,2	7,0	8,2	7,6	8,5	9,9
3	4,6	5,1	6,2	6,1	6,7	7,9	6,4	7,2	8,5	7,9	8,8	10,2
4	5,1	5,6	6,7	6,7	7,4	8,6	7,0	7,8	9,2	8,6	9,6	11,1
5	5,5	6,1	7,3	7,2	8,0	9,4	7,6	8,5	10,0	9,3	10,4	12,1
6	6,0	6,6	7,9	7,8	8,7	10,2	8,2	9,2	10,9	10,1	11,3	13.1
7	6,4	7,0	8,5	8,4	9,2	10,8	8,8	9,8	11,6	10,8	12,0	13,9
8	7,7	8,5	10,2	10,1	11,2	13,1	10,6	11,9	14,0	13,0	14,5	16,9
9	7,8	8,7	10,4	10,3	11,3	13,3	10,8	12,1	14,2	13,3	14,8	17,1
Продолжение

Тер-	Через железнодорожные пути на железобетонных шпалах
рито-	через один путь с пропуском воды	через два пути с пропуском воды
риаль-	с одной стороны	с двух сторон	с одной стороны	с двух сторон
ный	ширина переезда, м
пояс	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10
	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	щ
1	4,8	5,2	6,2	6,1	6,7	7,8	6,2	6,9	8,1	7,5	8,3	9,7
2	5,0	5,5	6,5	6,4	7,0	8,2	6,5	7,2	8,5	7,9	8,8	10,1
3	5,1	5,7	6,7	6,6	7,2	8,4	6,7	7,4	8,7	8,1	9,0	10,4
4	5,6	6,2	7,3	7,2	7,9	9,2	7,3	8,1	9,5	8,9	9,8	11,4
5	6,1	6,7	7,9	7,8	8,6	10,0	7,9	8,8	10,3	9,6	10,7	12,4
6	6,6	7,3	8,6	8,5	9,3	10,8	8,6	9,6	11,2	10,5	11,6	13,4
7	7,0	7,7	9,2	9,0	9,9	11,5	9,1	10,2	11,9	11,1	12,3	14,3
8	8,5	9,4	11,1	10,9	12,0	13,9	11,0	12,3	14,4	13,5	14,9	17,3
9	8,7	9,5	11,3	11,1	12,2	14.2	11,2	12,5	14,7	13,7	15,2	17,6
Примечание 1. При высоте насыпи более 1 м   восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда, на 5% и на 8% при пропуске воды с двух сторон. 2. Восстановительная стоимость шлагбаумов определяется по таблице 10. 3. Показатели таблицы применяются и по отношению к переездам через трамвайные пути.


Вводные указания
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показатели стоимости таблиц 16-21, 27 даны. для определения восстановительной стоимости городских мостов под автомобильную, трамвайную и железнодорожную нагрузку по конструктивным элементам, исчисленным на 1 м3 всех видов кладки, 1 т веса металлических пролетных строений и 1 м2 проезжей части.

Показатели стоимости таблиц 28-32 даны для определения восстановительной стоимости этих же мостов по укрупненному измерителю, исчисленному на 1 м2 горизонтальной проекции моста.

Таблицами 28-32 разрешается пользоваться только в случае отсутствия данных об объемах оснований и фундаментов.

2. Показатели стоимости пешеходных мостов таблицы 23 исчислены с учетом условий расположения фундаментов опор на естественном основании; при сооружении фундаментов на свайном основании показатели стоимости таблицы 23, графы «а-б», принимать с коэффициентом 1,43.

3. Показатели стоимости пешеходных мостов по таблице 24 и путепроводов по таблице 22 исчислены с учетом условий расположения фундаментов опор на естественном основании; при сооружении фундаментов на свайном основании показатели стоимости принимать с коэффициентом 1,085 для показателей таблицы 24, графы «а», «б», и 1,18 для показателей таблицы 22 и 24, графа «в».

4. Путепроводы под железные дороги оценивают по показателям таблиц 16-18; 20; 21; 26 для конструктивных элементов мостов.

5. Восстановительную стоимость мостов под железнодорожную или трамвайную нагрузку с деревянными опорами и металлическими пролетными строениями определяют: опоры - по таблице 25, графа «г», металлические пролетные строения - по таблице 21, графа «а». Восстановительную стоимость железобетонных плит проезжей частя на металлических пролетных строениях определяют по таблице 20.

6. В восстановительной стоимости путепроводов под автомобильные дороги учтены работы по отсыпке и укреплению конусов.

7. Укрупненными показателями восстановительной стоимости таблиц 16-21, 23-25 не учтены затраты на аренду и содержание плавучих средств при строительстве мостов. Эти затраты принимают с коэффициентом 1,3 к стоимости опор и пролетных строений для мостов через реки внеклассные и I-III категорий и с коэффициентом 1,06 для прочих судоходных рек.

8. Восстановительные стоимости мостов, приведенные в таблицах 28-32, предусматривают простые условия заложения фундаментов, естественные, неглубокие свайные основания, сооружаемые в легких геологических и гидрологических условиях (глубина межени до 3 м, русловая часть моста составляет менее 30% от его отверстия). При других условиях заложения фундаментов - опускные колодцы, трубы - оболочки, высокие свайные ростверки и др., при трудных геологических и гидрологических условиях их погружения (глубина меженных вод более 3 м, русловая часть моста составляет более 30%: от его отверстия) восстановительную стоимость следует корректировать по приложению к таблицам 28-32.

9. При определении восстановительной стоимости мостов по таблицам 16-25 отсыпку и крепление регуляционных сооружений принимать по таблицам 12-13.

10. Восстановительная стоимость мостов, приведенная в таблицах 28-32, учитывает стоимость несложных регуляционных сооружений. При наличии сложных регуляционных сооружений вводятся следующие поправочные коэффициенты:

а) несложные условия - дамбы простого очертания или уширения конусов, простое укрепление берега на прямых участках реки, без староречий, протоков и озер - 1;

б) сложные условия - дамбы, траверсы и укрепления берега при кривизне русла и поймы с небольшими озерами и староречьями - 1,1;

в) очень сложные условия - дамбы сложного очертания, траверсы, запруды, спрямления русла и укрепление его при сложных гидравлических условиях протекания - 1,25.

11. В восстановительную стоимость наплавного моста (табл. 33) включена стоимость оборудования для разведения руслового пролета моста.

12. Восстановительная стоимость береговых и причальных устройств паромной переправы на 8 грузовых автомашин определяется по таблице 34 настоящего сборника. Оценку паромов производят по ценнику № 103, а стоимость береговых и причальных устройств паромных переправ грузоподъемностью более 8 автомашин - по сборнику № 20 укрупненных показателей стоимости морских и речных, портовых, судоходных и судостроительных сооружений и зданий для переоценки основных фондов хозрасчетных организаций.

13. В восстановительной стоимости труб и лотков учтены работы по укреплению конусов, откосов и русел.

14. Восстановительная стоимость, приведенная в отделе II, для мостов и путепроводов не учитывает стоимость электроосвещения. Эту стоимость следует определять по сборнику № 5 (хозрасчетному) или № 3 (бюджетному).

15. Виадуки под городской транспорт следует оценивать по показателям таблиц 16 - 18,20, 21, 26 для конструктивных элементов мостов.

Правила исчисления объемов работ.

1. Объем бетонных и железобетонных конструкций определяют суммированием сборной, монолитной кладки и бетона омоноличивания.

2. Площадь мостов и путепроводов под автомобильные дороги определяют как произведение длины (расстояние между задними гранями крайних опор) на ширину сооружения (расстояние между наружными гранями консолей—пролетного строения). ,

3. При исчислении стоимости фундаментов (ростверков) в объем кладки включают объем железобетонных свай, оболочек, опускных колодцев, кессонов и заполнение их бетоном.

Примеры пользования таблицами отдела II. Требуется определить восстановительную стоимость моста в г. Краснодаре, 2-й территориальный пояс и 111 климатический район.

1. Восстановительную стоимость сооружения определяем, по стоимости конструктивных элементов на основании данных учетных карточек или натурных обмеров:

а) насыпь подходов объемом 38000 м3 (табл. 12, а): 2,20 х 38000 х 0,99 = 82764 руб.,

б) укрепление сплошной одерновкой площадью 800 м2 (табл. 13, б): 1,4 х 800 х 0,99 = 1109 руб.;

в) ростверк на сваях оболочках объемом 75 м3 (табл. 16, д): 186 х 75 х 0,99 = 13810 руб.;

г) опоры железобетонные выше обреза фундамента необлицованные объемом 600 м3 (табл. 18, к): 248 х 600 х 0,99 = 146312 руб.;

д) пролетные строения железобетонные ребристые объемом 300 м3 (табл. 20,6): 300 х 541 х 0,99 = 160677 руб.;

е) тротуары, перильные ограждения и колесоотбойный брус бетонные и железобетонные объемом 180 м3 (табл. 27, а): 180 х 207 х 0,99 = 36887 руб.;

ж) асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью 1800 м2 толщиной 5 мм (табл. 27,6): 1660 х 18,0 х 0,99 = 29582 руб.;

з) асфальт тротуаров толщиной 2 см площадью 480 м2 (табл. 27, в): 80 х 4,8 х 0,99 = 380 руб.

Восстановительная стоимость моста составляет 471 521 руб.

2. Определяем физический износ моста в процентах и денежном выражении.

Для определения физического износа моста составляется следующая расчетная таблица:

Конструктивные элементы, составляющие стоимость моста	Восстановительная стоимость конструктивных элементов в тыс. руб.	Износ в %	Износ в тыс. руб.
	а	б	в
Насыпь подходов	82,76	7,0	5,79
Укрепление сплошной одерновкой	1,11	29,0	0,32
Ростверк на сваях	13,81	-	-
Опоры	146,31	8,0	11,71
Пролетные строения	160,68	12,0	19,28
Тротуары, перильные ограждения, колесоотбойный брус	36,89	10,0	3,68
Проезжая часть	29,58	45,0	13,22
Асфальт тротуаров	0,38	40.0	0,15
Итого	471,52	11,5	54,16
Примечание. В графе «б» величины износа отдельных конструктивных элементов моста приняты условные, в каждом конкретном случае процент износа определяется инвентаризационной комиссией; в графе «в» дан износ конструктивных элементов моста в денежном выражении, полученный перемножением показателей граф «а» и «б».

Общий физический износ моста составляет 54,16 тыс. руб., или 11,5 %.


Таблица 12
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 м3 насыпи и выемок

(без искусственных сооружений, укрепительных работ, проезжей части и дренажей) в руб.

Территори-	Грунты	Территори-	Грунты
альный пояс	обыкновен- ные	скальные	замена торфа дренирую- щим грунтом	альный пояс	обыкновен- ные	скальные	замена торфа дренирую- щим грунтом
	а	б	в		а	б	в
1	2,08	3,64	3,44	6	2,89	5,06	4,78
2	2,20	3,86	3,65	7	3,08	5,39	5,08
3	2,26	3,97	3,75	8	3,72	6,52	6,16
4	2,45	4,30	4,06	9	3,78	6,63	6,26
5	2,66	4,67	4,40


Таблица 13
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, КЮВЕТОВ И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Таблица 13

Восстановительная стоимость в руб.

Мероприятия и устройства	Территориальный пояс
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Крепление откосов земляного полотна, м2:
одерновка в клетку	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1.1	1.4	1,4
одериовка сплошная	1,3	1,4	1,4	1,5	1,7	1,8	1.9	2.3	2,3
Крепление откосов земляного полотна, м2:
одиночное мощение на соломе	3,1	3,2	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	5,6	5,6
то же, на щебне	5,2	5,5	5,7	6,2	6,7	7,3	7,8	9,4	9,5
Упоры в подошве откоса, 1 м упора
при одиночном мощения на соломе	5,6	5,9	6,0	6,6	7,1	7,8	8,3	10,0	10,2
то же, на щебне	7,8	8,2	8,4	9,2	10,0	10,8	11,5	13,9	14,2
Каменная наброска в плетневых клетках, м2	5,3	5,5	5,7	6,2	6,8	7,3	7,8	9,4	9,6
Двойное мощение в плетневых клетках, м2	6,5	6,8	7,0	7,7	8,3	9,1	9,6	11,7	14,9
Сборные бетонные плиты площадью 0,25 м2
при толщине плиты 8 см на слое щебня 10 см, м2	9,3	9,7	10,0	11,0	11,9	12,9	13,7	16,6	16,9
То же, при толщине плит выше 8 см
на каждый сантиметр дополнительной площади к стоимости добавлять, м2	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
Упоры в подошве откосов, укрепленных сборными бетонными плитами площадью 0,25 м2, 1м упора	6,3	6,6	6,8	7,4	8,0	8,7	9,3	11,2	11,4
Сборные плиты бетонные площадью до 1 м2 при толщине плит до 16 см, м2	16,1	16,9	17,3	18,9	20,5	22,3	23,8	28,7	29,2
Упоры в подошве откосов, укрепленных сборными бетонными плитами площадью 1 м2, 1 м упора	19,1	20,1	20,6	22,5	24,5	26,6	28,3	34,2	34,8
Одерновка откосов кюветов и мощение их дна, 1 м2 кювета	4,4	4,6	4,7	5,1	5,6	6,1	6,4	7,8	7,9
Мощение откосов и дна кюветов, м2	4,8	5,0	5,2	5,6	6,1	6,6	7,1	8,6	8,7
Трубчатый дренаж мелкого заложения в корыте земляного полотна, 1 м дренажа	3,9	4,1	4,3	4,7	5,0	5,5	5,8	7,1	7,2
Водоприемный колодец трубчатого дренажа, 1 м колодца	231	243	249	273	296	321	342	413	420
Примечание. Восстановительную стоимость укрепления монолитными бетонными плитами принимать по стоимости Сборных бетонных плит толщиной 16 см с коэффициентами; при толщине монолитной плиты 10 см вводится поправочный коэффициент 0,6 при толщине монолитной плиты 20 см - 0,75.


Таблица 14
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПОПЕРЕЧНЫЕ ОСУШИТЕЛЬНЫЕ ПРОРЕЗИ В НАСЫПЯХ

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 м3 прорези в руб.

Территориальный	Прорези глубиной, м
пояс	до 1	до 2	более 2
	шириной, м
	до 0,6	до 1	до 2
	а	6	в
1	22,4	15,5	13,0
2	23,7	16,4	13,8
3	24,4	16,9	14,2
4	26,4	18,3	15,4
5	28,6	19,8	16,6
6	31,1	21,5	18,1
7	33,1	22,9	19,2
8	40,0	27,7	23,3
9	40,7	28,2	23,7


Таблица 15
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

НАСЫПИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 м3 тела насыпи в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	23,4	24,8	25,5	27,6	29,9	32,5	34,6	41,9	42,8


Таблица 16
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ МОСТОВ

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 м3 фундамента на естественном и свайном основаниях в руб.

Территориаль-			Ростверки на сваях
ный пояс	Бутовые	Бетонные	деревянных	железобетонных и призматических	оболочках
	а	б	в	г	д
1	63	75	112	147	176
2	67	80	119	156	186
3	69	82	123	170	191
4	74	88	133	174	207
5	81	96	144	188	225
6	88	104	156	204	244
7	93	111	166	218	261
8	113	134	201	263	314
9	115	136	205	268	319


Таблица 17
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ МОСТОВ

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 м3 фундамента бетонного на опускных колодцах и кессонах в руб.

Территориаль-	Опускные колодцы при глубине	Кессоны при глубине
ный пояс	до 17 м	до 25 м	более 25м	до 17 м	до 25 м	более 25 м
	а	6	в	г	д	е
1	99	103	117	132	138	156
2	105	110	124	140	146	165
8	108	113	128	144	150	170
4	117	122	138	156	163	184
5	127	133	150	169	177	200
6	138	144	163	184	192	217
7	146	153	172	195	204	231
8	177	185	209	236	247	279
9	180	188	213	240	251	284


Таблица 18
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ МОСТОВ

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 м3 опор мостов выше обреза фундамента необлицованных в руб.

Террито-	Опоры мостов с отверстием до 100 м	Опоры мостов с отверстием более 100 м
риаль- ный пояс	бутовые	буто- бетонные	бетонные моно- литные	бетонные блочные	железо- бетонные стоечные	бутовые	буто- бетонные	бетонные моно- литные	бетонные блочные	железо- бетонные стоечные	Опоры свайно- эстакад- ных мостов
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	39,0	46,5	51,0	122	228	45,0	52,5	57	128	234	300
2	41,3	49,3	54,1	129	242	47,7	55,6	60	135	248	318
3	42,5	50,7	55,6	132	248	49,0	57,2	62	139	255	327
4	46,0	54,9	60,0	143	269	53,1	62,0	67	150	276	354
5	49,9	59,5	65,0	156	292	57,6	67,0	73	163	300	384
6	54,2	66,0	71,0	169	317	63,0	73,0	79	177	325	417
7	57,7	68,0	76,0	180	337	67,0	78,0	84	189	346	444
8	70,6	83,0	91,0	218	408	81,0	94,0	102	228	419	537
9	71,0	85,0	93,0	221	415	82,0	96,0	104	232	426	546


Таблица 19
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ МОСТОВ

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 м3 опор мостов выше обреза фундаментов облицованных в руб.

	Опоры мостов с отверстием
Терри-	до 100 м	более 100 м
тори-	бутовые	бутобетонные и бетонные монолитные	бутобетонные и бетонные монолитные
альный	тип облицовки
пояс	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой или полу- чистой тески	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой или полу- чистой тески	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой или полу- чистой тески	бетонные плиты	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой или полу- чистой тески	навесная гранитная грубой тески	навесная гранитная чистой или полу- чистой тески	бетонные плиты
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	82	91	89	98	88	96	68	81	87	81	86	69
2	87	97	95	104	94	102	72	86	93	86	92	73
3	90	99	97	107	96	105	74	88	95	89	94	76
4	97	109	105	116	104	114	80	96	103	96	102	82
6	105	117	114	126	113	123	87	103	112	104	111	89
6	114	126	123	136	123	134	94	112	121	113	120	96
7	121	135	131	145	130	142	100	119	129	120	127	102
8	147	163	158	176	158	172	121	144	156	145	154	124
9	149	166	161	179	161	175	123	146	159	148	157	126


Таблица 20
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 м3 железобетонных пролетных строений в руб.

Территориальный	Плитные	Ребристые	Арочные
пояс	а	6	в
1	366	510	447
2	388	541	474
3	399	556	487
4	432	600	528
5	468	650	572
6	509	710	620
7	542	750	660
8	660	910	800
9	670	930	810


Таблица 21
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 т металлических пролетных строений в руб.

		Со сквозными фермами пролетов		Разводные мосты
Территори- альный пояс	Со сплош- ными стенами	до 55 м	более 55 м	Автопроезды на железно- дорожных мостах	башни подъ- емного пролета	пролетные строения подъемного пролета	Оборудова- ние и меха- низмы подъ- емного про лета
	а	б	в	г	д	е	ж
1	600	640	580	620	570	640	790
2	640	680	610	660	600	680	840
3	660	700	630	680	620	700	860
4	710	750	680	730	670	750	930
6	770	810	730	800	730	810	1010
6	830	880	800	860	800	880	1100
7	890	940	850	920	840	940	1170
8	1070	1140	1030	1110	1020	1140	1410
9	1090	1160	1050	1130	1040	1160	1440
Примечание. По графе «ж» стоимость оборудования и механизмов дана на 1т металлоконструкций пролетного строения подъемного пролета.


Таблица 22
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПУТЕПРОВОДЫ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ

а) при пересечении одного железнодорожного пути под углом 90° на нулевых местах и насыпях высотой до 2 м;

б) то же, при пересечении двух железнодорожных путей или автодорог;

в) то же, при пересечении одного железнодорожного пути в выемке;

г) то же, при пересечении двух железнодорожных путей в выемке;

д) то же, при пересечении железнодорожных путей и автодорог под углом 45° и 60°.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 м2 в руб.

Территориаль-ный пояс	Путепроводы под автомобильные дороги
	а	б	в	г	д
1	204	186	186	186	189
2	217	197	197	197	200
3	223	202	202	202	206
4	241	219	219	219	223
5	262	238	238	238	242
6	284	258	258	258	263
7	302	275	275	275	280
8	366	332	332	332	338
9	372	338	338	338	344
Удельный вес: опоры 27%, пролетных строений 61, конусов и укреплений 12%.


Таблица 23
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ ПЕШЕХОДНЫЕ

Железобетонные

Характеристика

Графы «а», «б» -мосты через железнодорожные и трамвайные пути пролетами до 10 м. Фундаменты на естественном основании, опоры -железобетонные стойки, пролетные строения -железобетонные балки, прохожая часть из железобетонных плит, покрытых асфальтом. Лестничные сходы I железобетонных конструкций.

Графы «в», «г» -балочные и арочные мосты через водотоки и овраги. Фундаменты бетонные на свайных основаниях, опоры из бетон и железобетона, пролетные строения (графа «в») -железобетонные балки с пролетами до 30 м, а пролетные строения (графа «г») -арочные железобетонные с пролетами до 60 м. Прохожая часть асфальтовая.

Таблица 23

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориальный пояс	Мосты через железнодорожные и трамвайные пути	Мосты через водотоки и овраги
	I м прохожей части моста	1 м горизонтальной проекции лестничных сходов	балочные, 1 м2 горизонтальной проекции	арочные, 1 м2 горизонтальной проекции
	а	б	в	г
1	306	128	260	295
2	324	135	273	310
3	334	139	283	322
4	361	150	307	348
5	392	163	333	378
6	425	177	359	407
7	453	189	385	437
8	548	228	465	528
9	557	232	471	534
Примечания. 1. Прохожая часть пешеходных мостов шириной 3 м. При иной ширине проезжей части восстановительную стоимость, указанную в таблице 23, уменьшать или увеличивать пропорционально изменению ширины прохожей части моста. 2. Восстановительная стоимость лестничных сходов по графам «в», «г» включена в восстановительную стоимость 1 м2 моста.

Удельный вес: опоры с фундаментов 36%, пролетных строений 63, прохожей части 1%.


Таблица 24
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ ПЕШЕХОДНЫЕ

Металлические

Характеристика

Графы «а», «б» — фундаменты бетонные на естественном основании. Опоры выше обреза фундамента железобетонные. Плиты прохожей части и сходы железобетонные. Пилоны, пролетные строения и ванты металлические. Покрытия прохожей части и лестничных сходов асфальтовые.

Графа «в» — фундаменты бетонные на естественном основании. Пролетные строения металлические, опоры выше обреза фундамента, плиты прохожей части и сходы железобетонные, перила пролетных строений и лестничных сходов металлические. Покрытия прохожей части и лестничных сходов асфальтовые.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 м2 прохожей части в руб.

Территориальный пояс	Система
	подвесная	вантовая	балочная
	а	б	в
1	478	454	220
2	500	477	231
3	520	495	240
4	560	540	270
9	610	580	292
6	660	630	314
7	710	670	336
8	860	810	394
9	870	820	398
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 24)

Наименование	а	б	в
Фундаменты Опоры	14 33	12 28	22 18
Пролетные строения Лестничные сходы	48 3	55 3	52 4
Асфальтовое покрытие	1	1	2
Конусы	1	1	2


Таблица 25
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОД ОДИН ПУТЬ

Таблица 25

Восстановительная стоимость на измеритель в руб.

Территориальный	1м балочных, подкосных, свайных мостов	1 м2 лесоматериала
пояс	до 8м	до 12 м	более 12 и	балочные мосты с рамными опорами и деревянным пакетным пролетным строением
	а	6	в	г
1 2	464 491	542 574	600 640	108 114
3	505	590	660	118
4	547	640	710	127
5	593	690	770	138
6	640	750	840	150
7	690	800	890	160
8	830	970	1080	193
9	840	990	1100	197


Таблица 26
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТОВОЕ ПОЛОТНО ПОД ОДИН ПУТЬ

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 м мостового полотна в руб.

	Мостовое полотно
Территориаль- ный пояс	при езде на балласте	при езде на балласте (со стоимостью железобетонного бал- ластного корыта) на металлических пролетных строениях	при езде на железобетонной плите без балласта (со стоимостью плиты)	при езде на деревянных мостовых брусьях	при езде на металлических поперечинах
	а	б	в	г	д
1	104	324	258	164	258
2	110	343	274	173	274
3	113	353	281	178	281
4	122	382	304	193	304
5	132	415	330	209	330
6	144	450	359	227	359
7	153	480	382	242	382
8	185	580	462	293	462
9	188	590	470	298	470


Таблица 27
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ И ТРОТУАРЫ НА АВТОДОРОЖНЫХ МОСТАХ

Характеристика:

а — тротуары, перильные ограждения, колесоотбойные брусья из бетона или железобетона тротуарные ящики обмазаны горячим битумом;

б — бетонная подготовка под изоляцию, гидроизоляция из двух слоев стеклоткани и водоотвод с устройством бетонного защитного слоя, асфальтобетонное покрытие из мелкозернистой смеси;

в — асфальтовое покрытие тротуаров;

г — чугунные перильные решетки из индивидуального художественного литья.

Таблица 27

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице

Территориальный пояс	Тротуары, перильные ограждения и колесоотбойные брусья, м3	Проезжая часть, 100 м2	Покрытие тротуаров, 100 м2	Перила чугунные, т
	а	б	в	г
1	195	1570	75	660
2	207	1660	80	700
3	213	1710	82	720
4	228	1840	88	770
5	250	2010	96	850
6	273	2200	105	920
7	289	2320	111	980
8	351	2830	135	1190
9	355	2860	137	1200
Удельный вес: асфальтобетона 22%, бетонного защитного слоя 16 гидроизоляция 62%.


Таблица 28
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ С РАЗНОЙ ВЫСОТОЙ ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой опор от обреза фундамента до 5 м в руб.

Территориальный пояс	Капитальные мосты	Мосты с пролетными строениями из дерева на постоянных опорах	Деревянные мосты
	железобетонные	металлические
	а	б	в	г
1	149	172	70	47
2	157	182	75	50
3	162	187	77	51
4	175	203	83	56
5	190	220	90	60
6	207	239	98	66
7	220	254	104	70
8	266	308	126	85
9	270	313	128	86


Таблица 29
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ С РАЗНОЙ ВЫСОТОЙ ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой опор от обреза фундамента от 5 до 10 м в руб.

Территориальный пояс	Капитальные мосты	Мосты с пролетными строениями из дерева на постоянных опорах	Деревянные мосты
	железобетонные	металлические
	а	6	в	г
I	208	235	105	78
2	221	249	111	83
3	227	256	114	85
4	245	277	123	92
5	267	300	134	100
6	290	326	145	108
7	308	347	155	115
8	373	420	187	139
9	379	427	190	142
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 28 и 29)

Наименование	а	б	в	г
Опоры Пролетные строения	33 54	38 49	28 69	57 40
Проезжая часть Конусы и укрепления	7 6	7 6	- 3	- 3
Примечание. Удельный вес стоимости опор по графе «г» дан с учетом стоимости ледорезов.


Таблица 30
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ С РАЗНОЙ ВЫСОТОЙ ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой от обреза фундамента от 10 до 15 м в руб.

Территориальный пояс	Капитальные мосты
	железобетонные	металлические
	а	б
1	266	271
2	282	287
3	290	295
4	314	319
5	340	347
6	370	376
7	394	401
8	476	485
9	484	493


Таблица 31
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ С РАЗНОЙ ВЫСОТОЙ ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой опор от обреза фундамента от 15 до 20 м в руб.

Территориальный пояс	Капитальные мосты
	железобетонные	металлические
	а	6
1	330	324
2	350	343
3	360	353
4	390	382
5	423	415
6	459	450
7	489	479
8	591	580
9	601	689


Таблица 32
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ С РАЗНОЙ ВЫСОТОЙ ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой от обреза фундамента более 20 м в руб.

Территориальный пояс	Капитальные мосты
	железобетонные	металлические
	а	6
1	563	455
2	597	482
3	614	496
4	665	537
5	721	582
6	783	633
7	833	673
8	1008	815
9	1025	828


(к табл. 28-32)
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ С РАЗНОЙ ВЫСОТОЙ ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА

Поправочные коэффициенты к стоимости 1 м2 капитального моста при различных условиях заложения фундаментов

(к табл. 28-32)

Условия заложения фундамента	Средняя высота моста, м
	до 5	до 10	до 16	до 20	до 25
	а	б	в	г	д
Опоры на железобетонных сваях	1,20	1,27	1,16	1,12	1,10
Опоры на опускных, колодцах Опоры на трубах-оболочках	- -	1,12 1,68	1,08 1,48	1,09 1,35	1,10 1,31
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 30-32)

Наименование	а	б
Опоры Пролетные строения Проезжая часть Конусы и укрепления	35 52 6 7	40 45 8 7


Таблица 33
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ НАПЛАВНЫЕ

Характеристика.

Подходы к мосту — рамно-свайная эстакада. Наплавная часть моста—деревянные пролетные строения, опирающиеся на металлические понтоны грузоподъемностью 26,5 т. Ширина проезжей части 5,5 м, два тротуара по 0,75 м. Пропуск плавсредств через мост осуществляется через пролет, раздвигающийся электролебедками. Мост защищен шатровыми ледорезами.

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 м моста в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	1050	1120	1150	1240	1350	1460	1560	1880	1910


Таблица 34
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПАРОМНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ ПРИ АМПЛИТУДЕ КОЛЕБАНИИ от 0,8 до 2 м

Характеристика. Покрытия подъездов к переправе цементно-бетонные или асфальтобетонные. Дорожки и тротуары покрыты асфальтом или кирпичным щебнем. Прилегающий к переправе участок озеленен и освещен. Павильон ожидания на 25 человек и сарай кирпичные. Бычки причальные на железобетонных сваях. Опоры вертикально перемещающегося приспособления из железобетонных конструкций. Ферма вертикально перемещающегося приспособления из металлоконструкций. Пирс для пассажиров из железобетонных плит, уложенных по железобетонным сваям. Пешеходные мостики из металлоконструкций.

Таблица 34

Восстановительная стоимость одной паромной переправы в тыс. руб.

Территориаль- ный пояс	При парал- лельном подходе к берегу	При перпен- дикулярном подходе к берегу	Территориаль- ный пояс	При парал- лельном подходе к берегу	При перпен- дикулярном подходе к берегу
	а	б		а	б
1	230	250	6	319	348
2	244	265	7	340	370
3	251	272	8	411	448
4	271	295	9	418	455
5	294	320
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 34)

Наименование	При параллельном подходе к берегу	При перпендикулярном подходе к берегу
Благоустройство территории	22,5	20,7
Павильоны	5,9	5,4
Хозяйственный сарай	0,8	0,7
Лебедочная	0,5	0,5
Уборная	0,9	0,8
Бычки причальные	23,1	21,2
Опора вертикально перемещающегося приспособления	4,6	4,2
Ферма вертикально перемещающегося приспособления	20,3	18,7
Берегоукрепление	21,4	19,7
Пирс для пассажиров	-	7,3
Пешеходные мостики	-	0,8


Таблица 35
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТОННЕЛИ ТРАНСПОРТНЫЕ

Характеристика. Фундаменты, стены и перекрытия из железобетона. Под железнодорожными и трамвайными путями железобетонные пролетные строения. Лоток, стены и перекрытие покрыты оклеечной гидроизоляцией. Внутренняя поверхность тоннеля побелена известковым раствором. Освещение электрическое.

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 м2 горизонтальной проекции тонн и рамп в руб.

Территориальный	Тоннель	Рампы
пояс	а	б
1	360	110
2	378	116
3	392	130
4	425	130
5	461	141
6	497	152
7	530	163
8	640	197
9	650	199
Примечание. Для определения площади горизонтальной проекции принимать: а) ширину тоннеля и рамп - расстояние в свету между крайними стенками; б) длину тоннеля - расстояние между наружными плоскостями порталов (по длине перекрытия); в) длину рамп - расстояние от наружной плоскости портала крайней плоскости вертикальной стенки - рампы.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 35)

Наименование	а	б
Фундаменты, стены, перекрытия	93	87
Проезжая часть	4	8
Электроосвещение	3	5
Удельный вес для тоннеля: фундамента, стен, перекрытий 93%, проезжей части 4, электроосвещения 3; для рампы соответственно 87, 8 и 5%.


Таблица 36
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТОННЕЛИ ПЕШЕХОДНЫЕ

Характеристика. Стены и перекрытия из железобетона. Прохожая часть асфальтовая на бетонной подготовке. Внутренние поверхности стен тоннеля и сходов облицованы керамической плиткой, ступени сходов из гранита грубой тески, цоколь из полированных гранитных плит. Тоннель и сходы оборудованы вентиляцией, освещением и отоплением.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 м2 горизонтальной проекции тоннеля и сходов в руб.

Территориальный пояс	Тоннель	Сходы
	а	б
1	220	620
2	231	650
3	240	680
4	260	730
5	282	790
6	304	860
7	326	920
8	394	1110
9	398	1120
Примечание. Для определения площади горизонтальной проекции принимать: а) ширину тоннеля - расстояние в свету между крайними стенками; б) ширину сходов - среднюю длину ступеней; в) длину тоннеля - длину перекрытия; г) длину сходов - горизонтальную проекцию длины лестничных маршей с учетом горизонтальных площадок.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 36)

Наименование	а	б
Фундаменты, стены, перекрытия	89	53
Архитектурное оформление	1	42
Отопление	4	1
Вентиляция	1	1
Электроосвещение	1	3


Таблица 37
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ПРОПУСКА КАНАЛОВ ОРОСИТЕЛЬНЫХ

СИСТЕМ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАСЫПКЕ НАД ТРУБОЙ 0,25 м

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 м трубы в руб.

Территориальный	Диаметр отверстия трубы, м
пояс	0,6	0,76	1,0
	а	б	в
1	53,7	72	125
2	56,4	76	131
3	58,0	78	135
4	63,0	85	147
5	69,0	93	160
6	75,0	100	173
7	79,0	107	185
8	96,0	129	223
9	98,0	132	227


Таблица 38
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОГОЛОВКИ ДЛЯ ТРУБ (2 ОГОЛОВКА)

Таблица 38

Восстановительная стоимость двух оголовков в руб.

Территориальный	Диаметр отверстия труб, м
пояс	0,5	0,75	1,0
	а	б	в
1	138	263	454
2	145	276	477
3	149	284	491
4	163	310	536
5	177	336	582
6	192	365	630
7	205	389	670
8	248	470	810
9	252	478	830


Таблица 39
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ

Характеристика. Фундаменты под трубу по графам «а», и» — щебеночные подушки, по графам «в», «г», «д», «е» — бетонные. Звенья труб железобетонные. Гидроизоляция труб оклеечная.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 м труб в руб.

Территориальный	Диаметр труб, м
пояс	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0
	а	б	в	г	д	е
1	61	84	208	235	337	430
2	64	88	218	247	354	452
3	66	92	227	256	367	469
4	72	99	245	277	398	510
5	78	108	266	301	431	550
6	84	116	287	324	465	590
7	90	124	308.	348	499	640
8	109	150	372	421	600	770
9	110	152	376	425	610	780
Примечание. Восстановительная стоимость дана для одноочковых труб, при большем количестве очков  восстановительную стоимость умножить на число очков.


Таблица 40
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Характеристика. Фундаменты из сборного или монолитного бетона, звенья труб прямоугольные железобетонные. Трубы покрыты оклеечной изоляцией.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 м труб в руб.

Территориаль-	Отверстие, м
риальный пояс	1х1,5	1,25х1,5	1,5х2,0	2,0х2,0	2,5х2,0	3,0х2,5	4х2,5
	а	б	в	г	д	е	ж
1	240	300	380	450	530	1080	1400
2	252	315	399	473	560	1130	1470
3	262	327	414	490	580	1180	1530
4	283	354	448	530	630	1270	1650
5	307	384	486	580	680	1380	1790
6	331	414	524	620	730	1490	1930
7	355	444	562	670	780	1600	2070
8	430	537	680	800	950	1930	2510
9	434	543	688	810	960	1960	2530
Примечание. Восстановительная стоимость дана для одноочковых труб; при большем количестве очков восстановительную стоимость умножить на число очков.


Таблица 41
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Характеристика. Фундаменты и стены из монолитного бетона. Перекрытия из железобетонных плит. Стены и перекрытий покрыты оклеечной гидроизоляцией.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 м труб в руб.

Территориаль-	Отверстие, м
ный пояс	1,5х2	2х2	3х2	4х3
	а	б	в	г
1	590	660	980	1310
2	626	690	1030	1380
3	640	720	1070	1430
4	700	780	1160	1550
5	760	850	1250	1680
6	810.	910	1350	1810
7	870	980	1450	1940
8 9	1060 1070	1180 1200	1750 1770	2350 2370


Таблица 42
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОГОЛОВКИ ДЛЯ ВОДОПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ (2 ОГОЛОВКА)

Характеристика. Фундаменты под входной и выходи оголовки бетонные, тело оголовка из монолитного бетона или сборных, бетонных блоков. Задние грани оголовка изолированы битумом.

Таблица 42

Восстановительная стоимость двух оголовков в руб.

Территориаль-	Круглые трубы диаметром в м
ный пояс	0,6	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0
	а	б	в	г	д	е
1	90	310	510	960	1250	1820
2	95	326	536	1008	1312	1910
3	98	330	550	1050	1360	1980
4	100	360	600	1130	1470	2150
5	110	390	650	1220	1600	2320
6	120	420	700	1320	1720	2510
7	130	450	750	1420	1850	2690
8	160	550	910	1710	2230	3250
9	160	560	920	1730	2260	3290
Продолжение

Территориаль-	Прямоугольные трусы отверстием в м
ный пояс	1	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
	ж	з	и	к	л	м	н
1	1560	1750	2360	2700	3020	3480	4130
2	1640	1840	2480	2840	3170	3650	4340
3	1700	1910	2570	3090	3290	3790	4500
4	1840	2060	2780	3180	3560	4100	4870
5	1990	2240	3020	3450	3860	4450	5280
6	2150	2410	3250	3720	4160	4800	5690
7	2300	2590	3490	3990	4460	5150	6110
8	2790	3130	4220	4830	5400	6220	7390
9	2820	3160	4270	4880	5460	6290	7470
Примечание. Восстановительная стоимость дана для оголовков одноочковых труб. При большем количестве очков восстановительную стоимость на каждое дополнительное очко увеличивать для круглых труб на 30%, для прямоугольных на 60%.


Таблица 43
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ

Таблица 43

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориальный пояс	1 т металлических конструкций круглых труб	1 м3 лесоматериала трубы
	а	б
1	1630	138
2	1730	147
3	1780	151
4	1920	163
5	2090	177
6	2260	192
7	2410	205
8	2920	248
9	2960	252


Таблица 44
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ КАМЕННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, МОСТЫ КАМЕННЫЕ С ПРОЛЕТОМ ДО 10, м

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 м3 кладки труб и мостов в руб.

Территори-	Трубы каменные	Трубы железобетонные овоидальные
альный пояс	с облицовкой оголовков штучным камнем	без облицовки оголовков	с облицовкой оголовков штучным камнем	без облицовки оголовков
	на естествен- ном основании	на свайном основании	на естествен- ном основании	на свайном основании	на естествен- ном основании	на свайном основании	на естествен- ном основании	на свайном основании
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	95	126	93	124	67	98	65	95
2	101	134	99	131	71	104	69	101
3	104	138	101	135	73	106	70	104
4	113	149	110	146	79	115	76	112
5	122	162	119	159	86	125	83	122
6	133	176	129	172	93	136	90	132
7	141	187	138	183	99	145	96	141
8	171	226	166	222	120	175	116	170
9	174	230	169	226	122	178	118	173
Примечание. Мосты каменные расцениваются по графам «а» и «б»


Таблица 45
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛОТКИ

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 м лотка в руб.

Территориаль-	Лотки под железнодорожными путями	Лотки кюветные и междупутные
ный пояс	деревянные с	железобетонные	деревянные с	железобетонные рамные
	отверстием до 0,75 м, высотой 1,5 м	одноочковые с отверстием 0,75 м, высо-той 1,33 м	двухочковые с отверстием 0,75х2 м, вы-сотой 1,33 м	отверстием до 0,75 м	с отверстием до 0,6 м	с отверстием более 0,6
	а	б	в	г	д	е
1	118	312	524	58,8	58,2	109
2	125	331	556	62,0	62,0	115
3	128	341	571	64,0	63,0	119
4	139	369	620	69,0	69,0	129
5	150	400	670	75,0	74,0	140
6	164	434	730	82,0	81,0	152
7	174	462	780	87,0	86,0	162
8	210	559	940	105,0	104,0	196
9	214	569	950	107,0	106,0	199
Примечание. Деревянные лотки с отверстием свыше 0,75 переоценивать по таблице 25, графа «г», как деревянные мосты.


Таблица 46
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СЕЛЕСПУСКИ, ДЮКЕРЫ, СИФОННЫЕ ВОДОСБРОСЫ, АКВЕДУКИ, БЫСТРОТОКИ И

ВОДОБОЙНЫЕ КОЛОДЦЫ

Характеристика

Селеспуск:

а - прямоугольный лоток под железнодорожным полотном, пропускаемый в отверстие моста и улучшающий условия пропуска селя под мостом;

б - эстакада над железнодорожными путями. Дюкер в виде двух железобетонных колодцев высотой около 5 м, соединенных круглой железобетонной трубой диаметром 1 м. Сифонный водосброс из железобетонных труб диаметром 1,5 м. Акведук в виде железобетонных лотков параболического очертания с подходными трапецеидальными лотками на железобетонных опорах (восстановительная стоимость опор акведуков определяется по таблицам стоимости фундаментов и опор мостов).

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 м3 кладки в руб.

				Акведук
Территориаль- ный пояс	Селеспуск	Дюкер	Сифонный водосброс	подходные лотки и оголовки	пролетные строения
	а	б	в	г	д	е
1	118	364	154	140	146	314
2	125	386	163	148	155	333
3	129	397	168	152	158	339
4	140	430	182	165	172	371
5	151	466	198	179	187	402
6	164	507	215	194	202	434
7	175	540	229	206	216	465
8	212	650	277	250	261	561
9	215	660	281	254	266	573
Примечания.

1. Восстановительную стоимость опор акведуков определять по таблицам 16—18

2. Восстановительную стоимость быстротоков и водобойных колодцев определять по графе «а».


Таблица 47
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТЕНКИ ПОДПОРНЫЕ

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 м3 кладки в руб.

Территориаль-	Подпорные стенки
ный пояс	бутовые	бутобетонные и бетонные	бетонные блочные	железобетонные
	а	б	в	г
1	36,0	40,5	87	132
2	38,2	42,9	92	140
3	39,2	44,2	95	144
4	42,5	47,8	103	156
5	46,1	51,8	111	169
6	50,0	56,3	121	184
7	63,3	59,9	129	195
8	64,0	72,0	156	236
9	66,0	74,0	158	240
Примечание. Показатели таблицы учитывают естественное основание, при других основаниях восстановительная стоимость начисляется дополнительно по таблицам 16—17.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 47)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты Стены	26 74	24 76	28 72	37 63


Вводные указания
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показателями отдела предусматривается:

а) по сетям и коллекторам ливневой канализации (кроме коллекторов, сооружаемых щитовой проходкой) укладка труб с земляными работами, устройство колодцев;

б) по коллекторам ливневой канализации, сооруженным методом щитовой проходки, - щитовая проходка с устройством обделки из керамических или железобетонных блоков, укладка труб в тоннели, заполнение затрубного пространства, камеры и колодцы.

2. Кирпичные и бетонные овоидальные коллекторы следует принимать по восстановительной стоимости железобетонных трубопроводов.

3. Восстановительную стоимость трубопроводов диаметром до 1500 мм включительно, уложенных в городах, населенных пунктах, промышленных площадках, при реконструкции (укладка в стесненных условиях) принимать с поправкой по таблице 72. Восстановительная стоимость коллекторов круглых диаметром более 1500 мм и прямоугольных учитывает удорожание, связанное с производством работ в городских условиях.

4. Показателями таблицы 73 предусматривается устройство стальных футляров под дорогами (кожухов). Восстановительную. стоимость рабочей трубы следует учитывать отдельно по соответствующим. таблицам.

5. Восстановительную стоимость ливневой канализации из чугунных труб следует принимать по таблицам 51—56 с увеличением стоимости по таблице 57.

6. Показателями стоимости ливневой канализации из железобетонных труб при прокладке на глубину более 4 м учтены трубы повышенной прочности.

7. Восстановительную стоимость двухочковых и трехочковых коллекторов ливневой канализации принимать с поправочным коэффициентом, равным количеству очков.

8. Восстановительную стоимость оголовков и укреплений русл принимать дополнительно по таблицам отдела II настоящего сборника.

Примеры пользования таблицами отдела. Требуется определить восстановительную стоимость ливневой канализации протяжением 600 м в г. Калининграде, 1-й территориальный пояс, II климатический район.

1. Восстановительную стоимость определяем на основании данных учетных карточек или натурных обмеров набором стоимости отдельных сооружений:

а) ливневой коллектор железобетонный диаметром 2 м, пролегающий на глубине 7 м, протяжением 300 м (табл. 71, а): 198 х 300 = 59400 руб.;

б) ливневой коллектор из железобетонных труб диаметром 1,5 м, глубина заложения до 5 и, протяжением 120 М (табл. 61, н, табл. 73, в): (114+6,8) х 120 = 14496 руб.;.

в) :ливневой коллектор из железобетонных труб диаметром 1,2 , глубина заложения до 3 м, протяжением 180м (табл. 61, л): (92+6,8) X 180  17748 руб.

Восстановительная стоимость ливневой .канализации 91644 руб.

2. Определяем физический износ ливневого коллектора в процентах и в денежном выражении, для чего составляем следующую расчетную таблицу.

Железобетонный коллектор диаметром, м	Восстановительная стоимость сооружения, тыс. руб.	Износ, %	Износ в денежном выражении, тыс. руб.
	а	б	в
2	59,40	12	7,13
1,5	14,50	8	1,16
1,2	17,75	19	3,37
Итого	91,65	12,7	11,66
Примечание. В графе «б» величины износа отдельных сооружений ливневой канализации приняты условно.

В графе «в» дан износ отдельных сооружений ливневой канализации в денежном выражении, полученный путем перемножения показателей граф «а», «б». Общий физический износ ливневой канализации составляет 11,66 тыс. руб., или 12,7%.


Таблица 48
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1м трубопровода при глубине заложения до 2 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	6	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	5,2	5,5	6,9	7,8	8,6	9,9	10,8	14,2	16,9	21,0
2 и 3	5,8	6,1	7,7	8,7	9,5	11.0	12,0	15,8	18,8	23,3
4	5.9	6,3	7,9	8,9	9,8	11,3	12,3	16,2	19,3	23,9
5	6,1	6,4	8,1	9,1	10,1	11,6	12,6	16,6	19,8	24,6
6	6,9	7,3	9,1	10,3	11,4	13.1	14,3	18,7	22,3	27,7
7	10,8	11,4	14,4	16,2	17,9	20,6	22,5	29,5	35,2	43,7
8	11,3	11,9	15,0	16,9	18,7	21,5	23,4	30,8	36,7	45,6
9	13,8	14,6	18.3	20,7	22,8	26,2	28,6	37,6	44,8	55,7


Таблица 49
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 3 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	6	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	6,9	7,2	8,4	9,3	10,1	11,4	12,4	15,8	18,5	22,6
2 и 3	7,7	8,0	9,3	10,3	11,2	12,7	13,8	17,5	20,5	25,1
4	7,9	8,2	9,6	10,6	11,5	13,0	14,1	18,0	21,1	25,8
5	8,1	8,4	9,8	10,9	11,8	13,3	14,5	18,5	21,6	26,4
6	9,1	9,5	11,1	12,3	13.3	15,0	16,4	20,9	24.4	29,8
7	14,4	15,0	17,5	19,3	21,0	23,7	25,8	32,9	38,5	47,0
8	15,0	15,6	18,2	20,2	21,9	24,7	26,9	34,3	40,1	49,0
9	18,3	19,1	22,3	24,6	26,8	30,2	32,9	41,9	49,0	59,9


Таблица 50
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 4 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	10,1	10,5	11,7	12,5	13,4	14,6	15,7	19,1	21,9	26,0
2 и 3	11,2	11,7	13,0	13.9	14,9	16,2	17,4	21,2	24,3	28,9
4	11,5	12,0	13,3	14,3	15,3	16,6	17,9	21,8	25,0	29,6
5	11.8	12,3	13,7	14,6	15,7	17,1	18,4	22,3	25,6	30,4
6	13,3	13,9	15,4	16,5	17,7	19,3	20,7	25,2	28,9	34,3
7	21,0	21,8	24,3	26,0	27,9	30,4	32,7	39,7	45,6	54,1
8	21,9	22,8	25,4	27,1	29,1	31,7	34,1	41,4	47,5	65,4
9	26,8	27,8	31,0	33,1	35,5	38,7	41,6	50,6	58,0	69,0


Таблица 51
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 2 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	8,2	9,5	11,2	13,2	15,1	18,0	21,6	27,7	35,2	41,7
2	9,3	10,7	12,6	14,9	17,1	20,3	24,4	31,3	39,8	47,1
3	9,4	10,9	12,9	15,2	17,4	20,7	24,8	31,8	40,5	48,0
4	9,6	11,1	13,1	15,4	17,7	21,1	25,3	32,4	41,2	48,8
5	10,5	12,2	14,3	16,9	19,3	23,0	27,6	35,4	45,1	53,4
6	10,7	12,4	14,6	17,2	19,6	23,4	28,1	36,0	45,8	54,2
7	16,0	18,5	21,8	25,7	29,4	35,1	42,1	54,0	69,0	81,0
8	19,1	22,1	26,1	30,8	35,2	41,9	50,3	64,0	82,0	97,0
9	22,4	25,9	30,6	36,0	41,2	49,1	59,0	76,0	96,0	114,0


Таблица 52
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 3 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	9,7	11,0	12,8	14,7	16,6	20,3	23,2	29,3	36,9	43,4
2	11,0	12,4	14,5	16,6	18,8	22,9	26,2	33,1	41,7	49,0
3	11,2	12,6	14,7	16,9	19,1	23,3	26,7	33,7	42,4	49,9
4	11,3	12,9	15,0	17,2	19,4	23,8	27,1	34,3	43,2	50,8
5	12,4	14,1	16,4	18,8	21,2	26,0	29,7	37,5	47,2	55,6
6	12,6	14,3	16,6	19,1	21,6	26,4	30,2	38,1	48,0	56,4
7	18,9	21,5	25,0	28,7	32,4	39,6	45,2	57,1	72,0	85,0
8	22,6	25,6	29,8	34,3	38,7	47,3	54,1	68,0	86,0	101,0
9	26,5	30,0	34,9	40,1	45,3	55,4	63,0	80,0	101,0	118,0


Таблица 53
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 4 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	13,2	14,2	16,0	17,9	19,9	23,7	26,6	32,7	40,3	46,8
2	14,9	16,0	18,1	20,2	22,5	26,8	30,1	37,0	45,5	52,9
3	15,2	16,3	18,4	20,6	22,9	27,2	30,6	37,6	46,3	53,8
4	15,4	16,6	18,7	20,9	23,3	27,7	31,1	38,3	47,2	54,8
5	16,9	18,2	20,5	22,9	25,5	30,3	34,0	41,9	51,6	59,9
6	17,2	18,5	20,8	23,3	25,9	30,8	34,6	42,5	52,4	61,0
7	25,7	27,7	31,2	34,9	38,8	46,2	51,9	64,0	79,0	91,0
8	30,8	33,1	37,3	41,7	46,4	55,2	62,0	76,0	94,0	109,0
9	36,0	38,8	43,7	48,9	54,3	65,0	73,0	89,0	110,0	128,0


Таблица 54
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 5 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	150	200	250	300	360	400	450	500	560	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	16,5	17,8	19,6	21,5	23,4	27,4	30,3	36,3	44,0	50,5
2	18,6	20,1	22,1	24,3	26,4	31,0	34,2	41,0	49,7	57,1
3	19,0	20,5	22,5	24,7	26,9	31,5	34,8	41,7	50,6	58,1
4	19,3	20,8	22,9	25,2	27,4	32,1	35,4	42,5	61,5	59,1
5	21,1	22,8	25,1	27,5	30,0	35,1	38,8	46,5	56,3	65,0
6	21,4	23,1	25,5	28,0	30,4	35,6	39,4	47,2	57,2	66,0
7	32,2	34,7	38,2	41,9	45,6	53,4	59,1	71,0	86,0	99,0
8	38,4	41,5	45,7	50,1	54,6	64,0	71,0	85,0	103,0	118,0
9	45,0	48,6	53,5	58,7	64,0	75,0	83,0	99,0	120,0	138,0


Таблица 55
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 6 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600 -
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	20,8	22,1	23,9	25,8	27,7	31,8	34,7	40,7	48,4	54,8
2	23,5	25,0	27,0	29,2	31,3	35,9	39,2	46,0	54,7	62,0
8	23,9	25,4	27,5	29,7	31,8	36,6	39,9	46,8	55,7	63,0
4	34,3	25,8	28,0	30,2	32,4	37,2	40,6	47,6	56,6	64,0
5	26,6	28,3	30,6	33,0	35,4	40,7	44,4	52,1	62,0	70,0
6	27,0	28,7	31,1	33,5	36,0	41,3	45,1	52,9	63,0	71,0
7	40,6	43,1	46,6	50,3	54,0	62,0	68,0	79,0	94,0	107,0
8	48,5	51,5	55,7	60,0	65,0	74,0	81,0	95,0	113,0	128,0
9	56,8	60,0	65,0	70,0	76,0	87,0	95,0	111,0	132,0	150,0


Таблица 56
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

Таблица 56

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 7 м в руб.

Территориаль-	Диаметр, труб, мм
ный пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	25,8	27,1	28,9	30,8	32,7	36,9	39,8	45,8	53,5	59,9
2	29,2	30,6	32,6	34,8	37,0	41,7	45,0	51,8	61,0	68,0
3	29,7	31,2	33,2	35,4	37,6	42,4	45,9	52,7	62,0	69,0
4	30,2	31,7	33,8	36,0	38,2	43,2	46,6	53,6	63,0	70,0
5	33,0	34,7	37,0	39,4	41,8	47,2	50,9	58,6	69,0	77,0
6	33,5	35,2	37,6	40,0	42,5	48,0	51,7	59,5	70,0	78,0
7	50,3	52,8	56,4	60,0	64,0	72,0	78,0	89,0	104,0	117,0
8	60,0	63,0	67,0	72,0	76,0	86,0	93,0	107,0	125,0	140,0
9	70,0	74,0	79,0	84,0	89,0	101,0	109,0	125,0	146,0	164,0


Таблица 57
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

Таблица 57

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода по таблицам 51 - 56 добавлять в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	150	200	250	300	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж
1	5,4	7,8	10	13	19	22	23
2—4	5,2	7,6	10	13	19	21	21
5,6	6,2	8,8	12	15	22	24	25
7,8	4,8	7.0	9	12	17	15	10
9	6,8	10,0	13	16	24	22	12


Таблица 58
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (безнапорных)

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 2 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	300	350	400	500	600	700
	а	б	в	г	д	е
1	12,7	14,8	16,5	20,6	24,5	30,9
2—4	15,4	17,9	20,0	24,9	29,6	37,4
5	17,0	19,8	22,1	27,6	32,8	41,4
6	17,8	20,7	23,1	28,8	34,3	43,3
7	23,0	26,8	29,9	37,3	44,3	55,9
8	26,7	31,1	34,7	43,3	51,5	65,0
9	31,1	36,3	40,4	50,5	60,0	76,0
Продолжение

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
	ж	з	и	к	л	м	н
1	40,9	47,8	57,1	74	79	94	130
2-4	49,5	57,8	69,0	90	95	114	121
5	54,8	64,0	77,0	100	105	126	134
6	57,3	67,0	80,0	104	110	131	140
7	74,0	87,0	103,0	135	142	170	181
8	86,0	100,0	120,0	156	165	197	210
9	100.0	117,0	140,0	182	193	230	245


Таблица 59
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (безнапорных)

Таблица 59

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 3 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	300	350	400	600	600	700
	а	б	в	г	д	е
1	14,2	16,3	18,1	22,2	26,1	32,6
2-4	17,2	19,7	21,9	26,9	31.6	39,4
5	19,0	21,8	24,3	29,7	35,0	43,7
6	19,9	22,8	25,3	31,1	36,5	45,6
7	25,7	29,5	32,8	40,2	47,2	59,0
8	29,8	34,2	38,0	46,6	54,8	69,0
9	34,8	39,9	44,3	54,4	64,0	80,0
Продолжение

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
	ж	3	и	к	л	м	н
1	42,4	49,4	58,7	76	80	96	101
2—4	51,3	59,8	71,0	92	97	116	122
5	56,8	66,0	79,0	102	108	128	135
6	59,4	69,0	82,0	106	113	134	141
7	77,0	89,0	106,0	138	146	173	183
8	89,0	104.0	123,0	160	169	201	212
9	104,0	121.0	144,0	186	197	234	247


Таблица 60
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (безнапорных)

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 4 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е
1	17,5	19,6	21,4	25,5	29,5	36,0
2—4	21,2	23,7	25,9	30,9	35,7	43,6
5	23,5	26,3	28,7	34,2	39,5	48,2
6	24,5	27,4	30,0	35,7	41,3	50,4
7	31,7	35,5	38,7	46,2	53,4	65,0
8	36,8	41,2	44,9	53,6	62,0	76,0
9	42,9	48,0	52,4	63,0	72,0	88,0
Продолжение

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
	ж	з	и	к	л	м	н
1	45,8	52,8	62	80	84	99	105
2-4	55,4	64,0	75	96	102	120	127
5	61,0	71,0	83	107	113	133	141
6	64,0	74,0	87	111	118	139	147
7	83,0	96,0	113	144	152	180	190
8	96,0	111,0	131	167	177	209	221
9	112,0	129,0	152	195	206	244	257


Таблица 61
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (безнапорных)

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 5 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	300	350	400	БОО	600	700
	а	б	в	г	д	е
1	21,9	24,5	26,2	30,6	34,8	41,6
2—4	26,5	29,6.	31,7	37,0	42,1	50,3
5	29,3	32,8	35.1	41,0	46,6	55,7
6	30,7	34,3	36,7	42,8	48,7	58,2
7 8	39,6 46,0	44,3 51,5	47,4 55,0	55,4 64,0	63,0 73,0	75,0 87,0
9	53,6	60,0	64,0	75,0	85,0	102,0
Продолжение

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
	ж	з	и	к	л	м	н
1	51,6	59,1	69	87	92	108	114
2—4	62,0	72,0	83	105	111	131	138
5	69,0	79,0	92	117	123	145	153
6	72,0	83,0	97	122	129	151	160
7	93,0	107,0	125	157	167	195	206
8	108,0	124,0	145	183	193	227	239
9	126,0	145,0	169	213	225	265	279


Таблица 62
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (безнапорных)

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 6 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	300	350	400	500	600	700
	а	б	в	г	д	е
1	26,2	28,8	30,7	35,0	39,2	46,0
2 - 4	31,7	34,8	37,1	42,4	47,4	55,7
5	35,1	38,6	41,1	46,9	52,5	62,0
6	36,7	40,3	43,0	49,0	54,9	64,0
7	47,4	52,1	55,6	63,0	71,0	83,0
8 9	55,0 64,0	60,0 71,0	64,0 75,0	74,0 86,0	82,0 96,0	97,0 113,0
Продолжение

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
	ж	з	и	к	л	м	н
1	55,7	63	73	91	96	112	118
2 - 4	67,0	76	88	110	116	136	143
5	75,0	84	98	122	129	150	158
6	78,0	88	102	127	134	157	165
7	101,0	114	132	165	174	203	214
8	117,0	132	153	191	202	235	248
9	136,0	154	179	223	235	274	289


Таблица 63
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (безнапорных)

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 7 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
	а	б	в	г	д	е	ж	3	и	к	л	м	и
1	31,2	33,8	35,7	40	44,4	51	61	68	78	96	101	118	124
2-4	37,8	40,9	43,2	48,4	53,7	62	74	82	94	116	122	143	150
5	41,8	45,3	47,8	53,6	59,4	68	82	91	105	129	135	158	166
6	43,7	47,3	50,0	56,0	62,0	71	85	95	109	134	141	165	174
7	56,5	61,0	65.0	72,0	80,0	92	110	123	141	174	183	214	224
8	66,0	71,0	75,0	84,0	93,0	107	128	143	164	202	212	248	260
9	76,0	83,0	87,0	98,0	109,0	125	149	167	191	235	247	289	304


Таблица 64
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 2 м в руб.

Территориаль	Диаметр труб, мм
ный пояс	200	300	400	500	600
	а	б	в	г	д
1 2-4	8,5 10,3	12,6 15,2	17,8 21,5	22,1 26,7	28,4 34,4
5	11,4	16,9	23,9	29,6	38,1
6	11,9	17,6	24,9	30,9	39,8
7	15,4	22,8	32,2	40,0	51,4
8	17,9	26,5	37,4	46,4	59,6
9	20,8	30.9	43,6	54,1	70,0


Таблица 65
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ

Таблица 65

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 3 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	200	300	.400	500	600
	а	б	в	г	д
1	10,0	14,1	19,3	23,7	30,1
2-4	12,1	17,1	23,4	28,7	36,4
5	13,4	18,9	25,9	31,8	40,3
6	14,0	19,7	27,0	33,2	42,1
7	18,1	25,5	34,9	42,9	54,5
8	21,0	29,6	40,5	49,8	63,0
9	24,5	34,5	47,3	58,1	74,0


Таблица 66
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода при глубине заложения до 4 м в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	200	300	400	500	600
	а	б	в	г	д
1	13,2	17,3	22,7	27,1	33,5
2—4	16,0	20,9	27,5	32,8	40,5
5	17,7	23,2	30,4	36,3	44,9
6	18,5	24,2	31,8	37,9	46,9
7	23,9	31,3	41,1	49,1	61,0
8	27,7	36,3	47,7	56,9	70,0
9	32,3	42,4	55,6	66,0	82,0


Таблица 67
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

КОЛЛЕКТОРЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ТОННЕЛЯХ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, СООРУЖАЕМЫХ ЩИТОВОЙ ПРОХОДКОЙ

Характеристика. Тоннель из железобетонных блоков, коллектор из труб с заполнением затрубного пространства, камеры и колодцы железобетонные.

Таблица 67

Восстановительная стоимость 1 м коллектора в руб.

Территориаль-	Диаметр тоннеля (щита), м
ный пояс	2	2,1	2,6	3,6
	а	б	в	г
1	348	403	670	860
2	365	423	700	910
3	383	443	740	950
4	400	463	770	990
5	435	504	840	1080
6	630	730	1210	1550
7	700	810	1340	1720
8	730	850	1410	1810
9	940	1080	1810	2330


Таблица 68
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ В ТОННЕЛЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ, СООРУЖАЕМЫХ ЩИТОВОЙ ПРОХОДКОЙ

Характеристика. Тоннель из керамических блоков, коллектор из труб с заполнением затрубного пространства, камеры и колодцы железобетонные.

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 м коллектора в руб.

Территориальный	Диаметр тоннеля (щита), м
пояс	1,5	2,0	2,5
	а	б	в
1	186	295	670
2	195	310	700
3	205	325	740
4	214	339	770
5	233	369	840
6	335	531	1210
7	372	590	1340
8	391	620	1410
9	502	800	1810


Таблица 69
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

КОЛЛЕКТОРЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Таблица 69

Восстановительная стоимость 1 м коллектора при глубине заложения до 5 м в руб.

	Коллекторы круглые	Коллекторы прямоугольные
Территориаль-	диаметром, мм	сечением, кв. м до
ный пояс	2000	2500	3000	3500	4	6	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	180	245	338	490	320	410	525	680	870
2-4	218	296	409	593	387	496	635	823	1053
5	241	328	453	657	429	549	704	911	1166
6	252	343	472	686	448	574	735	952	1218
7	326	443	612	887	579	742	950'	1231	1573
8	378	515	710	1029	672	861	1103	1428	1827
9	441	600	828	1203	784	1005	1286	1666	2132


Таблица 70
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

КОЛЛЕКТОРЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 и коллектора при глубине заложения до 7 м в руб.

Территориаль-	Коллекторы круглые диаметров, мм	Коллекторы прямоугольные сечением, кв. м до
ный пояс	2000	2500	3000	3500	4	6	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	198	269	372	538	352	451	580	750	950
2-4	240	325	450	661	426	546	702	908	1150
5	265	360	498	721	472	604	777	1005	1273
6	277	377	521	753	493	631	812	1050	1330
7	358	487	674	974	637	816	1050	1358	1720
8	416	565	781	1130	739	947	1218	1575	1995
9	485	659	911	1318	862	1105	1421	1838	2328


Таблица 71
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

КОЛЛЕКТОРЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 м коллектора при глубине заложения до 9 м в руб.

Территориаль-	Коллекторы круглые диаметром, мм	Коллекторы прямоугольные сечением, м3 до
ный пояс	2000	2500	3000	3500	4	6	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	210	286	396	561	374	480	610	800	1020
2—4	254	346	479	679	453	581	738	968	1234
5	281	383	521	752	501	643	817	1072	1367
6	294	400	554	785	524	672	854	1120	1428
7	380	518	717	1015	677	869	1104	1448	1846
8	441	601	832	1178	785	1008	1281	1680	2142
9	515	700	970	1374	916	1176	1495	1960	2499


Таблица 72
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Таблица 72

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять стоимость в руб.

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	до 400	500 - 900	1000 - 1500
	а	б	в
1	4,1	5,7	6,8
2—4	4,4	6,2	7,3
5, 6	5,1	7,1	8,3
7	5,6	7,8	9,3
8	6,3	8,8	10,5
9	7,6	10,5	12,6


Таблица 73
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел III. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - КОЛЛЕКТОРЫ, ВОДОСТОКИ

ФУТЛЯРЫ ПОД ДОРОГАМИ

Таблица 73

Восстановительная стоимость на один стальной футляр длиной 30 м в руб.

Территориаль-	Диаметр футляра, мм .
ный пояс	до 900	1000	1200	1400
	а	б	в	г
1	4520	5080	6400	7300
2-4	4880	5490	6900	7900
5, 6	5650	6400	7900	9100
7	6200	7000	8700	10000
8	7000	7800	9800	11200
9	8400	9400	11800	13500
Примечания.

1. При изменении длины футляра на 1 м стоимость следует изменять на 3%.

2. Стоимость рабочей трубы в футляре следует учитывать отдельно по соответствующей таблице.


Вводные указания
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости дренажных систем и насосных станций учитывают средние (имеющие место при строительстве) условия работ по очистке трасс и стройплощадок категорию грунтов, наличие мокрых грунтов, работу экскаваторов на склонах, из-под воды и пр., поэтому никаких поправочных коэффициентов, кроме оговоренных в таблицах, вводить не следует.

2. В таблицах приводятся разные виды дренажей: вертикалью и комбинированный: дренажные галереи проходных сечений с вертикальным дренажем, трубчатый дренаж с фильтровой обсыпкой, дренажные прорези - траншеи, заполненные фильтрующим материалом; площадный дренаж, головной дренаж, дренаж на оползневых склонах. Насосные станции, рассматриваемые в настоящем отделе, предназначены для работы на осушительных и дренажных системах, для перекачки талых и дождевых вод, а также насосные станции морского водопровода.

3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости дренажей и насосных станций составлены на 1 м3, 1 м2, 1 м сооружение.

4. В таблицах приводится краткая характеристика сооружения

5. Объем работ сооружений определяется по исполнительным чертежам или на основании обмера сооружений в натуре.

6. У плотин, дамб, сопрягающих сооружений обратные фильтр следует принимать трехслойными с толщиной каждого слоя 20 см. Обсыпка у дренажных труб двухслойная с толщиной слоя 15 см.


Таблица 74
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел I. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ГОЛОВНОЙ ДРЕНАЖ

Характеристика. Дренажные трубы асбестоцементные или железобетонные с двух- или трехслойным обратным фильтром. Смотровые колодцы из сборного и монолитного бетона.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 м длины головного дренажа в руб.

	Дренажные трубы
Территориальный	асбестоцементные	железобетонные
пояс	диаметр труб, мм
	до 500	до 800	до 900
1	118	136	140
2	125	144	148
3	130	150	154
4	139	160	165
5	155	178	183
6	214	246	253
7	256	295	304
8	284	328	337
9	322	371	382
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 74)

Наименование	Асбестоцементный дренаж диаметром до	Железобетонный дренаж диаметром
	500 мм	до 800 мм	до 900 мм
Земляные работы	49	42	41
Смотровые колодцы	26	23	22
Дренажные трубы	17	29	31
Обсыпка труб	8	6	6


Таблица 75
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел I. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПЛОЩАДНОЙ ДРЕНАЖ

Характеристика.

1. Дренаж гончарный, устраиваемый механизированным способом с колодцами и устьевыми сооружениями

Таблица 75

Восстановительная стоимость 1 км гончарного дренажа в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	100	125	150	175	200
1	8900	9800	10300	10900	11400
2	9434	10390	10918	11554	12084
3	9790	10780	11330	11990	42540
4	10502	11564	12154	12862	13452
5	11659	12839	13493	14279	14934
6	16109	17739	18643	19729	20634
7	19313	21267	22351	23653	24738
8	21449	23619	24823	26269	27474
9	24297	26755	28119	29757	31122


Таблица 76
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел I. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПЛОЩАДНОЙ ДРЕНАЖ

2. Дренаж из асбестоцементных труб с устройством колодцев и устьевых сооружений.

Таблица 76

Восстановительная стоимость 1 км дренажа из асбестоцементных труб в руб.

Территориаль-	Диаметр труб, мм
ный пояс	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	15600	16100	16700	17800	19000	20900	22600	24300	28800
2	16540	17070	17700	18870	20140	22150	23960	25760	30530
3	17160	17710	18370	19580	20900	22990	24860	26730	31680
4 5	18410 20440	19000 21090	19710 21880	21000 23320	22420 24890	24660 27380	26670 29610	28670 31830	33980 33730
6	28240	29140	30230	32220	34390	37830	40910	43980	52130
7	33850	34 940	36 240	38630	41230	45350	49040	52730	62500
8	37600	38800	40250	42900	45790	50370	54470	58560	69410
9	42590	43950	45590	48590	51870	57060	61700	66340	78620


Таблица 76а
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел I. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПЛОЩАДНОЙ ДРЕНАЖ

3. Дренаж из синтетических труб с устройством колодцев и устьевых сооружений.

Таблица 76а

Восстановительная стоимость 1 км дренажа из синтетических (полиэтиленовых) труб

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	100	150
	а	б
1	16100	18400
2	17070	19500
3	17710	20240
4	19000	21710
5	21090	24100
6	29140	33300
7	34940	39930
8	38800	44340
9	43950	50230


Таблица 77
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел I. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДРЕНАЖ

Характеристика. Дренажные галереи проходного сечения и верхний вертикальный фильтр.

Тип 1 - галерея круглого или овидального сечения с окладом бетонных блоков;

Тип 2 - галерея трапецеидального сечения с обделкой из сборного железобетона.

Вертикальный трубчатый дренаж или фильтр с начальным диаметром 325 мм, глубиной до 33 м, с гравийной обсыпкой. Оголовок бетонный, с крышкой из сборного железобетона.

Портал. Фундамент и стены портала бетонные. Гидроизоляция наружных бетонных поверхностей обмазочная, битумная. Ворота металлические, окрашенные масляной краской.

Таблица 77

Восстановительная стоимость показателя, указанного в таблице в руб.

	Дренажные галереи за 1 м длины
Территориаль-	тип 1	тип 2	Вертикальные	Портал,
ный пояс	круглого и овидального сечения с окладами из бетонных блоков	трапецеидального сечения из сборного железобетона	дренажные фильтры, за штуку	за штуку
	а	б	в	г
1	331	229	3194	2046
2	351	243	3385	2169
3	364	252	3513	2250
4	391	270	3770	2414
5	434	300	4184	2680
6	599	414	5780	3703
7	718	497	6930	4440
8	798	552	7697	4930
9	904	625	8720	5580
Примечание. Водовыпуск от дренажной галереи до места отвода воды оценивается самостоятельно по таблицам сборника в соответствии с конструкцией и размерами:

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 77)

Наименование	а	б	в	г
Горнопроходческие работы	80	25	56	5
Сборные железобетонные и бетонные конструкции	4	59	24	55
Металлоконструкции	13	12	14	38
Прочие работы	3	4	6	2


Таблица 78
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел I. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

Характеристика. Вертикальные буровые дренажные скважины диаметром до 500 мм, глубиной до 30 м. Водосборный коллектор из железобетонных или асбестоцементных труб. Смотровые колодцы из сборного железобетона со средней глубиной до 5 м.

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 м вертикального фильтра (в деле) в руб.

Территориальный	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	193	205	212	228	253	349	419	465	527
Удельный вес: вертикальных буровых дренажных скважин 52% трехслойного вертикального фильтра 36, водосборного коллектора 6, смотровых колодцев 6%.


Таблица 79
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел I. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ДРЕНАЖНЫЕ ПРОРЕЗИ

Характеристика. Траншеи на оползневых склонах с загрузкой дренажной гравийно-песчаной смесью. Смотровые колодцы из бетона и железобетона. Водовыпуски из железобетонных труб. Лотки бетонные.

Таблица 79

Восстановительная стоимость 1 м3 дренажной гравийно-песчаной смеси (в деле) в руб.

Территориальный	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	38	40	42	45	50	69	82	92	104
Удельный вес: земляных работ 17%, дренажной гравийно-песчаной загрузки 66, смотровых колодцев из бетона и железобетона 11, водовыпусков из железобетонных труб и лотков из бетона 6%.


Таблица 80
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

Характеристика. Фундаменты бетонные, стены и перекрытия железобетонные, полы цементные, кровля рулонная.

Таблица 80

Восстановительная стоимость 1 м3 объема в. руб.

	Станции насосные
Территориаль-	подземные	наземные
ный пояс	строительный объем, куб. м
	до 30	более 30	до 40	40 - 60	более 60
1	54,4	42,6	52,0	45,0	37,8
2	57,1	44,7	54,6	47,2	39,8
3	59,8	46,9	57,2	49,5	41,6
4	63,0	49,0	59,8	51,8	43,5
5	68,0	53,3	65,0	56,2	47,2
6	98,0	77,0	94,0	81,0	68,0
7	109,0	85,0	104,0	90,0	76,0
8	114,0	89,0	109,0	94,0	79,0
9	147,0	115,0	140,0	122,0	102,0
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 80)

Наименование	Подземная станция	Наземная станция
	30 куб. м	60 куб. м	40 куб. м	40 - 60куб. м	более 60 куб. м
Земляные работы	12	13	8	8	8
Фундаменты	2	4	15	14	16
Стены	-	-	43	45	44
Железобетонные конструкции	74	70	21	17	16
Электроснабжение и слаботочные устройства	7	5	6	8	8
Прочие	5	8	7	8	8


Таблица 81
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Характеристика: 1-й тип - одноэтажные кирпичные здания с деревянным перекрытием; 2-й тип -одноэтажные деревянные рубленые или брусчатые здания с деревянным перекрытием; 3-й тип - одноэтажные деревянные каркасные здания. Электроосвещение, слаботочные устройства.

Таблица 81

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема в руб.

	Тип здания
Территориаль-	1	2	3
ный пояс	Объем здания, м3
	500	1000	500	1000	500	1000
1	13,0	11,0	10,0	8,0	6,0	4,0
2	13,8	11,7	10,6	8,5	6,4	4,2
3	14,3	12,1	11,0	8,8	6,6	4,4
4	15,3	13,0	11,8	9,4	7,1	4,7
5	17,0	14,4	13,1	10,5	7,9	5,2
6	23,5	19,9	18,1	14,5	10,9	7,2
7	28,2	23,9	21,7	17,4	13,0	8,7
8	31,3	26,5	24,1	19,3	14,5	9,6
9	35,5	30,0	27,3	21,8	16,4	10,9
Удельный вес конструкции в %

(к табл. 81)

Наименование	1	2	3
Фундаменты	20	18	20
Стены	39	36	27
Крыша	17	18	18
Полы	4	4	6
Проемы	7	11	12
Отделочные работы	7	7	8
Электроосвещение Прочие работы	4 2	4 2	5 4


Таблица 82
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ШАХТНОГО ТИПА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТАЛЫХ, ДОЖДЕВЫХ И

ДРЕНАЖНЫХ ВОД

Характеристика. Подземная часть: днище, стены и перекрытие железобетонные; наземная часть: стены кирпичные, покрытие железобетонное, кровля рулонная. Электрическое освещение и слаботочные устройства.

Таблица 82

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема в руб.

Территориальный	Заглубление подземной части, м до
пояс	4	6	9
1	33,2	34,3	35,6
2	34,9	36,0	37,4
3	36,5	37,7	39,2
4	38,2	39,4	40,9
5	41,9	42,9	44,5
6	59,8	62,0	64,0
7	66,0	69,0	71,0
8	70,0	72,0	75,0
9	90,0	93,0	96,0
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 82)

Наименование	Заглубление подвлдной части, м до
	4	6	9
Подземная часть	42	31	22
Шахта	54	66	76
Внутренние сантехнические устройства	2	2	1
Электротехнические устройства	2	1	1


Таблица 83
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НА ТРИ АГРЕГАТА 6 НФ

Характеристика. Подземная часть - стены шахты, днище. перегородки, перекрытия и лестничные площадки железобетонные, лестницы металлические, полы цементные; наземная часть - стены и перегородки кирпичные, перекрытия и покрытие железобетонные, полы асфальтовые, цементные и из, керамических плиток, кровля из рулонных материалов с утеплением.

Таблица 83

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема в руб.

Территориаль	Глубина заложения подводящего коллектора, м до
ный пояс	4	5	6	7
	а	б	в	г
1	43	44	48	50
2	45	46	50	53
3	47	48	52	55
4	50	50	55	58
5	54	55	59	63
6	78	79	86	91
7	87	88	95	101
8	91	92	100	106
9	117	118	128	136
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 83)

Наименование	Глубина заложения подводящего коллектора, м до
	4	5	6	7
	а	б	в	г
Земляные работы	10	11	15	16
Стены и перегородки кирпичные	7	7	7	6
Бетонные и железобетонные конструкции	53	52	51	53
Металлоконструкции	3	3	2	2
Основания и полы	5	5	4	4
Кровля	2	2	2	2
Проемы	2	2	2	2
Отделочные работы	5	5	5	4
Санитарно-технические работы и электроосвещение	12	12	11	10
Разные работы	1	1	1	1


Таблица 84
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IV. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ МОРСКОГО ВОДОПРОВОДА

Характеристика. Фундаменты бутовые, бутобетонные, сборные железобетонные. Стены кирпичные, бутобетонные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная, асбестоцементная, стальная. Электроосвещение, слаботочные устройства.

Таблица 84

Восстановительная стоимость 1 м3 в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	36,3	38,4	39,5	42,8	46,4	50,4	53,3	65,0	66,0
Удельный вес: фундаментов 15%, стен 29, перекрытий и кровли 19, полов 5, проемов 7, отделочных работ 3, внутренних сантехнических работ 7, электротехнических работ и слаботочных устройств 6, прочих работ 9%


Вводные указания
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости плотин, дамб, регуляционных сооружений составлены на 1 м3, 1 м2, 1 м, 1 км сооружения.

2. Объемы земляных дамб и плотин исчисляются по профильной выемке и насыпи в м3.

3. В восстановительную стоимость сооружений вошли все встроенные элементы.

4. Восстановительная стоимость сооружений с металлическими и деревянными шпунтами, деревянными и железобетонными сваями определена с учетом средних условий трудности забивки и длины шпунта и свай.

5. Восстановительная стоимость бетонных и железобетонных элементов, входящих в сооружение, учитывает усредненное содержание арматуры в бетоне и марки применяемых бетонов. При определении восстановительной стоимости конструкций эти показатели корректировке не подлежат.

6. В восстановительную стоимость ряжей включена загрузка ряжей камнем или песчано-глинистым грунтом.

7. Восстановительная стоимость земляных сооружений предусматривает средние геологические и гидрогеологические условия.

8. В таблицах приводится краткая характеристика сооружений,

9. Для определения объема и состояния подводных частей сооружений следует привлекать водолазов.

10. При размерах сооружений, отличающихся от табличных, восстановительная стоимость определяется интерполяцией.

Пример. Требуется определить восстановительную стоимость земляной дамбы объемом 47750 м3, находящейся на р. Селенге в г. Улан-Удэ (Бурятской АССР), 4-й территориальный пояс.

По таблице 87 находим восстановительную стоимость 1 м3 дамбы для 4-го пояса - 14,7 руб. Умножая ее на объем, определяем полную восстановительную стоимость дамбы: 14,7 х 47750 = 701925 руб.


Таблица 85
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ ДАМБЫ ОБВАЛОВАНИЯ

Характеристика: I тип - дамбы, возведенные на сухом основании; II тип - дамбы, возведенные на затопляемой или подтопляемой местности.

Таблица 85

Восстановительная стоимость 1 км дамбы в руб.

Территориаль-	Высота дамбы, м . ~
ный пояс	1	1,5	2	2,5	3	4	5
	а	б	в	г	д	е	ж
I тип

1	1510	3630	5750	8000	10100	14500	18900
2	1600	3840	6100	8500	10700	15400	20000
3	1650	3960	6300	8800	11100	15900	20600
4	1740	4180	9200	6600	11700	16700	21800
5	2150	5170	11400	8200	14400	20700	26900
6	2640	6360	14000	10100	17700	25500	33100
7	3270	7900	17300	12400	21900	31400	40900
8	3520	8400	18600	13400	23600	33800	44000
9	3800	9070	20100	14500	25500	36500	48000
II тип

1	-	-	11700	14400	16600	20900	25300
2	-	-	12300	15200	17600	22100	26700
3	-	-	12700	15700	18200	22800	27600
4	-	-	13400	16600	19200	24100	29100
5	-	-	16600	20400	23700	29700	35900
6	-	-	20400	25100	30000	36500	44200
7	-	-	25200	31100	36000	45100	54600
8	-	-	27100	33400	38700	48600	58800
9	-	-	29300	36100	41800	52500	63500


Таблица 86
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

ПЕРЕЛИВНЫЕ И СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩИЕ ДАМБЫ

Таблица 86

Восстановительная стоимость 1 куб. м дамбы с креплением откосов и гребня одиночным мощением или каменной набросной в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	6,0	6,4	6,6	7,1	7,9	10,1	13,0	14,5	16,4
Удельный вес: земляной части 16%, деревянных конструкций 4, каменных конструкций 80%


Таблица 87
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ ВОДООГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДАМБЫ

Характеристика. Крепление наружного откоса - сборными железобетонными плитами. Внутреннего - одерновкой по слою растительного грунта. В подошве дамбы каменная призма с упором из железобетона. Гребень дамбы с бортовым камнем, асфальтирован по гравийной подготовке. Съезды и лестничные сходы.

Таблица 87

Восстановительная стоимость 1 куб. м тела дамбы в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	12,5	13,2	13,7	14,7	16,4	22,6	27,1	30,1	34,1
Удельный вес: земляной части 28 %, монопольного железобетона 5, сборного железобетона 56, асфальтового покрытия на гравийной подготовке 4, одерновки 3, прочих работ 4%.


Таблица 88
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Характеристика. I тип - плотины, возведенные из грунта сухим способом; II тип - плотины, возведенные способом гидромеханизации.

Таблица 88

Восстановительная стоимость 1 м3 тела плотины в руб.

	Типы земляных плотин
Территориаль-	I	II
ный пояс	из песчаных грун- тов, супесей и лег- ких суглинков	из суглинистых и глинистых грунтов с примесью щебня	из песчаных грунтов	из песчано- гравелистых грунтов
	а	б	в	г
1	2,5	3,0	1,2	1,8
2	2,6	3,2	1,3	1,9
3	2,7	3,3	1,4	2,0
4	2,8	3,5	1,5	2,1
5	3,5	4,3	1,8	2,6
6	4,3	5,3	2,2	3,2
7	5,3	6,5	2,7	3,9
8	5,7	7,0	2,9	4,2
9	6,2	7,6	3,1	4,5
Примечание. Стоимости, приведенные в таблице, не учитывают крепления откосов плотин.


Таблица 89
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

ОБРАТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ЗЕМЛЯНЫХ ПЛОТИН

Таблица 89

Восстановительная стоимость 1 м3 фильтра в руб.

Территориальный пояс	Обратные фильтры
	из песка	из гравия и щебня	из песка, гравия и щебня
1	5,9	15,6	20,9
2	6,2	16,5	21,7
3	6,5	17,2	24,5
4	7,0	18,4	27,8
5	7,7	20,4	28,4
6	10,7	28,2	40,1
7	12,8	33,8	45,8
8	14,2	37,6	55,2
9	16,1	42,6	55,6


Таблица 90
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

ПОНУРЫ, ЭКРАНЫ И ЯДРА ПЛОТИН

Таблица 90

Восстановительная стоимость 1 м3 понура, экрана и ядра в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость в руб.	4,8	5,0	5,6	6,3	6,5	9,1	10,4	12,6


Таблица 91
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАТВОРЫ

ВОДОСЛИВНЫЕ ПЛОТИНЫ

Таблица 91

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориаль-ный пояс	Плотина из сборных железо- бетонных блоков, 1 м3 бетона и железобетона	Монолитная бетонная плоти- на, м3 бетона	Бетонная плотина с бутобетонным флютбетом, 1 м3 бетона и бутобетона	Плотина из бутовой кладки, 1 м3 бутовой кладки	Бесплотинный водозабор со струенаправляю- щей дамбой, 1 м3 насыпи
	а	б	в	г	д
1	112	88	84	66	5,9
2	119	93	89	70	6,2
3	123	96	92	72	6,4
4	130	101	97	76	6,8
5	160	125	120	94	8,4
6	197	154	148	116	10,3
7	243	190	183	143	12,7
8	262	204	196	154	13,7
9	283	220	212	166	14,8
Удельный вес конструктивных элементов в

(к табл. 91)

Наименование	Земляная часть	Бетонные и железо- бетонные конструкции	Металличес- кие конструкции	Каменные конструкции	Прочее
Плотина из сборных же-
лезобетонных блоков	13	68	7	7	5
Плотина из монолитного бетона и железобетона	9	55	16	17	3
Бетонная плотина с бутобетонным флютбетом	7	53	7	28	5
Плотина из бутовой кладки	11	4	19	62	4


Таблица 92
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАТВОРЫ

ВОДОЗАБОРНЫЕ ПЛОТИНЫ

Таблица 92

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориальный пояс	Плотины из бутовой кладки, 1 м1 бутовой кладки	Бутобетонная плотина с водосбросными и про- мывными отверстиями, 1 м3 бутобетонной кладки	Бетонная (железобетонная) плотина с водосбросными и промывными отверстиями с затвором, 1 м3 бетонной кладки
	а	б	в
1 2 3	31,4 33,3 34,5	38,0 40,3 41,8	62,4 66,1 68,6
4	37,0	44,8	13,6
5	41,1	49,8	81,7
6	56,8	68.8	112,9
7	68,1	82,5	135,4
8	75,7	91,6	150,4
9	85,7	103,7	170,3
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 92)

Наименование	Земляные работы	Бетонные и железобе- тонные кон- струкции	Металли- ческие конструкции	Деревянные конструк- ции	Каменные конструк- ции	Прочие работы
Плотины из бутовой кладки	11	-	15	1	68	5
Бутобетонная плотина с водосбросными и промывными отверстиями с затворами	23	66	9	2	-	-
Бетонная (железобетонная) плотина с водосбросными и промывными отверстиями с затворами	7	59	9	-	17	8


Таблица 93
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАТВОРЫ

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 93

Восстановительная стоимость 1м3 конструктивных элементов плотин в руб.

Территориаль- ный пояс	Бетон и армированный бетон в массивных гидротехнических конструкциях, простых по выполнению: массивы глухих плотив, плиты основания, водобой и др.	Бетон и железобетон в сложных и тонких конструкциях: водосливные плотины, бычки, устои облицовки каналов и бассейнов, экраны, рисбермы и др.	Бетон и железобетон в сложных конструкциях: щитовые стенки, водоприемники
	а	б	в
1	49,1	62,0	71,0
2	52,0	65,7	75,3
3	54,0	68,2	78,1
4	58,0	73,2	83,8
5	64,3	81,2	93,0
6	88,9	112,2	128,5
7	106,5	134,5	154,1
8	118,3	149,4	171,1
9	134,0	169,3	193,8


Таблица 94
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАТВОРЫ

ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЩИТОВЫЕ ОТКРЫТОГО ТИПА ИЗ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Характеристика. Типы сооружений: I—на естественном основании; II—на песчаной подушке; III—на свайном основании. Напор сооружения до 2,5 м. Количество отверстий в сооружении до 4 (в зависимости от максимального расхода воды).

Таблица 94

Восстановительная стоимость сооружения в руб.

Территориаль-	Тип I	Тип II	Тип III
ный пояс	отношение максимальных расходов в м3/сек к перепаду в м
	28/5	42/5	28/5	42/5	28/5	42/5
1	39800	51300	49600	56400	49200	61000
2	42100	54300	52500	59700	52100	65000
3	43400	56000	54200	62000	53700	67000
4	45900	59200	57200	65000	56700	70000
5	56600	73000	71000	80000	70000	87000
6	69600	89800	87000	98000	86000	107000
7	86000	111000	107000	122000	106000	132000
8	93000	119000	115000	131000	114000	142000
9	100000	129000	124000	141 000	123000	153000
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 94)

Наименование	I тип	II тип	III тип
	отношение максимальных расходов в м3/сек к перепаду в м
	28/5	42/5	28/5	42/5	28/5	42/5
Земляные работы Каменные конструкции Свайные устройства Бетонные конструкции Металлоконструкции	13 11 4 62 10	11 10 3 65 11	23 9 5 55 8	21 7 4 59 9	23 10 5 54 8	21 9 4 56 10


Таблица 95
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАТВОРЫ

ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И

БЕТОННЫЕ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 50 м3/сек

Характеристика. Затворы стальные с подъемными механизмами. Железобетонные и бетонные конструкции стенок, дна и креплений в верхнем и нижнем бьефах.

Таблица 95

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Терри-	Пропускная способность, м3/ сек до
ториаль	10	15	30	50
ный	падение, м
пояс	I	2	3	4	5	10	15	10	15	10	15
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1200	3520	4800	6000	7400	39600	49000	66000	82000	92000	112000
2	1270	3720	5080	6300	7900	41900	52000	70000	87000	97000	119000
3	1310	3840	5240	6600	8100	43300	53500	72000	89000	100 000	123000
4	1380	4060	5530	6900	8600	45700	56500	76000	94000	106000	130000
5	1710	5010	6800	8500	10600	56400	70000	94000	116000	130000	160000
6	2100	6160	8400	10500	13000	69400	86000	116000	143000	160000	197000
7	2590	7600	10400	13000	16100	85700	106000	142000	177000	198000	243000
8	2790	8200	11200	13900	17300	92200	114000	153000	190000	213000	261000
9	3010	8900	12100	15000	18700	99600	123000	165000	205000	230000	282000
Примечания. I—в графах «е», «ж», «з», «и», «к», «л» для пропускной способности 15, 30 и 50 м3/сек приведена средняя стоимость автоматического открытого типа водосбросов при земляных плотинах 2 Для пропускной способности 15, 40 и 50 м3/сек (графы «е», «ж», «з», «и», «к», «л») для падения 5 м стоимость сооружения определяется применением к стоимости для падения 10 м поправочного коэффициента 0,74; для падения 8м— применением к стоимости для падения 10 м поправочного коэффициента 0,87.

Удельный вес конструкций в %

(к табл. 95)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
Земляная часть	12	6	9	12	9	7	8	5	7	8	9
Бетон и железобетон	73	77	76	73	79	79	78	81	78	77	76
Затворы стальные	10	11	8	8	7	7	6	6	8	8	7
Прочие работы	5	6	7	7	5	7	8	8	7	7	8


Таблица 96
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАТВОРЫ

ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА РАСХОД ДО 50 м3/сек

Характеристика. Сооружения железобетонные сборно-монолитной конструкции при глубине воды до 2 м и перепаде до 10 м. Металлические затворы.

Таблица 96

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Территори- альный	Сооружения на естественном основании (кроме песчаною)	Сооружения на песчаном основании
пояс	отношение максимального напора в м к величине перепада в м
	1,2/4	1,2/10	1,5/4	1,6/10	2/4	2/10	1,2/4	1,2/10	1,5/4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	31800	43500	31700	44500	35100,	48500	42000	57800	43400
2	33600	46100	33500	47100	37200	51300	44500	61000	45900
3	34700	47500	34600	48500	38300	53000	45900	63000	47300
4	36600	50200	36500	51300	40500	55900	48400	67000	50000
5	45200	62000	45100	63000	50000	69000	59800	82000	62000
6	55600	76300	55500	77500	61500	84900	73500	100900	76300
7	69000	94000	68000	96000	76000	105000	91000	125000	94000
8	74000	101000	74000	103000	82000	113000	98000	134000	101000
9	79900	109100	79900	111200	88600	122000	105800	144700	109100
Продолжение

Террито- риальный	Сооружения на песчаном основании	Сооружения на свайном основании
пояс	отношение максимального напора в м к величине перепада в м
	1,5/10	2/4	2/10	1,2/4	1,2/10	1,5/4	1,5/10	2/4	2/10
	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	58000	46400	63000	42600	54800	44200	56500	47900	66000
2	62000	49100	67 000	45100	58000	46700	59800	50700	70000
3	64000	50600	69000	46500	59800	48200	62000	52300	72000
4	67000	53400	73000	49100	63000	50900	65000	55200	76000
5	83000	66000	90000	61000	78000	63000	80000	68000	94000
6 7	102100 126000	81200 100000	110700 136000	75000 92000	95900 119000	77500 96000	98400 122000	83600 104000	115600 143000
8	136000	108000	147000	99000	127000	103000	132000	111000	154000
9	146 900	116600	158 800	106900	137200	111 200	142600	119900	166300
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 96)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
Земляные работы	9	12	10	13	11	13	11	10	11	10	12	10	9	8	9	9	10	9
Бетонные конструкции	86	78	85	78	84	79	82	82	82	83	82	84	84	86	84	85	84	83
Металлические конструкции	3	7	3	7	2	5	5	5	5	5	4	4	6	4	6	5	5	6
Гидроизоляция	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2


Таблица 97
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАТВОРЫ

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Характеристика. Сборные тонкостенные железобетонные конструкции. Флютбеты и устои плотин из железобетона с закладными частями.

Таблица 97

Восстановительная стоимость 1 м3 сооружения в руб.

Территориальный пояс	Сборный тонкостенный железобетон	Бетон и железобетон (флютбеты и устои с закладными частями)	Глинобетон (в флютбет и понурах)
	а	б	в
1	201	70	19,2
2	209	73	20,0
3	235	82	22,5
4	267	93	25,5
5	273	95	26,1
6	386	134	36,9
7	440	153	42,0
8	531	185	50,7
9	535	186	51,1


Таблица 98
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАТВОРЫ

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика. Каменные отсыпки, призмы, наброски

Таблица 98

Восстановительная стоимость 1 м3 конструкции в руб.

Территориальный пояс	Каменные отсыпки и призмы	Каменные наброски
	а	б
1	6,0	4,6
2	6,4	4,9
3	6,6	5,1
4	7,1	5,4
5	7,9	6,0
6	10,9	8,3
7	13,0	10,0
8	14,5	11,1
9	16,4	12,6


Таблица 99
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОТИНЫ, КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАТВОРЫ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 99

Восстановительная стоимость 1 т конструкций в руб.

Территориальный пояс	Трубопроводы напорные	Мостики, крышки, ограждения	Подкрановые пути	Закладные части для плоских и сегментных затворов и решеток
	а	б	в	г
1	620	501	950	710
2	657	531	1007	753
3	682	551	1045	781
4	714	591	1121	838
5	812	656	1244	930
6	1122	907	1719	1285
7	1345	1087	2061	1541
8	1494	1207	2289	1711
9	1693	1368	2593	1938


Таблица 100
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ДЕРЕВЯННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ВОДОСЛИВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛОТИНЫ

Таблица 100

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориальный пояс	На 1 м3 древесины в деле	На 1 м длины плотины
1	121	6600
2	129	7000
3	133	7200
4	140	7600
5	173	9400
6	213	11600
7	263	14300
8	283	15300
9	306	16500
Примечание.

При оценке деревянных плотин следует пользоваться показателем на 1 м3 древесины в деле. При отсутствии таких сведений разрешается применять показатель на 1 м длины плотины.

Удельный вес: земляных работ 12%, деревянных конструкций 64, каменных конструкций 16, прочих элементов 8%.


Таблица 101
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ДЕРЕВЯННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛОТИН

Характеристика. Верхнее строение свайных конструкций (насадки, прогоны, лежни и т. д.) из деревянных бревен и брус дощатые полы.

Таблица 101

Восстановительная стоимость 1 м3 древесины в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	76	79	89	101	103	146	166	201	202


Таблица 102
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ДЕРЕВЯННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАТВОРЫ ПЛОТИН

Таблица 102

Восстановительная стоимость 1 м2 затвора в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	12,6	13,1	14,7	16,8	17,1	24,2	27,6	33,1	33,5


Таблица 103
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ДЕРЕВЯННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ

РЯЖИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика. Ряжи в плотинах деревянные с загрузкой песчано-глинистым грунтом и камнем (при строительстве насухо)

Таблица 103

Восстановительная стоимость 1 м3 ряжа в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	54,4	56,6	64,0	72,0	74,0	104,0	119,0	144,0	145,0
Удельный вес: земляных и каменных работ 14%, деревянных конструкций 80, вспомогательных работ 6%.


Таблица 104
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ДЕРЕВЯННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ВОДОСБРОСНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 104

Восстановительная стоимость 1 м3 древесины в деле в руб.

Территориальный пояс	Быстротоки, консольные и концевые сбросы	Перепады	Водовыпуски открытые и трубчатые
1	149	158	122
2	159	167	129
3	164	173	133
4	173	182	140
5	213	225	173
6	262	277	213
7	320	340	263
8	349	368	283
9	377	397	306
Удельный вес для всех деревянных конструкций: быстротоков, консольных и концевых сбросов 93%, перепадов 94, водовыпусков открытых и трубчатых 92%, для прочих конструкций соответственно 7 %, 6 и 8 %.


Таблица 105
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

БЫСТРОТОКИ ХОЛОСТЫХ СБРОСОВ

Таблица 105

Восстановительная стоимость 1 м3 конструкции в руб.

Территориальный пояс	Быстротоки холостых сбросов
	бетонные	железобетонные
1	48,4	66,0
2	51,3	70,0
3	53,2	72,6
4	57,1	77,9
5	63,4	86,5
6	87,6	119,3
7	105,0	143,2
8	116,6	159,1
9	132,1	180,2
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 105)

Наименование	Земляная часть	Бетонные и железобетон- ные конструк- ции	Металличес- кие конструк- ции	Каменные конструкции	Прочие
Быстротоки холостого сброса, бетонные	11	73	10	1	5
То же, железобетонные	26	57		16	1


Таблица 106
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 2,5 м3/сек

Характеристика. Оголовки и дотки из железобетонных и бетонных блоков.

Таблица 106

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Террито-	Перепад, м
риаль-	0,5	1,0	1,5
ный	расход, м3/сек
пояс	0,2	0,5	1,0	1,5	2,5	0,2	0,5	1,0	1,5	2,5	0,2	0,5	1,0	1,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	544	890	1540	2300	3250	610	960	1680	2460	3470	720	1150	1870	2780
2	577	950	1630	2430	3440	650	1020	1780	2610	3670	760	1220	1970	2950
3	593	980	1680	2510	3550	670	1050	1830	2690	3780	790	1260	2040	3040
4	630	1030	1770	2650	3750	700	1110	1930	2840	4000	830	1330	2150	3210
5	770	1270	2190	3270	4620	870	1370	2390	3510	4930	1030	1640	2660	3960
6	950	1560	2690	4020	5680	1070	1680	2940	4320	6060	1270	2020	3270	4870
7	1180	1940	3320	4970	7000	1320	2090	3630	5330	7500	1560	2490	4040	6000
8	1260	2080	3580	5340	7600	1420	2240	3900	5730	8100	1680	2680	4340	6500
9	1360	2250	3870	5770	8210	1580	2420	4210	6190	8750	1819	2890	4690	7020
Продолжение

	Перепад, м
Территориаль-	1,5	2,0 и более
ный пояс	расход, м/сек
	2,5	0,2	0,5	1,0	1,5	2,5
	п	р	с	т	у	ф
1	3800	780	1220	2050	3020	3940
2	4030	820	1290	2170	3200	4170
3	4150	850	1330	2240	3300	4300
4	4390	980	1400	2370	3480	4540
5	5410	1100	1730	2920	4300	5620
6	6650	1350	2130	3590	5290	6910
7	8200	1680	2630	4440	6500	8500
8	8800	1800	2830	4780	7000	9200
9	9500	1940	3060	5160	7560	9930
Примечание. Для определения восстановительной стоимости быстротоков с перепадом 3 м следует применять поправочный коэффициент к графам «р», «т», «у»—1,07, к графам «с», «ф»—1,03; при перепаде 4 м к графам «р», «т», «у» следует применять коэффициент 1,14, к графам «с», «ф» —.1,05. Для быстротоков с промежуточными значениями перепадов восстановительные стоимости определяются по интерполяции.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 106)

Наименование	0,2 м3/ сек	0,5 м3/ сек	1,0 м3/ сек	1,5 м3/ сек	2,5 м3/ сек
	С падением до 0,5 м
Земляные работы	9	12	11	10	9
Бетонные конструкции	86	78	82	82	84
Металлические конструкции	3	7	5	5	6
Гидроизоляция	2	3	2	3	1
	С падением до 1м
Земляные работы	10	13	11	10	9
Бетонные конструкции	85	78	82	83	84
Металлические конструкции	3	7	5	5	6
Гидроизоляция	2	2	2	2	1
	С падением до 1,5 м
Земляные работы	10	13	11	10	9
Бетонные конструкции	85	80	82	83	84
Металлические конструкции	2	5	5	5	5
Гидроизоляция	3	2	2	2	2
	С падением до 2м
Земляные работы	11	13	12	10	10
Бетонные конструкции	84	79	82	84	84
Металлические конструкции	2	5	4	4	5
Гидроизоляция	3	3	2	2	1


Таблица 107
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ, СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

3-10 м3/сек

Характеристика. Оголовки и лотки из железобетонных и бетонных блоков.

Таблица 107

Восстановительная стоимость сооружения в руб.

Террито-	Перепад, м
риальный	1	3
пояс	расход, м3/сек
	3,0	4,5	7,5	10	2,5	3,0	4.5
	а	б	в	г	д	е	ж
1	5280	5370	9000	12800	4910	6100	6300
2	5580	5680	9500	13600	5200	6500	6700
3	5760	5860	5800	14000	5360	6700	6900
4	6100	6200	10300	14800	5660	7000	7300
5	7500	7600	12700	18300	7000	8700	9000
6	9200	9350	15600	22500	8610	10700	11100
7	11400	11600	19400	27800	10600	13200	13600
8	12300	12500	20800	29900	11400	14200	14700
9	13300	13500	22500	32300	12310	15300	15870
Продолжение

Террито-	Перепад, м
риальный	3	5
пояс	расход, м3/сек
	7,5	10	2,5	3,0	4,5	7,5	10
	з	и	к	л	м	н	о
1	10000	13700	5680	6900	7500	10700	15500
2	10600	15100	6000	7300	7900	11300	16400
3	10900	15600	6200	7600	8200	11700	17000
4	11500	16500	6600	8000	8600	12300	17900
5	14300	20300	8100	9900	10600	15200	22100
6	17600	25000	10000	12200	13000	18700	27200
7	21700	30900	12300	15000	16200	23100	33600
8	23300	33200	13200	16100	17400	24900	36200
9	25200	35900	14250	17400	18800	26900	39100
Удельный вес конструктивных элементов в %.

(к табл. 107)

Наименование	Перепад, м
	1	3	5
Земляные работы	4	6	7
Бетонные и железобетонные конструкции	72	74	74
Каменные конструкции	13	12	11
Металлические конструкции	10	7	7
Изоляционные работы	1	1	1


Таблица 108
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

БЫСТРОТОКИ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 м3/сек

Характеристика. Сооружение из сборно-монолитного бетона и железобетона. Крепление бьефов - бетонные облицовки и мостовая.

Таблица 108

Восстановительная стоимость сооружения на 1 м3/сек расхода воды и 1 м длины сооружения в руб.

Территориальный пояс	Пропускная способность, м3/сек
	до 25	26-50	51-75	76-100
	а	б	в	г
1	20,1	32,9	48,4	78
2	21,2	34,8	57,5	83
3	21,9	35,9	59,3	85
4	23,1	37,9	63.0	90
5	28,6	46,8	77,0	111
6	35,2	57,6	94,7	137
7	43.0	71,0	118,0	169
8	46,7	76,0	126,0	182
9	50,4	82,0	136,0	197
Примечание.

Для определения восстановительной стоимости сооружения соответствующую табличную величину умножать на расход воды и длину сооружения.

Удельный вес: земляных работ 2%, бетонных и железобетона конструкций 90, прочих 8%.


Таблица 109
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

СТУПЕНЧАТЫЕ ПЕРЕПАДЫ НА РАСХОД ВОДЫ ДО 10 м3/сек

Характеристика. Железобетонные и бетонные сборно-монолитные конструкции с креплением откосов канала в понуре и сливной части железобетоном, бетоном и гравийной отсыпкой, с затвором и подъемником.

Таблица 109

Восстановительная стоимость сооружения на 1 м падения в руб.

Территориаль-	Площадь входного отверстия, м2
ный пояс	1,5	2,5	5	10	12	свыше 12
	а	6	в	г	д	е
1	3100	5680	8200	9900	10 300	10600
2	3280	6000	8700	10500	10900	11200
3	3380	6200	8900	10800	11200	11 600
4	3570	6500	9400	11400	11 900	12200
5	4400	8100	11600	14100	14700	15100
6	5400	9960	14300	17300	18100	18600
7	6700	12300	17700	21400	22300	22900
.8	7200	13200	19000	23000	24000	24600
9	7800	14300	21 000	25000	26000	26600
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 109)

Размер входного отверстия, м	Земляные работы	Гравийная отсыпка	Бетонные и железобе- тонные конструкции	Стальные конструк ции (затворы)
До 1,5	8	6	79	7
до 2,5	6	5	83	6
до 10	5	4	85	6
12 и более	5	3	87	5


Таблица 110
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

СТУПЕНЧАТЫЕ ПЕРЕПАДЫ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 м3/сек

Характеристика. Бетонные и железобетонные конструкции элементов перепадов с различными видами креплений верхнего нижнего бьефов без щитовых затворов и подъемных устройств.

Таблица 110

Восстановительная стоимость сооружения на 1 м3/сек расхода и 1 м перепада в руб.

Территориальный	Пропускная способность, м3/сек
пояс	10 - 25	26 - 50	51 - 70	71 - 18
	а	б	в	г
1	640	557	423	217
2	680	590	448	229
3	700	620'	462	237
4	740	640	488	250
5	920	790	600	309
6	1130	970	740	380
7	1390	1210	920	469
8	1500	1300	980	504
9	1600	1400	1060	544
Примечания.

1. Перепады с щитовыми затворами и поемными устройствами оцениваются по приведенным в таблице показателям с увеличением стоимости на 10%.

2. Для получения 1 восстановительной стоимости сооружения соответствующую табличную величину умножать на расход воды и перепад.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 110)

Наименование	Земляные работы	Бетонные и железобетонные конструкции	Крепления откосов	Затворы подъемни- ка	Прочие работы
Перепады без щитовых затворов	6	85	5	-	4
Перепады со щитовыми затворами	5	78	4	10	3


Таблица 111
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

КОНСОЛЬНЫЕ ПЕРЕПАДЫ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 м3/сек

Характеристика. Крепление понура бетонными или желе бетонными плитами. Лоток железобетонный. Опоры из бетона и железобетона. Затворы металлические с подъемниками.

Таблица 111

Восстановительная стоимость сооружения на 1 м3/сек расхода воды и 1 м падения в руб.

Территориальный	Пропускная способность, м3/сек
пояс	10-25	26-50	51—75	76—100
	а	б	в	г
1	159	152	141	118
2	168	161	149	124
3	173	166	154	128
4	183	176	163	135
5	226	217	201	167
6	278	267	247	205
7	343	330	306	254
8	369	354	329	273
9	399	382	355	295
Примечание.

Для определения восстановительной стоимости сооружения стоимость, взятую из таблицы, умножить на произведение расхода воды в м3/сек и падений в м.

Удельный вес: земляных работ 9%, бетонных и железобетонных конструкций 76, металлических конструкций 10, прочих 5%.


Таблица 112
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЕРЕПАДЫ СТУПЕНЧАТЫЕ, БЫСТРОТОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика. Несущие конструкции деревянных брусков или бревен. Лоток деревянный из досок.

Таблица 112

Восстановительная стоимость для перепадов на 1 м падения, а для быстротоков на. 1 м длины в руб.

	Перепады	Быстротоки
Территори-	пропускная способность, куб. м/сек
альные	до 1	1 - 2	2 - 3	3 - 5	до 1	1 - 3	свыше 3
пояса	высота падения до 3 м
1	577	720	820	1400	77	160	267
2	620	769	880	1480	81	171	278
3	640	780	900	1530	83	175	289
4	670	830	950	1610	89	182	299
5	830	1020	1050	1990	107	224	374
6	1020	1250	1290	2450	132	276	460
7	1270	1550	1790	3030	171	342	567
8	1370	1670	1920	3250	182	363	610
9	1480	1800	2070	3510	197	392	659
Удельный вес: деревянных несущих конструкций 70%, лотка 27, прочих 3%.


Таблица 113
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ (ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ) СООРУЖЕНИЯ

ЗАПРУДЫ И ПОЛУЗАПРУДЫ ИЗ ХВОРОСТЯНОЙ КЛАДКИ НА ДОННОМ ТЮФЯКЕ

Характеристика. Кладка из хвороста, связанная хворостяным канатом; в основании уложен тюфяк с загрузкой камнем в плетневые клетки. Надводный откос и гребень крепятся камнем в плетневых клетках.

Таблица 113

Восстановительная стоимость 1 м3 кладки в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	18,0	18,7	21,1	23,9	24,5	34,6	39,4	47,5	47,9


Таблица 114
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ (ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ) СООРУЖЕНИЯ

ЗАПРУДЫ И ПОЛУЗАПРУДЫ ИЗ ТЮФЯЧНОЙ КЛАДКИ

Характеристика. Кладка из хворостяных тюфяков с прошивкой тюфяков свайками через 2 - 3 ряда, с пригрузкой камнем.

Таблица 114

Восстановительная стоимость 1 м3 кладки в руб.

Территориальный пояс	Тело и голова	Корень
1	35,0	51,2
2	36,4	53,2
3	41,0	59,9
4	46,6	68,0
5	47,6	70,0
6	67,0	98,0
7	77,0	112,0
8	92,0	135,0
9	93,0	136,0


Таблица 115
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ (ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ) СООРУЖЕНИЯ

ЗАПРУДЫ И ПОЛУЗАПРУДЫ ИЗ КАМЕННОЙ НАБРОСКИ НА ТЮФЯКЕ

Характеристика. Каменная наброска на хворостяном тюфяке с креплением его в плетневых клетках камнем, с покрытие надводной поверхности каменной наброской.

Таблица 115

Восстановительная стоимость 1 м3 в руб.

Территориаль-	Запруды	Полузапруды
ный пояс	высота, м
	1,5	3	5	1,5	3	5
1	40,2	25,6	20,8	42,2	26,9	21,8
2	41,8	26,6	21,6	43,9	28,0	22,7
3	47,0	30,0	24,3	49,4	31,5	25,5
4	53,5	34,0	27,7	56,1	35,8	29,0
5	54,7	34,8	Ј8,3	57,4	36,6	29,6
6	77,0	49,2	39,9	81,0	51,6	41,9
7	88,0	56,1	45,6	92,0	58,9	47,7
8	106,0	67,0	54,9	111,0	71,0	57,6
9	107,0	68,0	55,3	112,0	72,0	60,0
Удельный вес конструкций в %

(к табл. 115)

Наименование	Запруды и полузапруды высотой, м
	1,5	3	5
Хворостяной тюфяк	46	26	15
Каменная наброска	54	74	85


Таблица 116
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ (ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ) СООРУЖЕНИЯ

ЗАПРУДЫ ЗЕМЛЯНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ОТКОСОВ

Характеристика. Тело сооружения из намытого песка. Подводные откосы укреплены хворостяным тюфяком с загрузкой камнем в плетневых клетках. Верховой откос в надводной части укреплен одиночной мостовой на слое щебня. Гребень и низовой откос надводной части укреплены двойной мостовой на слое обратного фильтра.

Таблица 116

Восстановительная стоимость 1 м3 запруды в руб.

Территориальный	Высота запруды, м
пояс	4	6	0
1	10,5	6,1	4,4
2	10,9	6,3	4,6
3	12,3	7,1	5,2
4	14,0	8,1	5,9
5	14,3	8,3	6,1
6	20,2	11,7	8,5
7	23,0	13,4	9,7
8	27,7	16,1	11,7
9	27,9	16,2	11,8
Удельный вес: хворостяного тюфяка 40%, каменной наброски 44, мощения 16%.


Таблица 117
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ (ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ) СООРУЖЕНИЯ

ГАБИОННЫЕ И СИПАЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 117

Восстановительная стоимость 1 м3 в руб.

Территориальный пояс	Габионные тюфяки при толщине сетки 2 - 5 мм	Габионные ящики при толщине сетки 2 - 5 мм	Сипайные сооружения
	а	б	в
1	23,5	21,1	17,6
2	24,9	22,4	18,7
3	25,6	23,0	19,2
4	27.7	24,9	20,8
5	30,1	27,0	22,5
6	32,7	29,3	24,5
7	34,8	31,2	26,0
8	42,1	37,8	31,5
9	42,8	38,4	32,0


Таблица 118
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

АКВЕДУКИ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 1 м3/сек.

Характеристика. Проводящая часть из асбестоцемента труб. Опоры решетчатого типа, установленные на фундамент. Входной и выходной оголовки выполняются из блоков. Подготовка тонная. Крепление гравийное.

Таблица 118

Восстановительная стоимость сооружения, отнесенная на 1 м длины лотка в руб.

Террито-	Лоток шириной, м
риальный	0,4	0,7	1,0
пояс	лоток	оголовки	опоры	лоток	оголовки	опоры	лоток	оголовки	опоры
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	12,3	10,5	14,2	32,0	15,8	15,0	58,5	37,0	15,6
2	13,1	11,1	15,0	33,8	16,8	15,9	62,0	39,2	16,5
3	13,5	11,5	15,5	34,9	17,3	16,3	64,0	40,4	17,1
4	14,2	12,2	16,4	36,8	18,3	17,3	67,0	42,6	18,0
5	17,6	15.0	20,2	45,5	22,6	21,3	83,0	52,6	22,2
6	21,6	18,4	24,8	56,0	27,8	26,2	102,0	64,7	27,3
7	26,6	22,8	30,7	69,0	34,3	32,4	127,0	80,0	33,8
8	28,6	24,5	33,0	74,0	36,9	34,9	136,0	86,0	36,3
9	30,9	26,5	35,6	80,0	39,9	37,7	147,0	93,0	39,2
Примечание. Для определения восстановительной стоимости сооружения сумму стоимости лотка, оголовков и опор, взятую по таблице, умножить на длину лотка.

Удельный вес конструкций в %

(к табл. 118)

Наименование	До 0,4 м	До 0,7 м	До 1,0 м
	лоток	оголо- вок	опоры	лоток	оголо- вок	опоры	лоток	оголо- вок	опоры
Бетонные конструкции	22	25	28	26	22	24	25	26	25
Железобетонные конструкции	70	68	64	67	72	68	67	68	68
Прочие работы	8	7	8	7	6	8	8	6	7


Таблица 119
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

АКВЕДУКИ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 10 м3/сек

Характеристика. Лоток железобетонный прямоугольного и параболического сечения. Опоры стоечного типа, установленные на фундаменте, или свайные. Входной и выходной оголовки выполняются из железобетонных блоков. Подготовка бетонная, крепление гравийное.

Таблица 119

Восстановительная стоимость на объемы, указанные в таблице, в руб.

А. Лотка прямоугольного профиля

Терри-	Лотки размером (ширина глубина), см
тори-	150х80	175х110	200х140	225х180
альный пояс	1 м лотка	одно соору- жение	1 м лотка	одно соору- жение	1 м лотка	одно соору- жение	1м лотка	одно соору- жение
	лоток	опоры	оголов ки	лоток	опоры	оголов ки	лоток	опоры	оголов ки	лоток	опоры	оголовки
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	14,3	8,6	770	29,3	14,3	1820	43,6	20,1	2950	47,4	23,1	3100
2	15,2	9,2	810	30,9	15,2	1920	46,4	21,3	3120	50,1	23,3	3290
3	15,6	9,4	840	32,1	15,7	1970	47,7	21,9	3220	51,6	24,1	3380
4	18,6	9,9	890	33,7	16,6	2090	50,3	23,2	3380	54,6	25,4	3580
5	20,4	12,3	1090	41,6	20,4	2570	62,0	28,5	4180	67,0	31,3	4428
6	25,1	15,1	1341	51.2	25,1	3161	76,3	35,1	5141	82,4	38,5	5437
7	31,0	18,7	1680	63,0	31,1	3940	94,0	43,4	6400	103,0	47,7	6700
8	33,3	20,1	1800	68,0	33,5	4200	101,0	46,7	6800	110,0	51,2	7200
9	35,6	21,7	1944	73,4	36,2	4536	109,1	50,4	7344	118,8	55,3	7800
Продолжение

Б. Лотки параболического профиля

Терри-	Лотки на расход в м3/сек
тори-	0,5	0,75	1,0
альный	1 м лотка	одно	1 м лотка	одно	1 м лотка	одно
пояс	лоток	опоры	соору-	лоток	опоры	соору-	лоток	опоры	соору-
		одно- стоеч- ные	свай- ные	жение оголов ки		одно- стоеч- ные	свай- ные	жение оголов ки		одно- стоеч- ные	свай- ные	жение оголов ки
	глубина в м (раздел «А»)
	0,6	0,7	0,8
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	18,0	8,6	2,6	1020	23,0	8,6	2,6	1070	26,0	8,6	2,6	1250
2	19,0	9,1	2,7	1080	24,2	9,1	2,7	1130	27,6	9,1	2,7	1320
3	19,7	9,3	2,8	1110	25,0	9,3	2,8	1180	28,4	9,3	2,8	1360
4	20,7	9,8	3,0	1170	26,4	9,8	3,0	1230	30,0	9,8	3,0	1440
5	25,7	12,2	3,6	1440	32,6	12,2	3,6	1510	37,0	12,2	3,6	1780
6	31,6	15,0	4,4	1770	40,1	15,0	4,4	1860	45,5	15,0	4,4	2190
7 8 9	38,9 41,8 45,1	18,5 19,9 21,5	5,6 6,0 6,5	2210 2350 2540	49,6 53,3 57,6	18,5 19,9 21,5	5,6 6,0 6,5	2300 2500 2700	56,2 61,0 65,9	18,5 19,9 21,5	5,6 6,0 6,5	2690 2900 3130
Продолжение

Терри-	Лоток на расход в м3/сек
тори-	1,5	3,0	4,6	6,9
альный пояс	лоток	опоры	одно соору жение	лоток	опоры	одно соору жение	лоток	опоры	одно соору жение	лоток	опоры	одно соору жение
		одно- стоеч- ные	свай-  ные	ого- ловки		одно- стоеч- ные	свай-  ные	ого- ловки		одно- стоеч- ные	свай-  ные	ого- ловки		одно- стоеч- ные	свай-  ные	ого- ловки
	глубина в м (раздел «Б»)
	0,9	2х0,9	2х1,2	3х1,2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	36,6	12,6	5,9	2090	73	25,0	11,7	3070	107	25,0	11,7	3580	159	37,6	17,4	4920
2	38,7	13,3	6,2	2210	77	26.5	12,3	3260	112	26,5	12,3	3770	169	39,8	18,5	5210
3	40,0	13,7	6,3	2280	80	27.4	12,7	3360	117	27,4	12,7	3910	174	41,0	19,0	5350
4	42,1	14,5	6.7	2420	85	28,9	13,4	3580	123	28,9	13,4	4100	184	43,4	20,1	5660
5	52,0	17,9	8.3	2980	104	35,7	16,6	4390	152	35,7	16,6	5090	228	54,0	24,8	7000
6	64,0	22,0	10.2	3670	128	43,9	20,4	5400	187	43,9	20,4	6260	280	66,4	30,5	8600
7	79,0	27,2	12,6	4510	158	54,2	25,1	6700	231	54,2	25,1	7700	345	81,0	37,7	10600
8	85,0	29,2	13,6	4850	170	58,3	27,0	7200	248	58,3	27,0	8300	372	88,0	40,6	11400
9	92,0	31,5	14,7	5240	184	63,0	29,2	7800	268	63,0	29,2	9000	402	95,0	43,8	12300
Примечания.

1. В графах «д», «е», «ж», «з» раздела «Б» предусмотрены двухочковые лотки, в графах .«и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р» - трехочковые.

2. Для определения восстановительной стоимости акведуков с прямоугольными лотками размером 6 м2 следует применять к графам «к», «л», «м» поправочный коэффициент 1,07, для акведуков с лотками размером 8 м2 следует применять к графам «к», «л», «м» поправочный коэффициент 1,1. Для акведуков с прямоугольными размерами. лотков восстановительная стоимость определяется по интерполяции.

3. Для определения восстановительной стоимости сооружения сумму стоимости лотка и опор, взятую по таблице, умножить на длину лотка и прибавить стоимость оголовка.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 119)

А. Лотки прямоугольного профиля

Наименование	Лоток размером (ширина Х глубина), см
	150х80	175х110	200х140	225х180
	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы
Лотки	-	79,0	21	-	82,0	18,0	-	81	19,0	-	81	19,0
Оголовки	13,0	59,0	28	13	61,0	26,0	12,0	71	17,0	18,0	69	13,0
Опоры	12,5	75,7	12	10	73,5	11,5	10,5	76	13,5	10,5	76	13,5
Продолжение

Б. Лотки параболического профиля

Наименование	Лотки на расход, м3/сек
	0,5	0,75	1,0	1,5
	глубина, м
	0,6	0,7	0,8	0,9
	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы
Лотки	-	100	-	-	96	4	-	97	3	-	95	5
Оголовки	8	84	8	8	84	8	9	84	7	9	85	6
Опоры
одностоечные	8	89	3	8	89	3	8	89	3	9	86	5
свайные	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-
Продолжение

	Лотки на расход, м3/сек
	3,0	4,6	6,9
Наименование	Глубина, м
	2Х0,9	2Х1,2	3Х1,2
	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы	земля- ные работы	бетонные и железо-  бетонные конструк- ции	прочие работы
Лотки	-	95	5	-	95	5	-	95	5
Оголовки	8	86	6	9	85	6	9	85	6
Опоры
одностоечные	9	86	5	9	86	5	9	86	5
свайные	-	100	-	-	100	-	-	100	-


Таблица 120
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

АКВЕДУКИ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 м3/сек

Характеристика. Сооружение из сборно-монолитного бетона и железобетона. Крепление - бетонные облицовки и мостовая.

Таблица 120

Восстановительная стоимость сооружения на 1 м3/сек расхода и 1 м длины в руб.

Территориальный пояс	Пропускная способность, м3/сек
	до 25	26 - 50
1	61	77
2	65	82
3	67	84
4	71	89
5	87	110
6	107	135
7	133	167
8	143	180
9	154	194
Примечание.

Для определения восстановительной стоимости величину стоимости, взятую из таблицы, умножить на произведение пропускной способности лотка в м3/сек и на длину акведука в м.

Удельный вес: земляных работ 7%, бетонных и железобетонных конструкций 85, прочих работ 8%.


Таблица 121
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

АКВЕДУКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика. Несущая конструкция из деревянных брусьев или бревен. Лоток деревянный из досок.

Таблица 121

Восстановительная стоимость на 1 м длины в руб.

Территориаль-	Пропускная способность, куб. м/сек
ный пояс	до 1	1-3	свыше 3
	высота опор, м
	до 3	3-5	до 3	3-5	до 3	3-5
1	66	69	79	86	118	128
2	69	73	83	93	127	139
3	72	76	87	94	128	140
4	76	80	91	99	134	150
5	94	98	118	150	160	182
6	116	120	145	185	197	224
7	139	150.	160	182	246	278
8	150	160	182	203	267	299
9	162	173	197	219	288	323
Удельный вес: несущей конструкции лотка 70%, лотка 27, прочих работ 3%.


Таблица 122
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

КАНАЛЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

Таблица 122

Восстановительная стоимость на показатель, указанный в таблице, в руб.

Территориаль	Каналы и сооружения
ный пояс	без крепления откосов и дна в нескальных грунтах	с креплением откосов и дна каменным мощением	с бетонной облицовкой откосов и дна	с бетонной облицовкой в скальных грунтах	Металличес- кие трубо- проводы	Деревянные трубопроводы диаметром до 1 м
	1 м3 выемки	1 т	1 м
	а	б	в	г	д	е
1	0,5	1.4	2,8	7,6	460	130
2	0,5	1,5	3,0	8,1	488	138
3	0,6	1,5	3,1	8,4	506	143
4	0,6	1,6	3,3	9,0	543	153
5	0,7	1,8	3,7	10,0	603	170
6	0,9	2,5	5,1	13,8	833	235
7	1,1	3,0	6,1	16,5	998	282
8	1,2	3,4	6,7	18,3	1109	313
9	1,4	3,8	7,6	20,7	1256	355
Примечания.

1. Каналы смешанной конструкции оценивается по отдельным участкам, причем в объем выемки входит не только выемка грунта в русле канала, но и срезка косогора и прочее.

2. Каналы с асфальтобетонной облицовкой оцениваются аналогично каналам с бетонной облицовкой.

3. Каналы, имеющие специальные противофильтрационные устройства (глиняные экраны, подушки и пр.), не указанные в данной таблице, оцениваются по графе каналы без крепления» с коэффициентом 1,2.

4. Подводящие каналы оцениваются по данной таблице в соответствии с их конструкцией.

5 Металлические лотки оцениваются по весу металла, как металлические трубопроводы.

Удельный вес конструктивных элементов в %.

(к табл. 122)

Наименование	Земляные работы	Бетонные и железобетон- ные конструк ции	Металлические конструкции	Деревянные конструкции	Каменные конструкции	Прочие работы
а. Канал с сооружениями в нескальных грунтах откосов без крепления и дна	72	18	-	-	10	-
б. То же, с креплением откосов и дна каменным мощением	30	21	-	10	39	-
в. То же, с бетонной облицовкой откосов и дна	24	38	-	-	38	-
г. То же, с бетонной облицовкой в скальных грунтах	36	53	1	1	3	6
д. Металлический трубопровод	28	10	58	-	-	4
е. Деревянный трубопровод диаметром до 1м	22	6	16	50	6	-


Таблица 123
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА КАНАЛАХ

Характеристика. Головные и концевые сооружения на каналах. Водосбросы. Водосливы. Сифонные колодцы.

Таблица 123

Восстановительная стоимость 1 м3 железобетона в руб.

Территориальный пояс	Головные и кон- цевые сооружения на каналах	Водосбросы	Водосливы	Сифонные колодцы
1	63,8	55,2	114,0	74,4
2	67,6	58,5	120,8	78,9
3	70,2	60,7	125,4	81,8
4	75,3	65,1	134,5	87,8
5	83,6	72,3	149,3	97,5
6	115,5	99,9	206,3	134,7
7	138,4	119,8	247,4	161,5
8	153,8	133,0	274,7	179,3
9	174,2	150,7	311,2	203,1


Таблица 124
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

ТРУБЧАТЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ

Характеристика. Железобетонные и бетонные трубы общей длиной до 10 м под насыпью. Крепление входной и выходной частей железобетоном и бетоном с гравийной отсыпкой. На насыпи установлены бетонные или каменные надолбы.

Таблица 124

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Терри-	При высоте насыпи над трубой
тори-	не менее 1,5 м	3 м и более
альный	внутренний диаметр трубы, м
пояс	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	640	940	1360	1650	2693	970	1360	1760	2420	3720
2	680	990	1440	1740	2850	1020	1440	1860	2570	3930
3	700	1020	1480	1800	2940	1060	1490	1920	2650	4060
4	740	1080	1560	1900	3100	1120	1570	2030	2790	4290
5	910	1340	1930	2350	3830	1380	1940	2500	3450	5290
6	1120	1650	2370	2890	4710	1700	2390	3070	4240	6500
7	1380	2030	2940	3570	5830	2090	2950	3800	5240	8040
8	1490	2180	3160	3840	6300	2250	3170	4090	5640	8650
9	1610	2350	3410	4150	6800	2430	3420	4420	6090	9340
Примечание. Оценка трубчатых переездов дана для одноочковой трубы. При большем числе очков восстановительную стоимость одного сооружения нужно увеличивать на 43% за каждое дополнительное очко.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 124)

Высота засыпки, м	Внутренний диаметр трубы, м	Земляные работы	Бетонные и же- лезобетонные конструкции	Надолбы	Отсыпка
Не менее 1,5	0,6	22	68	6	4
	0,8	15	75	5	5
	1,0	16	78	2	4
	1,2	16	79	2	3
	1,5	12	85	1	2
3 и более	0,6	35	59	4	2
	0,8	29	66	2	3
	1,0	23	72	2	3
	1,2	20	76	1	3
	1,5	14	84	1	1


Таблица 125
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

ВОДОВЫПУСКИ ТРУБЧАТЫЕ С ПЕРЕЕЗДОМ

Характеристика. Железобетонная или бетонная труба с оголовком и выходной частью. Крепление бьефов, плитами и гравийной отсыпкой. .Затвор с подъемником.

Таблица 125

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

	Пропускная способность, м3/сек
Территориаль-	0,5	0,5-1,0	0,5-1,0	1-2	1-2	2-3	2-3	3-6	3-6	6-10
ный пояс	диаметр трубы, см
	40-50	60-80	60-80	80-100	80-100	100-120	100-120	120	120	150
	максимальный напор в верхнем бьефе, м
	до 1	1,5-3	свыше 3	до 3	свыше 3	до 3	свыше 3	до 3	свыше 3	до З
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	433	1250	1990	1320	2200	2340	3730	3660	5840	5990
2	460	1320	2100	1390	2330	2470	3950	3900	6200	6300
3	470	1360	2170	1440	2390	2550	4070	4000	6400	6500
4	496	1440	2290	1520	2530	2700	4300	4230	6700	6900
5	610	1770	2830	1870	3130	3330	5310	5200	8300	8500
6	750	2180	3480	2300	3850	4100	6500	6400	10200	10500
7	930	2700	4300	2850	4760	5050	8100	7900	12800	13000
8	1010	2900	4620	3060	5110	5440	8700	8500	13600	13900
9	1090	3100	4990	3300	5520	5870	9400	9200	14700	15000
Примечание. Оценка водовыпусков сделана для одноочковой трубы. При большем числе очков восстановительную стоимость одного сооружения нужно увеличивать на 43% за каждое последующее дополнительное очко. Для определения восстановительной стоимости водовыпусков (регуляторов) из асбестоцементных труб .диаметром до 600 мм к показателям. восстановительной :стоимости, приведенной в таблице, следует применять поправочный коэффициент 0,974; для водовыпусков из стальных труб диаметром 600 мм - 1,14; 800 мм - 1,09; 1000 мм - 1,08.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 125)

Наименование	Земляные работы	Бетонные и железо- бетонные конструкции	Отсыпки и фильтры	Стальные конструкции
а, б	13	72	5	10
в, г	8	77	5	10
д, е	12	70	8	10
ж, з	10	70	8	12
и	9	70	7	14
к	8	69	7	16


Таблица 126
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

КРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ И ДНА КАНАЛОВ

Характеристика. Монолитный бетон и железобетон, сборные железобетонные плиты. Мощение камнем на подготовке из гравийной смеси.

Таблица 126

Восстановительная стоимость 1 м2 крепления в руб.

Террито- риальный	Сборные железобетонные плиты толщиной, мм	Монолитные плиты	Мощение булыжным камнем толщиной, см
пояс	50	80	100	бетонные	железо- бетонные	20	30	40, в два слоя
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6,0	8,5	10,9	5,9	8,3	2,8	3,4	4,4
2	6,3	8,9	11,6	6,2	8,8	2,9	3,6	4,7
3	6,5	9,2	11,9	6,4	9,1	3,0	3,7	4,8
4	6,9	9,7	12,6	6,8	9,6	3,2	3,9	5,1
5	8,5	12,0	15,5	8,3	11,8	3,9	4,9	6,3
6	10,5	14,8	19,1	10,2	14,5	4,8	6,1	7,8
7	12,9	18,3	23,6	12,7	18,0	6,0	7,4	9,6
8	13,9	19,7	25,4	13,6	19,3	6,5	8,0	10,3
9	15,0	21,3	27,4	14,7	20,8	7,0	8,6	11,1


Таблица 127
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

КРЕПЛЕНИЯ КЮВЕТОВ И КАНАВ

Таблица 127

Восстановительная стоимость 1 м2 крепления в руб.

Территориальный пояс	Тип крепления
	бетонные плиты	каменное мощение
	а	б
1	6,1	4,5
2	6,4	4,7
3	6,6	4,9
4	7,2	5,3
5	7,8	5,7
6	8,4	6,2
7	9,0	6,6
8	10,9	8,0
9	11,1	8,1


Таблица 128
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

ДЮКЕРЫ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 10 м3/с

Характеристика. Дюкеры из железобетонных труб. Оголовки бетонные и железобетонные. Мостик, поручни металлические. Крепления бетонные и железобетонные плиты с каменной и гравийной отсыпкой.

Таблица 128

Восстановительная стоимость оголовка дюкера и труб на измерители, указанные в таблице, в руб.

	Оголовок	Площадь сечения отверстий труб. м2 до
Территори- альный	дюкера, 1 м3 бетона	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
пояс	и железо- бетона	а	б	в	г	д	е	ж

1м трубы

1	131	47,2	73	127	253	355	465	584
2	138	50,0	77	135	268	376	492	620
3	143	51,6	79	139	276	388	508	640
4	151	54,5	84	147	292	409	536	670
5	186	67,0	104	181	360	505	662	830
6	229	82,4	128	223	443	621	814	1021
7	282	102,0	157	275	547	770	1010	1260
8	304	110,0	169	296	587	830	1080	1360
9	328	119,0	182	320	634	896	1166	1469
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 128)

Наименование	Площадь сечения отверстий труб, м2
	до 1	до 2	до 5
Оголовок
Земляные работы	3	3	3
Бетонные и железобетонные конструкции	72	71	73
Каменные конструкции	6	4	5
Гидроизоляция	1	1	1
Металлоконструкции	18	21	18
Трубопровод
Земляные работы	16	12	11
Бетонные и железобетонные конструкции	70	73	76
Гидроизоляция	14	15	13


Таблица 129
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел V. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. АКВЕДУКИ, КАНАЛЫ, ТРУБОПРОВОДЫ

ДЮКЕРЫ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ СВЫШЕ 10 м3/сек

Характеристика. Дюкеры из железобетонных труб. Оголовки бетонные и железобетонные.

Таблица 129

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориальный	Пропускная способность, м3/сек
пояс	11-25	26-60	61-100
	площадь сечения отверстия труб, м2
	6-10	11-20	25-30	35-58
1 м трубы

1	7600	8700	18300	31500
2	8000	9200	19400	33500
3	8200	9400	20000	34200
4	8800	10000	21200	36400
5	10800	12300	26100	45000
6	13300	15100	32100	55300
7	16400	18700	39800	68000
8	17400	20000	42100	72000
9	18800	21600	45500	77800
Примечание. При площади сечения 20—25 и 30—35 м2 восстановительная стоимость определяется по интерполяции. Восстановительная стоимость дюкеров включает стоимость оголовков.

Удельный вес конструкций в %

(к табл. 129)

Наименование	Площадь сечения отверстия труб
	6—10	11—20	25—30	35-50
Земляные работы	6	7	6	7
Бетонные и железобетонные конструкции	63	63	65	64
Каменные конструкции	6	8	9	11
Металлоконструкции	25	22	20	18


Вводные указания
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели набережных и береговых укреплений составлены на 1 м длины сооружений, а креплений откосов на 1м2.

2. В восстановительную стоимость сооружений вошли все встроенные элементы.

3. По конструкции набережные подразделяются на следующие типы: вертикальные, откосные, полуоткосные, вертикально-откосные, со шпунтовой стенкой, на свайном ростверке.

Крепление откосов предусмотрено сборными железобетонными плитами, монолитным железобетоном, одерновкой.

4. Укрупненные показатели подсчитаны для второй группы грунтов: песок, гравий, плотные супеси, суглинки и глина. При других грунтах для свайных сооружений эстакад и больверков стоимость, указанную в таблице, надо умножить на коэффициент 1,05.

5. Протяженность набережных определяется измерением по линии основания парапета, высота измеряется от основания парапета до дна водоема у сооружения. При размерах сооружений, отличающихся от указанных в таблице, восстановительная стоимость определяется интерполяцией.

Пример пользования таблицами отдела VI. Требуется определить восстановительную стоимость набережной в г. Архангельске. Длина набережной 951 м. Согласно «Общей части» сборника, Архангельск относится к 4-му территориальному поясу и II климатическому району.

По таблице № 143 стоимость 1 м набережной для 4-го пояса 625 руб. Поправочный коэффициент для II климатического района — 1.

Восстановительная стоимость набережной определяется умножением стоимости, взятой из таблицы, на длину набережной

625 руб. X 951 =594375 руб.


Таблица 130
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УГОЛКОВОГО ПРОФИЛЯ

Характеристика. Стенка образована сборными железобетонными  плитами. Анкерное устройство - стальные анкерные тяги с плитами из сборного железобетона. Засыпка песчаным грунтом.

Таблица 130

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	7	8	9	10
1	2010	2280	2550	2910
2	2131	2417	2703	3085
3	2211	2508	2805	3201
4	2370	2690	3010	3430
5	2633	2990	3340	3810
6	3640	4130	4615	5270
7	4360	4950	5530	6315
8	4840	5495	6145	7013
9	5490	6220	6960	7940
Удельный вес: каменной постели 14%, вертикальных и горизонтальных железобетонных плит 65, анкерного устройства 21%.


Таблица 131
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНАЯ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ШПУНТОМ

Характеристика. Стенка набережной - шпунт железобетонный. Анкерное устройство - сборные железобетонные плиты, железобетонные сваи, стальные анкерные тяги. Железобетонный оголовок. Засыпка песчаным грунтом.

Таблица 131

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территориаль	Высота набережной, м
ный пояс	5	6	7	8	9	10
1	1030	1390	1750	2110	2470	2940
2	1090	1470	1850	2240	2620	3120
3	1130	1530	1920	2320	2720	3230
4	1220	1640	2060	2490	2920	3470
5	1350	1820	2290	2760	3240	3850
6	1860	2520	3170	3820	4470	5320
7	2230	3020	3800	4580	5360	6380
8	2480	3350	4220	5080	5960	7080
9	2810	3800	4780	5760	6740	8030
Удельный вес: стенки из железобетонного шпунта 82 %, анкерного устройства 18%.


Таблица 132
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ШПУНТОМ

Характеристика. Стальная шпунтовая стенка заанкерена при помощи стальных тяг за железобетонную плиту или анкерную стенку из стального шпунта. Верхнее строение - сборные железобетонные лицевые плиты, плиты проезжей части, железобетонный оголовок. Засыпка песчаным грунтом.

Таблица 132

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Террито-	Высота набережной, м
риаль- ный пояс	4	5	6	7	8	9	10	11	12	засыпка камнем
1	460	760	1070	1370	1550	1740	2130	2510	2910	3240
2	490	805	1130	1450	1640	1840	2260	2660	3080	3430
3	510	.840	1180	1510	1700	1910	2340	2760	3200	3560
4	540	900	1260	1620	1830	2050	2510	2960	3430	3820
5	600	990	1400	1790	2030	2280	2790	3290	3810	4240
6	830	1380	1940	2480	2800	3150	3850	4540	5270	5860
7	1000	1650	2320	2970	3360	3780	4620	5450	6310	7030
8	1110	1830	2580	3300	3730	4190	5130	6050	7010	7810
9	1260	2070	2920	3740	4230	4750	5810	6850	7940	8840
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 132)

Наименование	Высота набережной, м	Засыпка камнем
	4-8	9-12
Стенка из стального шпунта	62	55	48
Анкерное устройство	26	24	28
Верхнее строение железобетонное	12	21	24


Таблица 133
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ НА СВАЯХ-ОБОЛОЧКАХ

Характеристика. Стенка набережной - железобетонные сваи-оболочки диаметром 1,6 м. Анкерное устройство—железобетонные анкерные плиты, железобетонные сваи, стальные анкерные тяги. Железобетонный шапочный брус. Засыпка песчаным грунтом,

Таблица 133

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территори-	Высота набережной, м
альный пояс	8	9	10	11	14
1	4600	5580	6560	7540	8600
2	4870	5915	6950	7990	9120
3	5060	6140	7220	8290	9460
4	5430	6580	7740	8900	10150
5	6030	7310	8590	9880	11270
6	8330	10100	11870	13650	15570
7	9980	12100	14240	16360	18660
8	11090	13450	15810	18170	20730
9	12560	15230	17910	20580	23480
Удельный вес: стенки из свай-оболочек с засыпкой и шапочно бруса 73%, анкерного устройства 27%.


Таблица 134
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЯЖЕЙ

Характеристика. Ряж деревянный, заполненный камне установлен на каменную постель, за стенкой отсыпка песчаным грунтом.

Таблица 134

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территори-	Высота набережной, м
альный пояс	6	7	8	9	10
1	1690	1890	2090	2580	2940
2	1760	1970	2170	2680	3060
3	1980	2210	2440	3020	3440
4	2250	2510	2780	3430	3910
5	2300	2570	2840	3510	4000
6	3240	3630	4010	4950	5640
7	3700	4140	4580	5650	6400
8	4460	4990	5520	6800	7800
9	4490	5030	5560	6900	7900
Удельный вес: постели 11%, ряжа с заполнением 89%.


Таблица 135
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПЛИТ

Характеристика. Стенка образуется вертикальной и горизонтальной железобетонными плитами, скрепленными металлическим анкером. Горизонтальная плита прижата песчаной засыпкой.

Таблица 135

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	6	7	8	9
1	830	1010	1200	1380
2	860	1050	1250	1430
3	970	1180	1400	1620
4	1100	1340	1600	1830
5	1130	1370	1630	1880
6	1590	1940	2300	2650
7	1820	2210	2630	3020
8	2190	2670	3170	3640
9	2210	2690	3190	3670
Примечание.

Стоимость набережной дается для случая строительства насухо.

Удельный вес: основания под горизонтальную плиту 13%, горизонтальных сборных железобетонных плит или монолитной плиты 42, вертикальных сборных железобетонных плит 40, анкерных устройств, закладных частей и металлических конструкций 2, прочих работ 3%.


Таблица 136
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВАЙНЫЕ СО СБОРНЫМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ВЕРХНИМ СТРОЕНИЕМ

Характеристика. Ростверк сборный железобетонный на железобетонном свайном основании с передним шпунтом. Подпорная стенка железобетонная. Засыпка песчаным грунтом.

Таблица 136

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Террито-	Высота ростверка, м
риальный	до 0,85	1,85 и более
пояс	высота набережной, м
	5	6	7	8	6	7	8	9
1	1410	1990	2570	3150	1590	2170	2750	3330
2	1470	2070	2670	3280	1650	2260	2860	3460
3	1650	2333	3010	3690	1860	2540	3220	3900
4	1870	2650	3420	4190	2110	2890	3660	4430
5	1920	2710	3490	4280	2160	2950	3740	4530
6	2710	3820	4930	6050	3050	4170	5280	6400
7	3090	4360	5630	6900	3480	4750	6020	7300
8	3720	5250	6780	8300	4200	5730	7260	8800
9	3750	5290	6800	8400	4230	5770	7310	8900
Удельный вес: свай и шпунтов 53%, ростверков 45, про работ 2%.


Таблица 137
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СВАЙНЫЕ С БЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ

Характеристика. Бетонный или бутобетонный ростверк деревянном свайном основании с передним деревянным шпунтом. Засыпка за стенку песчаным грунтом.

Таблица 137

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территори-	Высота набережной, м
альный пояс	6	7	8	9	10
1	1060	1470	1880	2290	2700
2	1100	1530	1950	2380	2810
3	1240	1720	2200	2680	3160
4	1410	1950	2500	3050	3690
5	1440	2000	2560	3100	3670
6	2030	2820	3610	4400	5180
7	2320	3220	4120	5010	5910
8	2800	3880	4960	6000	7100
9	2820	3910	5000	6100	7200
Удельный вес: бетонной или бутобетонной надстройки свайного основания и шпунта 55, прочих работ 4%.


Таблица 138
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ШПУНТОМ

Характеристика. Шпунт железобетонный таврового сечения, анкерная плита из сборных железобетонных плит. Анкерные тяги металлические. Обратная засыпка песчаным грунтом.

Таблица 138

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	6	7	8	9
1	1280	1540	1810	2080
2	1330	1600	1880	2160
3	1500	1800	2120	2430
4	1700	2050	2410	2770
5	1740	2090	2460	2830
6	2460	2960	3470	3990
7	2800	3370	3960	4560
8	3380	4070	4780	5490
9	3400	4100	4810	5530
Удельный вес: шпунта лицевой стенки и шапочного бруса 68%, анкерных тяг, плит и креплений 29, прочих работ 3%.


Таблица 139
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ШПУНТОМ

Характеристика. Металлическая шпунтовая стенка заанкерена при помощи металлических тяг за железобетонную плиту. Шапочный брус железобетонный. Засыпка песчаным грунтом.

Таблица 139

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Террито-риальный	Высота набережной, м
пояс	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	387	640	890	1150	1290	1460	1780	2110	2430
2	402	660	930	1190	1350	1520	1850	2190	2530
3	453	740	1040	1340	1520	1710	2090	2460	2840
4	515	850	1190	1520	1720	1940	2370	2800	3230
5	526	870	1210	1560	1760	1980	2420	2860	3310
6	740	1220	1710	2200	2490	2800	3420	4040	4670
7	850	1400	1950	2510	2840	3190	3900	4610	5330
8	1020	1680	2350	3020	3420	3850	4710	5560	6400
9	1030	1690	-2370	3050	3450	3880	4740	5600	6470
Удельный вес: верхнего строения железобетонного 8 %, стенки из металлического шпунта 70, анкерного устройства 22%.


Таблица 140
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ ПОЛУОТКОСНЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ШПУНТОМ

Характеристика. Железобетонный шпунт таврового сечения, анкерная плита из сборного железобетона, тяги металлические. Крепление откоса каменной мостовой. Обратная засыпка песчаным грунтом.

Таблица 140

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	8	9	10
1	800	960	1130
2	830	1000	1170
3	940	1120	1320
4	1060	1280	1500
5	1090	1310	1540
6	1540	1840	2170
7	1750	2100	2470
8	2110	2530	2980
9	2130	2550	3010
Удельный вес: шпунта железобетонного, шапочного бруса анкерных плит и креплений 4, крепления откосов 9, прочих бот 4%.


Таблица 141
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ СО СВОБОДНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ШПУНТОМ

Характеристика. Стенка из незаанкеренного железобетонного шпунта или из труб-оболочек.

Таблица 141

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	2	3	4
1	283	516	750
2	294	537	780
3	331	600	880
4	750	690	1000
5	770	700	1020
6	1090	990	1440
7	1240	1130	1640
8	1490	1360	1970
9	1510	1370	1990
Удельный вес: шпунта железобетонного 86%, шапочного бруса 6, прочих работ 8%.


Таблица 142
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ ПОЛУОТКОСНЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ СВОБОДНЫМ ШПУНТОМ

Характеристика. Вертикальная стенка из деревянного шпунта со свободной высотой до 3 м. Отсыпка камня перед стенкой. Откосный участок укреплен сборными железобетонными плитами на обратном фильтре. Железобетонные лестничные сходы с анкерными плитами и стальными тягами и ливневая канализация с водовыпусками. Обратная засыпка из песчаного грунта.

Таблица 142

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	855	906	940	1009	1120	1547	1855	2060	2334
Удельный вес: шпунта и свай 14%, крепления откосов 83, анкерного устройства 3%.


Таблица 143
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

ОТКОСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ВЫСОТОЙ ДО 5 м

Характеристика. Упорная призма из каменной наброски на обратном фильтре. Укрепление берегового откоса монолитными плитами из армированного бетона. Набережная имеет съезды, лестничные сходы, видовые площадки.

Таблица 143

Восстановительная стоимость 1 м набережной в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	530	562	583	625	694	959	1150	1277	1447
Удельный вес: земляных работ 37%, сборного железобетона 46, бетона монолитного 12, прочих работ 5%.


Таблица 144
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

ПРИЧАЛЬНАЯ СТЕНКА ВЫСОТОЙ ДО 4 м

Характеристика. Железобетонная стенка со шпунтовым железобетонным рядом. Основание из железобетонных вертикальных и наклонных свай. Причальные тумбы. Водовыпуск из железобетонной трубы.

Таблица 144

Восстановительная стоимость 1 м стенки в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	1961	2079	2157	2314	2569	3549	4255	4726	5353
Удельный вес: земляных работ 23%, свай железобетонных железобетонной стенки 53, прочих работ 5%.


Таблица 145
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 1. НАБЕРЕЖНЫЕ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ СНЕГОСБРОСНАЯ ПЛОЩАДКА

Характеристика. Снегосбросная площадка на железобетонных сваях, по сваям уложены сборные железобетонные плиты Покрытие по плитам цементно-бетонное. По откосу отсыпана каменная призма с обратным фильтром из щебня или гравия.

Таблица 145

Восстановительная стоимость 1 м снегосбросной площадки в руб.

Террито-риальный	Высота снегосбросной площадки, м э
пояс	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1890	2320	2760	3570	3800	4140	4490	4840
2	2003	2460	2930	3780	4030	4390	4760	5130
3	2080	2550	3040	3930	4180	4550	4940	5320
4	2230	2740	3260	4210	4480	4880	5300	5710
5	2480	3040	3620	4680	4980	5420	5880	6340
6	3420	4200	5000	6460	6880	7490	8130	8760
7	4100	5030	5990	7750	8250	8980	9740	10500
8	4560	5590	6650	8600	9160	9980	10820	11660
9	5160	6330	7530	9750	10370	11300	12260	13210
Удельный вес: крепления откоса и сопряжения с берегом свайного железобетонного основания 42, верхнего железобетон строения 23%.


Таблица 146
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОЩЕНИЕМ

Таблица 146

Восстановительная стоимость 1 м2 мощения и 1 м упора в руб.

Террито-	Мощение на щебне	Мощение с проливной раствором
риальный	одиночное	двойное	одиночное	двойное
пояс	мощение	упор	мощение	упор	мощение	упор	мощение	упор
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6,6	13,0	10,6	19,8	7,2	13,0	12,0	19,8
2	7,0	13,8	11,3	21,0	7,6	13,8	12,8	21,0-
3	7,2	14,2	11,6	21,6	7,8	14,2	13,1	21,6
4	7,7	15,4	12,6	23,4	8,5	15,4	14,2	23,4
5	8,4	16,7	13,6	25,4	9,2	16,7	15,4	25,4
6	9,1	18,1	14,8	27,5	10,0	18,1	16,8	27,5
7	9,7	19,3	15,7	29,3	10,7	19,3	17,8	29,3
8	11,8	23,3	19,0	35,5	12,9	23,3	21,6	35,5
9	12,0	23,7	19,4	36,0	13,1	23,7	21,9	36,0
Примечание. Для определения восстановительной стоимости берегового укрепления стоимость I м2 мощения умножить на площадь в м2 и сложить со стоимостью 1 м упора, умноженного на его длину.


Таблица 147
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЯ ПЛЕТНЕВЫМИ КЛЕТКАМИ И КАМЕННЫМИ НАБРОСКАМИ

Таблица 147

Восстановительная стоимость 1 м2 поверхности, укрепленной плетневыми клетками,

и 1 м3 каменной наброски в руб.

Территориальный	Плетневые клетки	Каменные
пояс	с каменной набросной	с двойным мощением	наброски
	а	б	в
1	5,6	6,9	13,3
2	5,9	7,3	14,1
3	6,1	7,5	14,5
4	6,6	8,1	15,7
5	7,2	8,8	17,0
6	7,8	9,6	18,5
7	8,3	10,2	19,7
8	10,0	12,3	23,8
9	10,2	12,5	24,2


Таблица 148
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОГО ОТКОСА КАМЕННОЙ

НАБРОСКОЙ, УПОРНЫЕ ПРИЗМЫ И КАМЕННЫЕ БАНКЕТЫ

Характеристика. Наброска из камня в воду и упорные подводные призмы или каменные банкеты.

Таблица 148

Восстановительная стоимость 1 м3 сооружения в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость в руб.	15,8	16,4	18,5	21,0	21,5	30.3	34,6	41,7


Таблица 149
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОСТОВОЙ И ОДЕРНОВКОЙ

Характеристика. Каменная мостовая одиночная и двойная на обратном фильтре из гравия или щебня. Крепление камнем в плетневых клетках. Сплошная одерновка на слое растительного грунта.

Таблица 149

Восстановительная стоимость 1 м2 крепления в руб.

Территориальный пояс	Мостовая	Крепление в плетневых клетках	Крепление одерновкой
	одинарная	двойная
	а	б	в	г
1	7,7	12,0	10,5	1.9
2	8,0	12,5	10.9	1,9
3	9,0	14,0	12,3	2,2
4	10,2	16,0	14,0	2,5
5	10.5	16,3	14.3	2,6
6	14,8	23,0	20,2	3,6
7	16,9	26,3	23,0	4,2
8	20,3	31,7	27,7	5,0
9	20,5	31,9	27,9	5,1
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 149)

Наименование	Мостовая на слое травы	Крепление в плетневых
	одинарная	двойная	клетках
Фильтр	40	26	14
Крепление	60	74	86


Таблица 150
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ

Характеристика. Монолитные железобетонные плиты на подготовке из гравия или щебня.

Таблица 150

Восстановительная стоимость 1 м2 крепления в руб.

Территориаль	Толщина плит, см
ный пояс	20	25	30	35	40	45
1	15,1	17,0	20,2	24,9	27,7	30,3
2	15,7	17,7	21,0	25,9	28,8	31,5
3	17,7	19,9	23,6	29,1	32,4	35,5
4	20,1	22,6	26,9	33,1	36,8	40,3
5	20,5	23.1	27,5	33,9	37,7	41,2
6	29,0	32,6	38.8	47,8	53,2	58,2
7	33,1	37,2	44,2	54,5	61,0	66,0
8	39,9	44,9	53,3	66,0	73,0	80,0
9	40,2	45,2	53,7	66,0	74,0	81,0
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 150)

Наименование	Толщина плит, см
	20	25	30	35	40	45
Подготовка	15	13	11	9	8	7
Крепление	85	87	89	91	92	9


Таблица 151
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ

Характеристика. Крепление откосов сборными железобетонными плитами на обратном фильтре. Крепление откосов омоноличенными по контуру сборными железобетонными плитами н, подготовке из гравия или щебня. Парапет сборный или монолитный из бетона. Анкерный упор сборный железобетонный на гравийной или щебеночной подготовке.

Таблица 151

Восстановительная стоимость 1 м2 крепления и 1 м парапета и анкерного упора в руб.

Террито	Крепление откоса плитами	Парапет	Анкерные упоры высотой, м
риаль- ный	разрезными	омоноличенными по контуру		до 0,7	1 и более
пояс	толщина плит, см	бетонный
	15	20	10	15	20	сборный	монолит ный	средний	нижний	средний	нижний
	а	6	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	21,0	26,6	18,2	24,9	31,4	35,4	20,7	36,3	37,4	58,8	61
2	21,8	27,7	18,9	25,9	32,7	36,8	21,5	37,8	38,9	61,0	63
3	24,6	31,1	21,3	29,1	36,7	41,4	24,2	42,5	43,8	69,0	71
4	27,9	35,4	24,2	33,1	41,8	47.1	27,5	48,3	49,7	78,0	81
5	28,6	36,2	24,8	33,9	42,7	48,1	28,2	49,4	50.9	80,0	83
6	40,3	51,1	34,9	47,8	60,0	68,0	39,7	70,0	72,0	113,0	117
7	46,0	58,3	39,9	54,5	69,0	78,0	45,3	79,0	82,0	128,0	134
8	55,4	70,0	48,0	66,0	83,0	93.0	54,6	96,0	99,0	155,0	161
9	55,9	71,0	48,4	66,0	84,0	94,0	55,1	97,0	99,0	156,0	162
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 151)

Наименование	Крепление откоса плитами
	разрезными	с омоноличиванием по контуру
	толщина плит, см
	15	20	10	15	20
Подготовка	21	17	8	6	5
Крепление	79	83	92	94	95


Таблица 152
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВОГО ОТКОСА СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ С УПОРНЫМ ПОЯСОМ

Характеристика. Упорный пояс из железобетона на обратном фильтре из разнозернистого и крупнозернистого щебня. Крепление откоса плитами из сборного железобетона на подготовке из щебня. Прогулочная дорожка с асфальтовым покрытием на щебеночном основании и с бортовым камнем. Лестничные сходы, водовыпуски.

Таблица 152

Восстановительная стоимость 1 м2 крепления берегового откоса в руб.

Территориальный пояс	Высота крепления, м
	до 5,5	до 9
	а	6
1	48,3	27,0
2	51,2	28,6
3	53,1	29,7
4	57,0	31,9
5	63,3	35,4
6	87,4	48,9
7	104,8	58,6
8	116,4	65,1
9	131,9	73,7
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 152)

Наименование	Процент
	а	б
Земляные работы	12	8
Сборные железобетонные плиты крепления	39	75
Монолитные армированные плиты крепления	24	7
Упорная каменная призма	8	-
Каменные конструкции	15	8
Прочие работы	2	2


Таблица 153
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ РАЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Характеристика. Мощение одиночное на щебне. Гибкие железобетонные тюфяки. Железобетонные плиты. Бетонные плиты.

Таблица 153

Восстановительная стоимость 1 м2 берегового укрепления в руб.

Территориальный пояс	Мощение одиноч- ное на щебне	Гибкие железо- бетонные тюфяки	Железобетонные плиты	Бетонные плиты
1	91	1218	602	483
2	96	1290	638	512
3	100	1340	662	530
4	107 .	1437	710	570
5	119	1596	790	633
6	165	2204	1090	874
7	197	2643	1306	1048
8	219	2935	1450	1164
9	248	3325	1640	1320


Таблица 154
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

ВОЛНОГАСЯЩЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ МОРСКОГО БЕРЕГА ТЕТРАПОДАМИ

Характеристика. Тетраподы с закладными деталями их подъема.

Таблица 154

Восстановительная стоимость 1 м3 тела тетраподов в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	81	86	89	96	106	147	176	195	221


Таблица 155
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

БУНЫ И ТРАВЕРСЫ МОРСКИЕ БЕТОННЫЕ ИЗ МАССИВОВОЙ КЛАДКИ

Характеристика. Выравнивающий слой из щебня или гравия. Надводная и подводная часть буны из сборных железобетонных блоков, корневая часть - из монолитного бетона.

Таблица 155

Восстановительная стоимость 1 м3 в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	76,7	81.3	84.4	90,5	100,5	138,8	166,4	184,8	209,4
Удельный вес: земляных работ 11%, выравнивающего слоя и подготовки из щебня 3, сборного железобетона 33, монолитного бетона 53%.


Таблица 156
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

ВОЛНОЛОМЫ МОРСКИЕ

Характеристика. Волноломы из сборных бетонных массивов, установленные на каменной постели.

Таблица 156

Восстановительная стоимость 1 м3 бетонных массивов (в деле) в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	102	108	112	120	134	185	221	246	278


Таблица 157
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

БУНА ДЕРЕВЯННАЯ

Характеристика. Буна из деревянных вертикальных свай длиной до 7 м и более, с прижимными брусьями и металлическими оттяжками. Заполнение буны из камня.

Таблица 157

Восстановительная стоимость 1 м3 заполнения буны камнем (в деле) в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	132	140	144	154	172	237	284	316	360
Удельный вес: земляных работ 7%, свайных работ (забивка вертикальных деревянных свай) 58, заполнения бун камнем 35%.


Таблица 158
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ НА ОТКОСАХ

Характеристика:

а - ширина схода более 3 м. Фундамент и коссоуры сборные железобетонные. Лестничные площадки бетонным основанием, уложенным по песчаной подготовке с асфальтовым покрытием. Диафрагмы и ступени сборные железобетонные. Водосточные лотки из монолитного железобетона;

б - ширина схода до 3 м. Из сборных железобетонных ступеней, уложенных по основанию из монолитных железобетонных плит на гравийной подготовке;

в - ширина схода до 3 м. Фундаменты, опоры и коссоуры монолитные железобетонные, ступени, переходные площадки железобетонные. Дорожки с асфальтобетонным покрытием по щебеночной подготовке. Водосточные лотки из монолитного железобетона;

г - ширина схода до 1 м. Сход на грунте по щебеночной готовке. Ступени монолитные из бетона.

Таблица 158

Восстановительная стоимость 1 м3 бетона (в деле) в руб.

Территориальный пояс	а	б	в	г
1	216	97	116	134
2	229	103	123	142
3	238	106	128	147
4	255	114	137	158
5	283	127	152	175
6	391	175	211	242
7	469	210	252	291
8	521	233	280	323
9	590	264	318	366
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 158)

Наименование	а	б	в	г
Земляные работы	9	7	6	8
Железобетонные конструкции:
монолитные	18	46	16	71
сборные	68	41	69	15
Асфальтовое покрытие	4	-	4	-
Прочие работы	1	6	5	6


Таблица 159
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

ОПОЯСКА БЕРЕГОВАЯ

Характеристика. Опояска из железобетонных свай сечением 25Х25 см, длиной до 5 м с шапочным брусом из монолитного железобетона с засыпкой пазух крупным штучным камнем.

Таблица 159

Восстановительная стоимость 1 м длины опояски в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость	480	510	530	570	630	870	1040	1160	1310
Удельный вес: земляных работ 2%, свайных работ (забивка железобетонных свай) 15, отсыпки камня за свайную опояску 83%.


Таблица 160
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 2. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

ВОЛНООТБОЙНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ

Характеристика. Волноотбойная стенка из монолитного бетона.

Застойный дренаж из асбестоцементных труб с глиняным экраном. Перильное ограждение из металлических труб.

Таблица 160

Восстановительная стоимость 1 м в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	97,7	103,6	107,5	115,3	128.0	176,9	212,0	235,5	266,8
Удельный вес: земляных работ 50%, монолитного бетона 41, гидроизоляции и устройства температурно-осадочных швов 4, застенного дренажа 4, прочих работ 1%.


Таблица 161
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 3. ВОДОВЫПУСКИ, ЛОТКИ И ТРУБИ

ВОДОВЫПУСКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ ОТКРЫТЫЕ

С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 10 м3/сек (БЕЗ ПЕРЕЕЗДА)

Таблица 161

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Террито-	Тип сооружений
риальный	I	II	III	IV	V	VI	VII
пояс	ширина отверстий, см
	40-60	40-60	40-60	40-60	80-100	80-100	80-100
	максимальный напор, см
	До 50	51-150	151-200	201 и выше	до 100	101-200	201-300
	а	б	в	г	д	е	ж
1	59,6	131	208	400	337	473	810
2	62,0	139	220	423	357	500	860
3	65,0	143	227	437	368	516	890
4	69	151	240	461	389	545	940
5	85	186	296	569	480	670	1160
6	105	228	367	700	590	820	1420
7	129	283	450	870	730	1020	1760
8	139	305	484	930	780	1100	1890
9	150	329	523	1000	840	1200	2040
Продолжение

Террито-	Тип сооружений
риальный	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
пояс	ширина отверстий, см
	80-100	120-150	120-130	120-150	150-200	150-200	150-200	200-300	200-300	200-300
	максимальный напор, см
	301 и выше	до 200	201-300	301 и выше	до 200	201-300	301 и выше	до 200	201-300	301 и выше
	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с
1	1400	1260	2150	3640	2160	3600	6300	4060	5220	9200
2	1480	1340	2270	3850	2290	3890	6600	4300	5530	9800
3	1530	1380	2340	3970	2360	4010	6900	4430	5710	10100
4	1610	1460	2480	4190	2490	4230	7200	4680	6270	10600
5	1990	1800	3060	5170	3080	5230	8900	5770	7740	13200
6	2450	2210	3760	6360	3790	6430	10900	7100	9600	16200
7	3020	2730	4640	7900	4680	7900	13600	8800	11770	19900
8	3250	2930	4500	8500	5090	8500	14600	9200	12700	21400
9	3500	3200	5400	9200	5500	9200	15800	9900	13700	23100
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 161)

Тип сооружений	Земляные работы	Бетонные и железобетонные конструкции	Отсыпки и фильтры	Стальные конструкции
I	2	86	5	7
11	3	84	6	7
III	5	82	6	7
IV	8	79	7	6
V	8	78	8	6
VI	9	75	9	7
VII	9	73	10	8
VIII	6	76	7	11
IX	7	77	6	10
X, XI, XII	8	78	4	10
XIII	10	79	4	7
XIV, XV, XVI	11	79	4	6
XVII	11	80	3	6


Таблица 162
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 3. ВОДОВЫПУСКИ, ЛОТКИ И ТРУБИ

ВОДОВЫПУСКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ ОТКРЫТЫЕ С ПРОПУСКНОЙ

СПОСОБНОСТЬЮ ДО 10 м3/сек (С ПЕРЕЕЗДОМ)

Таблица 162

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Террито-	Тип сооружений
риальный	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
пояс	ширина отверстия, см
	до 150	до 150	до 150	150-200	150-200	150-200	200-300	200-300	200-300
	максимальный напор, см
	до 200	201-300	301 и выше	до 200	201-300	301 и выше	до 200	201-00	301 и выше
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	3090	3710	5790	4510	5350	7800	5700	7200	8600
2	3270	3940	6100	4770	5660	8200	6000	7700	9100
3	3380	4070	6300	4920	5840	8500	6200	7900	9400
4	3560	4310	6700	5200	6200	9000	6600	8400	9900
5	4400	5580	8200	6400	7600	11100	8100	10300	12300
6	5410	6860	10100	7900	9400	13700	10000	12800	15100
7	6700	8500	12500	9700	11 600	16900	12400	15600	18600
8	7000	9000	13500	10500	12400	18100	13300	16900	20100
9	7600	9700	14600	11300	13400	19500	14400	18200	21700
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 162)

Тип сооружения	Земляные работы	Бетонные и железобетонные конструкции	Отсыпки и фильтры
I, II	8	73	17
III	9	74	15
IV	10	74	13
V	11	75	11
VI	12	75	10
VII	12	75	9
VIII	13	76	7
IX	13	76	7


Таблица 163
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 3. ВОДОВЫПУСКИ, ЛОТКИ И ТРУБИ

ВОДОВЫПУСКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 10 м3/сек (БЕЗ ПЕРЕЕЗДА)

Таблица 163

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Террито-	Тип сооружения
риальный	I	II	III	IV	V	VI	VII
пояс	пропускная способность, м3/сек
	0,49	0,49	0,49	0,5-0,99	0,5-0,99	0,5-0,99	1,0
	напор, м
	До 1	1,01-3,0	свыше 3,0	до 1,5	1,51-3,0	свыше 3,0	до 3
	а	б	в	г	д	е	ж
1	346	445	642	640	1000	1590	1050
2	366	471	680	670	1060	1680	1120
3	380	490	700	690	1090	1740	1150
4	400	513	740	730	1150	1830	1220
5	493	630	910	905	1400	2260	1500
6	606	770	1120	1110	1720	2780	1840
7	750	960	1390	1380	2160	3440	2280
8	810	1030	1490	1480	2320	3700	2450
9	870	1110	1610	1600	2500	4000	2650
Продолжение

Террито-	Тип сооружения
риальный	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
пояс	пропускная способность, м3/сек
	1,0-1,99	2,0-2,99	2,0-2,99	3,0-5,99	3,0-5,99	6-10	6-10
	напор, м
	свыше 3	до 3	свыше 3	до 3	свыше 3	до 3	свыше 3
	з	и	к	л	м	н	о
1	1760	1870	2990	2930	4670	4790	7600
2	1860	1980	3160	3100	4940	5070	8090
3	1920	2040	3260	3200.	5100	5290	8350
4	2030	2150	3440	3370	5380	5520	8810
5	2500	2660	4250	4100	6600	6800	10900
6	3070	3270	5230	5120	8120	8360	13400
7	3810	4040	6460	6330	10100	10400	16500
8	4090	4350	6900	6800	11900	11100	17800
9	4420	4700	7450	7340	12900	12000	19200
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 163)

Тип сооружения	Земляные работы	Бетонные и железобетонные конструкции	Отсыпки и фильтры	Стальные конструкций
I, II	8	76	6	10
III, IV	6	78	6	10
V-VII	5	79	6	10
VIII, IX	7	74	9	10
X, XI	6	73	9	12
XII	5	73	8	14
XIII	5	71	8	16
XIV	4	71	7	18
Примечания.

1. Восстановительной стоимостью предусмотрены одноочковые водовыпуски. При числе очков более одного стоимость нужно увеличивать на 43% за каждое последующее очко

2. Для определения восстановительной стоимости водовыпусков (регуляторов) из асбестоцементных труб диаметром до 600 мм к показателям восстановительной стоимости сооружения, приведенной в таблице, следует применять поправочный коэффициент 0,97. Для водовыпусков из стальных труб применять поправочный коэффициент при диаметре труб: 600 мм - 1,18; 800 мм - 1,36; 1000 мм - 1,2.


Таблица 164
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 3. ВОДОВЫПУСКИ, ЛОТКИ И ТРУБИ

ЛИВНЕСПУСКИ ЛОТКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 5 м3/сек

Характеристика. Дно лотка из сборных блоков (плиты, балки). Опоры стоечного типа. Входной и выходной оголовки сборных блоков, уложенных на монолитные бетонные плиты. Крепление, двойная мостовая и плиты.

Таблица 164

Восстановительная стоимость 1 м в руб.

Террито-	Пропускная способность, м3/сек
риальный	до 3	5
пояс	длина лотка, м
	до 10	10-15	15-25	более 25	До 10	10-15	15-25	более 25
	а	6	в	р	д	е	ж	з
1	407	312	234	190	475	364	279	229
2	430	330	248	201	502	385	295	242
3	444	340	256	207	518	397	305	249
4	469	359	270	219	547	419	322	263
5	579	422	334	270	680	517	397	325
6	712	519	411	332	836	636	488	400
7	880	670	507	411	1030	790	600	494
8	950	720	545	442	1100	850	650	532
9	1030	780	589	477	1190	920	702	575
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 164)

Ливнеспуски лотковые железобетонные при длине лотков, м	Земляные работы	Бетонные и железобетонные конструкции	Прочие
До 10	10	82	8
10-15	9	83	8
15—25	8	84	8
Более 25	7	85	8


Таблица 165
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 3. ВОДОВЫПУСКИ, ЛОТКИ И ТРУБИ

ЛИВНЕСПУСКИ ЛОТКОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОПУСКНОЙ

СПОСОБНОСТЬЮ 8-10 м3/сек

Характеристика. Дно лотка из сборных блоков (плиты, балки). Опоры стоечного типа. Входной и выходной оголовки из сборных блоков, уложенных на монолитные бетонные плиты. Крепление - двойная мостовая и плиты.

Таблица 165

Восстановительная стоимость 1 м в руб.

	Пропускная способность, м3/сек
	8	10
	длина лотка, м
	до 10	10-15	15-25	более 25	до 10	10-15	15-25	более 25
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	630	508	402	300	700	572	451	362
2	660	537	426	317	740	610	477	383
3	680	554	439	327	760	620	492	395
4	720	585	464	346	810	660	520	417
5	890	720	572	427	990	810	640	515
6	1095	893	704	525	1218	996	787	633
7	1350	1100	870	650	1510	1240	980	780
8	1460	1180	940	700	1630	1330	1050	840
9	1580	1270	1015	756	1760	1436	1134	907
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 165)

Ливнеспуски лотковые железобетонные при длине лотков, м	Земляные работы	Бетонные и железобетонные конструкции	Прочие
10 и 10—15	7	86	7
15—25	6	87	7
Более 25	5	88	7


Таблица 166
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 3. ВОДОВЫПУСКИ, ЛОТКИ И ТРУБИ

ЛИВНЕСПУСКИ С КРУГЛЫМИ ТРУБАМИ

Характеристика. Оголовки и трубы из железобетонных блоков уложены на бетонной подготовке. Крепление гравийное.

Таблица 166

Восстановительная стоимость трубы в руб.

Террито-	Одноочковые	Двухочковые
риальный	диаметр труб, см
пояс	100	120	150	2х100	2х120	2х150
	а	б	в	г	д	е
1	150	205	294	257	344	479
2	159	217	311	272	364	507
3	164	224	321	280	376	523
4	173	236	339	296	397	553
5	213	291	418	365	490	680
6	262	358	514	449	603	836
7	324	443	640	555	740	1040
8	349	476	680	597	800	1110
9	377	514	730	645	860	1200
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 166)

Ливнеспуски с круглыми трубами	Земляные работы	Бетонные и железобетонные	Крепление бьефов	Прочие
Одноочковые	11	76	8	5
Двухочковые	11	77	6	6


Таблица 167
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 3. ВОДОВЫПУСКИ, ЛОТКИ И ТРУБИ

ЛИВНЕСПУСКИ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ТРУБАМИ

Характеристика. Оголовки и трубы из железобетон блоков уложены на бетонной подготовке. Крепление гравийное.

Таблица 167

Восстановительная стоимость 1 м трубы в руб.

Террито-	Одноочковые	Двухочковые
риальный	размеры отверстий, см
пояс	155х150	155х200	185х200	2х155х150	2х155х200	2х185х200
	а	б	в	г	д	е
1	427	485	580	740	830	1030
2	452	513	610	780	880	1090
3	466	530	630	810	910	1130
4	493	559	670	850	960	1190
5	610	690	830	1050	1190	1470
6	750	849	1021	1292	1464	1808
7	920	1050	1250	1600	1800	2230
8	990	1130	1350	1720	1940	2400
9	1070	1220	1460	1900	2090	2590
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 167)

Ливнеспуски с прямоугольными трубами	Земляные работы	Бетонные и железо- бетонные конструкции	Крепление бьефов	Прочие
Одноочковые	8	76	8	8
Двухочковые	7	81	5	7


Таблица 168
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VI. НАБЕРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Раздел 3. ВОДОВЫПУСКИ, ЛОТКИ И ТРУБИ

ЛОТКИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

НА РАСХОД ВОДЫ ДО 5 м3/сек

Характеристика. I тип - лотки, состоят из отдельных звеньев из напряженного и ненапряженного железобетона, уложены на опоры в виде железобетонных стоек высотой до 5 м. Фундаменты опор - железобетонные плиты. II тип - то же, уложенные на грунт на седловидные опоры. III тип - то же, на свайных опорах.

Таблица 168

Восстановительная стоимость 1 км лотка в тыс. руб.

Террито-	Глубина лотка, см
риальный	40	60	80	90	120	140	160	180
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з
I тип - высота опоры до 1 м

1	13,2	17,7	21,1	38,9	42,9	59,6	67,0	71,0
2	14,0	18,7	22,3	41,1	45,4	63,0	69,0	75,0
3	14,4	19,3	23,0	42,4	46,9	65,0	73,0	78,0
4	15,3	20,4	24,3	44,8	49,3	69,0	77,0	82,0
5	18,8	25,2	30,1	55,3	61,0	85,0	95,0	101,0
6	23,1	31,0	37,0	68,0	75,0	104,0	117,0	124,0
7	28,6	38,3	45,7	84,0	93,0	129,0	145,0	154,0
8	30,8	41,2	49,1	90,0	100,0	139,0	156,0	165,0
9	33,3	44,5	53,0	97,2	108,0	150,0	168,0	178,0
I тип - высота опоры до 2м

1	15,7	19,7	25,5	36,5	48,8	62	68	72
2	16,6	20,8	26,9	38,7	51,6	65	72	76
3	17,2	21,5	27,8	39,9	53,2	67	74	79
4	18,1	22,7	29,4	42,1	56,2	71	78	83
5	22,4	28,0	36,2	52,0	69,0	88	97	103
6	27,6	34,4	44,6	64,0	85,0	108	119	127
7	34,0	42,5	55,1	79,0	106,0	133	147	156
8	36,6	45,7	59,2	85,0	114,0	143	158	169
9	40,0	49,4	64,0	91,8	123,0	154	171	181
I тип - высота опоры 5 м и более

1	24,8	28,5	34,6	48,8	60	70	94	99
2	26,2	30,2	36,6	51,6	64	84	99	105
3	27,0	31,1	37.7	53,3	66	92	102	108
4	28,5	32,9	39,9	56,3	70	97	108	114
5	35,2	40,6	49,2	70,0	86	120	133	141
6	43,3	49,9	60,5	86,1	106	148	164	173
7	53,6	62,0	75,0	106,0	131	183	202	214
8	57,6	66,0	80,0	114,0	140	197	218	230
9	62,2	71,3	86,0	123,0	151	213	235	248
II тип

1	12,5	16,6	22,4	31,1	43,6	53,5	60	66
2	13,2	17,5	23,7	32,9	46,1	56,6	64	70
3	13,6	18,1	24,4	34,0	47,6	58,4	66	72
4	14,4	19,1	25,8	35,9	50,2	62,0	70	76
5	17,7	23,6	31,8	44,3	62,0	76,0	86	94
6	21,8	29,0	39,1	54,5	76,0	93,5	106	116
7	27,0	35,9	48,4	67,0	94,0	116,0	130	142
8	29,0	38,6	52,1	72,0	101,0	124,0	140	153
9	31,0	41,7	56,3	77,8	109,0	134,0	151	165
III тип - свайные опоры высотой до 3,5

1	13,6	17,8	23,4	30,6	44,4	62	69	73
2	14,4	18,8	24,7	32,4	47,0	66	73	77
3	14,9	19,4	25,5	33,4	48,5	68	75	80
4	15,7	20.5	27,0	35,3	51,2	77	79	84
5	19,4	25,3	33.3	43,6	63,0	88	98	104
6	23,9	31,1	41,0	53,6	77,5	108	120	128
7	29,5'	38,4	50,6	66,0	96,0	134	149	158
8	31,7	41,3	54,4	71,0	103,0	145	160	170
9	34,2	44,6	58,8	76,7	111,0	157	173	184
III тип - свайные опоры высотой 7 м и более

1	17,9	21,9	27,6	37,3	49,0	69	76	80
2	18,9	23,2	29,2	39,5	51,8	73	80	85
3	19,5	23,9	30,2	40,7	53,5	75	83	88
4	20,6	25,3	31,9	43,0	56,5	79	88	93
5	25,4	31.1	39,3	53,1	70	98	108	114
6	31,2	38,2	48,3	65,3	86	120	133	140
7	38,6	47,3	59,8	81	106	148	164	174
8	41,6	50,9	64,0	87	114	160	177	187
9	44,9	55,0	69,1	94	123	173	191	202
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 168)

Наименование сооружений	Земляные работы	Бетонные и железобетонные конструкции	Прочие работы
		лотки	опоры
Лотки параболического сечения:
I тип, высота стоечной опоры:
1 м	5	65	22	8
2 м	5	62	26	7
5 м	2	57	39	2
II тип, опоры седловидные	4	85	10	5
III тип, свайные опоры, высота:
3,5 м	-	82	15	3
7 м	-	69	28	3


Вводные указания
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости пруд и водоемов определены на 1 м2 зеркала пруда.

2. Восстановительная стоимость пляжей определяется как сумма стоимости отдельных пляжных сооружений и оборудования, которыми пляж укомплектован.

3. В расчетных таблицах приведены восстановительные стоимости следующих пляжных сооружений и оборудования: аэрарии, медицинские павильоны, кабины для переодевания, склады инвентаря грибки, наблюдательная вышка, водоснабжение пляжа, детская купальня.

4. При размерах сооружений, отличающихся от табличных, восстановительная стоимость определяется интерполяцией.


Таблица 169
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

АЭРАРИИ

Характеристика. Фундаменты столбовые, бетонные, стой из металлических труб, установленных в стаканы железобетона фундаментов. Каркас из уголка и арматурной стали. Кровля из цветного пластика, уложенного по деревянной обрешетке. Конструкции окрашены масляной краской.

Таблица 169

Восстановительная стоимость 1 м2 площади в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	8
Стоимость в руб.	7,0	7,4	7,7	8,3	9,2	12,7	15,2	16,9	19,1
Удельный вес: земляных работ 5 %, фундаментов 15, стен 44, кровли 18, полов 10, прочих работ 8%.


Таблица 170
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ

Характеристика. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные, бутобетонные оштукатурены. Перекрытия деревянные оштукатурены. Перегородки деревянные оштукатурены. Масляная и клеевая окраска. Кровля пластиковая, толевая, шифера стальная. Сантехустройства, канализация, водопровод, электроосвещение, слаботочные устройства.

Таблица 170

Восстановительная стоимость павильона на 1 м2 площади пола в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	31,0	32,9	34,1	36,6	40,6	56,1	67,3	74,7	84,6
Удельный вес: земляных работ 5%, фундаментов 16, стен 26, перекрытий 14, кровли 5, полов 8, проемов 5, сантехустройства 8, электроосвещения и слаботочных устройств 7, прочих работ 6%.


Таблица 171
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

КАБИНЫ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ

Характеристика:

а - деревянный каркас с обшивкой вагонкой с разделительной перегородкой между кабинами, окраска стен масляная;

б - каркас из газовых труб, боковые стенки из древесностружечных плит, металлические части окрашены нитроэмалью, древесностружечные плиты масляной краской;

в - каркас кабин металлический, стены и двери кабин из волнистого стеклопластика. Металлические детали окрашены нитроэмалью.

Таблица 171

Восстановительная стоимость 1 м3 кабины в руб.

Территориальный пояс	Типы кабин
	а	б	в
1	5,3	8,0	10,7
2	5,7	8,5	11,3
3	5,9	8,8	11,7
4	6,3	9,4	12,6
5	7,0	10,5	13,9
6	9,7	14,5	19,3
7	11,6	17,4	23,1
8	12,9	19,3	25,7
9	14,6	21,9	29,1


Таблица 172
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

СКЛАД ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ

Характеристика. Стойки каркаса из труб, установленных на асбестоцементные коротыши или деревянные бруски. На стойках крепятся панели из вагонки и асбестоцементных плоских листов на деревянном каркасе, а также фрамуги. Кровля любая. Склад оборудован стеллажом. Деревянные и металлические конструкции окрашиваются нитроэмалевой краской. Электроосвещение, слаботочные устройства.

Таблица 172

Восстановительная стоимость павильона на 1 м2 площади в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	51	54	56	60	67	92	111	123	139
Удельный вес: фундаментов 8%, каркасов и стен 44, полов 10, кровли и крыш 18, электроосвещения и слаботочного устройства 12, прочих работ 8%.


Таблица 173
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

ГРИБКИ

Характеристика:

а - грибок металлический - каркас, металлический из труб, кровля любая (пластик, толь, железо и прочие); сиденье круглое деревянное. Металлические и деревянные конструкции окрашены масляной краской;

б - грибок железобетонный - фундаменты бетонные, стойка и зонт сборные железобетонные; кровля любая (пластик, толь, железо и прочее). Окраска грибка масляной краской.

Таблица 173

Восстановительная стоимость одного грибка в руб.

Территориальный пояс	Грибок металлический	Грибок железобетонный
	а	б
1	38	78
2	40	83
3	41	86
4	44	92
5	49	103
6	68	142
7	82	170
8	91	188
9	103	214
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 173)

Наименование	а	б
Земляные работы	3	3
Фундаменты	5	5
Каркас	54	54
Кровля	35	35
Прочие работы	3	3


Таблица 174
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ВЫШКА

Характеристика. Вышка металлическая из стальных труб. фундамент из бетона с заложенными в него анкерными болтами для крепления вышки. Высота вышки до площадки 4 м.

Таблица 174

Восстановительная стоимость одной вышки в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	89	94	98	105	117	161	193	214	243


Таблица 175
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛЯЖА

Характеристика. Стальные трубы диаметром 20 - 50 мм с противокоррозионной изоляцией. Питьевые фонтанчики и солнечные водонагреватели.

Таблица 175

Восстановительная стоимость на 100 м длины трубопровода в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	636	674	700	750	833	1150	1380	1533	1736


Таблица 176
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

ДЕТСКАЯ КУПАЛЬНЯ

Характеристика. Акватория ограждена деревянным наплавным заборчиком. На берегу установлена металлическая горка и скамьи. Заборчик, скамьи и столб для спасательного круга изготовляются из древесины и окрашиваются нитроэмалевыми красками.

Таблица 176

Восстановительная стоимость купальни на 1 м2 акватории в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	286	303	315	337	375	518	621	689	781


Таблица 177
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VII ПЛЯЖИ. ПРУДЫ, ВОДОЕМЫ

ВОДОЕМЫ И ПРУДЫ

Характеристика:

а - берега водоема не благоустроены;

б - откосы водоема облицованы керамической плиткой;

в - дно и откосы пруда спланированы, откосы укреплены посевом трав. Вдоль берегов асфальтированные дорожки. Сборный железобетонный колодец для задвижки. Имеются металлические решетки.

Таблица 177

Восстановительная стоимость 1 м3 в руб.

Территориальный пояс	Водоем	Водоем облицовочный	Пруд
	а	б
1	2,1	33,6	1,6
2	2.2	35,6	1,7
3	2,3	37,0	1,8
4	2,4	39,6	1,9
5	2,7	44,0	2,1
6	3,8	60,8	2,9
7	4,5	72,9	3,5
8	5,0	81,0	3,9
9	5.7	91,7	4,4
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 177)

Наименование объекта	а	б	в
Котлован, выемка и насыпь	15	12	10
Крепление дна и стенок	80	50	85
Бетонирование	-	18	-
Облицовка	-	16	-
Прочие работы	5	4	5


Вводные указания
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Отдел «Зеленые насаждения» содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости насаждений общего пользован. и охватывает следующие виды насаждений: отдельно стоящие деревья, скверы бульвары, уличные посадки, внутриквартальное озеленение; парки; лесопарковые насаждения; санитарно-защитные зоны.

2. Восстановительная стоимость отдельно стоящих деревьев определяется по породам, диаметру ствола на высоте 1,3 м от земли и качественному их состоянию. Породы деревьев, не перечисленные в таблицах, приравниваются к соответствующей группе по схожим признакам.

3. Восстановительная стоимость скверов, бульваров, уличных посадок, внутриквартального озеленения определяется по восстановительной стоимости отдельных элементов:

а) деревьев по таблицам стоимости для отдельно стоящих . деревьев; единица измерения - 1 шт.;

б) кустарников (красивоцветущих и декоративнолиственных); по возрасту и качественному состоянию; кустарники хвойных пород и розы от 2 до 10 лет приравниваются к красивоцветущим. В отдельную группу выделены розы, гортензии, самшит и др. в возрасте от 10 до 20 лет; единица измерения - 1 шт.

в) живых изгородей однорядных и двухрядных - по возрасту и качественному состоянию; единица измерения - 1 м длины живой изгороди;

г) цветников - по качественному состоянию. Пионы выделе в отдельную группу. Цветники из многолетников и пионы подлежат оценке спустя один год после посадки; единицы измерения многолетников - 1 м2 пионов - 1 куст.

д) газонов (партерных, обыкновенных и луговых) по качественному состоянию; газоны всех видов подлежат оценке спустя один год после начала нормального роста; единица измерения - 1 м2 площади газона.

4. Восстановительная стоимость парков определяется по диаметру деревьев и качественному их состоянию; единица измерения - 1 га. Качественное состояние всего парка определяется по качественному состоянию его элементов.

5. Восстановительная стоимость лесопарковых насаждений определяется по породам (хвойные, лиственные, смешанные) и качеств ному состоянию деревьев; единица измерения - 1 га.

6. Восстановительная стоимость санитарно-защитных зон определяется по диаметру деревьев и возрасту кустарников и по их качественному состоянию; санитарно-защитные зоны, имеющие деревья диаметром свыше 12 см и кустарники возрастом свыше 10 лет, оцениваются по таблице для лесопарков.

7. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зеленых насаждений определены для II климатического района. Для исчисления стоимости зеленых насаждений в других климатических районах должны быть применены коэффициенты согласно п. 6 «Технической части» сборника.

8. Качественное состояние объектов озеленения определяется комиссией, в состав которой входят представители управления (отдела) главного архитектора (города, района), представители управления коммунального хозяйства горисполкома, предприятий зеленого хозяйства.

9. Качественное состояние деревьев определяется по следующим признакам:

а) хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, облиствение или охвоение густое, равномерное, листья или хвоя нормальных размеров и окраски; признаков болезней и вредителей нет; ран, повреждений ствола и скелетных ветвей, а также дупел нет;

б) удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным ростом, с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием незначительных механических повреждений и небольших дупел;

в) неудовлетворительное - деревья сильно ослабленные, ствол имеет искривления; крона слабо развита; наличие усыхающих или усохших ветвей; прирост однолетних побегов незначительный; суховершинные; механические повреждения стволов значительные, имеются дупла.

10. Оценка восстановительной стоимости лесопарковых насаждений проводится по трем классам состояния.

1-й класс состояния. Смешанные многоярусные насаждения с сомкнутостью крон деревьев 1-го яруса в массивах, группах, куртинах не ниже 0,7 (без учета полян и лужаек) или чистые, небольшие (3 - 5 га) березняки, дубняки с сомкнутостью крон 0,4 и выше. Насаждения здоровые, жизнеспособные. Ненарушенная лесная подстилка составляет не менее 80% площади. Отдельные деревья, группы и куртины размещены неравномерно. Поляны различных размеров, живописной конфигурации, с равномерным травяным покровом, с контрастными опушечными насаждениями и солитерами, удобны для пользования (отдыха).

Мелиоративных работ не требуется. Имеются благоустроенные дороги.

2-й класс состояния. Насаждения чистые, одноярусные, площадью свыше 3 - 5 га или смешанные с сомкнутостью крон 0,5 - 0,6, равномерно размещены по территории. Имеются признаки замедленного развития и роста, до 20% усохших ветвей в кроне. Ненарушенная лесная подстилка составляет 50 - 80% площади. Присутствует сорная растительность. Полян мало, они однообразны по формам и размерам, с недостаточно живописными контурами, опушечные насаждения малоконтрастные или состоят из малоценных пород (осина, ольха).

В незначительном объеме требуются работы по оздоровлению насаждений и мелиорации. Дороги в недостаточном количестве.

3-й класс состояния. Насаждения чистые и смешанные, находящиеся в стадии распада, с сомкнутостью крон деревьев 1-го яруса 0,2 - 0,4 или состоящие из малоценных пород (осина, ольха) при большей сомкнутости, деревья и группы по территории размещены равномерно. Количество усохших ветвей в кроне превышает 20%, ненарушенная лесная подстилка составляет менее 50%. Интенсивно развиваются злаки. Поляны отсутствуют или непригодны для отдыха (сырые).

Требуется восстановление насаждений, проведение санитарных мероприятий или значительных по объему мелиоративных работ. Благоустроенные дороги отсутствуют.

11. При определении класса состояния лесопарковых насаждений. к восстановительной стоимости, указанной в таблице, применять следующие коэффициенты: 1-й класс - 1,2; 2-й класс - 1,0; 3-й класс - 0,8.

12. Качественное состояние санитарно-защитных насаждений определяется по следующим признакам:

а) хорошее - большинство растений здоровые, с хорошо развитой кроной, хорошо облиственные, без механических повреждений и признаков заболеваний;

б) удовлетворительное - большинство растений здоровые, с замедленным ростом, неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием незначительных признаков механических повреждений, ожогов лиственных пластинок, отдельных сухих побегов;

в) неудовлетворительное - большинство растений ослабленные, с неправильно развитой кроной, с наличием усыхающих и усохших ветвей, суховершинные, со значительными механическими повреждениями и ожогами.

13. Качественное состояние кустарников определяется по следующим признакам:

а) хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей высоте, сухих и отмирающих стеблей Механических повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев нормальные;

б) удовлетворительное - кустарники здоровые, с признаками замедленного роста, недостаточно облиственные, с наличием усыхающих побегов, кроны односторонние, сплюснутые, стебли частично снизу оголены; имеются незначительные механические повреждения и повреждения вредителями;

в) неудовлетворительные - ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветки, слабо облиственные, с сильными механическими повреждениями, пораженные болезнями.

14. Качественное состояние газонов:

а) хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой, однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый; сорняков и мха нет;

б) удовлетворительное - поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный, с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет;

в) неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный много широколиственных сорняков, окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, много мха, плешин и вытоптанных мест нет;

15. Качественное состояние цветников из многолетних растений:

а) хорошее - поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хорошо развиты, равные по качеству, отпада нет, уход регулярный, сорняков нет;

б) удовлетворительное - поверхность грубо спланирована, с заметными неровностями, почвы слабо удобрены, растения нормально развиты, отпад заметен, сорняки единичны, ремонт цветников регулярный;

в) неудовлетворительное - почвы не удобрены, поверхности спланированы крайне грубо, растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много.

16. Восстановительная стоимость всех объектов озеленения определена с учетом хорошего качественного состояния, а лесопарковых насаждений по 2-му классу с коэффициентом 1. В соответствии с характеристикой качественного состояния зеленых насаждений определены следующие коэффициенты по качеству, которые следует применять при определении восстановительной стоимости озеленения: хорошее состояние - 1,0; удовлетворительное - 0,75; неудовлетворительное - 0,5.

17. При крайне плохом состоянии деревьев и других зеленых насаждений, большом количестве усохших скелетных ветвей, больших механических повреждениях, плохом санитарном состоянии зеленые насаждения оценке не подлежат.

18. Для определения восстановительной стоимости объектов озеленения предварительно производится их инвентаризация с использованием имеющейся технической документации (проектов, смет, паспортов и пр.). При инвентаризации определяют площади насаждений и отдельных элементов - дорожек, лужаек и пр.

19. При показателях зеленых насаждений, отличающихся от табличной, восстановительная стоимость определяется интерполяцией.

Примеры определения восстановительной стоимости зеленых насаждений.

1. Требуется определить восстановительную стоимость отдельно стоящей сосны диаметром 20 см, находящейся в г. Омске. Состояние сосны удовлетворительное. Согласно приложению к «Общей части», г. Омск принадлежит ко 2-му территориальному поясу, по таблице № 178 определяем стоимость сосны диаметром 20 см—119 руб. Город Омск относится к I климатическому району, для которого согласно «Технической части» сборника установлен коэффициент 1,09. Ввиду того, что восстановительная стоимость зеленых насаждений определена для хорошего состояния, а состояние сосны признано удовлетворительным, применяем коэффициент на качество—0,75.

Восстановительная стоимость сосны будет:

119 руб. х 1,09 х 0,75 = 97 руб. 28 коп.

2. Требуется определить восстановительную стоимость 1 га лесопарковой зоны, находящейся в г. Подольске Московской области. Состояние насаждений неудовлетворительное. Согласно «Общей части» сборников. Московская область относится к 1-му территориальному поясу.

По таблице № 182 восстановительная стоимость 1 га лесопарка из деревьев лиственных пород - 12,6 тыс. руб. Город Подольск относится ко II климатическому району, для которого коэффициент равен 1. Качественное состояние лесопарковых насаждений признано неудовлетворительным, поэтому применяем коэффициент 0,5. Восстановительная стоимость 1 га лесопарковой зоны, находящейся в неудовлетворительном состоянии, будет равна 12,6 х 0,5 = 6,3 тыс. руб.

3. Требуется определить восстановительную стоимость одного красивоцветущего кустарника в возрасте до 5 лет, находящегося в Волгограде, 1-й территориальный пояс. Кустарник недостаточно облиствен, имеются усыхающие побеги и незначительные механические повреждения. По таблице № 184 восстановительная стоимость одного кустарника составляет 3,9 руб. Так как г. Волгоград относится к III климатическому району согласно «Технической части» сборника применяем коэффициент 0,98. По характеристике, приведенной в «Технической части» к разделу сборника, узнаем, что по качественному состоянию такой кустарник получает удовлетворительную оценку с коэффициентом 0,75.

Восстановительная стоимость красивоцветущего кустарника в возрасте до 5 лет в г. Волгограде будет равна:

3,9 х 0,98 х 0,75=2,85 руб.


Таблица 178
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

Таблица 178

Восстановительная стоимость одного дерева в руб.

(дуб, липа, клен остролистный, горный, сахарный и др., ясень, граб, платан, кипарис,

кедр, сосна, ель, пихта, каштан, декоративные посадки плодовых деревьев)

Террито-	Саженцы	Диаметр деревьев, см
риальный пояс		4	8	12	16	20	24	28	32
1	4,3	9,6	54,3	70,5	90,6	112	129	136	142
2	4,6	10,2	57,6	74,7	96,0	119	137	144	150
3	4,7	10,6	59,7	77,5	99,7	123	142	150	156
4	5,1	11,3	64,1	83,2	106,9	132	152	160	168
5	5,6	12,6	71,1	92,4	118,7	147	169	178	186
6	7,8	17,4	98,3	127,6	164,0	203	233	246	257
7	9,3	20,8	117,8	153,0	196,0	243	280	295	308
8	10,4	23,1	130,8	169,9	218,3	270	311	328	342
9	11.7	26,2	148,2	192,5	247,3	306	352	371	388
Продолжение

Террито-	Саженцы	Диаметр деревьев, см
риальный пояс		36	40	44	48	52	80	100	120
1	4,3	149	153	160	166	172	196	209	215
2	4,6	158	162	170	176	182	208	222	228
3	4,7	164	168	176	183	189	216	230	236
4	5,1	176	180	189	196	203	231	247	254
5	5,6	195	200	210	217	225	257	274	282
6	7,8	270	277	290	300	311	355	378	389
7	9,3	323	332	347	360	373	425	454	467
8	10,4	359	369	386	400	414	472	504	518
9	11,7	407	418	437	453	470	535	571	587


Таблица 179
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

Таблица 179

Восстановительная стоимость одного дерева в руб.

(ольха, береза, вяз, лиственница, осина, клен ясенелистный)

Террито-	Саженцы	Диаметр деревьев, см
риальный пояс		4	8	12	16	20	24	28
1	3,2	7,5	52,5	68,4	88,5	106	120	124
2	3,4	7,9	55,6	72,5	93,8	112	127	131
3	3,5	8,2	57,7	75,2	97,3	117	132	136
4	3,8	8,8	61,9	80,7	104,4	125	142	146
5	4,2	9,8	68,8	89,6	116,0	139	157	162
6	5,8	13,6	95,0	123,8	160,2	192	217	224
7	6,9	16,3	113,9	148.4	192,0	230	260	269
8	7,7	18,1	126,5	164,8	213,3	255	289	299
9	8,7	20,5	143,3	186,7	241,6	289	328	338
Продолжение

Террито-	Саженцы	Диаметр деревьев, см
риальный пояс		32	36	40	44	48	52	80
1	3,2	127	130	132	135	138	143	153
2	3,4	135	138	140	143	146	150	162
3	3,5	140	143	145	148	152	156	168
4	3,8	150	153	156	159	163	168	180
5	4,2	166	170	173	177	181	186	200
6	.5,8	230	235	239	244	250	257	277
7	6,9	276	282	286	293	299	308	332
8	7,7	306	313	318	325	333	342	369
9	8,7	347	355	360	369	377	388	418


Таблица 180
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

Таблица 180

Восстановительная стоимость одного дерева в руб.

(тополь, ива)

Террито-	Саженцы	Диаметр деревьев, см
риальный пояс		4	8	12	16	20	24	28
1	2,3	5,0	28,5	37,0	47,0	57,0	65,0	68,0
2	2,4	5,8	30,2	39,3	49,8	60,4	68,9	72,1
3	2,5	5,5	31,3	40,7	51,7	62,7	71,5	74,8
4	2,7	5,9	33,6	43,7	55,5	67,3	76,7	80,2
5	3,0	6,5	37,3	48,5	61,6	74,7	85,1	89,1
6	4,2	9,0	51,6	67,0	85,1	103,2	117,6	123,1
7	5,0	10,8	61,8	80,3	102,0	123,7	141,0	147,6
8	5,5	12,0	68,7	89,2	113,3	137,4	156,6	163,9
9	6,3	13,6	77.8	101,0	128,3	155,6	177,4	185,6
Продолжение

Террито-	Саженцы	Диаметр деревьев, см
риальный пояс		49	36	40	44	48	52	80
1	2,3	70,0	71,0	75,0	77,0	79,0	81,0	85,0
2	2,4	74,2	75,3	79,5	81,6	83,7	85,9	90,1
3	2,6	77.0	78,1	82,5	84,7	86,9	89,1	93,5
4	2,7	82,6	83,8	88,5	90,9	93,2	95,6	100,3
5	3,0	91,7	93,0	98,2	100,9	103,5	106,1	111,3
6	4,2	126,7	128,5	135,7	139,4	143,0	146,6	153,8
7	5,0	151,9	154,1	162,7	157,1	171,4	175,8	184,4
8	5,5	168,7	171,1	180,7	185,6	190,4	195,2	204,8
9	6,3	191,1	193,8	204,7	210,2	215,7	221,1	232,0


Таблица 181
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ПАРКИ

Таблица 181

Восстановительная стоимость 1 га в тыс. руб.

Территориальный пояс	При диаметре деревьев, см
	до 4	4 - 16	16 - 40
1	12,4	19,9	24,5
2	13,1	21,1	26,0
3	13,7	21,9	26,9
4	14,6	23,5	28,9
5	16,2	26,1	32,1
6	2.2,4	36,0	44,3
7	26,9	43,2	53,2
8	29,9	48,0	59,0
9	33,8	54,3	66,9
Примечание. В стоимость 1 га парка вошли стоимость деревьев, кустарников, живых изгородей, газонов, цветников и дорожек. Стоимость других объектов парка, находящихся на его территории (спортивные площадки, киоски, бассейны, аттракционы и пр.) определяется отдельно по разделу «Малые архитектурные формы».


Таблица 182
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ЛЕСОПАРКИ

Таблица 182

Восстановительная стоимость 1 га в тыс. руб.

Территориальный пояс	Породы деревьев
	лиственные	хвойные	30 % хвойные +70 % лиственные	30 % лиственные + +70 % хвойные
1	12,6	17,0	13,8	15,5
2	13,4	18,0	14,6	16,4
3	13,9	18,7	15,2	17,0
4	14,9	20,1	16,3	18,3
5	16,5	22,3	18,1	20,3
6	22,8	30,8	25,0	28,1
7	27,3	36,9	29,9	33,6
8	30,4	41,0	33,3	37,4
9	34,4	46,4	37,7	42,3
Примечание. В укрупненные показатели восстановительной стоимости 1 га лесопарка вошла стоимость деревьев, кустарников, цветников, газонов, зеленых полян, лужаек, дорожек, площадок. Стоимость остальных объектов и архитектурных форм лесопарка (киоски, летние кафе, спортивные площадки, бассейны, скамьи, аттракционы и пр.) определяется отдельно по разделу «Малые архитектурные формы».


Таблица 183
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Таблица 183

Восстановительная стоимость 1 га в тыс. руб.

Территориальный пояс	Деревья и кустарники (саженцы)	Деревья диаметром 4 - 12 см и кустарники до 10 лет
1	6,0	9,8
2	6,4	10,4
3	6,6	10,8
4	7,1	11,6
5	7,9	12,8
6	10,9	17,7
7	13,0	21,3
8	14,5	23,6
9	16,4	26,7
Примечание. Примерный баланс территории защитной зоны %: деревья-саженцы лиственные - 27, деревья-саженцы хвойные - 7, кустарники - 66.


Таблица 184
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

КУСТАРНИКИ

Таблица 184

Восстановительная стоимость одного кустарника в руб.

Террито- риальный пояс	Красиво- цветущие, в том числе розы, гортензии, самшит	Декоратив- ные лист- венные	Красиво- цветущие, в том числе розы, гортензии, самшит	Декоратив- ные лист- венные	Красиво- цветущие, в том числе розы, гортензии, самшит	Декоратив- ные лист венные	Розы, гортензии, самшит
	возраст до 5 лет	возраст 5 - 10 лет	возраст свыше 10 лет	возраст 10-2
1	2,5	1,7	3,9	2,6	5,2	3,5	8,0
2	2,6	1,8	4,1	2.8	5,5	3,7	8,5
3	2,7	1,9	4.3	2,9	5,7	3,8	8,8
4	2,9	2,0	4,6	3,1	6,1	4,1	9,4
5	3,3	2,2	5,1	3,4	6,8	4,6	10,5
6	4,5	3,1	7,1	4,7	9,4	6,3	14,5
7	5,4	3,7	8,5	5,6	11,3	7,6	17,4
8	6,0	4,1	9,4	6,3	12,5	8,4	19,3
9	6,8	4,6	10,6	7,1	14,2	9,6	21,8


Таблица 185
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ И БОРДЮРЫ

Таблица 185

Восстановительная стоимость 1 м в руб.

Территориаль	Однорядная	Двухрядная	Однорядная	Двухрядная	Однорядная	Двухрядная
ный пояс	3 - 10 лет	10 - 20 лет	свыше
1	3,5	4,0	4,5	6,0	4,0	5,0
2	3,7	4,2	4.8	6,4	4,2	5,3
3	3.8	4,4	4,9	6,6	4,4	5,5
4	4,1	4.7	5,3	7,1	4,7	5,9
5	4,6	5,2	5,9	7,9	5,2	6,5
6	6,3	7,2	8,1	10,9	7,2	9,0
7	7,6	8,7	9,8	13,0	8,7	10,8
8	8,4	9,6	10.8	14,5	9,6	12,0
9	9,5	10,9	12,3	16,4	10.9	13,6


Таблица 186
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ЦВЕТНИКИ

Таблица 186

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориальный	Цветники из	Пионы - 1 шт.
пояс	многолетников, м2	3-5 лет	5-10 лет	10-20 лет
1	6.0	1,9	3,0	6,1
2	6.4	2,0	3,2	6,5
3	6,6	2,1	3,3	6,6
4	7.1	2,2	3,5	7,2
5	7,9	2.5	3,9	8,0
6	10,9	3,4	5,4	11,0
7	13,0	4,1	6,5	13,2
8	14,5	4,6	7,2	14,7
9	16,4	5,2	8,2	16.6


Таблица 187
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ГАЗОНЫ

Таблица 187

Восстановительная стоимость 1 м2 в руб.

Территориальный пояс	Газоны
	партерный	обыкновенный	луговой
1	2.3	0,97	0,09
2	2.4	1,00	0.09
3	2,5	1,10	0,10
4	2.7	1,10	0.11
5	3,0	1.30	0,12
6	4,2	1,70	0.16
7	5,0	2,10	0,19
8	5,5	2,30	0.22
9	6,3	2,60	0,25


Таблица 188
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

САДОВО-ПАРКОВЫЕ ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ

Таблица 188

Восстановительная стоимость 1 м2 в руб.

Территориальный пояс	Грунтовые	Щебеночные с песчаным основанием	Асфальтобетонные на щебеночном основании с подстилкой из песка	Из сборных; железобетонных плит на песчаном основании
1	0.5	5.7	7,6	19,0
2	0,5	6,0	8,0	20,0
3	0.5	6,3	8,4	20,9
4	0,6	6,7	9,0	22,4
5	0,7	7,1	9,5	23,7
6	0,9	11,4	15,2	38,0
7	1,1	13,7	18,2	45,6
8	1,2	14,8	19,8	49,4
9	1,4	16,0	21,3	53,2


Таблица 189
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел VIII ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПИТОМНИК

Характеристика. В состав питомника включены: лесозащитные полосы, ограда с воротами, маточный дендрарий и посадочные площади, поливочный водопровод

Таблица 189

Восстановительная стоимость 1 га в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	1015	1075	1116	1198	1329	1837	2202	2446	2771
Примечание. Восстановительная стоимость оранжерейно-тепличного и парникового хозяйств, административных и хозяйственных построек и дорог оценивается дополнительно.


Вводные указания
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В раздел малых архитектурных форм включена восстановительная стоимость архитектурных форм, которые имеются в парках культуры и отдыха, садах, скверах, дворах, аллеях, площадках и пр., а также различные сооружения, находящиеся в парках отдыха.

Укрупненные показатели восстановительной стоимости архитектурных форм составлены в различных измерителях: за 1 м2, за 1 м3, за сооружение в целом.

Раздел включает следующие объекты: спортивные сооружения, аттракционы, беседки, павильоны, бассейны, киоски, малые архитектурные формы.

Укрупненные показатели определены для II климатического района.

Для определения восстановительной стоимости объектов, находящихся в других климатических поясах, следует применять коэффициент для зданий согласно «Общей части» сборника.


Таблица 190
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика.

1. Площадка с асфальтовым покрытием. Покрытие из нижнего слоя щебня и верхнего слоя из песчаного асфальта. Щиты из оргстекла на металлических фермах.

2. Площадка с земляным покрытием состоит из просеянного грунта, уплотненного катком. Щиты на деревянных столбах окрашены масляной краской. Электрическое освещение. Слаботочные устройства.

Таблица 190

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Территориальный пояс	Площадка с асфальтовым покрытием и со щитами на металлических фермах	Площадка с земляным покрытием и со щитами на деревянных столбах
1	2830	580
2	3000	610
3	3140	640
4	3310	680
5	3450	710
6	5520	1130
7	6760	1390
8	7160	1470
9	7730	1580


Таблица 191
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика.

1. Покрытие площадки состоит из нижнего слоя щебня и верхнего слоя из песчаного асфальта. Судейская вышка и стойки металлические, окрашены масляной краской.

2. Покрытие площадки из нижнего слоя (50% песка и 50 % щебня), промежуточного слоя из просеянного грунта и предохранительного слоя из песка. Судейская вышка и стойки металлические, окрашены масляной краской. Электрическое освещение. Слаботочные устройства.

Таблица 191

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Территориальный	Площадка с асфальтовым	Площадка с земляным
пояс	покрытием	покрытием
1	3160	2900
2	3350	3070
3	3510	3220
4	3700	3390
5	3860	3540
6	6160	5660
7	7550	6930
8	7990	7340
9	8630	7020


Таблица 192
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ТЕННИСНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика.

1. Покрытие площадки состоит из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя из песчаного асфальта. Ограждение площадки из бетонных столбов, обвязки и металлической сетки, окрашено масляной краской. Судейская вышка и стойки металлические, окрашены масляной краской.

2. Покрытие площадки состоит из нижнего слоя (50% песка и 50% щебня), промежуточного слоя (спецсмеси из 85% кирпичной крошки и 15% порошкообразной глины) и верхнего предохранительного слоя песка. Ограждение площадки и судейская вышка такие же, как и в пункте 1. Электроосвещение и слаботочное устройства.

Таблица 192

Восстановительная стоимость одной, площадки в руб.

Территориальный	Площадка с асфальтовым	Площадка со специальным
пояс	покрытием	покрытием
1	5390	4720
2	5710	5000
3	5980	5240
4	6310	5520
5	6580	5760
6	10510	9200
7	12880	11280
8	13640	11940
9	14710	12890


Таблица 193
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ГОРОДОШНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика:

а - площадка с асфальтовым покрытием и с конами из стального листа;

б - площадка с грунтовым покрытием и с конами из стального листа;

в - площадка с бетонным покрытием и с конами из дерева.

Электроосвещение и слаботочные устройства.

Таблица 193

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Территориальный	Площадки
пояс	с асфальтовым покрытием и с конами из стального листа	с грунтовым покрытием и с конами из стального листа	с бетонным покрытием и с конами из дерева
	а	б	в
1	2280	980	1520
2	2420	1040	1610
3	2530	1090	1690
4	2670	1150	1780
5	2780	1200	1850
6	4450	1910	2960
7	5450	2340	3630
8	5770	2480	3840
9	6220	2680	4150


Таблица 194
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Характеристика. Здание одноэтажное. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены деревянные или .кирпичные облегченные с засыпкой. Перегородки деревянные и гипсолитовые. Перекрытия деревянные. Крыша по деревянным стропилам, кровля любая.

Полы глинобитные. Фасад оштукатуренный. Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 194

Восстановительная стоимость стрелковых тиров в руб.

Территориальный	Здание тира с кирпичными стенами	Здание тира с деревянными стенами
пояс	на одного стрелка	на 1 м3 здания	на одного стрелка	на 1 м3 здания
	а	б	в	г
1	1000	23,5	540	11,0
2 3	1060 1110	24,9 26,1	572 600	11,7 12,2
4 5 6	1170 1220 1950	27,5 28,7 45,8	632 659 1053	12,9 13,4 21,3
7 8	2390 2530	56,2 59,5	1291 1366	26,3 27,8
9	2730	64,2	1474	30.0
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 194)

Наименование	Здание тиров
	с каменными стенами	с деревянными стенами
Фундаменты	13	10
Стены и перегородки	33	43
Перекрытия	26	21
Полы	2	5
Проемы	10	6
Отделочные работы	10	9
Отопление, водопровод, канализация	4	4
Электроосвещение	2	2


Таблица 195
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ТРИБУНЫ

Характеристика.

а. Земляные трибуны вместимостью до 3000 человек состоят из земляной насыпи с бутовыми или бутобетонными подпорными стенами. По откосам насыпи устроены дощатые сиденья на железобетонных столбиках. Проходы между рядами асфальтовые, лестницы из бетонных ступеней.

б. Земляные трибуны вместимостью 3000 - 5000 человек без подтрибунных помещений. Конструкции трибун такие же, как в графе «а».

в. Трибуны смешанной конструкции вместимостью 3000 - 5000 человек с подтрибунными помещениями. Трибуны состоят из земляной насыпи, подпорных стенок и встроенных в тело насыпи подтрибунных помещений. На откосе насыпи устроены дощатые сиденья по бетонным столбикам. Проходы между рядами асфальтированы. Лестницы из бетонных ступеней. Фундаменты и подпорные стенки бутовые или бутобетонные. Стены подтрибунных помещений бутовые, бутобетонные или кирпичные; кровля любая, перекрытия железобетонные, фасады оштукатурены. Подтрибунные помещения оборудованы центральным отоплением, водопроводом, вентиляцией, канализацией и электроосвещением.

г. Железобетонные трибуны вместимостью 4000—6000 человек с подтрибунными помещениями. Фундаменты трибун бутовые или бутобетонные. .Стены кирпичные. Колонны кирпичные и железобетонные. Перекрытия из железобетонных элементов с утеплением в части подтрибунных помещений. Сиденья деревянные на железобетонных столбиках. Перегородки в помещениях деревянные, гипсолитовые, кирпичные и железобетонные. Полы дощатые, цементные и из метлахских плиток.

Фасады трибун оштукатурены. Подтрибунные помещения оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением и электроосвещением, слаботочным устройством.

Таблица 195

Восстановительная стоимость на одно место для зрителей в руб.

Территориальный пояс	Земляные трибуны с подтрибунными помещениями	Земляные трибуны без подтрибунных помещений	Трибуны смешанной конструкция с подтрибунными помещениями	Железобетонные трибуны с подтрибунными помещениями
	а	б	в	г
1	6,3	5,9	30	35
2	6,7	6.3	32	37
3	7,0	6,5	33	39
4	7,4	6.9	35	41
5	7.7	7,2	37	43
6	12,3	11.5	59	68
7	15,1	14,1	72	84
8	15,9	14,9	. 76	88
9	17.2	16,1	82	96
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 195)

Наименование	Процент
Железобетонные трибуны с подтрибунными помещениями без оборудования и инвентаря

Фундаменты	8
Стены и перегородки	22
Перекрытия	21
Кровля	6
Полы	7
Проемы	13
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические работы	7
Электроосвещение	2
Слаботочные устройства	5
Внутренние благоустройства железобетонной трибуны с подтрибунными помещениями

Центральное отопление	2,2
Вентиляция	0,6
Водопровод и горячее водоснабжение	1,4
Канализация	1,5
Оборудование бойлерной	0,7
Узел управления	0,3
Электроосвещение	2,4
Слаботочные устройства	4,9


Таблица 196
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика. Площадка криволинейной формы. По периметру площадки деревянная скамья с металлическим ограждением. Поверхность площадки из бетона. Электрическое освещение. Слаботочные устройства.

Таблица 196

Восстановительная стоимость 1 м2 площадки в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	36,1	38,3	40,8	43,0	45,1	72,2	88,4	93,9	101,1
Удельный вес: фундаментов 25%, стен 19, полов 30, отделочных работ 12, электроосвещения 6, прочих работ 8%.


Таблица 197
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ПАВИЛЬОН-РАЗДЕВАЛЬНЯ

Характеристика. Фундаменты сборные железобетонные. Стены подвала бетонные блоки. Стены надземной части здания кирпичные. Перекрытия и  покрытия сборные многопустотные панели. Кровля любая. Полы дощатые, из керамической плитки, релиновые и цементные. Перегородки кирпичные. Облицовка из лицевого кирпича, керамических глазурованных плиток. Масляная и клеевая окраска. Павильон оборудован центральным отоплением, вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением, слаботочным устройством.

Таблица 197

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальный	Павильон	В том числе
пояс		без сантехнических и электротехнических устройств	внутренние сантехнические устройства, электротехнические и слаботочные устройства
	а	б	в
1	23	18	5
2	24	19	5
3	26	21	5
4	27	22	5
5	28	23	5
6	46	37	9
7	56	45	11
8	60	48	12
9	64	51	13
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 197)

Наименование конструктивных элементов	Процент	Наименование конструктивных элементов	Процент
Фундаменты	11	Проемы	7
Стены и перегородки	16	Отделочные работы	6
Перекрытия и покрытия	13	Сантехнические устройства	16
Крыша	9	Электроосвещение	5
Полы	11	Слаботочное устройства	6


Таблица 198
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ЭСТРАДЫ

Характеристика:

а - эстрада деревянная, в виде раковины. Площадь до 100 м2. Фундаменты железобетонные. Пол деревянный. Кровля любая. Электрическое освещение. Слаботочные устройства;

б - летняя эстрада-лекторий. Стены эстрады кирпичные. Перекрытие из монолитного железобетона. Площадь эстрады до 60 м2. Электрическое освещение, слаботочные устройства.

Таблица 198

Восстановительная стоимость эстрады в руб.

Территориальный пояс	Стоимость
	а	б
1	2150	1421
2	2279	1506
3	2365	1563
4	2537	1677
5	2816	1861
6	3891	2572
7	4665	3084
8	5181	3425
9	5869	3879
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 198)

Наименование объекта	Процент
	а	б
Фундаменты Стены	23 36	18 44
Полы	16	16
Кровли Электроосвещение и слаботочные устройства-	14 6	7 8
Прочие работы	5	7


Таблица 199
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

КИОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика. Киоски и шкафы деревянные сборное разборной конструкции заводского изготовления. Полы дощатые. Кровля любая. Отделка - простая окраска. Электроосвещение. Киоски предназначены:

а - для продажи галантереи, объемом до 1,5 м3;

б - киоск-шкаф для торговли кондитерскими товарами, объёмом до 2 м3,

в - для торговли водами, объемом до 10 м3;

г - для торговли цветами, объемом до 15 м3;

д - для торговли мороженым, объемом до 30 м3.

Таблица 199

Восстановительная стоимость 1 сооружения киоска в руб.

Территориаль-	Объем киосков, м3 до
ный пояс	1,5	2	10	15	30
	а	б	в	г	д
1	167	166	62	57	45
2	177	176	66	60	48
3	187	186	69	64	51
4	197	196	73	67	53
5	209	207	77	71	57
6	347	345	129	119	94
7	426	423	158	146	115
8	434	432	161	148	119
9	468	465	174	160	127


Таблица 200
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

КИОСКИ И ПАВИЛЬОНЫ СБОРНО-РАЗБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика. Киоски и павильоны металлические сборно-разборной конструкции заводского изготовления. Полы дощатые. Кровля и стены из стеклопластика. Торговые помещения оборудованы прилавками и полками. Отделка повышенного качества. Водопровод, электроосвещение. Группа капитальности II.

Таблица 200

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Террито-	Объем, м3 до
риальный	5	10	20	30	50	80
пояс	а	б	в	г	д	е
1	139,2	133,2	97,6	80,0	50,9	39,7
2	146,2	139,9	102,5	84,0	53,4	41,7
3	153,1	146,5	107,4	88,0	56,0	43,7
4	160,1	153,2	112,2	92,0	58,5	45,7
5	174,0	166,5	122,0	100,0	63,6	49,6
6	180,9	173,2	126,9	104,0	66,2	51,6
7	195,9	186,5	136,6	112,0	71,3	55,6
8	208,8	199,8	146,4	120,0	76,4	59,6
9	222,7	213,1	156,2	128,0	81,4	63,5
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 200)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Металлические сборные конструкции	82	82	82	82	82	82
Внутренние санитарно-технические работы и электрооборудование	9	9	9	9	9	9
Водопровод	9	9	9	9	9	9


Таблица 201
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ПАЛАТКИ ТОРГОВЫЕ

Характеристика. Палатки деревянные сборно-разборной конструкции заводского изготовления. Кровля любая. Водопровод. Электрическое освещение. Полы деревянные. Палатки предназначены:

а — для торговли пивом, объемом до 20 м3;

б — промтоварная объемом до 30 м3;

в — продовольственная, объемом до 45 м3;

г — для торговли овощами и фруктами, объемом до 45 м3;

д — для торговли овощами и фруктами, объемом до 70 м3.

Таблица 201

Восстановительная стоимость одной палатки в руб.

Террито-	Объем палаток, м3 до
риальный	20	30	45	45	70
пояс	а	б	в	г	д
1	37	36	28	38	34
2	40	38	30	41	36
3	42	40	32	43	38
4	45	43	34	46	40
5	47	45	36	48	42
6	78	76	59	80	71
7	96	93	73	98	87
8 9	98 106	95 102	74 80	100 108	88 95


Таблица 202
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

КАФЕТЕРИИ-ЗАКУСОЧНЫЕ

Характеристика. Здания одноэтажные с верандами. Фундаменты ленточные сборные из бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля любая. Полы из релина, керамической плитки. Стены оштукатуренные с побелкой и масляной окраской панелей. Отопление центральное или печное. Водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства.

Таблица 202

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальный	Объем зданий, м3 до
пояс	600	1000	1500	2000
	а	б	в	г
1	50	35	34	30
2	53	38	36	32
3	56	40	39	34
4	59	42	41	35
5	63	45	43	38
6	104	75	72	63
7	128	92	88	77
8	130	93	90	78
9	140	101	97	84
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 202)

Наименование	Процент
	а	б	в	г
Фундаменты	6	6	7	8
Стены и перегородки Перекрытие и кровля	26 12	26 20	28 16	29 22
Полы	11	10	9	8
Проемы	17	12	12	9
Внутренние санитарно-технические устройства	15	14	14	13
Электротехнические устройства	8	7	8	6
Прочие работы	5	5	6	8


Таблица 203
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ЛЕТНИЕ КАФЕ

Характеристика. Здания одноэтажные с открытыми верандами. Стены каркасные без утепления с чистой обшивкой досками с двух сторон. Перекрытие - балки из досок с чистой подшивкой. Кровля любая. Полы дощатые и цементные. Водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства. Отделка - окраска.

Таблица 203

Восстановительная стоимость 1 м2 площади пола в руб.

Территориальный пояс	Площадь пола, м2 до
	100	300
	а	6
1 2 3	90,8 96,2 101,7	69,4 73.6 77,7
4 5 6	107,1 113,5 188,9	81,9 86,8 144,3
7 8 9	231,5 236,1 254,2	177,0 180,4 194,3
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 203)

Наименование	Процент
	а	б
Фундаменты	6	6
Стены и перегородки	39	32
Кровля и перекрытие	10	14
Полы	9	14
Проемы	10	13
Внутренние санитарно-технические устройства	9	7
Электротехнические устройства	10	10
Прочие работы	7	4


Таблица 204
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ЗАКУСОЧНЫЕ ЛЕТНЕГО ТИПА

Характеристика. Здания одноэтажные из сборно-разборных конструкций. Стены из дощатых щитов. Каркас металлический. Перегородки из сборных дощатых щитов. Полы цементные и асфальтобетонные. Кровля любая. Водопровод, канализация и электроосвещение.

Таблица 204

Восстановительная стоимость 1 м2 площади пола в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	28,7	29,8	32,4	34,7	41,6	51,7	57.4	66,0	78,0
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 204)

Наименование	Процент	Наименование	Процент
Стены и перегородки Перекрытия и кровля	33 18	Внутренние санитарно-технические устройства	10
Полы	11	Электротехнические устройства	8
Проемы Отделочные работы	8 9	Прочие работы	3


Таблица 205
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

БЕСЕДКИ

Характеристика. Фундамент бетонный, каркас навеса металлический. Кровля любая. Пол грунтовый с уплотнением кирпичным щебнем. Металлоконструкции и скамьи окрашены масляной краской. В беседке скамьи из деревянных реек. Электроосвещение.

Таблица 205

Восстановительная стоимость 1 м2 в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	17,0	18,2	19,4	20,6	21,3	35.0	43,0	45,6	49,1
Удельный вес: фундаментов 18%, каркасов и стен 49, полов 10, кровли 17, внутреннего электроосвещения 3, прочих работ 3%.


Таблица 206
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

НАВЕСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика. Фундаменты - деревянные стулья, стены каркасные с обшивкой досками с одной стороны, перегородки деревянные чистые, полы глинобитные, кровля любая по деревянным стропилам. Электроосвещение.

Таблица 206

Восстановительная стоимость 1 м2 навеса в руб.

Территориальный пояс	Площадь навеса, м2 до
	500	1000
	а	б
1	17,8	17,0
2	18,9	18,0
3 4 5	20,1 21,2 22,2	19,2 20,2 21,2
6 7 8 9	35,6 43,6 46,3 49,8	34,0 41,6 44,2 47,6
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 206)

Наименование	Процент
	а	б
Фундаменты	3	3
Стены и перегородки	16	11
Перекрытие и кровля	54	56
Полы	19	23
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	6	5


Таблица 207
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ДЕТСКИЕ УГОЛКИ

Таблица 207

Восстановительная стоимость оборудования 1 шт. в руб.

Территори- альный пояс	Бум	Игровая стенка	Гигантские шаги	Карусель	Теневой зонт	Лианы	Макет лодки
1	58	511	89	123	43	59	103
2	61	542	94	130	46	62	109
3	64	562	98	135	47	65	113
4	68	603	105	145	51	70	121
5	76	669	117	161	56	77	135
6	105	925	161	223	78	107	186
7	126	1109	193	267	93	128	224
8	140	1231	214	296	104	142	248
9	158	1395	243	336	117	161	281


Таблица 208
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

АТТРАКЦИОНЫ

Таблица 208

Восстановительная стоимость одного аттракциона в руб.

Территори- альный пояс	Лопинг (вращающаяся рама высотой 3,1 м)	Детские качели на 4 лошадки	Русские качели на 4 подвесные лодки	Звездочка на 5 кабин	Фигурная карусель на 16 фигур	Виражные самолеты, на 2 самолета	Детская карусель со ска- чущими лошадками, на 16 лошадок
1	190	800	1100	2180	3140	3230	3340
2	201	848	1170	2310	3330	3424	3540
3	210	880	1210	2400	3450	3553	3674
4	224	944	1300	2570	3705	3810	3940
5	249	1048	1440	2860	4110	4230	4375
6	344	1448	1990	3950	5680	5850	6045
7	412	1736	2390	4730	6814	7010	7250
8	458	1928	2650	5250	7570	7780	8050
9	519	2184	3003	5950	8570	8820	9120
Продолжение

Территори- альный пояс	Цепочная кару- сель на 20 мест	Колесо «Спираль» на 10 кабин	Колесо обозрения на 16 кабин	Ракетоплан на 5 ракет	Передвижной театр на 600 мест	Панорамное коле- со на 20 кабин
1	3355	6955	12100	16980	17180	20740
2	3560	7370	12830	18000	18210	21980
3	3690	7650	13310	18680	18900	22810
4	3960	8207	14280	20040	20270	24470
5	4390	9110	15850	22240	22500	27170
6	6070	12590	21900	30730	31090	37540
7	7280	15090	26260	36850	37280	45000
8	8080	16760	29160	40920	41400	49980
9	9160	18990	33030	46350	46900	56620


Таблица 209
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД

Характеристика.

а. Водопровод из асбестоцементных труб;

б. Водопровод из асбестоцементных труб с поливочными колодцами коверами из сборных железобетонных колец.

Таблица 209

Восстановительная стоимость 1 м2 в руб.

Территориальный пояс	а	б
1	3,5	6,3
2	3,7	6,6
3	3,8	6,9
4	4,1	7,4
5	4,5	8,2
6	6,3	11,4
7	7,5	13,7
8	8,3	15,2
9	9,4	17,2


Таблица 210
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН

Характеристика. Состоит из трех чаш, оборудован закладными деталями - втулками; диаметр чаш 2 - 3 м.

Таблица 210

Восстановительная стоимость одного фонтана в руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	513	544	564	605	672	929	1113	1236	1400


Таблица 211
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК

Характеристика. Основание бетонное. Стойка сборная бетонная. Чаша бетонная. Насадки бронзовые.

Таблица 211

Восстановительная стоимость 1 шт. в руб.

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	55,4	58,7	60,9	65,4	72,6	100,3	120,2	133,5	151,2


Таблица 212
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ФОТОВИТРИНА

Характеристика. Каркас металлический никелированный на бетонных фундаментах. Листы витрины из прозрачного пластика. Кровля любая.

Таблица 212

Восстановительная стоимость за 1 шт. в руб.

Территориальные пояса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость в руб.	179,3	190,0	197,2	211,6	234,9	324,5	389,1	432,1	489,5


Таблица 213
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ФЛАГШТОКИ

Характеристика:

а - стационарные флагштоки на бетонном основании;

б - переносные флагштоки заделываются в бетонную армированную плиту

Флагштоки изготавливаются из металлических труб разного диаметра и красятся нитроэмалевыми красками.

Таблица 213

Восстановительная стоимость одного флагштока в руб.

Территориальный пояс	а	б
1	720	310
2	763	329
3	792	341
4	850	366
5	943	406
6	1303	561
7	1562	673
8	1735	747
9	1966	846


Таблица 214
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

УБОРНЫЕ КАРКАСНО-ОБШИВНЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ ВЫГРЕБОМ

Характеристика:

а - каркасно-обшивные на одно место. Выгреб деревянный;

б - то же, на 2 места;

в - то же, на 3 - 4 места.

Таблица 214

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальный пояс	а	б	в
1	82	63	58
2	87	67	61
3	90	69	63
4	97	75	68
5	105	81	74
6	114	88	80
7	122	94	85
8	147	114	103
9	149	115	105


Таблица 215
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

УБОРНЫЕ КАРКАСНО-ОБШИВНЫЕ С КИРПИЧНЫМ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ВЫГРЕБОМ

Характеристика:

а - каркасно-обшивные на 1 место. греб кирпичный или железобетонный;

б - то же, на 2 места;

в - то же, на 3—4 места.

Таблица 215

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальный пояс	а	б	в
1	91	69	66
2	97	74	70
3	99	76	72
4	108	82	77
5	117	89	84
6	127	97	91
7	135	103	97
8	163	124	118
9	166	126	120


Таблица 216
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

УБОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С КИРПИЧНЫМ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ВЫГРЕБОМ

Характеристика:

а—кирпичные на 1 место. Выгреб— личный или железобетонный;

б—то же, на 2 места;

в—то же, на 3—4 места.

Таблица 216

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальный пояс	а	б	в
1	76	62	56
2	80	66	59
3	82	68	60
4	90	73	65
5	97	80	71
6	105	86	77
7	112	92	82
8	135	111	99
9	138	113	101


Таблица 217
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ С САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ

Характеристика. Фундамент из бетонных блоков, стены кирпичные. Перегородки кирпичные и шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля любая, полы плиточные. Центральное отопление, водопровод, канализация (приборы, унитазы и писсуары), электроосвещение, вентиляция.

Таблица 217

Восстановительная стоимость 1 м3 объема здания в руб.

Территориальный пояс	Количество сантехприборов до
	8	10	16
	а	б	в
1	44,7	46,0	46,2
2	46,9	48,3	48,5
3	49.6	51.1	51,3
4	51,8	53,4	53,6
5	56,3	58,0	58,2
6	90,3	92,9	93,3
7	111,4	113,6	114,1
8	117,1	120,5	121.0
9	126,0	129,7	130,3
Примечания. 1. При отсутствии центрального отопления стоимость 1 м3 здания надлежит уменьшать в .следующих размерах: по графе «а» на 8,7%, по графе «б» на 8,5, по графе «в» на 9,6%. 2. При наличии печного отопления стоимость 1 м3 здания надлежит увеличивать на 6%,

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 217)

Наименование	а	б	в
Фундаменты Стены и перегородки	12 21	12 22	12 21
Перекрытия и крыши	19	12	9
Полы	3	3	3
Проемы	5	6	6
Отделочные работы	12	17	21
Внутренние санитарно-технические устройства	19	17	19
Электротехнические устройства	7	6	5
Прочие работы	2	5	4


Таблица 218
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ОГРАЖДЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ

Характеристика:

а - ограды сплошные на деревянных столбах;

б - ограды решетчатые со сплошным цоколем;

в - ограды решетчатые без цоколя.

Таблица 218

Восстановительная стоимость 1 м2 ограды в руб.

Территориальный пояс	а	б	в
1	6,7	6,1	4,6
2	7,0	6,4	4,8
3	7,4	6,7	5,1
4	7,7	7,0	5,3
5	8,4	7,6	5,8
6	12,1	11,0	8,3
7	13,4	12,2	9,2
8	14,1	12,8	9,7
9	18,1	16,5	12,4


Таблица 219
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ОГРАЖДЕНИЯ КИРПИЧНЫЕ СПЛОШНЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С ЦОКОЛЕМ

И ДЕРЕВЯННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Характеристика:

а - кирпичные сплошные ограды ленточных или столбовых бутовых, бутобетонных фундаментах;

б - кирпичные столбы, кирпичный цоколь, заполнение деревянное.

Таблица 219

Восстановительная стоимость 1 м2 ограды в руб.

Территориальный пояс	а	б
1	12.4	10,4
2	13,0	10,9
3	14,3	12,0
4	14,9	12,5
5	15,5	13,0
6	22.3	18,7
7	24,9	20,9
8	25,9	21,7
9	33,2	27,9


Таблица 220
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ОГРАЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ

Характеристика:

а - глухие и решетчатые железобетонные панели на железобетонных столбах;

б - низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах;

в - глухие железобетонные панели на железобетонных столбах;

г - низ из сплошных железобетонных панелей, верх из колючей проволоки на железобетонных столбах;

д - цоколь из глухих железобетонных панелей, верх из металлической сетки на железобетонных столбах;

е - металлическая сетка на железобетонных столбах;

ж - цоколь из глухих железобетонных камней, верх деревянный решетчатый на железобетонных столбах;

з - деревянное решетчатое заполнение на железобетонных столбах.

Таблица 220

Восстановительная стоимость 1 м2 ограды в руб.

Территориальный пояс	а	б	в	г	е	е	ж	з
1	8,6	10,2	9,8	8,7	7,8	6,8	8,6	5,5
2	9,0	10,7	10,3	9,1	8,2	7,1	9,0	5,8
.3	9,5	11,2	10,8	9,6	8,6	7,5	9,5	6,0
4	9,9	11,7	11,3	10,0	9,0	7,8	9.9	6,3
5	10,7	12,7	12,2	10,9	9,7	8,5	10,7	6,9
6	15.5	18,4	17,6	15,7	14,0	12,2	15,5	9,9
7	17,3	20,5	20,0	17,5	15,7	13,7	17,3	11,0
8	18,1	21,4	20,6	18,3	16,4	14,3	18,1	11,5
9	23,2	27,5	26,5	23,5	21,1	18,4	23,2	14,8


Таблица 221
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика:

а - ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем;

б - ограды металлические с металлическими стойками;

в - ограды из металлического штакетника с металлическими стойками.

Таблица 221

Восстановительная стоимость 1 м2 ограды в руб.

Территориальный пояс	а	б	в
1	24,2	23,3	5,1
2	25,4	24,5	5.4
3	26,6	25.6	5,6
4	27,8	26,8	5,9
5	30,2	29,1	6,4
6	43,6	41,9	9,2
7	48,4	46,6	10,2
8	50,8	48,9	10,7
9	65,3	62,9	13,8


Таблица 222
СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

Отдел IX. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПАРКАХ ОТДЫХА

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика:

а - автомобильные металлические рота с калитками в оградах на кирпичных столбах высотой до 1,5м,

б - автомобильные металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах высотой до 2,5 м;

в - железнодорожные металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах. высотой до 2,2 м;

г - железнодорожные металлические ворота с литками в оградах на кирпичных столбах высотой до 3,5 м;

д - деревянные ворота с калитками на кирпичных столбах высотой до 3,5 м.

Таблица 222

Восстановительная стоимость 1 м2 ворот в руб.

Территориальный пояс	а	б	в	г	д
1	53,2	34,0	29.4	29,5	39,7
2	55,9	35,7	30,9	31,0	41,7
3	58,5	37,4	32,3	32,5	43,7
4	61,2	39,0	33,8	34,0	45,6
5	66,5	42,4	36,8	36,9	49,6
6	96,0	61,1	52,9	53,2	71,4
7	106,4	68.0	58,8	59,0	79,4
8	112,0	71,3	62,0	62,0	83,4
9	144,0	92,0	79,4	80.0	107,2


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Общие указания

Отдел I. Зданий и сооружений рыбопромышленных предприятий

Отдел II. Здания и сооружения предприятий промышленного рыбоводства и воспроизводства рыбных запасов


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Зданий и сооружений рыбопромышленных предприятий

Техническая часть

Раздел 1. Холодильники, охлаждаемые склады и льдозаводы

Раздел 2. Рыбообрабатывающие и маринадные заводы и цехи

Раздел 3. Жестянобаночные и бондарно-ящичные предприятия

Раздел 4. Мастерские и склады орудий лова и сетематериалов

Раздел 5. Галереи и эстакады


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Здания и сооружения предприятий промышленного рыбоводства и воспроизводства рыбных запасов

Техническая часть

Раздел 1. Гидротехнические сооружения

Раздел 2. Здания и сооружения хозцентров рыбхозов

Раздел 3. Здания и сооружения рыбоводных заводов


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Зданий и сооружений рыбопромышленных предприятий

Раздел 1. Холодильники, охлаждаемые склады и льдозаводы

Таблица 1. Холодильники с механическим охлаждением

Таблица 2. Холодильники льдосоляные

Таблица 3. Холодильники сборно-брусчатые

Таблица 4. Склады охлаждаемые

Таблица 5. Льдозаводы деревянные и кирпичные


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Зданий и сооружений рыбопромышленных предприятий

Раздел 2. Рыбообрабатывающие и маринадные заводы и цехи

Таблица 6. Цехи и заводы рыбоконсервные

Таблица 7. Завод консервный

Таблица 8. Цехи коптильные

Таблица 10. Заводы жиромучные и цех медицинского жира и витамина А

Таблица 12. Цехи маринадные

Таблица 13. Пункт рыбоприемный типовой па. 5 т с холодильником емкостью 25 т

Таблица 14. Комбинаты сбытовые и рыбообрабатывающие с холодильником

Таблица 15. Заводы рыбопосольные

Таблица 16. Главный корпус комбината


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Зданий и сооружений рыбопромышленных предприятий

Раздел 3. Жестянобаночные и бондарно-ящичные предприятия

Таблица 17. Фабрика жестянобаночная

Таблица 18. Заводы бондарные и цехи ящичные


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Здания и сооружения предприятий промышленного рыбоводства и воспроизводства рыбных запасов

Раздел 1. Гидротехнические сооружения

Таблица 22. Контурные и разделительные дамбы, отсыпаемые скреперами емкостью ковша 3,0 куб. м, при дальности перемещения грунта II группы в насыпь до 250 м

Таблица 23. Контурные и разделительные дамбы, отсыпаемые скреперами емкостью ковша 6-8 куб. м, при дальности перемещения грунта II группы в насыпь до 500 м

Таблица 24. Контурные и разделительные дамбы, отсыпаемые автосамосвалами с погрузкой грунта II группы экскаваторами, при дальности транспортировки 1-3 км

Таблица 25. Контурные и разделительные дамбы, отсыпаемые бульдозерами, при дальности перемещения грунта II группы в насыпь до 100 м; с профилированием дамбы до проектных размеров экскаваторами - драглайн

Таблица 26. Контурные и разделительные дамбы при условии невозможности установления способа механизированной отсыпки и дальности транспортировки грунта

Таблица 27. Укрепление дна и откосов каналов, гребня и откосов дамб

Таблица 28. Донные водоспуски из монолитного бетона на напор 1,0-2,5 м

Таблица 29. Донные водоспуски из монолитного железобетона на напор 3,0-3,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Таблица 30. Донные водоспуски из монолитного железобетона на напор 4,0-4,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Таблица 31. Донные водоспуски из монолитного железобетона на напор 5,0 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Таблица 32. Донные водоспуски из сборно-монолитного железобетона на напор 1,0 - 2,5 м

Таблица 33. Донные водоспуски из сборно-монолитного железобетона на напор 3,0-3,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Таблица 34. Донные водоспуски из сборно-монолитного железобетона на напор 4,0-4,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Таблица 35. Донные водоспуски из сборно-монолитного железобетона на напор 5,0 % (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Таблица 36. Донные водоспуски с камерой облова на расход 0,2-2,0 куб. м\сек и напор 2-3 м

Таблица 37. Донные водоспуски из сборного железобетона для пойменных и русловых прудов на напор 4-7 м

Таблица 38. Донные водоспуски из сборного железобетона для нагульных и питомных прудов на напор 1,5-3,5 м

Таблица 39. Водовыпуски в зимовальные пруды на расход 0,1 куб. м\сек, с забором воды из канала и напорного трубопровода, из сборного железобетона

Таблица 40. Водовыпуски трубчатые (с переездом) из сборного железобетона, на расход до 0,9 куб. м\сек

Таблица 41. Водовыпуски трубчатые (без переезда) из сборного железобетона, на расход до 0,9 куб. м\сек

Таблица 42. Водовыпуски лотковые (с переездом и без переезда), из сборного железобетона

Таблица 43. Шлюзы-регуляторы трубчатые (с переездом), на каналах, из сборно-монолитного железобетона

Таблица 44. Шлюзы-регуляторы открытые, на каналах (с переездом), из сборно-монолитного железобетона

Таблица 45. Шлюзы-регуляторы двустороннего действия на расход 3-30 куб. м \сек и напор 3-4 м из сборного железобетона (на песчаных грунтах)

Таблица 46. Шлюзы-регуляторы открытые лотковые (с переездом и без переезда), из монолитного железобетона и бетона, на. напор 0,4-1,5 м

Таблица 47. Шлюзы-регуляторы (с переездом), из монолитного бетона, на расход 0,2-1,3 куб. м \сек и напор 0,7-1,5 м

Таблица 48. Шлюзы-регуляторы (без переезда), из монолитного бетона, на расход 0,2-1,3 куб. м \сек и напор 0,7-1,5 м

Таблица 49. Перегораживающие сооружения на каналах из монолитного железобетона на расход 0,5-2,0 куб. м \сек и напор 1,0-2,0 м

Таблица 50. Перегораживающие сооружения на каналах, совмещенные со шлюзом-регулятором, на расход 2 куб. м \сек и напор 1,5 м

Таблица 51. Рыбозаградители на рыбосборно-осушительной и сбросной сети

Таблица 52. Рыбоуловители земляные и железобетонные для облови выростных и нагульных прудов рыбоводных хозяйств с креплением и без крепления откосов

Таблица 53. Консольные перепады на сбросных каналах, из сборного железобетона на расход 1-5 куб. м \сек и перепад 2-3 м

Таблица 54. Верховины русловых нагульных прудов

Таблица 55. Открытые паводковые водосбросы автоматического действия с переездом (без моста) из монолитного, бетона и железобетона на расход 25-50 куб. м \сек и перепад 5,0 м

Таблица 56. Паводковые водосбросы автоматического действия с переездом (без моста) из монолитного бетона на расход 25-50 куб. м \сек и перепады 4,5-6,0 м

Таблица 57. Паводковые водосбросы автоматического действия с переездом (без моста) из монолитного железобетона на расходы 25-50 куб. м \сек и перепады 4,5-6,0 м

Таблица 58. Щитовые паводковые водосбросы закрытого типа из сборно-монолитного железобетона на напор 4 м и расходы 40, 80, 120 и 160 куб. м \сек без перепада и с перепадом 1-3 м

Таблица 58a. Сборные железобетонные трубы длиной 21,8 и 2 м для щитовых паводковых водосбросов на расходы 40, 80, 120 и 160 куб. м \сек и напор 4 м

Таблица 59. Щитовые паводковые водосбросы закрытого типа из монолитного железобетона на расходы 25, 50, 75 и 100 куб. м \сек и напор 3 м без перепада и с перепадом 1 м

Таблица 60. Щитовые водосбросы закрытого типа из монолитного железобетона на расходы 25, 50, 75 и 100 куб. м \сек, напор 3 м и перепад 2-3 м

Таблица 60d. Сборные железобетонные трубы для щитовых водосбросов закрытого типа на расходы 25, 50, 75 и 100 куб. м \сек

Таблица 61. Паводковые водосбросы с сегментными, затворами, из монолитного железобетона на расход 160-250 куб. м \сек, напор 4,5 и перепад 3 м

Таблица 62. Ледозащитные стенки с рыбозаградителями для водосбросов с напором до 4,5 м и расходом до 250 куб. м \сек (с опорами из вертикальных и наклонных свай)

Таблица 63. Льдозащитные стенки с рыбозаградителями для водосбросов с напором до 4,5 м и расходом до 250 куб. м \сек (с опорами из вертикальных свай)

Таблица 64. Причалы из сборного железобетона для прудовых рыбоводных хозяйств

Таблица 65. Садки для содержания рыбы емкостью 50, 100 и 150 т

Таблица 66. Стационарные земляные садки для содержания товарной рыбы емкостью 25, 50 и.75 т с деревянным и железобетонным покрытием


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Здания и сооружения предприятий промышленного рыбоводства и воспроизводства рыбных запасов

Раздел 2. Здания и сооружения хозцентров рыбхозов

Таблица 67. Блок хозцентров прудовых рыбоводных хозяйств с площадью прудов до 500 га

Таблица 68. Блок хозцентров прудовых рыбоводных хозяйств с площадью прудов до 1000 га

Таблица 69. Блок хозцентров прудовых рыбоводных хозяйств с площадью прудов до 2000 га

Таблица 70. Склады кормов


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Здания и сооружения предприятий промышленного рыбоводства и воспроизводства рыбных запасов

Раздел 3. Здания и сооружения рыбоводных заводов

Таблица 71. Круглые бетонные бассейны системы ВНИРО для выращивания молоди рыб

Таблица 72. Навесы над бассейнами системы ВНИРО

Таблица 73. Бассейны системы Улановского для выращивания молоди осетровых рыб

Таблица 74. Инкубационно-личиночные цехи сиговых рыбозаводов производительностью 50 и 100 млн. личинок в год

Таблица 75. Здания инкубационных цехов для лососевых рыбоводных заводов производительностью 1; 2 и 5 млн. личинок в год

Таблица 76. Здания-навесы личиночных цехов для лососевых рыбоводных заводов производительностью 2 и 5 млн. личинок в год

Таблица 77. Инкубационно-личиночные цехи икры осетровых рыб рыбоводных осетровых заводов производительностью 2 и 6 млн. личинок в год

Таблица 78. Производственное здание семужье-сигового рыбоводного завода

Таблица 79. Производственное здание осетрово-сигового рыбоводного завода


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Сборник № 12 содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для рыбной промышленности.

Портовые сооружения рыбной промышленности оцениваются по укрупненным показателям Сборника № 20 укрупненных показателей восстановительной стоимости морских и речных портовых, судоходных и судостроительных сооружений и зданий.

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий рыбной промышленности, как-то: жилых и общественных зданий, торговых предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта, наружных водопроводно-канализационных сооружений и др. - следует принимать по Сборникам № 18, 19, 37 и др. в зависимости от характера и назначения зданий и сооружений.

Перечень Сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

Настоящий сборник состоит из отдела I «Здания и сооружения рыбопромышленных предприятий» и отдела II «Здания и сооружения предприятий промышленного рыбоводства и воспроизводства рыбных запасов».

Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений отдела I приводятся по 9 территориальным поясам, отдела II по 7 территориальным поясам.

Восстановительная стоимость по 10-му территориальному поясу надлежит принимать для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга с увеличением на 20 %.

Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений рыбной промышленности составлен в ценах, нормах и тарифах, введенных в действие с 1 января 1969 г.


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Отдел I Сборника № 12 укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений предназначен для переоценки зданий и сооружений рыбопромышленных предприятий.

2. Отдел I содержит показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений холодильников, охлаждаемых складов, льдозаводов, рыбообрабатывающих, коптильных жаромучных, рыбопосольных заводов, жестянобаночных фабрик и других рыбопромышленных предприятий,

3. Отдел I состоит из пяти разделов:

Раздел 1 «Холодильники, охлаждаемые склады и льнозаводы».

Раздел 2 «Рыбообрабатывающие и маринадные заводы и цехи».

Раздел 3 «Жестяно-баночные и бондарно-ящичные предприятия».

Раздел 4 «Мастерские и склады орудий лова и сетематериалов».

Раздел 5 «Галереи и эстакады».

4. Восстановительная стоимость производственных и служебных зданий включает стоимость всех общестроительных, санитарно-технических., особо строительных и электроосветительных работ в пределах зданий.

Восстановительная стоимость составлена на укрупненные измерители: 1 куб. м здания, 1 кв. м площади, 1 м длины.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛОМ I

5. Определение объемов зданий и сооружений следует производить, руководствуясь правилами, помешенными в «Общей части к сборникам».

6. Восстановительная стоимость определена для II климатического района.

Для определения стоимости по другим климатическим районам поправочные коэффициенты приведены в следующей таблице:

Климатические районы	Коэффициенты к общей стоимости
I	1,11
II	1,0
III	0,93
IV	0?91
7. Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам и климатическим районам приведено в «Общей части к сборникам».

8. Полная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на его объем.

Подбор таблицы восстановительной стоимости по сборнику производится по назначению и конструктивной характеристике здания или сооружения.

Показатели восстановительной. стоимости для зданий с кирпичными стенами распространяются на здания со стенами из мелких блоков.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛОМ I

Требуется переоценить здание жиромучного завода объемом 2850 куб. м, расположенного в Астраханской области.

Согласно «Общей части к сборникам» Астраханская область, где расположен жиромучной завод, относится к 1-му территориальному поясу и III климатическому району:

а. Определяем полную восстановительную стоимость здания завода. Согласно табл. 10 и п. 8 Технической части настоящего сборника восстановительная стоимость 1 куб. м здания составит:

16,3 - 0,93 = 15,1 руб.,

где 16,3 - восстановительная стоимость I куб. м здания жиромучного завода объемом до 3000 куб. м, расположенного в 1-м территориальном поясе;

0,93 - поправочный коэффициент для III климатического района.

Полная восстановительная стоимость здания жиромучного завода. составит:

15,1 - 2850 = 43035 руб.

б. Определяем физический износ этого здания в процентах и в денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляем следующую расчетную таблицу:

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	16	10	1.6
Стены и перегородки	30	15	4.5
Перекрытие	8	30	2,4
Кровля	7	35	2,5
Полы	3	25	0,8
Проемы	7	20	1,4
Отделочные работы	8	30	2,4
Прочие работы	1	20	0,2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	20	25	5П
Итого	100	-	20,8
В графе «а» дан удельный вес конструктивных элементов здания жиромучного завода объемом до 3000 куб. м (приложение к табл. 10)

В графе «б» приведен процент износа конструктивных элементов, определяемый инвентаризационной комиссией путем внешнего осмотра без вскрытий, шурфований и т. д.

В графе «в» дан удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученный путем перемножения данных графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий физический износ здания составляет 20,8 %.

Физический износ здания в денежном выражении составляет:

43035 х 0,208 = 8951 руб.


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 1 ХОЛОДИЛЬНИКИ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ СКЛАДЫ И ЛЬДОЗАВОДЫ

Холодильники с механическим охлаждением, объемом до 10000 куб. м

Характеристика

Фундаменты бетонные, бутобетонные, бутовые. Стены кирпичные. Колонны железобетонные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы асфальтовые в холодильнике, в машинном отделении - из метлахской плитки, в бытовых помещениях - дощатые. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Холодильники с механическим охлаждением, объемом от 10000 куб. м и более

Характеристика

Фундаменты бутовые, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны железобетонные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы в производственных помещениях асфальтовые, цементные и из метлахской плитки, в бытовых помещениях - дощатые. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание трехэтажное.

Холодильник емкостью 5500 от с машинным отделением, объемом от 10000 до 60000 куб. м

Характеристика

Фундаменты сборные железобетонные. Стены и перегородки - панели облегченные из мелкобетонов, кирпичные. Колонны сборные железобетонные. Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные плиты, балки и ригели. Кровля 5-слойная рубероидная. Полы - бетонные шлифованные плиты, керамические плиты. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание пятиэтажное.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Группа капитальности
Территориальные	II
пояса	Объем здания в тыс. куб. м
	до 2	до 3	до 5	до 10	до 20	до 40	более 40	более 60
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	37	33,6	31,4	24,1	22,5	21,1	20,6	19
2	38,8	35,3	33	25,3	23,6	22,2	21,6	20
3	40,7	37	34,5	26,5	24,7	23,2	22,7	20,9
4	46,2	42	39,2	30,1	28,1	26,4	25,7	23,7
5	48,1	43,7	40,8	31,3	29,2	27,4	26,8	24,7
6	48,1	43,7	40,8	31,3	29,2	27,4	26,8	24,7
7	51,8	47	44	33,7	31,5	29,5	28,8	26,6
8	85	77	72	55,4	51,7	48,5	47,4	43,7
9	100	91	85	65	61	57	55,6	51,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты	9	10	10	9	9	7	8	13
Стены, колонны, перегородки	19	19	19	18	19	19	18	21
Перекрытие	8	8	8	8	7	10	9	18
Кровля	7	6	7	7	7	6	5	8
Полы	13	13	13	15	15	13	14	11
Изоляция	33	33	33	33	34	34	35	12
Проемы	3	3	3	3	2	3	4	3
Отделочные работы	2	2	2	2	2	3	2	3
Прочие работы	1	1	1	1	1	1	1	5
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5	5	4	4	4	4	4	6
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 1 ХОЛОДИЛЬНИКИ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ СКЛАДЫ И ЛЬДОЗАВОДЫ

Холодильники льдосоляные кирпичные

Характеристика

Фундаменты ленточные бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Крыша деревянная. Кровля этернитовая по деревянной обрешетке. Полы асфальтовые. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Холодильники льдосоляные деревянные

Характеристика

Фундаменты деревянные. Стены деревянные рубленые. Крыша деревянная. Кровля этернитовая по деревянной обрешетке. Полы асфальтовые. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Кирпичные холодильники	Деревянные холодильники
Территориальные	Группа капитальности
пояса	III	IV
	Объем здания в тыс. куб. м
	до 4	до 6	до 4	до 6
	а	б	в	г
1	12,7	11,3	13,3	11,6
2	13,3	11,9	14	12,2
3	14	12,4	14,6	12,8
4	15,9	14,1	16,6	14,5
5	16,5	14,7	17,3	15,1
6	16,5	14,7	17,3	15,1
7	17,8	15,,8	18,6	16,2
8	29,2	26	30,6	26,7
9	34,3	30,5	35,9	31,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 2)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	15	13	5	5
Стены, колонны	30	29	34	33
Перекрытие	3	3	4	10
Кровля	9	8	11	10
Полы	13	15	17	16
Проемы	4	5	4	3
Отделочные работы	1	1	1	1
Прочие работы	2	2	3	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	3	3	2	2
Подвесные пути и узкоколейки	8	7	8	8
Загрузочные устройства и стеллажи	12	14	11	8
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 1 ХОЛОДИЛЬНИКИ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ СКЛАДЫ И ЛЬДОЗАВОДЫ

Холодильники сборно-брусчатые

Характеристика

Холодильник. Фундаменты бутобетонные, бетонные, бутовые. Стены деревянные рубленые. Крыша деревянная с покрытием рулонными материалами и этернитом. Полы асфальтовые и дощатые. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Машинное отделение. Фундаменты бутобетонные, бетонные, бутовые. Стены кирпичные или из мелких блоков. Крыша деревянная С покрытием этернитом. Полы цементные. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Сборно-брусчатые холодильники	Машинное отделение
пояса	Группа капитальности
	IV	III
	Объем здания в тыс. куб. м до
	4	6	1.6
	а	б	в
1  2  3	34,5  36,2  37,9	21,4  22,5  23,5	28,7  30,1  31,6
4	43,1	26,8	35,9
5	44,9	27,8	37,3
6	44,9	27,8	37,3
7	48,3	30	40,2
8	79	49.. 2	66
9	93	57,8	78
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 3)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	11	13	14
Стены, колонны	37	39	40
Перекрытие	12	12	12
Кровля	5	5	3
Полы	16	11	3
Проемы	3	7	4
Отделочные работы	3	6	6
Прочие работы	1	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9	6	3
Изоляция	3	-	14
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 1 ХОЛОДИЛЬНИКИ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ СКЛАДЫ И ЛЬДОЗАВОДЫ

Склады охлаждаемые

Характеристика

Склады охлаждаемые кирпичные. Объем зданий до 4000 куб. м. Фундаменты бетонные, бутобетонные, бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы склада и платформы асфальтовые и цементные, в машинном отделении - из метлахской плитки. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Склад охлаждаемый кирпичный (с машинным отделением). Объем здания до 5000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Крыша - перекрытие деревянное с утеплителем. Кровля, обвалованная землей, с прокладкой гидроизоляции из рубероида. Полы асфальтовые. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Группа капитальности
Территориальные	II	III
пояса	Объем здания в тыс. куб. м до
	3	4	6
	а	б	в
1	30,8	25,1	17,5
2	32,3	26,4	18,4
3	33,9	27,6	19,3
4	38,5	31,4	21,9
5	40	32,6	22,8
6	40	32,6	22,8
7	43,1	35,1	24,5
8	71	57,7	40,3
9	83	68	47,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 4)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	10	9	5
Стены	17	16	22
Перекрытие	11	10	7
Полы	16	17	9
Кровля	4	4	4
Проемы	1	1	3
Изоляция	32	36	37
Отделочные работы	2	2	4
Прочие работы	1	1	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6	4	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 1 ХОЛОДИЛЬНИКИ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ СКЛАДЫ И ЛЬДОЗАВОДЫ

Льдозаводы деревянные и кирпичные

Характеристика

Льдозавод деревянный. Объем здания до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены каркасные с обшивкой с двух сторон и утеплителем. Перекрытие дощатое. Крыша деревянная. Кровля железная. Полы в производственных помещениях асфальтовые, в бытовых - дощатые. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Платформа на каменном фундаменте, с настилом из досок, с железной кровлей. Здание одноэтажное.

Льдозаводы кирпичные. Объем зданий до 10000 куб. м. Фундаменты бутобетонные, бетонные, бутовые. Стены кирпичные, крыша бесчердачная железобетонная. Кровля рулонная. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Деревянные	Кирпичные
Территориальные	Группа капитальности
пояса	IV	II
	Объем здания в тыс. куб. м до
	2	4	10
	а	б	в
1	13,5	23,6	17
2	14,2	24,8	17,9
3	14,9	26.	18,7
4	16,9	29,5	21,3
5	17,6	30,7	22,1
6	17,6	30,7	22,1
7	18,9	33	23,8
8	31,1	54,3	39,1
9	36,5	64	45,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 5)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	6	6	5
Стены и перегородки	26	22	22
Перекрытие	6	5	5
Кровля	6	4	4
Полы	11	8	8
Проемы	2	3	3
Изоляция	29	41	39
Отделочные работы	2	3	3
Прочие работы	5	2	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7	7	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И МАРИНАДНЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХИ

Цехи и заводы рыбоконсервные

Характеристика

Рыбоконсервные цехи кирпичные. Объем здания до 7000 куб. м. Фундаменты бетонные, бутобетонные, бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные, из метлахской плитки и дощатые. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Завод по переработке мидий и сардин. Объем здания до 10000 куб. м. Каркас сборный Железобетонный. Стены керамзитобетонные. Перекрытия и покрытия сборные железобетонные. Перегородки - плиты гипсовые. Кровля - четырехслойный рубероид. Полы - керамика, линолеум. Здание одноэтажное.

Рыбоконсервные цехи деревянные. Фундаменты деревянные. Стены каркасные с двусторонней обшивкой и засыпкой утеплителем. Крыша деревянная. Кровля рулонная. Полы цементные и дощатые. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Кирпичные	Деревянные
пояса	Группа капитальности
	II	IV
	Объем здания в тыс. куб. м
	до 3	до 7	до 10	до 2	до 3	до 5	более 5
	а	б	в	с	д	е	ж
1 2	19,3  20,3	18,1  19	17,9  18,8	13,7  14,4	12,3  12,9	11,6  12,2	10,9  11,4
3	21,2	19,9	19,7	15,1	13,5	12,8	12
4	24,1	22,6	22,4	17,1	15,4	14,5	13,6
5	25,1	23,5	23,3	17,8	16	15,1	14,2
6	25,1	23,5	23,3	17,8	16	15,1	14,2
7	27	25,3	25,1	19,2	17,2	16,2	15,3
8	44,4	41,6	41,2	31,5	28,3	26,7	25,1
9	52,1	48,9	48,3	37	33,2	31.3	29,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 6)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж
Фундаменты	14	14	10	2	2	2	2
Стены кирпичные	25	24	20	-	-	-	-
Стены каркасные	-	-	-	32	29	26	24
Перекрытие железобетонное	13	16	14	-	-	-	-
Перекрытие деревянное	-	-	-	22	21	20	21
Кровля	3	4	8	18	18	18	18
Полы	9	11	12	11	12	12	12
Проемы	8	5	6	4	4	4	4
Отделочные работы	11	9	7	2	2	2	2
Прочие работы	2	1	8	2	2	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	15	16	15	7	10	14	15
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И МАРИНАДНЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХИ

Завод консервный

Фундаменты бутобетонные, бетонные, бутовые. Стены кирпичные. Междуэтажное перекрытие железобетонное. Чердачное перекрытие деревянное. Крыша деревянная. Кровля железная. Полы цементные из метлахской плитки и дощатые. Отделка простая. Здание двухэтажное

Завод филейный

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные, железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Крыша деревянная. Кровля рулонная. Изоляция минеральной пробкой. Полы цементные, асфальтовые, из метлахской плитки и дощатые. Здание двухэтажное.

Цехи килечный и шпротный

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное и деревянное по металлическим балкам. Полы цементные, из метлахской плитки и дощатые. Отделка простая. Здания двухэтажные.

Цех икорный

Фундаменты - свайное основание. Стены деревянные рубленые с односторонней обшивкой. Перекрытие дощатое. Крыша деревянная. Кровля железная. Полы асфальтовые, из метлахской плитки и дощатые. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Цех балычный

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены каркасно-засыпные с двусторонней обшивкой и утеплителем. Перекрытие дощатое. Крыша деревянная. Кровля из волнистой асбофанеры. Полы асфальтовые, цементные и дощатые. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Консервный завод	Филейный завод	Килечный цех	Шпротный цех	Икорный цех	Балычный цех
Территориальные	Группа капитальности
пояса	III	II	III	IV
	Объем здания в тыс. куб. м
	до 40	от 30 до 50	до 10	до 15	до 4	до 7
	а	б	в	г	д	е
1	14,2	18,1	15,8	14,4	12,3	15,6
2	14,9	19	16,6	15,1	12,9	16,4
3	15,6	19,9	17,4	15,8	13,5	17,2
4	17,8	22,6	19,8	18	15,4	19,5
5	18,5	23,5	20,5	18,7	16	20,3
6	18,5	23,5	20,5	18,7	16	20,3
7	19,9	25,3	22,1	20,2	17,2	21,8
8	32,7	41,6	36,3	33,1	28,3	35,9
9	38,3	48,9	42,7	38,9	33,2	42,1
Удельный: вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 7)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	7	12	8	5	15	3
Стены	16	20	23	25	17	24
Перекрытие деревянное	13	3	2	2	12	20
Перекрытие железобетонное	19	17	19	15	-	-
Кровля	1	1	3	5	15	2
Полы	15	8	15	10	12	11
Проемы	7	2	5	8	9	3
Отделочные работы	6	5	6	7	16	4
Изоляция	-	20	9	7	-	28
Прочие работы	2	1	2	3	-	-
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	14	11	8	13	4	5
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И МАРИНАДНЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХИ

Цехи коптильные

Характеристика

Коптильные цехи кирпичные объемом до 6000 куб. м. Фундаменты бетонные, бутобетонные, бутовые. Стены кирпичные. Колонны железобетонные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные и из метлахской плитки в производственных помещениях, в бытовых - дощатые. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Коптильные цехи кирпичные объемом до 20000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные, кирпичные. Колонны железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные, бетонные и из метлахской плитки в производственных помещениях, в бытовых помещениях - дощатые. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Коптильные цехи деревянные объемом до 6000 куб. м. Фундаменты бетонные и бутовые ленточные. Стены деревянные рубленые с двусторонней обшивкой и засыпкой утеплителем. Чердачные перекрытия - несущая дощатая подшивка. Крыша деревянная. Кровля тесовая и железная. Полы глинобетонные и асфальтовые. Отделка простая. Вытяжные трубы с дефлекторами. Здания одноэтажные.

Восстановительная стоимость 1 кв. м здания в руб.

Таблица 8	Таблица 9
	Коптильные цехи кирпичные	Коптильные цехи деревянные
Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	IV
	Объем здания в тыс. куб. м до
	3	4	6	10	20	2	6
	а	б	в	г	д	а	б
1	22	22	18,2	16	13,1	17,1	11,9
2	23,1	21	19,1	16,8	13,8	17,9	12,5
3	24,2	22	20	17,6	14,4	18,8	13,1
4	27,5	25	22,8	20	16,4	21,4	14,9
5	28,6	26	23,7	20,8	17	22,2	15,5
6	28,6	26	23,7	20,8	17	22,2	15,5
7	30,8	28	25,5	22,4	18,3	23,9	16,7
8	50,6	46	41,9	36,8	30,1	39,3	27,4
9	59,4	54	49,1	43,2	35,4	46,2	32,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

	к табл. 8	к табл. 9
Наименование	а	б	в	г	д	а	б
Фундаменты	19	21	20	17	17	16	15
Стены	24	24	23	24	23	28	27
Перекрытие	12	12	13	21	20	14	15
Кровля	9	8	10	8	8	3	3
Крыша	-	-	-	-	-	8	11
Полы	8	9	11	7	7	5	6
Проемы	6	5	4	4	5	5	6.
Отделочные работы	6	7	7	6	6	5	3
Прочие работы	3	3	2	3	2	3	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13	11	10	10	12	13	11
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И МАРИНАДНЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХИ

Заводы жиромучные и цех медицинского жира и витамина А

Характеристика

Жиромучные заводы каменные объемом до 3000 куб. м.

Фундаменты бутобетонные, бетонные, бутовые. Стены кирпичные или из мелких блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля бесчердачная с рулонным покрытием. Полы цементные и дощатые. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Жиромучной завод кирпичный объемом до 28000 куб. м.

Фундаменты бетонные, бутобетонные, бутовые. Стены и колонны кирпичные. Перекрытие железобетонное и деревянное. Крыша деревянная. Кровля рулонная. Полы цементные и из метлахской плитки в производственных помещениях, дощатые - в бытовых помещениях. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Цех медицинского жира и витамина А.

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля этернитовая. Полы цементные, из метлахской плитки и паркетные. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Жиромучные заводы	Цех медицинского жира и витамина А
Территориальные	Группа капитальности
пояса	II
	Объем здания в тыс. куб. м до
	1,5	2	3	25	10
	а	б	в	г	д
1	20,6	18,3	16,3	9,1	14,8
2	21,6	19,2	17,1	9.6	15,5
3	22,7	20,1	17,9	10	16,3
4	25,8	22,9	20,4	11,4	18,5
5	26,8	23,8	21,2	11,8	19,2
6	26,8	23,8	21,2	11,8	19,2
7	28,8	25,6	22,8	12,7	20,7
8	47,4	42,1	37,5	20,9	34
9	55,6	49,4	44	24,6	40
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 10)

Наименование	а	б	в	г	д
Фундаменты	14	15	16	16	6
Стены	30	30	30	27	25
Перекрытие железобетонное	8	8	8	5	16
Перекрытие деревянное	-	-	-	3	-
Кровля	7	7	7	7	4
Полы	4	4		5	7
Проемы	7	7	7	9	7
Изоляция	-	-	-	-	5
Отделочные работы	8	8	8	8	14
Прочие работы	1	1	1	1	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	21	20	20	22	14
Итого	100	100	100	100	100
Жиромучные заводы деревянные.

Фундаменты бутовые ленточные. Стены каркасные с односторонней обшивкой. Крыша бесчердачная деревянная. Кровля рулонная. Полы в производственных помещениях цементные, в бытовых - дощатые. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Группа капитальности
	IV
	Объем здания в тыс. куб. м
	до 1,5	до 3	более З
	а	б	в
1  2  3	10,4  10,9  11,4	9,3  9,8  10,2	7,6  8  8,4
4	13	11,6	9,5
5	13,5	12,1	9,9
6	13,5	12,1	9,9
7	14,6	13	10,6
8	23,9	21,4	17,5
9	28,1	25,1	20,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	8	8	7
Стены	31	31	33
Перекрытие	6	7	7
Кровля	7	8	8
Полы	12	12	11
Проемы	13	13	13
Отделочные работы	2	1	1
Прочие работы	2	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	19	18	18
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И МАРИНАДНЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХИ

Цехи маринадные

Характеристика

Маринадные цехи кирпичные. Объем зданий до 5000 куб. м. фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытие бесчердачное. Кровля утепленная рулонная. Полы асфальтовые в производственных помещениях, в бытовых - дощатые. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Маринадные цехи деревянные. Объем зданий до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены деревянные, утепленные, обшитые с двух сторон. Перекрытие бесчердачное. Кровля утепленная рулонная. Полы асфальтовые в производственных помещениях, в бытовых - дощатые. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Кирпичные	Деревянные
Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	IV
	Объем здания в тыс. куб. м до
	2	5	1	2
	а	б	в	г
1	16,3	13,6	17	13,8
2	17,1	14,3	17,9	14,5
3	17,9	15	18,7	15,2
4	20,4	17	21,3	17,3
5	21,2	17,7	22,1	17,9
6	21,2	17,7	22,1	17,9
7	22,8	19	23,8	19,3
8	37,5	31,3	39,1	31,7
9	44	36,7	45,9	37,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 12)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	7	6	5	4
Стены и перегородки	33	29	18	15
Перекрытие и кровля	16	21	19	24
Полы	14	14	13	14
Проемы	9	9	22	20
Отделочные работы	3	3	6	5
Прочие работы	4	3	3	4
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	14	15	14	14
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И МАРИНАДНЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХИ

Пункт рыбоприемный типовой па. 5 т с холодильником емкостью 25 т

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, бетонные, бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Изоляция из торфолеума. Полы асфальтовые. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Группа капитальности
Территориальные	II
пояса	Объем здания в куб. м до
	450	600
	а	б
1	45,7	40,7
2	48	42,7
3	50,3	44,8
4	57,1	50,9
5	59,4	53
6	59,4	53
7	64	57
8	105	94
9	123	110
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 13)

Наименование	а	б
Фундаменты	10	10
Стены	23	23
Перекрытие	4	4
Кровля	3	3
Полы	3	3
Проемы	7	7
Изоляция	32	26
Отделочные работы	3	3
Прочие работы	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13	19
Итого	100	100
Примечание. В здании объемом до 450 куб. м электроснабжение производится от существующих электросетей, в здании объемом до 600 куб. м - от встроенной дизельной электростанции.


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И МАРИНАДНЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХИ

Комбинаты сбытовые и рыбообрабатывающие с холодильником

Характеристика

Сбытовые рыбокомбинаты объемом до 40000 куб. м.

Фундаменты бутобетонные, бетонные, бутовые. Колонны железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и цементные в главном корпусе, в рыбообрабатывающем корпусе - из метлахской плитки и цементные. Здание комбината большой мощности - четырехэтажное, здание комбината малой мощности - двухэтажное.

Рыбообрабатывающие комбинаты объемом до 60000 куб. м.

Фундаменты бетонные, бутобетонные, бутовые. Колонны железобетонные. Стены кирпичные. Крыша железобетонная. Кровля рулонная. Полы в производственных помещениях бетонные, в машинном отделении - из метлахской плитки, на платформе - асфальтовые. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Комбинат с холодильником на 1000 т, объемом до 35000 куб. м. Здание трехэтажное. Комбинат с холодильником на 2500 т объемом до 60000 куб. м. Здание четырехэтажное.

Завод рыбообрабатывающий объемом до 20000 куб. м.

Фундаменты железобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные, из метлахской плитки. Изоляция минеральной пробкой. Отделка простая. Здание двухэтажное.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Сбытовые рыбокомбинаты	Рыбообрабатывающие комбинаты	Рыбообрабатывающие заводы
Территориальные	Группа капитальности
пояса	II
	Объем здания в тыс. куб. м до
	15	40	35	60	20
	а	б	в	г	д
1	18,8	16,7	21,9	18,8	17,9
2	19,7	17,5	23	19,7	18,8
3	20,7	18,4	24,1	20,7	19,7
4	23,5	20,9	27,4	23,5	22,4
5	24,4	21,7	28,5	24,4	23,3
6	24,4	21,7	28,5	24,4	23,3
7	26,3	23,4	30,7	26,3	25,1
8	43,2	38,4	50,4	43,2	41,2
9	50,8	45,1	59,1	50,8	48,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 14)

Наименование	а	б	в	г	д
Фундаменты	6	7	10	9	12
Стены	23	26	28	28	20
Перекрытие	14	17	18	16	10
Кровля	3	3	3	8	5
Проемы	4	3	3	2	2
Полы	6	8	10	10	14
Изоляция	14	18	18	18	26
Отделочные работы	9	5	4	3	4
Прочие работы	4	5	1	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	17	8	5	5	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И МАРИНАДНЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХИ

Заводы рыбопосольные

Характеристика

Рыбопосольный завод кирпичный.

Фундаменты бетонные, железобетонные. Стены кирпичные. Колонны железобетонные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, бетонные, цементные в производственных помещениях, дощатые - в бытовых помещениях. Отделка простая. Здание трехэтажное.

Рыбопосольный механизированный завод, для лососевых - деревянный.

Фундаменты бетонные и деревянные. Стены деревянные каркасные с двусторонней обшивкой с засыпкой утеплителем. Колонны железобетонные. Перекрытие деревянное. Кровля рулонная. Полы цементные и дощатые. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Рыбопосольные заводы
Территориальные	кирпичные	деревянные
пояса	Группа капитальности
	II	IV
	а	б
1	13	11,3
2	13,7	11,9
3-	14,3	12,4
4	16,3	14,1
5	16,9	14,7
6	16,9	14,7
7	18,2	15,8
8  9	29,9  35,1	26 30,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 15)

Наименование	а	б
Фундаменты	13	11
Стены, колонны	28	26
Перекрытие	18	11
Кровля	9	11
Полы	11	13
Проемы	2	4
Отделочные работы	6	4
Прочие работы	3	11
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	10	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И МАРИНАДНЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХИ

Главный корпус комбината

Характеристика

В главном корпусе комбината размещены управление комбината, консервный завод, филейный завод, жестянобаночная фабрика, витаминный цех, цех медицинского жира, посольное хозяйство. Фундаменты бутовые, башмаки железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные, из метлахской плитки и дощатые. Отделка простая. Здание трехэтажное.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II
	Объем здания до 60000 куб. м
1	12
2	12,6
3	13,2
4	15
5	15,6
6	15,6
7	16,8
8	27,6
9	32,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 16)

Наименование	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены, колонны	28
Перекрытие	20
Кровля	5
Полы	14
Проемы	4
Отделочные работы	9
Прочие работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9
Итого	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 3 ЖЕСТЯНОБАНОЧНЫЕ И БОНДАРНО-ЯЩЙЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фабрика жестянобаночная

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, бетонные, бутовые. Колонны железобетонные. Стены кирпичные. Крыша деревянная. Кровля рулонная. Полы цементные, асфальтовые и из метлахской плитки. Отделка простая. Здание каменное.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Группа капитальности
пояса	III
	Объем здания до 11000 куб. м
1	14,6
2	15,3
3	16,1
4	18,3
5	19
6	19
7	20,4
8	33,6
9	39,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 17)

Наименование	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены	27
Перекрытие	13
Кровля	9
Полы	12
Проемы	7
Отделочные работы	8
Прочие работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12
Итого	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 3 ЖЕСТЯНОБАНОЧНЫЕ И БОНДАРНО-ЯЩЙЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Заводы бондарные и цехи ящичные

Характеристика

Бондарный завод каменный объемом до 10000 куб. м.

Фундаменты бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные или из мелких блоков. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные в производственных помещениях, в бытовых - дощатые. Отделка простая.

Бондарный завод каменный объемом до 40000 куб. м.

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные. Колонны железобетонные. Стены кирпичные или из мелких блоков. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и бетонные. Отделка простая.

Ящичные цехи каменные объемом до 6000 куб. м.

Фундаменты бетонные, бутобетонные, бутовые. Стены кирпичные или из мелких блоков. Колонны железобетонные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы в производственных помещениях цементные, в бытовых - дощатые. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Ящичные цехи каркасные. Объем зданий до 6000 куб. м.

Фундаменты бетонные, бутобетонные, бутовые. Стены деревянные каркасные с односторонней обшивкой. Крыша деревянная. Кровля рулонная. Полы в производственных помещениях цементные, в бытовых - дощатые. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Бондарные заводы	Ящичные цехи каменные	Ящичные цехи каркасные
Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	III	IV
	Объем здания в тыс. куб. м до
	10	40	3	6	3	6
	а	б	в	г	д	е
1	13,3	10,7	13,9	10,4	12,1	8,9
2	14	11,2	14,6	10,9	12,7	9,3
3	14,6	11,8	15,3	11,4	13,3	9,8
4	16,6	13,4	17,4	13	15,1	11,1
5	17,3	13,9	18,1	13,5	15,7	11,6
6	17,3	13,9	18,1-	13,5	15,7	11,6
7	18,6	15	19,5	14,6	16,9	12,5
8	30,6	24,6	32	23,9	27,8	20,5
9	35,9	28,9	37,5	28,1	32,7	24
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 18)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	11	9	27	22	9	8
Стены	13	23	23	21	39	37
Перекрытие	8	15	9	12	3	3
Кровля	30	20	17	19	14	17
Полы	9	13	8	11	12	15
Проемы	6	3	5	5	9	8
Отделочные работы	6	3	3	4	4	5
Прочие работы	1	5	3	2	3	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	16	9	5	4	7	5
Итого	100	100	100	100'	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 4 МАСТЕРСКИЕ И СКЛАДЫ ОРУДИЙ ЛОВА И СЕТЕМАТЕРИАЛОВ

Характеристика

Мастерские орудий лова площадью до 400 и 1000 куб. м.

Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные или из мелких блоков. Крыша деревянная. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Склады орудий лова каменные площадью до 500 кв. м.

Фундаменты бутобетонные, бутовые. Колонны деревянные. Стены кирпичные или из мелких блоков. Крыша деревянная. Кровля с шиферным покрытием. Полы глинобетонные. Отделка простая. Здание одноэтажное.

Склады орудий лова и сетематериалов площадью 1800 кв. м.

Фундаменты свайные, колонны сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные армированные. Перекрытия и покрытия сборные железобетонные. Кровля четырехслойная, рубероид, полы керамические, бетонные, дощатые. Теплоизоляция кровли - керамзит. Здание четырехэтажное с пристройкой.

Склады орудий лова деревянные площадью до 600 кв. м.

Фундаменты деревянные. Стены деревянные рубленые. Крыша деревянная. Кровля с шиферным покрытием. Полы глинобетонные. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади в руб.

	Мастерские орудий	Склады орудий лова
Территориальные	лова	каменные	деревянные
пояса	Группа капитальности
	III	IV
	Площадь здания в кв. м до
	400	1000	300	500	1800	150	600
	а	б	в	г	д	е	ж
1	51,1	36,3	21	19,1	25,7	29,4	22,7
2	53,6	38,1	22,1	20,1	27,0	30,9	23,8
3	56,2	39,9	23,1	21	28,3	32,3	25
4	64	45,4	26,3	23,9	32,1	36,8	28,4
5	66	47,2	27,3	24,8	33,4	38,2	29,5
6	66	47,2	27,3	24,8	33,4	38,2	29,5
7	72	50,8	29,4	26,7	36,0	41,2	31,8
8	118	84	48,3	43,9	59,1	68	52,2
9	138	98	56,7	51,6	69,4	79	61
Примечание. Полная восстановительная стоимость зданий и сооружений определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на площадь основания здания в кв. м.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 19)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж
Фундаменты	11	11	15	14	23	10	10
Каркас	-	-	-	-	18	-	-
Стены	22	16	26	26	16	43	48
Перекрытие и покрытие	-	-	-	-	20	-	-
Кровля	19	20	29	32	3	22	21
Полы	8	10	6	5	6	5	5
Проемы	16	18	7	7	7	12	11
Отделочные работы	11.	12	7	6	3	1	1
Прочие работы	2	2	8	8	2	4	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	11	11	2	2	2	3	2
Итого	100	100	100	-100	100	100	100
Склады сетематериалов каменные площадью до 300 кв. м

Фундаменты бутобетонные, бутовые. Стены кирпичные или из мелких блоков. Крыша деревянная. Кровля с шиферным покрытием. Полы глинобетонные. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Склады сетематериалов деревянные площадью до 450 кв. м.

Фундаменты деревянные. Стены деревянные, рубленые. Крыша деревянная. Кровля с шиферным покрытием. Полы глинобетонные. Отделка простая. Здания одноэтажные.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади склада в руб.

	Склады сетематериалов
Территориальные	каменные	деревянные
пояса	Группа капитальности
	III	IV
	Площадь в кв. м до
	150	300	160	300	450
	а	б	в	г	д
1	23,4	16,6	23,8	19,5	19,1
2	24,6	17,4	25	20,5	20,1
3	25,7	18,3	26,2	21,5	21
4	29,3	20,8	29,8	24,4	23,9
5	30,4	21,6	30,9	25,4	24,8
6	30,4	21,6	30,9	25,4	24,8
7	32,8	23,2	33,3	27,3	26,7
8	53,8	38,2	54,7	44,9	43,9
9	63	44,8	64	52,7	51,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 20)

Наименование	а	б	в	г	д
Фундаменты	18	18	13	14	15
Стены	28	24	35	33	35
Кровля	25	26	16	15	17
Полы	8	6	16	18	16
Проемы	9	11	13	13	11
Отделочные работы	6	10	1	1	1
Прочие работы.	3	3	3	3	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства.	3	2	3	3	2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 5 ГАЛЕРЕИ И ЭСТАКАДЫ

Характеристика

Деревянная галерея над транспортером протяжением до 20 м, шириной 1,05 м; средняя высота стойки. Стоящей на земле, 2,7 м, на крыше - 1,7 м. Фундаменты деревянные. Стены деревянные каркасные с двусторонней обшивкой и засыпкой утеплителем. Перекрытие деревянное. Кровля рулонная. Отделка простая.

Металлическая эстакада открытая протяжением до 30 м, шириной 2,05 м; средняя высота стойки 3 м. Фундаменты бетонные, опоры металлические. Настил дощатый по металлическим балкам.

Металлическая эстакада с закрытой галереей протяжением до 60 м, шириной 3 м; средняя высота стойки 5,1 м, высота галереи 2,35 м. Фундаменты бетонные. Опоры, подкосы, обвязки и связки металлические. Стены деревянные каркасные с односторонней обшивкой и штукатуркой с наружной стороны. Кровля рулонная, настил деревянный.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 м в руб.

Территориальные	Протяженность в м до
пояса	20	30	60
	а	б	в
1	60	162	148
2	63	170	155
3	66	178	163
4	75	202	185
5	78	211	192
6	78	211	192
7	84	227	207
8	138	373	340
9	162	437	399
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 21)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	24	12	10
Стены	57	-	18
Перекрытие	2	-	1
Кровля	6	-	7
Настил	-	2	25
Проемы	-	-	4
Отделочные работы	8	5	11
Металлоконструкции	-	75	20
Электроосвещение	3	6	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Отдел II содержит показатели стоимости гидротехнических сооружений прудовых рыбоводных хозяйств, зданий и сооружений хозцентров рыбхозов и объектов воспроизводства рыбных запасов - рыбоводных заводов и инкубационно-личиночных цехов.

2. Отдел II настоящего сборника состоит из трех разделов:

Раздел 1 «Гидротехнические сооружения».

Раздел 2 «Здания и сооружения хозцентров рыбхозов».

Раздел 3 «Здания и сооружения рыбоводных заводов».

Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений составлены на измеритель: 10 куб. м объема - для контурных и разделительных дамб сечением 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 кв. м, 1 кв. м крепления - для крепления гребня и откосов земляных сооружений, 1 сооружение - для бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений (сборных и монолитных), садков, рыбоуловителей и бассейнов для выращивания молоди рыб. 1 куб. м объема здания - для зданий хозцентров рыбхозов и рыбоводных заводов.

3. В соответствии с фактическим размещением предприятий промышленного рыбоводства и воспроизводства рыбных запасов по областям, краям и республикам укрупненные показатели восстановительной стоимости составлены для 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8-го территориальных поясов.

Распределение областей, краев и республик по территориальным поясам приведено в «Общей части к сборникам».

4. Показатели восстановительной стоимости контурных и разделительных дамб, приведенные в табл. 22 - 25, даются в зависимости от дальности транспортировки грунта в тело насыпей и схемы отсыпки (скреперами, бульдозерами и автосамосвалами), которые устанавливаются в каждом конкретном случае на основании исполнительной и проектной документации.

В случае, когда не представляется возможным установить схему отсыпки дамб и дальность перемещения грунта в насыпь, восстановительная стоимость принимается по табл. 26.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛОМ II

5. Определение строительных объемов зданий производится согласно указаниям, приведенным в «Общей части к сборникам».

Объем каждой дамбы определяется умножением длины ее на площадь поперечного сечения, которое принимается средним для протяженности дамбы на основании замеров в натуре.

По гидротехническим сооружениям на основании технической документации устанавливается назначение сооружения, его тип или шифр и характеристика: расход, напор, перепад и пр.

6. Восстановительная. стоимость определена по территориальным поясам для II климатического района. Для определения восстановительной стоимости по,. другим климатическим районам следует принимать следующие поправочные коэффициенты:

№ таблиц сборника	Климатические районы
	I	III	IV
	а	б	в
22-27	1,05	0,99	1,0
28-31, 55-57, 61	1,06	0,99	1,0
32-54, 58-60, 62-64	1,05	0,99	0,98
65-79	1,05	0,99	0,99
ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛОМ II

Требуется переоценить донный водоспуск пойменного нагульного пруда прудового рыбоводного хозяйства «Сакмара» Ростовской области.

Согласно «Общей части к сборникам» Ростовская область, где расположено рыбоводное хозяйство, относится ко 2-му территориальному поясу и III климатическому району.

Инвентаризационной комиссией на основании технической и исполнительной документации установлено:

донный водоспуск башенного типа из сборного железобетона, с водопроводящим участком из раструбных железобетонных труб d = 1,2 м: напор 6,0 м.

Полная восстановительная стоимость донного водоспуска согласно табл. 37 настоящего Сборника и п. 6 Технической части к отделу II составляет:

20.2 х 0,99=20,0 тыс. руб.,

где 20,2 - оценочная стоимость донного водоспуска, расположенного во 2-м территориальном поясе;

0,99 - поправочный коэффициент для III климатического района.

Физический износ отдельных конструктивных элементов инвентаризационной комиссией установлен следующий (в %):

входная часть	30

оголовок	10

водопроводящий участок	10

водобой	20

рисберма	40

Для определения физического износа сооружения в целом составляем расчетную таблицу:

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости сооружения в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Входная, часть	5	30	1,5
Оголовок	30	10	3,0
Водопроводящий участок	29	10	2,9
Водобой	19	20	3,8
Рисберма	17	40	6,8
Итого	100	-	18,0
В графе «а» дан удельный. вес конструктивных элементов донного водоспуска на напор 6,0м, расход 4,98 куб. м\сек, с диаметром труб водопроводящего участка 1,2 м.

В графе «б» приведен процент износа конструктивных элементов, определенный инвентаризационной комиссией путем осмотра, шурфования и т. д.

В графе «в» показан удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученный путем перемножения данных графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий физический износ донного водоспуска составляет 18,0 %.

Физический износ донного водоспуска в денежном выражений составляет:

20,0 х 0,18 = 3,60 тыс. руб.


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Контурные и разделительные дамбы, отсыпаемые скреперами емкостью ковша 3,0 куб. м, при дальности перемещения грунта II группы в насыпь до 250 м

Таблица 22

Восстановительная стоимость на 10 куб. м объема дамб в руб.

	Сечение дамбы в кв. м
Территориальные	5	10	20	30
пояса	Дальность перемещения грунта в м
	100	150	200	250
	а	б	в	г
1	6,2	6,6	7,1	7,6
2	6,6	6,9	7,5	8,0
3	6,7	7,0	7,6	8,1
4	7,2	7,6	8,3	8,8
5	8,7	9,2	9,9	10,6
7	13,5	.14,2	15,5	16,4
8	14,2	15,0	16,3	17.3


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Контурные и разделительные дамбы, отсыпаемые скреперами емкостью ковша 6-8 куб. м, при дальности перемещения грунта II группы в насыпь до 500 м

Таблица 23

Восстановительная стоимость на 10 куб. м объема дамбы в руб.

	Сечение дамбы в кв. м
Территориальные	40	60	60	70	80	90
пояса	Дальность перемещения грунта в м
	300	350	350	400	450	500
	а	б	в	г	д	е
1	7,7	8,4	8,5	9,0	9,7	10,4
2	8,1	8,9	9,0	9,6	10,3	11,0
3	8,3	9,0	9,1	9,7	10,5	11,2
4	8,9	9,8	9,9	10,5	11,3	12,1
5	10,8	11,8	12,0	12,7	13,7	14,6
7	16,7	18,3	18,5	19,6	21,1	22,6
8	17,6	19,2	19,5	20,6	22,3	23,8


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Контурные и разделительные дамбы, отсыпаемые автосамосвалами с погрузкой грунта II группы экскаваторами, при дальности транспортировки 1-3 км

Таблица 24

Восстановительная стоимость на 10 куб. м объема дамбы в руб.

Территориальные	Дальность транспортировки в км
пояса	1,0	3,0
	а	б
1	13,9	17,5
2	14,7	18,5
3	14,9	18,8
4	16,1	20,3
5	19,5	24.6
7	30,1	38,0
8	31,7	40,0


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Контурные и разделительные дамбы, отсыпаемые бульдозерами, при дальности перемещения грунта II группы в насыпь до 100 м; с профилированием дамбы до проектных размеров экскаваторами - драглайн

Таблица 25

Восстановительная стоимость на 10 куб. м объема дамбы в руб.

	Сечение дамбы в кв. м
Территориальные	5,10,20	30	40	50	60	70	80	90
пояса	Дальность перемещения грунта в м
	до 30	40	50	60	70	80	90	100
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	5,4	6,1	6,8	7,4	7,9	8,3	8,9	9,4
2	5,7	6,5	7,2	7,8	8,4	8,8	9,4	9,9
3	5,8	6,6	7,3	7,9	8,5	8,9	9,5	10,0
4	6,2	7,1	8,0	8,6	9,2	9,7	10,3	10,9
5	7,5	8,6	9,6	10,4	11,1	11,7	12,4	13,2
7	11,6	13,3	14,9	16,0	17,2	18,1	19,2	20,3
8	12,3	14,0	15,7	16,9	17,6	19,0	20,2	21,4


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Контурные и разделительные дамбы при условии невозможности установления способа механизированной отсыпки и дальности транспортировки грунта

Таблица 26

Восстановительная стоимость на 10 куб. м объема дамбы в руб.

Территориальные	Сечение дамбы в кв. м
пояса	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	8,5	8,6	8,7	9,1	9,4	9,9	10,1	10,4	10,8	11,3
2	9,0	9,0	9,3	9,6	9,9	10,4	10,7	11,0	11,5	11,9
3	9,1	9,2	9,4	9,8	10,1	10,6	10,8	11,1	11,7	12,1
4	9,9	9,9	10,2	10,6	10,9	11,4	11,7	12,1	12,6	13,1
5	11,9	12,0	12,3	12,8	13,2	13,8	14,1	14,6	15,2	15,9
7	18,5	18,6	19,0	19,7	20,4	21,4	21,8	22,6	23,5	24,5
8	19,5	19,6	20,0	20,8	21,5	22,5	23,1	23,8	24,8	25,8


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Укрепление дна и откосов каналов, гребня и откосов дамб

Характеристика

Тип I - волногасящая стенка; забивка деревянных свай и кольев; забивка стенки из подтоварника и стяжка проволокой; тип II - сплошная одерновка без подсыпки земли; тип III - одерновка в клетку с подсыпкой земли и посевом трав; тип IV - посев трав с подсыпкой растительной земли; тип V - посадка ивняка; тип VI - плетневые клетки с засыпкой растительной землей; тип VII - одиночное мощение толщиной 20 см на слое щебня толщиной 12 см; тип VIII - плетневые клетки с каменной наброской; тип IX - сборные железобетонные плиты толщиной 10 см на слое щебня толщиной 10 см; тип X - монолитные железобетонные плиты толщиной 12 см на слое щебня толщиной 10 см; тип XI - крепление добавкой 60 % щебня или гравия.

Таблица 27

Восстановительная стоимость на 1 пог. м волногасяшей стенки; 1 кв. м крепления в руб.

Территориальные	Типы укреплений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	8,4	1,34	0,70	0,24	0,4	2,0	6,1	6,8	15,2	8,2	2,0
2	8,9	1,41	0,74	0,26	0,4	2,1	6,4	7,3	16,1	8,7	2,1
3	9,0	1,44	0,75	0,26	0,4	2,1	6,5	7,3	16,3	8,8	2,2
4	9,8	1,56	0,79	0,28	0,4	2,3	7,0	8,0	17:7	9,6	2,3
5	11,8	1,88	0,98	0,34	0,5	2,8	8,5	9,6	21,3	11,5	2,8
7	18,2	2,91	1,51	0,53	0,8	4,2	13,1	14,9	33,0	17,3	4,4
8	19,2	3,06	1,59	0,55	0,9	4,5	13,8	15,7	34,8	18,8	4,6


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из монолитного бетона на напор 1,0-2,5 м

Характеристика

Понур, башня и водобойный колодец из монолитного бетона. Водопроводящий участок - труба асбоцементная, изоляция жирным суглинком. Служебный мостик деревянный.

Тип I - напор 1,0 м, труба d = 195 мм; тип II - напор 2,0 м, труба d = 291 мм; тип III - напор 2,0 м, труба d = 386 мм; тип IV - напор 2,0 м, труба d = 482 мм; тип V - напор 2,5 м, труба d = 291 мм; тип VI - напор 2,5 м, труба d = 386 мм; тип VII - напор 2,5 м, труба d = 482 мм.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1	208	1150	1220	1280	1380	1450	1520
2	220	1220	1290	1360	1460	1530	1610
3	223	1240	1310	1370	1480	1550	1630
4	242	1340	1420	1490	1600	1680	1770
5	292	1620	1710	1800	1930	2030	2140
7	452	2500	2650	2780	2990	3140	3300
8	476	2630	2790	2930	3150	3310	3480
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 28)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж
Понур	-	8	8	8	8	8	7
Башня и фундамент	-	35	35	35	36	36	35
Водопроводящий участок	-	18	21	23	16	18	21
Водобойный колодец	-	32	30	28	33	31	30
Служебный мостик	-	7	6	6	7	7	7
Итого	100	100	100	100	100.	100	100
Примечание. Для I типа разбивка по конструктивным элементам не производится ввиду небольшого объема работ.


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из монолитного железобетона на напор 3,0-3,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Характеристика

Понур, башня и водобойный колодец из монолитного железобетона. Водопроводящий участок - труба асбоцементная, изоляция жирным суглинком. Служебный участок деревянный.

Тип I - напор 3,0 м, труба d = 291 мм; тип II - напор 3,0 м, труба d = 386 мм; тип III - напор 3,0 м, труба d = 482 мм; тип IV - напор 3,0 м, труба d = 576 мм; тип V - напор 3,5 м, труба d = 576 мм; тип VI - напор 3,5 м, труба d = 672 мм; тип VII - напор 3,5 м, труба d = 768 мм.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2,12	2,23	2,38	2,67	2,97	3,16	3,42
2	2,24	2,36	2,52	2,82	3,14	3,34	3,61
3	2,28	2,39	2,55	2,86	3,18	3,39	3,66
4	2,46	2,59	2,76	3,10	3,45	3,67	3,97
5	2,98	3,13	3,34	3,75	4,16	4,44	4,79
7	4,60	4,84	5,16	5,79	6,40	6,90	7,40
8	4,85	5,10	5,44	6,10	6,80	7,20	7,80
Примечание. При ширине гребня дамбы 2,0 м стоимость сооружения уменьшать на 6 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 29)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж
Понур	6	6	6	5	5	5	4
Башня и фундамент	34	33	32	37	35	33	32
Водопроводящий участок	10.	15	19	19	28	32	36
Водобойный колодец	40	37	35	31	23	22	20
Служебный мостик	10	9	8	8	9	8	8
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из монолитного железобетона на напор 4,0-4,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Характеристика

Понур, башня и водобойный колодец из монолитного железобетона. Водопроводящий участок - труба металлическая, изоляция жирным суглинком. Служебный мостик деревянный.

Тип I - напор 4,0 м, труба d = 600 мм; тип II - напор 4,0 м, труба d = 700 мм; тип III - напор 4,0 м, труба d = 800 мм; тип IV - напор 4,0 м, труба d = 900 мм; тип V - напор 4,5 м, труба d = 600 мм; тип VI - напор 4,5 м, труба d = 700 мм; тип VII - напор 4,5 м, труба d = 800 мм; тип VIII - напор 4,5 м, труба d = 900 мм; тип IX - напор 4,5 м, труба d = 1000 мм.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	4,07	4,29	4,74	4,92	4,89	5,15	5,63	5,85	5,99
2	4,30	4,53	5,01	5,21	5,17	5,45	5,96	6,20	6,30
3	4,36	4,60	5,08	5.28	5,25	5,52	6,00	6,30	6,40
4	4,72	4,98	5,51	5,72	.5,68	5,98	6,50	6,80	7,00
5	5.71	6,00	6,70	6,90	6,90	7,20	7,90	8,20	8,40
7	8,80	9,3	10,3	10,7	10,6	11,2	12,2	12,7	13,0
8	8,90	9,4	10,4	10,8	11,2	11,8	12,9	13,4	13,7
Примечание. При ширине гребня дамбы 3,0 м стоимость сооружения уменьшать на 4 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 30)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Понур	8	8	7	7	9	9	8	8	8
Башня и фундамент	33	33	30	29	33	33	30	30	29
Водопроводящий участок	34	36	42	44	30	33	39	40	41
Водобойный колодец	19	18	16	15	20	20	18	17	17
Служебный мостик	6	5	5	5	6	5	5	5	5
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из монолитного железобетона на напор 5,0 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Характеристика

Понур, башня и водобойный колодец из монолитного железобетона. Водопроводящий участок - труба металлическая, изоляция жирным суглинком. Служебный мостик деревянный.

Тип I - напор 5 м, труба d = 600 мм; тип II - напор 5 м, труба d = 700 мм; тип III - напор 5 м, труба d = 800 мм; тип IV - напор 5 м, труба d = 900 мм; тип V - напор 5 м, труба d = 1000 мм.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V
	а	б	в	г	д
1	5,42	5,70	6,20	6,70	6,90
2	5,73	6,00	6,60	7,0	7,30
3,	5,81	6,10	6,70	7,10	7,40
4	6,30	6,60	7,20	7,70	8,00
5	7,60	8,00	8,80	9,40	9,60
7	11,80	12.4	13,50	14.50	14,9
8	12,4	13,0	14,30	15,2	15,70
Примечание. При ширине гребня дамбы 3,0 м стоимость сооружения уменьшать на 4 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 31)

Наименование	а	б	в	г	д
Понур	11	10	9	9	8
Башня и фундамент	32	31	29	30	29
Водопроводящий участок	30	33	39	39.	41
Водобойный колодец	21	20	18	17	17
Служебный мостик	6	6	5	5	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из сборно-монолитного железобетона на напор 1,0 - 2,5 м

Характеристика

Понур и водобойный колодец из сборных железобетонных блоков и плит, башня из монолитного железобетона. Водопроводящий участок - трубы, асбестоцементные, изоляция жирным суглинком. Служебный мостик деревянный.

Тип I - напор 1,0 м, труба d = 195 мм; тип II - напор 1,5 м, труба d = 291 мм; тип III = напор 1,5 м, труба d = 386 мм; тип IV - напор 1,5 м, труба d = 482 мм; тип V - напор 2,0 м, труба d = 291 мм; тип VI - напор 2,0 м, труба d = 386 мм; тип VII - напор 2,0 м, труба d = 482 мм; тип VIII - напор 2,5 м, труба d = 291 мм; тип IX - напор 2,5 м, труба d = 386 мм; тип X - напор 2,5 м, труба d = 482 мм.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	0,32	0,95	1,00	1,06	1,14	1,21	1,27	1,21	1,29	1,38
2	0,34	1,00	1,06	1,12	1,20	1,28	1,34	1,28	1,37	1,46
3	0,34	1,02	1,08	1,13	1,22	1,29	1,36	1,30	1,39	1,48
4	0,37	1,10	1,16	1,23	1,32	1,40	1,47	1,41	1,50	1,60
5	0,45	1,33	1,41	1,48	1,59	1,69	1,78	1,70	1,82	1,94
7	0,69	2,06	2,17	2,29	2,46	2,62	2,75	2,63	2,81	2,99
8	0,73	2,17	2,29	2,41	2,60	2,76	2,90	2,77	2,96	3,15
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 32)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Понур	6	5	5	.5	5	5	5	5	5	5
Башня и фундамент	27	28	26	26	28	26	26	28	26	26
Водопроводящий участок	13	13	18	20	13	18	20	13	18	22
Водобойный колодец	47	47	44	42	47	44	42	47	44	41
Служебный мостик	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из сборно-монолитного железобетона на напор 3,0-3,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Характеристика

Понур и башня из монолитного железобетона. Водоподающий участок - труба асбоцементная, изоляция жирным суглинком. Водобойный колодец и служебный мостик из сборных железобетонных блоков и плит.

Тип I - напор 3,0 м, труба d = 291 мм; тип II - напор 3,0 м, труба d = 386 мм; тип III - напор 3,0 м, труба d = 482 мм; тип IV - напор 3,0 м, труба d = 576 мм; тип V - напор 3,5 м, труба d = 576 мм; тип VI - напор 3,5 м, труба d = 672 мм; тип VII - напор 3,5 м, труба d = 768 мм.

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	111	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2,53	2,65	2,81	3,03	3,43	3,62	3,87
2	2,67	2,80	2,97	3,19	3,63	3,83	4,10
3	2,71	2,84	3,01	3,23	3,68	3,89	4,15
4	2,94	3,08	3,26	3,50	3,99	4,21	4,50
5	3,55	3,72	3,94	4,23	4,82	5,08	5,44
7	5,48	5,75	6,10	6,50	7,50	7,90	8,40
8	5,78	6,10	6,40	6,90	7,80	8,30	8,90
Примечание. При ширине гребня дамбы 2 м стоимость сооружения уменьшать на 5 %

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 33)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж
Понур	5	5	4	5	4	4	4
Башня и фундамент	28	26	26	28	31	30	28
Водопроводящий участок	10	14	16	20	23	26	30
Водобойный колодец	50	48	48	41	37	35	33
Служебный мостик	7	7	6	6	5	5	5
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из сборно-монолитного железобетона на напор 4,0-4,5 м (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Характеристика

Понур и башня из монолитного железобетона. Водопроводящий участок - труба металлическая, изоляция жирным суглинком. Водобойный колодец и служебный мостик из сборных железобетонных плит и блоков.

Тип I - напор 4,0 м, труба d = 600 мм; тип II - напор 4,0 м, труба d = 700 мм; тип III - напор 4,0 м, труба d = 800 мм; тип IV - напор 4,0м, труба d = 900 мм; тип V - напор 4,5 м, труба d = 600 мм; тип VI - напор 4,5 м, труба d = 700 мм; тип VII - напор 4,5 м, труба d = 800 мм; тип VIII - напор 4,5 м, труба d = 900 км; тип IX - напор 4,5 м, труба d = 1000 мм.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	4,70	4,96	5,42	5,65	5,29	5,57	6,10	6,30	6,5
2	4,97	5,25	5,74	5,98	5,60	5,89	6,40	6,70	6,90
3	5,04	5,33	5,82	6,10	5,68	5,97	6,50	6,80	7,0
4	5,46	5,77	6,30	6,60	6,10	6,50	7,10	7,30	7,6
5	6,60	7,00	7,60	7,90	7,40	7,80	8,50	8,90	9,1
7	10,2	10,8	11,80	12,3	11,5	12,10	13,2	13,7	14,1
8	10,7	11,3	12.40	12,9	12,10	12,70	13,9	14,4	14,9
Примечание. При ширине гребня дамбы 3,0 м стоимость сооружения уменьшать на 4 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 34)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Понур	7	7	6	6	0	8	8	7	7
Башня и фундамент	29	28	26	25	31	30	28	27	27
Водопроводящий участок	30	33	38	40	29	31	37	39	40
Водобойный колодец	31	29	27	26	27	27	24	24	23
Служебный мостик	3	3	3	3	4	4	3	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из сборно-монолитного железобетона на напор 5,0 % (ширина гребня дамбы 4,5 м)

Характеристика

Понур н башня из монолитного железобетона, Водопроводящий участок - труба металлическая, изоляция жирным суглинком. Водобойный колодец и служебный мостик из сборных железобетонных блоков и плит.

Тип I - напор 5,0 м, труба d = 600 мм; тип II - напор 5,0 м, труба d = 700 мм; тип III - напор 5,0 м, труба d = 800 мм; тип IV - напор 5,0 м, труба d = 900 мм; тип V - напор 5,0 м, труба d = 1000 мм.

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V
	а	б	в	г	д
1	6,3	6,5	7,1	7,4	7,6
2	6,6	6,9	7,5	7,8	8,0
3	6,7	7,0	7,6	7,9	8,1
4	7,3	7,6	8,3	8,6	8,8
5	8,8	9,2	10,0	10,3	10,6
7	13,6	14,2	15,4	16,0	16,4
8	14,3	14,9	16,3	16,8	17,3
Примечание. При ширине гребня дамбы 3,0-и стоимость сооружения уменьшать на 5 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к. табл. 35)

Наименование	а	б	в	г	д
Понур	9	9	9	8	8
Башня и фундамент	28	27	25	24	23
Водопроводящий участок	29	32	37	40	41
Водобойный колодец	30	29	26	25	25
Служебный мостик	4	3	3	3	3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски с камерой облова на расход 0,2-2,0 куб. м\сек и напор 2-3 м

Характеристика

Входной и выходной оголовки из сборных железобетонных блоков на монолитном бетонном фундаменте. Откосы входного оголовка крепятся сборными железобетонными плитами. Дно и откосы выходного оголовка из монолитного бетона. Труба из сборных железобетонных звеньев.

Тип I - расход 0,5 куб. м\сек, напор 1,5 м, труба d = 300 мм; тип II - расход 0,6 куб. м\сек, напор 2,0 м, труба d = 400 мм; тип III - расход 1,3 куб. м\сек, напор 2,0 м, труба d = 600 мм; тип IV - расход 1,3 куб. м\сек, напор 2,5 м, труба d = 600 мм; тип V - расход 2,0 куб. м\сек, напор 2,5 м, труба d = 800 мм; тип VI - расход 1,3 куб. м\сек, напор 3,0 м, труба d = 600 мм; тип VII - расход 2,0 куб. м\сек, напор 3,0 м, труба d = 800 мм.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1,78	3,30	3,45	3,63	3,89	3,87	4,20
2	1,88	3,49	3,65	3,84	4,11	4,10	4,44
3	1,91	3,54	3,70	3,89	4,17	4,16	4,50
4	2,07	3,83	4,01	4,21	4,52	4,50	4,87
5	2,50	4,63	4,84	5,09	5,46	5,44	5,89
7	3,86	7,20	7,50	7,90	8,40	8.40	9,10
8.	4,07	7,5	7,90	8,30	8,90	8,90	9,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 36)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж
Входной оголовок	37	26	24	26	24	28	26
Труба	20	20	23	24	29	24	30
Выходной оголовок	43	54	53	50	47	48	44
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из сборного железобетона для пойменных и русловых прудов на напор 4-7 м

Характеристика

Оголовок из сборных железобетонных блоков прямоугольного сечения с фундаментом из монолитного железобетона. Водопроводящий участок из звеньев раструбных железобетонных труб, уложенных по бетонной подготовке, с изоляцией жирным суглинком. Входная часть и водобой из Г-образных железобетонных деталей. Рисберма крепится железобетонными ребристыми плитами по гравийной подготовке и зубом из камня.

Тип I - напор 4 м, труба d = 1,0 м; тип II - напор 4м, труба d = 1,2 м; тип III - напор 5 м, труба d =1,0 м; тип IV - напор-5 м, труба d = 1,2 м; тип V - напор 6 м, труба d = 1,0 м; тип VI - напор 6 м, труба d = 1,2 м; тип VII - напор 7 м, труба d = 1,2 м.

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1	13,70	14,6	15,70	17,10	17,80	19,1	22,5
2	14,50	15,40	16,6	18,20	18,80	20,2	23,8
3	14,70	15,70	16,9	18,50	19,10	20,4	24,10
4	15,90	17,0	18,3	20,0	20,6	22,1	26,1
5	19,20	20,5	22,1	24,1	25,0	26,8	31,6
7	29,7	31,70	34,1	37,3	38,6	41,4	48,8
8	31,3	33,4	35,9	39,3	40,6	43,6	51,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 37)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж
Входной участок	5	5	5	5	5	5	5
Оголовок	32	32	32	30	30	30	29
Водопроводящий участок	28	29	29	28	29	29	30
Водобой	18	18	17	18	19.	19	21
Рисберма	17	16	17	19	17	17	15
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Донные водоспуски из сборного железобетона для нагульных и питомных прудов на напор 1,5-3,5 м

Характеристика

Понур крепится железобетонными ребристыми плитами на гравийной подготовке. Оголовок и фундамент ДВ-1,5-30 из монолитного железобетона, оголовки остальных сооружений из сборных железобетонных блоков прямоугольного сечения на фундаменте из монолитного железобетона. Водопроводящий участок из звеньев железобетонных раструбных труб. Водобой из Г-образных железобетонных блоков.

Тип I (ДВ-1,5-30) - напор 1,5м, труба d = 30 см; тип II (ДВ-2-60) - напор 2,0 м, труба d = 60 см; тип III (ДВ-2,5-30) - напор 2,5 м, труба d = 30 см; тип IV (ДВ-2,5-60) - напор 2,5 м, труба d = 60 см; тип V (ДВ-3-30) - напор 3,0 м, труба d = 30 см; тип VI (ДВ-3-60) - напор 3,0 м, труба d = 60 см; тип VII (ДВ-3-100) - напор 3,0 м, труба d = 100см; тип VIII (ДВ-3,5-60) - напор 3,5 м, труба d = 60 см; тип IX (ДВ-3,5-100) - напор 3,5 м, труба d = 100 см.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	11	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	2,80	5,12	4,88	6,30	5,02	6,8	8,5	7,9	9,8
2	2,97	5,41	5,16	6,70	5,31	7,1	9,0	8,3	10,4
3	3,01	5,49	5,24	6,80	5,39	7,2	9,1	8,4	10,5
4	3,26	5,95	5,67	7,30	5,83	7,8	9,9	9,1	11,4
5	3,93	7,20	6,90	8,90	7,00	9,5	11,9	11,0	13,7
7	6,10	11,10	10,6	13,7	10,9	14,7	18,4	17,0	21,2
8	6,40	11,70	11,20	14,4	11,5	15,4	19,4	18,0	22,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 38)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Входная часть	8	10	7	6	7	6	7	7	7
Оголовок	33	34	36	32	35	28	28	31	30
Водопроводящий участок	24	20	21	25	21	24	29	26	27
Водобой	11	15	11	13	8	12	13	14	12
Рисберма	20	18	19	20	22	21	16	18	18
Подъемно-щитовое устройство	4	3	6	4	7	9	7	4	6
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водовыпуски в зимовальные пруды на расход 0,1 куб. м\сек, с забором воды из канала и напорного трубопровода, из сборного железобетона

Характеристика

Тип I-ВН - водовыпуск с ныряющим оголовком и забором воды из канала - состоит из входящего железобетонного оголовка, водовыпускной трубы и аэратора (или без аэратора). Тип II - ВК - водовыпуск с колодцем в теле дамбы и забором воды из канала - состоит из водоподводящей трубы, железобетонного колодца, водовыпускной трубы и аэратора (или без аэратора). Тип III - ВНТ - водовыпуск с забором воды из напорного трубопровода - состоит из железобетонного колодца в теле дамбы на магистральном трубопроводе, задвижки на седелке, установленной в колодце на трубопроводе, и водовыпускной трубы, с аэратором (и без аэратора).

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Террито	Типы сооружений
риальные	I-ВН	II-ВК	III-ВНТ
пояса	с	без	Высота колодцев в м
	аэра-	аэра-		1,6		2,0		1,8		2,1		2,4
	тором	тора	с аэра- тором	без аэра- тора	с аэра- тором	без аэра- тора	с аэра- тором	без аэра- тора	с аэра- тором	без аэра- тора	с аэра- тором	без аэра- тора
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	494	410	503	446	547	480	544	480	564	497	610	536
2	523	434	531	472	579	508	576	508	597	526	640	567
3	530	439	539	479	587	515	583	515	610	534	650	575
4	574	476	583	518	640	557	630	557	660	578	710	620
5	694	575	710	630	770	670	760	670	790	700	850	750
7	1070	890	1090	970	1190	1040	1180	1040	1230	1080	1320	1160
8	1130	940	1150	1020	1250	1100	1240	1100	1290	1140	1390	1230
Примечание. Разбивка по конструктивным элементам не производится ввиду небольшого объема работ.


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водовыпуски трубчатые (с переездом) из сборного железобетона, на расход до 0,9 куб. м\сек

Характеристика

Понур и оголовок из железобетонных блоков, крепление откосов монолитным бетоном по гравийной подготовке. Водопроводящий участок из круглых раструбных железобетонных труб по бетонной подготовке. Водослив, водобой и рисберма крепятся железобетонными ребристыми плитами.

Тип I (ВТП-30) - расход 0,15 куб. м\сек, труба d = 30 см; тип II (ВТП-40) - расход 0.24куб. м\сек, труба d = 40 см; тип III (ВТП-60) - расход 0,6 куб. м\сек, труба d = 60 см; тип IV (ВТП-80) - расход 0,9 куб. м\сек, труба d =80 см.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	1,16	1,19	1,57	1,94
2	1,22	1,26	1,67	2,05
3	1,24	1,27	1,69	2,08
4	1,34	1,38	1,83	2,25
5	1,62	1,67	2,21	2,72
7	2,51	2,58	3,42	4,20
8	2,64	2,71	3,60	4,43
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 40)

Наименование	а	б	в	г
Понур	14	14	13	12
Оголовок	17	17	13	14
Водопроводящий участок	10	12	12	21
Водослив	23	22	24	21
Водобой	23	23	25	20
Рисберма	13	12	13	12
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водовыпуски трубчатые (без переезда) из сборного железобетона, на расход до 0,9 куб. м\сек

Характеристика

Понур и оголовок из железобетонных блоков, крепление откосов монолитным, бетоном по гравийной подготовке. Водопроводящий участок из круглых раструбных железобетонных труб по бетонной подготовке. Водослив, водобой и рисберма крепятся железобетонными ребристыми плитами.

Тип I (ВТ-30) - расход 0,15 куб. м\сек, труба d =30 см; тип II (ВТ-40) - расход 0,24 куб. м\сек, труба d = 40 см; тип III (ВТ-60) - расход 0,6 куб. м\сек, труба d = 60см; тип IV (ВТ-80) – расход 0,9 куб. м\сек, труба d = 80 см.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	1,10	1,13	1,52	1,82
2	1,17	1,20	1,61	1,92
3	1,18	1,22	1,63	1,95
4	1,28	1,32	1,77	2,11
5	1,55	1,59	2,13	2,52
7	2,39	2,46	3,30	3,90
8	2,52	2,59	3,47	4,11
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 41)

Наименование	а	б	в	г
Понур	15	14	13	12
Оголовок	18	18	14	15
Водопроводящий участок	7	9	9	17
Водослив	25	23	25	22
Водобой	24	23	26	22
Рисберма	11	13	13	12
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водовыпуски лотковые (с переездом и без переезда), из сборного железобетона

Характеристика

Входной оголовок - стенка из сборных железобетонных блоков на гравийной подготовке, дно крепится сборными железобетонными плитами, откосы - грунтоцементом. Водопроводящий участок из железобетонных блоков, лоткового сечения. Водослив крепится ребристыми плитами.

Тип I - расход 0,05-0,15 куб. м\сек, напор 0,23-0,48 м, с переездом; тип II - расход 0,15-0,30 куб. м\сек, напор 0,35-0,55 м, переездом; тип III - расход 0,30-0,5 куб. м\сек, напор 0,55-0,77 м, с переездом; тип IV - расход 1,0 куб. м\сек, напор 0,75 м, без переезда

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Типы сооружения
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	357	562	650	1150
2	378	595	690	1220
3	383	600	700	1240
4	415	650	750	1340
5	501	790	910	1620
7	780	1220	1410	2500
8	820	1290	1480	2630
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 42)

Наименование	а	б	в	г
Входной оголовок	23	34	32	30
Водопроводящий участок	52	45	50	43
Сливной участок	25	21	18	27
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Шлюзы-регуляторы трубчатые (с переездом), на каналах, из сборно-монолитного железобетона

Характеристика

Входной и выходной оголовки состоят из бетонных вертикальных стенок трапецеидального профиля на бетонном основании, дно и откосы крепятся железобетонными ребристыми плитами по гравийной подготовке. Водопроводящая часть из сборных железобетонных звеньев - труб, уложенных на бетонной подготовке.

Тип I - расход 0,2 куб. м\сек, напор 0,7 м; тип II - расход 0,6 куб. м\сек., напор 1,0 м; тип III - расход 1,1 куб. м\сек, напор 1,1 м; тип IV - расход 1,7 куб. м\сек, напор 1,5 м.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	0,76	1,07	1,52	1,71
2	0,81	1,13	1,60	1,81
3	0,82	1,15	1,63	1,84
4	0,89	1,25	1,76	1,99
5	1,07	1,50	2,13	2,40
7	1,66	2,33	3,29	3,71
8	1,75	2,45	3,47	3,91
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 43)

Наименование	а	б	в	г
Входной оголовок	40	42	40	41
Водопроводящая часть	26	22	25	22
Выходной оголовок	34	36	35	37
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Шлюзы-регуляторы открытые, на каналах (с переездом), из сборно-монолитного железобетона

Характеристика

Лоток: стенки и днища из монолитного железобетона по бетонной подготовке, изоляция поверхности битумом за 2 раза. Открылки крепятся сборными железобетонными плитами по подготовке из гравия. Мост из монолитного железобетона, покрытие асфальтовое, перильное ограждение, металлическая решетка.

Тип I - расход 2,3 куб. м\сек, напор 1,0 м; тип II - расход 5,6 куб. м\сек, напор 1,5 м.

Таблица 44

Восстановительная стоимость на 1 сооружение в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II
	а	б
1	1,59	3,22
2	1,68	3,41
3	1,70	3,46
4	1,85	3,74
5	2,23	4,53
7	3,45	7,0
8	3,63	7,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 44)

Наименование	а	б
Открылки	30	27
Лоток	45	54
Мост	25	19
Итого	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Шлюзы-регуляторы двустороннего действия на расход 3-30 куб. м\сек и напор 3-4 м из сборного железобетона (на песчаных грунтах)

Характеристика

Оголовок из сборных железобетонных деталей прямоугольного сечения на монолитном фундаменте. Водопроводящий участок из звеньев железобетонных труб на бетонной подготовке. Стенки водобоя из Г-образных железобетонных блоков, днище из монолитного железобетона. Рисберма закреплена ребристыми железобетонными плитами и зубом из каменной наброски.

Тип I (РТ-1-3) - напор 3 м, труба d = 1,0 м; тип II (РТ-1-4) - напор 4 м, труба d = 1,0 м; тип III (РТ-1,5-3) - напор 3 м, труба d = 1,5м; тип IV (РТ-1,5-4) - напор 4 м, труба d = 1,5м; тип V (РТ-2х1,5-3) - напор 3 м, 2-х очковая труба d = 1,5 м; тип VI (РТ-2х1,5-4) - напор 4 м; 2-очковая труба d =1,5 м; тип VII (РО-2х2-3) - напор 3 м; регулятор открытый, ширина отверстия 2 м; тип VIII (РО-2х2-4) - напор 4 м, регулятор открытый, ширина отверстия 4м.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	11,5	12,5	16,3	18,8	17,0	28,6	37,0	47 2
2	12,2	13,2	17,2	19,9	17,9	30,2	39,2	50 0
3	12,3	13,4	17,4	20,2	18,1	30,7	39,7	50 6
4	13,4	14,5	18,9	21,9	19,6	33,3	43,0	54 8
5	16,2	17,5	22,8	26,4	23,7	40,2	52,0	66 0
7	25,0	27,1	35,3	40,8	36,7	62,0	80,0	102 0
8	26,3	28,5	37,2	43,0	38,6	65,0	85,0	108 0
Примечание. При строительстве сооружений на глинистых грунтах необходимо в стоимость вносить поправки: с типа I по VI увеличивать на 2 %; для типа VII и VIII уменьшать на 5 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 45)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
Рисберма	33	31	33	30	26	25	19	18
Оголовок	18	18	18	17	12	12	-	-
Водопроводящий участок	27	25	23	27	26	28	31	31
Водобой	16	19	19	20	26	26	46	46
Подъемно-щитовое устройство	6	7	7	6	10	9	4	5
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Шлюзы-регуляторы открытые лотковые (с переездом и без переезда), из монолитного железобетона и бетона, на. напор 0,4-1,5 м

Характеристика

Входной и выходной оголовки крепятся одиночным мощением на гравийно-песчаной подготовке. Водопроводящий участок из монолитного железобетона или бетона. Служебный мостик из монолитного железобетона или деревянный.

Тип I - напор 1,0 м, ширина лотка 1,5 м, из монолитного железобетона, с переездом; тип II - напор 1,5 м, ширина лотка 2,0 м, из монолитного железобетона, с переездом; тип III - напор 1,0 м, ширина лотка 1,5 м, из монолитного железобетона, без переезда; тип IV - напор 1,5 м, ширина лотка 2,0 м, из монолитного железобетона, без переезда; тип V - напор 0,4 м, ширина лотка 0,6 м, из монолитного бетона, без переезда; тип VI - напор 0,6 м, ширина лотка 0,8 м, из монолитного бетона, без переезда; тип VII - напор 0,8 м, ширина лотка 1,0 м, из монолитного бетона, без переезда.

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1270	2920	1020	2260	197	289	500
2	1350	3090	1080	2390	209	306	529
3	1360	3130	1090	2430	212	310	536
4	1480	3390	1180	2630	229	336	581
5	1790	4090	1430	3180	277	405	700
7	2760	6300	2210	4910	428	630	1090
8	2910	6700	2330	5170	451	660	1140
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 46)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж
Входной и выходной оголовки	24	23	25	26	24	31	33
Водопроводящий участок	53	59	59	58	51	55	55
Служебный мостик	11	6	1	1	2	2	2
Подъемно-щитовое устройство	12	12	15	15	23	12	10
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Шлюзы-регуляторы (с переездом), из монолитного бетона, на расход 0,2-1,3 куб. м \сек и напор 0,7-1,5 м

Стенки из монолитного бетона на бетонном фундаменте. Водопроводящий участок из сборных железобетонных труб на бетонной подготовке. Входной и выходной участки крепятся одиночным мощением на песчано-гравийной подготовке.

Тип I - напор 0,7 м, расход 0,2 куб. м\сек, труба d = 600 мм; тип II - напор 1,1 м, расход 1,1 куб. м \сек, d = 1000 мм; тип III - напор 1,5 м, расход 1,3 куб. м\сек, труба d = 1000 мм.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III
	а	б	в
1	680	1510	1690
2	720	1590	1760
3	730	1610	1790
4	790	1750	1940
5	960	2110	2340
7	1480	3270	3620
8	1560	3440	3810
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 47)

Наименование	а	б	в
Фундаменты и стенка	48	50	50
Водопроводящий участок	30	32	31
Входной и выходной оголовки	22	18	19
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Шлюзы-регуляторы (без переезда), из монолитного бетона, на расход 0,2-1,3 куб. м\сек и напор 0,7-1,5 м

Характеристика

Стенки из монолитного бетона, на бетонном фундаменте. Водопроводящий участок из асбоцементных труб на бетонной подготовке. Входной и выходной участки крепятся одиночным мощением по песчано-гравийной подготовке.

Тип I - напор 0,7 м, расход 0,2 куб. м\сек, труба d = 576 мм; тип II - напор 1,1 м, расход 1,1 куб. м\сек, труба d = 768 мм; тип III  - напор 1,5 м, расход 1,3 куб. м\сек, труба d = 960 мм.

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III
	а	б	в
1	540	950	1270
2	572	1010	1350
3	580	1020	1360
4	630	1110	1480
5	760	1340	1790
7	1170	2070	2760
8	1240	2180	2910
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 48)

Наименование	а	б	в
Фундамент и стенка	56	64	53
Водопроводящий участок	25	22	28
Входной и выходной оголовки	19	14	19
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Перегораживающие сооружения на каналах из монолитного железобетона на расход 0,5-2,0 мз1сек и напор 1,0-2,0 м

Характеристика

Стенка из монолитного, железобетона. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном по гравийно-песчаной подготовке. Подъемно-щитовое устройство: подъемник с деревянным щитом.

Тип I - напор 1,0 м, расход 0,8 куб. м \сек; тип II - напор 1,0 м; расход 1,0 куб. м \сек; тип III - напор 1,0 м, расход 1,5 куб. м \сек; тип IV - напор 1,0 м, расход 2,0 куб. м \сек; тип V - напор 1,5 м, расход 1,0 куб. м \сек; тип VI - напор 1,5 м, расход 1, 5 куб. м \сек; тип VII - напор 1,5 м, расход 2,0 куб. м \сек; тип VIII - напор 2,0 м, расход 2,0 куб. м \сек.

Таблица 49

Восстановительная стоимость на 1 сооружение в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	0,59	0,64	0,70	0,82	0,95	1,01	1,01	1,60
2	0,63	0,68	0,74	0,87.	1,01	1,07	1,07	1,70
3	0,64	0,69	0,75	0,88	1,02	1,08	1,08	1,72
4	0,69	0,75	0,81	0,96	1,11	1,17	1,17	1,86
5	0,83	0,91	0,98	1,16	1,40	1,41	1,41	2,25
7	1,28	1,40	1,52	1,79	2,07	2,18	2,18	3,48
8	1,35	1,47	1,60	1,88	2,18	2,30	2,30	3,66


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Перегораживающие сооружения на каналах, совмещенные со шлюзом-регулятором, на расход 2 куб. м \сек и напор 1,5 м

Характеристика

Крепление дна и откосов сборными железобетонными плитами на бетонной подготовке. Стенки из сборных железобетонных блоков, Подъемно-щитовое устройство: подъемник с деревянным плоским щитом.

Тип I - совмещенный со шлюзом-регулятором, расход 0,14 куб. м \сек, напор 0,4 м; тип II - совмещенный со шлюзом-регулятором, расход 0,4 куб. м \сек, напор 0,5 м; тип III - совмещенный со шлюзом-регулятором, расход 0,84 куб. м \сек, напор 0,7 м; тип IV - совмещенный со шлюзом-регулятором, расход 1,14 куб. м \сек, напор 1,14 м.

Таблица 50

Восстановительная стоимость на 1 сооружение в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	1,41	1,58	1,71	1,86
2	1,49	1,67	1,81	1,97
3	1,51	1,69	1,83	2,0
4	1,63	1,83	1,98	2,16
5	1,97	2,21	2,40	2,61
7	3,05	3,42	3,70	4,04
8	3,21	3,60	3,90	4,25
Удельный вес отдельных конструктивных элементов (в %)

(к табл. 50)

Наименование	а	б	в	г
Входной участок Перегораживающие стенки  Выходной участок	39  26  35	40  25  35	39  25  36	40  33  27
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Рыбозаградители на рыбосборно-осушительной и сбросной сети

Характеристика

Рыбозаградитель Р-1: стенка из сборных железобетонных блоков, отверстие в стенке перекрывается рыбозаградительной решеткой, Р-2; Р-3; Р-4; Р-5 - несущими конструкциями являются железобетонные сваи, на головы свай монтируются кронштейны, по которым настилается служебный мостик, рыбозаградительные решетки вешаются на крюках. Крепление, откосов и дна сборными железобетонными плитами и монолитным бетоном по гравийной подготовке.

Тип I (Р-1) - ширина коллектора по дну 1,0 м; тип II (Р-2) - ширина коллектора по дну 3,0 м; тип III (Р-3) -ширина коллектора по дну 6,0 м; тип IV (Р-4) - ширина коллектора по дну 9,0 м; тип V (Р-5) - ширина коллектора по дну 12,0 м.

Таблица 51

Восстановительная стоимость на 1 сооружение а тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV	V
	а	б	в	г	д
1	0,76	1,14	1,38	1,72	2,04
2	0,80	1,21	1,46	1,82	2,16
3	0,81	1,22	1,48	1,85	2,19
4	0,88	1,34	1,60	2,00	2,37
5	1,06	1,60	1,93	2,42	2,87
7	1,64	2,47	2,99	3,73	4,44
8	1,73	2,61	3,15	3,93	4,67


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Рыбоуловители земляные и железобетонные для облови выростных и нагульных прудов рыбоводных хозяйств с креплением и без крепления откосов

Характеристика

Выемка трапецеидальной формы с креплением дна монолитным бетоном по щебеночной подготовке в земляных рыбоуловителях, дна и откосов - в железобетонных. Откосы торцов, дорожки и служебная площадка крепятся монолитным бетоном.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территори-	Конструкции сооружений
альные пояса	земляные без крепления откосов	земляные с креплением откосов	железо- бетонные
	шифр и емкость рыбоуловителя в т
	РУ1 и РУ2 5-25	РУ1 и РУ2 25-100	РУ1 и РУ2 100-200	РУ1 и РУ2 5-25	РУ1 и РУ2 25-100	РУ1 100-200	РУ2 100-200	РУ1 и РУ2 10-100
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	3,91	4,25	4,64	4,83	5,20	5,63	8,2	7,3
2	4,14	4,50	4,91	5,11	5,50	5,96	8,7	7,7
3	4,20	4,56	4,98	5,19	5,58	6,0	8,8	7,8
4	4,54	4,94	5,39	5,62	6,0	6,5	9,5	8,5
5	5,49	5,97	6,5	6,80	7,3	7,9	11,5	10,2
7	8,5	9,20	10,1	10,5	11,3	12,2	17,8	15,8
8	8,9	9,70	10,6	11,1	11,9	12,9	18,9	16,7
Примечания:

1, В шифре РУ1, РУ2 числовые обозначения показывают количество облавливаемых прудов.

2. В стоимость рыбоуловителя входит только траншейная часть; остальные сооружения (водовыпуск, донный водоспуск я перегораживающие сооружения) определяются по соответствующим таблицам сборника.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 52)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
Траншейная часть	32	36	33	40	42	46	31	100
Крепление откосов дорожек и площадки	68	64	67	60	58	54	69	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Консольные перепады на сбросных каналах, из сборного железобетона на расход 1-5 куб. м \сек и перепад 2-3 м

Характеристика

Входной оголовок: крепление сборными железобетонными Г-образными блоками и ребристыми плитами по гравийно-песчаной и бетонной подготовке. Сливная часть из сборного железобетона (сваи, насадки и Г-образные блоки), обратный фильтр из гравийно-песчаной смеси. Водобой: крепление каменной наброской.

Тип I (КП-1) - расход до 3 куб. м \сек, перепад 2 м; тип II (КП-2) - расход до 3 куб. м \сек, перепад 3 м; тип III (КП-3) - расход до 5 куб. м \сек, перепад 2 м; тип IV (КП-4) - расход до 5 куб. м \сек, перепад 3 м.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	6,0	7,7	6,8	8,7
2	6,4	8,1	7,2	9,2
3.	6,5	8,3	7,3	9,3
4	7,0	8,9	7,9	10,1
5	8.5	10,8	9,5	12,2
7	13,1	16,7	14,8	18,8
8	13,8	17,6	15,5	19,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 53)

Наименование	а	б	в	г
Входной оголовок	19	16	21	18
Сливная часть	45	47	42	45
Водобой	36	37	37	37
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Верховины русловых нагульных прудов

Тип I (В-1, В-2, В-3) на водостоках без ледохода; тип II (ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5) на водостоках с ледоходом.

Характеристика

Основные несущие конструкции из сборных железобетонных свай, на оголовки которых крепятся кронштейны для служебного деревянного мостика. Флютбет из монолитного железобетона. Зуб из каменной наброски, обратный фильтр однослойный из гравийно-песчаной смеси. Рыбозаградительная решетка навешивается на специальные крюки.

Тип I В-1 - напор 2,5 м, расход 48,7 куб. м \сек, В-2 - напор 2,5 м, расход 74 куб. м \сек, В-3 - напор 2,5 м, расход 99,8 куб. м \сек; тип II ВЛ-1 - напор 2,5 м. расход 74,1 куб. м \сек, ВЛ-2 - напор 2,5 м, расход 99,0 куб. м \сек, ВЛ-3 - напор 3,0 м, расход 98,4 куб. м \сек, ВЛ-4 - напор 3,0 м, расход 130,1 куб. м \сек, ВЛ-5 - напор 3,5 м, расход 199,5 куб. м \сек.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

	Типы сооружений
Территориальные	I	II
пояса	В-1	В-2	В-3	ВЛ-1	ВЛ-2	ВЛ.-3	ВЛ-4	ВЛ-5
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	8,7	12,6	17,6	17,2	23,7	20,7	27,3	41,0.
2	9,2	13,3	18,6	18,2	25,1	21,9	28,9	43,4
3	9,4	13,5	18,9	18,5	25,5	22,3	29,3	44,0
4	10,1	14,6	20,4	20,0	27,6	24,1	31,7	47,7
5	12,2	17,6	24,7	24,2	33,3	29,1	38,3	57,6
7	18,9	27,3	38,2	37,4	51,5	45,1	59,3	89,0
8	19,9	28,7	40,2	39,4	54,3	47,4	62,4	93,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 54)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
Флютбет	45	45	47	52	52	53	53	53
Сваи	6	6	5	15	16	15	15	15
Каменная наброска	27	28	28	18	18	18	18	18
Обратный фильтр	3	3	3	2	2	2	2	2
Служебный мостик	6	5	5	4	4	3	3	3
Подъемно-щитовое устройство	13	13	12	9	8	9	9	9
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Открытые паводковые водосбросы автоматического действия с переездом (без моста) из монолитного, бетона и железобетона на расход 25-50 куб. м \сек и перепад 5,0 м

Характеристика

Понур, водослив, быстроток; и водобой из монолитного или железобетона по бетонной подготовке. Крепление откосов понура одиночным мощением по гравийно-песчаной подготовке. Рисберма крепится каменной наброской в плетневых клетках, откосы - засевом трав. Служебный мостик металлический с дощатым настилом.

Тип I - расход 25 куб. м \сек из монолитного бетона; тип II - расход 50 куб. м \сек из монолитного бетона; тип III - расход 25 куб. м \сек из монолитного железобетона; тип IV - расход 50 куб. м \сек из монолитного железобетона.

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	24,0	36,3	20,3	29,6
2	25,4	38,4	21,5	31,3
3	25,7	38,9	21,8	31,7
4	27,9	42,1	23,6	34,3
5	33,7	50,9	28,5	41,5
7	52,1	79,0	44,1	64,0
8	54,8	83,0	46,5	68,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 55)

Наименование	а	б	в	г
Понур	17	19	19	20
Водослив	13	12	11	11
Быстроток	25	24	23	23
Водобой	31	30	30	29
Рисберма	13	13	15	15
Служебный мостик	1	2	2	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Паводковые водосбросы автоматического действия с переездом (без моста) из монолитного бетона на расход 25-50 куб. м \сек и перепады 4,5-6,0 м

Характеристика

Понур, оголовок, водослив, быстроток и водобой из монолитного бетона, по бетонной подготовке. Съезды и въезды укреплены одиночным мощением по гравийно-песчаной подготовке. Рисберма укрепляется каменной наброской в плетневых клетках. Служебный мостик из металлических конструкций с деревянным настилом

Тип I - расход 25 куб. м \сек, перепад 4,5 м; тип II - расход 50 куб. м \сек, перепад 4,5 м; тип III - расход 25 куб. м \сек, перепад 6,0 м; тип IV - расход 50 куб. м \сек, перепад 6,0 м.

Таблица 56

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	22,0	33,9	24,8	37.8
2	23,3	35,9	26,3	40,0
3	23,6	36,4	26,6	40,6
4	25,6	39,4	28,8	43,9
5	30,9	47,6	34,8	53,1
7	47,7	74,0	53,8	82,0
8	50,3	77,0	56,7	86,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 56)

Наименование	а	б	в	г
Понур	16	17	16	16
Оголовок	1	1	1	1
Водослив	15	15	15	15
Быстроток	28	28	28	28
Водобой	27	26	27	27
Рисберма	13	13	13	13
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Паводковые водосбросы автоматического действия с переездом (без моста) из монолитного железобетона на расходы 25-50 куб. м \сек и перепады 4,5-6,0 м

Характеристика

Понур, оголовок, водослив, быстроток и водобой из монолитного железобетона, по бетонной подготовке. Съезды и въезды укреплены одиночным мощением, по гравийно-песчаной подготовке. Рисберма крепится каменной наброской в плетневых клетках. Служебный мостик из металлических конструкций с деревянным настилом.

Тип I - расход 25 куб. м \сек, перепад 4,5 м; тип II - расход 50 куб. м \сек, перепад 4,5 м; тип III - расход 25 куб. м \сек, перепад 6,0 м; тип IV - расход 50 куб. м \сек. перепад 6,0 м.

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	25,8	39,7	29,1	45,3
2	27,3	42,0	30,9	47,9
3	27,6	42,6	31,2	48,6
4	29,9	46,2	33,7	52,6
5	36,2	55,8	40,8	64,0
7	55,9	86,0	63,0	98,0
8	58,9	91,0	66,0	103,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 57)

Наименование	а	б	в	г
Понур	45	45	45	45
Оголовок	1	1	1	1
Водослив	7	7	7	7
Быстроток	20	20	20	20
Водобой	17	17	17	17
Рисберма	10	10	10	10
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Щитовые паводковые водосбросы закрытого типа из сборно-монолитного железобетона на напор 4 м и расходы 40, 80, 120 и 160 куб. м \сек без перепада и с перепадом 1-3 м

Характеристика

Понур и рисберма крепятся сборными железобетонными плитами на щебеночной подготовке. Оголовок из монолитного железобетона на бетонном фундаменте. Водопроводящий участок - труба из монолитного железобетона, на бетонной подготовке, изоляция жирным суглинком. Гаситель из монолитного железобетона. Служебный мостик металлический на бетонных опорах; настил дощатый.

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территори-	Конструкции паводковых водосбросов
альные пояса	без перепада	с перепадом 1 м	с перепадом 2 м	с перепадом 3 м
	Расход воды в куб. м \сек
	40	80	120	160	40	80	120	160	40	80	120	160	40	80	120	160
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	40,3	57,7	77,0	98,0	46,4	66,0	87,0	108,0	49,1	68,0	91,0	113,0	53,8	75,0	98,0	122,0
2	42,6	61,0	81,0	104,0	49,1	69,0	92,0	114,0	51,9	72,0	96,0	119,0	56,9	79,0	103,0	129,0
3	43,2	62,0	82,0	105,0	49,8	70,0	93,0	116,0	52,6	73,0	97,0	121,0	57,7	81,0	105,0	131,0
4	46,8	67,0	89,0	114,0	53,9	76,0	101,0	125,0	57,0	79,0	105,0	131,0	62,0	87,0	113,0	142,0
5	56,6	81,0	108,0	138,0	65,0	92,0	122,0	151,0	58,9	96,0	127,0	158,0	76,0	105,0	137,0	172,0
7	87,0	125,0	167,0	213,0	101,0	142,0	189,0	234,0	107,0	148,0	196,0	245,0	117,0	163,0	212,0	265,0
8	92,0	132,0	176,0	224,0	.106,0	150,0	199,0	247,0	112,0	156,0	207,0	258,0	123.0	172,0	223,0	279,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 58)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
Понур	8	8	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	11	11	10	10
Оголовок	15	15	15	14	13	14	15	14	13	13	13	13	12	12	12	12
Водопроводящий участок Гаситель	28  20	31  17	32  16	35  15	26  25	28  22	30  20	31  19	25  26	28  23	29  21	30  20	23  25	26  23	27  22	28  21
Рисберма	24	23	24	23	24	23	22	23	22	22	22	22	24	23	23	23
Служебный мостик	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Рыбозадерживаю- щее устройство  Щитовое устройство	1  3	1  4	1  4	1  4	1  3	1  4	1  4	1  4	1  3	1  3	1  4	1  4	1  3	1  3	1  4	1  4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	180	100	100	100.	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Сборные железобетонные трубы длиной 21,8 и 2 м для щитовых паводковых водосбросов на расходы 40, 80, 120 и 160 куб. м \сек и напор 4 м

Характеристика

Труба из сборных железобетонных блоков, основание под трубу из монолитного железобетона по бетонной подготовке.

Таблица 58a

Восстановительная стоимость 1 сооружения (трубы) в тыс. руб.

	Расход в куб. м \сек
Территориальные	40	80	120	160
пояса	Длина труб в м
	21,8	2,0	21,8	2,0	21,8	2,0	21,8	2,0
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	13,4	1,38	22,6	2,32	31,9	3,34	40,1	3,97
2	14,2	1,46	24,0	2,46	33,7	3,54	43,2	4,20
3	14,4	1,48	24,3	2,49	34,2	3,59	43,8	4,26
4	15,6	1,60	26,3	2,70	37,0	3,88	47,4	4,61
5	18,8	1,93	31,8	3,26	44,7	4,69	57,3	5,57
7	29,1	2,99	49,1	5,04	69,0	7.3	89,0	8,6
8	30,7	3,15	51,8	5,30	73,0	7,6	93,0	9,1
Примечание. Таблица используется при переоценке паводковых водосбросов с водопроводящей частью из сборных железобетонных блоков.


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Щитовые паводковые водосбросы закрытого типа из монолитного железобетона на расходы 25, 50, 75 и 100 куб. м \сек и напор 3 м без перепада и с перепадом 1 м

Характеристика

Оголовок из монолитного железобетона на бетонном фундаменте. Водопроводящий участок - труба прямоугольного сечения из монолитного железобетона на бетонной подготовке. Понур, быстроток, гаситель и рисберма из монолитного железобетона. Служебный мостик  из  металлических конструкций, на бетонных опорах с деревянным настилом. Рыбозадерживающее и щитовое устройство из металлических конструкций, шандоры из деревянных брусьев.

Таблица 59

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

	Без перепада	С перепадом 1 м
Территориальные	Расход, в куб. м \сек
пояса	25	50	75	100	25	50	75	100
	а	б	в	г	д	е	ж	З
1	24,7	36,4	48,6	64,0	31,4	43,4	54,8	66,0
2	26,1	38,5	51,4	67,0	33,3	45,9	58,0	70,0
3	26,4	39,0	52,1	68,0	33,7	46,5	59,0	71,0
4	28,6	42,3	56,4	74,0	36,5	50,4	64,0	76,0
5	34,6	51,1	68,0	89,0	44,1	61,0	77,0	92,0
7	53,5	79,0	105,0	138,0	68,0	94,0	119,0	143,0
8	56,4	83,0	111,0	145,0	72,0	99,0	125,0	151,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 59)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
Понур	5	5	5	4	4	4	4	3
Оголовок	11	11	11	10	9	9	10	10
Водопроводящий участок  Быстроток	30  -	32  -	35  -	34  -	25  8	28  7	30  7	32  7
Гаситель	27	24	21	20	21	19	18	18
Рисберма	18	20	21	25	27	27	24	23
Служебный мостик Рыбозадерживающее устройство	2  3	2  2	1  2	1  2	1  2	1  2	1  2	1  2
Щитовое устройство	4	4	4	4	3	3	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Щитовые водосбросы закрытого типа из монолитного железобетона на расходы 25, 50, 75 и 100 куб. м \сек, напор 3 м и перепад 2-3 м

Характеристика

Оголовок из монолитного железобетона на бетонном фундаменте. Водопроводящий участок - труба прямоугольного сечения из монолитного железобетона на бетонной подготовке. Понур, быстроток, гаситель и рисберма из монолитного железобетона. Служебный мостик из металлических конструкций на бетонных опорах; настил деревянный. Рыбозадерживающее и щитовое устройство из металлических конструкций, шандоры из деревянных брусьев.

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

	Перепад в м
Территориальные	1	3
пояса	Расход в куб. м \сек
	25	50	75	100	25	50	75	100
	а	б	в	г	д	е	ж	З
1	31,7	43,7	55,1	66,0	33,0	44,3	57,1	68,0
2	33,6	46,3	58,3	70,0	34,9	46,9	60,0	72,0
3	34,0	46,9	59,1	71,0	36,4	47,6	61,0	73,0
4	36,9	50,8	64,0	77,0	38,3	51,5	66,0	79,0
5	44,5	61,4	77,0	93,0	46,3	62,0	80,0	96,0
7	69,0	95,0	120,0	144,0	72,0	96,0	124,0	148,0
8	73,0	100,0	126,0	151,0	75,0	101,0	130,0	156,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 60)

Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
Понур	4	4	4	3	7	6	6	6
Оголовок	9	9	9	1П	8	9	9	9
Водопроводящий участок Быстроток	24  8	27  8	30  7	32  7	23  8	28  7	30  7	32  7
Гаситель	21	19	18	18	21	18	17	17
Рисберма	27	27	25	23	27	26	24	22
Служебный мостик Рыбозадерживающее устройство	2  2	1  2	1  2	1  2	1  2	1  2	1  2	1  2
Щитовое устройство	3	3	4	4	3	3	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Сборные железобетонные трубы для щитовых водосбросов закрытого типа на расходы 25, 50, 75 и 100 куб. м \сек

Характеристика

Труба из сборных железобетонных блоков, основание под трубу из монолитного железобетона по бетонной подготовке.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб. (к табл. 69, 60)

Таблица 60d

Территориальные	Расход в куб. м \сек
пояса	25	50	75	100
	а	б	в	г
1	6,8	11,3	15,7	20,3
2	7,2	11,9	16,6	21,4
3	7,3	12,1	16,9	21,7
4	7,9	13,1	18,3	23,5
5	9,5	15,8	22,1	28,5
7	14,7	24,4	34,1	44,0
8	15,5	25,7	36,0	46,3
Примечание. Таблица используется при переоценке паводковых водосбросов с водопроводящей частью из сборных железобетонных блоков.


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Паводковые водосбросы с сегментными, затворами, из монолитного железобетона на расход 160-250 куб. м \сек, напор 4,5 и перепад 3 м

Характеристика

Понур из глинобетона, сверху защищен песчаной подушкой, крепление дна и откосов монолитными железобетонными плитами. Водосливная часть и водобойный колодец из монолитного железобетона, под днище водобойного колодца уложен обратный фильтр из гравийно-песчаной смеси. Рисберма крепится монолитными железобетонными плитами по двухслойному фильтру, из гравийно-песчаной смеси и слоя гравия. При строительстве водосброса на песчаных грунтах под водосливом устраивается брусчатый шпунт.

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

	Грунты
Территориальные	глинистые	песчаные
пояса	Расход в куб. м \сек
	160	250	160	250
	а	б	в	г
1	279,0	369,0	302,0	397,0
2	295,0	391,0	319,0	420,0
3	300,0	396,0	323,0	425,0
4	324,0	429,0	350,0	461,0
5	392,0	518,0	423,0	557,0
7	606,0	800,0	650,0	860,0
8	638,0	840,0	690,0	910,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 61)

Наименование	а	б	в	г
Понур	7	6	7	6
Водослив	42	40	41	39
Водобой	18	16	20	16
Рисберма	25	30	26	ЯО
Мост	3	3	2	3
Подъемно-щитовое устройство	5	5	4	6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Ледозащитные стенки с рыбозаградителями для водосбросов с напором до 4,5 м и расходом до 250 куб. м \сек (с опорами из вертикальных и наклонных свай)

Характеристика

Опоры из одиночных вертикальных и наклонных железобетонных свай. Пролетное строение из одиночных железобетонных свай. Верхнее строение и служебный мостик из монолитного железобетона.

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Длина льдозащитной стенки в м
пояса	ЛЗС-20	ЛЗС-30	ЛЗС-40	ЛЗС-50	ЛЗС-60
	а	б	в	г	д
1	20,2	29,0	41,1	47,1	58,0
2	21,3	30,7	43,4	49,8	61,0
3	21,6	31,2	44,0	50,5	62,0
4	23,4	33,7	47,7	54,7	67,0
5	28,3	40,8	57,6	66,0	81,0
7	43,7	63,0	89,0	102,0	126,0
8	46,1	66,0	94,0	108,0	132,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 62)

Наименование	а	б	в	г	д
Опоры	18	12	9	11	9
Пролетные строения	35	36	40	39	38
Общие работы	47	52	51	50	53
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Льдозащитные стенки с рыбозаградителями для водосбросов с напором до 4,5 м и расходом до 250 куб. м \сек (с опорами из вертикальных свай)

Характеристика

Опоры  из  одиночных вертикальных железобетонных свай. Пролетное строение из одиночных железобетонных свай. Верхнее строение и служебный мостик из монолитного железобетона.

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Длина льдозащитной стенки в м
пояса	ЛЗС-20	ЛЗС-30	ЛЗС-40	ЛЗС-50	ЛЗС-60
	а	б	в	г	д
1	22,6	31,4	46,4	54,5	69,0
2	23,9	33,3	49,1	57,9	73,0
3	24,2	33,7	49,8	58,5	74,0
4	26,2	36,5	53,9	63,0	80,0
5	31,7	44,1	65,1	77,0	96,0
7	48,9	68,0	101,0	118,0	149,0
8	51,6	72,0	106,0	125,0	157,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 63)

Наименование	а	б	в	г	д
Опоры	26	16	20	23	23
Пролетное строение	31	34	36	34	32
Общие работы	43	50	44	43	45
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Причалы из сборного железобетона для прудовых рыбоводных хозяйств

Характеристика

Тип I - причал эстакадного типа на сваях, состоит из 3 рядов свайных железобетонных опор с насадками, по которым уложено пролетное строение из железобетонных плит с асфальтовым покрытием. На консольной части пролетного строения установлен металлический бункер для хранения и самовыгрузки кормов.

Тип II - причал эстакадного типа на стойках, состоит из 3 рядов стоечных опор с насадками, по которым уложено пролетное строение из железобетонных плит с асфальтовым покрытием. На консольной части также установлен металлический бункер.

Тип III - причал типа подпорной стенки, монтируется из сборных железобетонных блоков, сочлененных по типу уголковой стенки, заанкеренной металлическими тяжами. Для погрузки кормов с причала в лодку установлен металлический лоток. Для выхода с лодки на берег предусмотрен железобетонный служебный мостик.

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 сооружения в тыс. руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II	III
	а	б	в
1	5,36	6,10	5,9
2	5,67	6,50	6,3
3	5,75	6,60	6,3
4	6,2	7,10	6,9
5	7,5	8,60	8,3
7	11,6	13,3	12,8
8	12,3	14,0	13,5


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Садки для содержания рыбы емкостью 50, 100 и 150 т

Характеристика

Несущий каркас садков из сборных железобетонных свай, насадок и балок, по которым уложено деревянное покрытие из подтоварника с обсыпкой из гравийно-песчаной смеси. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном.

Таблица 65

Восстановительная стоимость 1 т товарной рыбы в руб.

Территориальные	Емкость садка в т
пояса	50	100	150
	а	б	в
1	357	349	348
2	378	370	368
3	383	375	373
4	415	406	404
5	501	491	488
7	780	760	760
8	820	800	800
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 65)

Наименование	а	б	в
Каркас (сваи, насадки, балки)	57	58	59
Крепление дна и откосов	19	19	19
Стенки гидрожелоба	2	2	2
Покрытие	12	12	12
Прочие работы	10	9	8
Итого	100	100	100
Примечание. Донный водоспуск и водовыпуск в стоимость садков не включены - определяются дополнительно по соответствующим таблицам сборника.


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Стационарные земляные садки для содержания товарной рыбы емкостью 25, 50 и.75 т с деревянным и железобетонным покрытием

Характеристика

Котлован трапецеидальной формы, дно крепится гравием, откосы - одиночным мощением. Покрытие:

1) деревянное - сваи, насадки, по которым уложены жерди с прозорами;

2) железобетонное - сваи и балки, по которым уложена металлическая решетка.

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 т товарной рыбы в руб.

	Вид покрытия
Территориальные	деревянное	железобетонное
пояса	Емкость в т
	25	50	75	25	50	75
	а	б	в	г	д	е
1	231	179	160	259	208	189
2	245	189	169	274	220	200
3	248	192	172	278	223	203
4	269	207	186	301	242	220
5	324	251	225	364	292	266
7	502	388	347	563	452	411
8	529	408	366	593	476	433
Примечание. Донный водоспуск и водовыпуск в стоимость садков не включены - оцениваются дополнительно по соответствующим таблицам сборника.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 66)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Котлован	12	12	12	11	10	10
Крепление дна	2	3	4	2	3	3
Крепление откосов Деревянное покрытие Железобетонное покрытие  Прочие работы	27  44  -  15	17  57  -  11	13  62  - 9	24  -  50  10	15  -  62  10	11  -  68  8
Итого..	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ХОЗЦЕНТРОВ РЫБХОЗОВ

Блок хозцентров прудовых рыбоводных хозяйств с площадью прудов до 500 га

Наименование и типы производственных зданий

Тип I - блок технических служб.

Тип II - блок производственных и вспомогательных помещений.

Тип III - склад гранулированных кормов и минеральных удобрений.

Тип IV - склад гранулированных кормов.

Тип V - склад рассыпных кормов.

Тип VI - склад минеральных удобрений.

Таблица 67

Характеристика

	Строительный объем зданий в куб. м
Наименование	1560	2826	4975	3745	3745	1115
конструктив-	Типы зданий
ных элементов	I	II	III	IV	V	VI
	а	б	в	г	Д	е
Фундаменты	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные
Стены	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные
Перекрытие	Железобетонное	Железобетонное	-	-	-	-
Покрытие	То же	То же	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное
Кровля	Рулонная	Рулонная	Рулонная	Рулонная	Рулонная	Рулонная
Полы	Паркетные, ас- фальтобетонные, линолеум, керамические плитки	Бетонные, ас- фальтобетонные, линолеум	Асфальтобетон- ные	Асфальтобетон- ные	Асфальтобетон- ные	Асфальтобетон- ные
Отделка	Улучшенная	Улучшенная	Простая	Простая	Простая	Простая
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. (к табл. 67)

	Группа капитальности
Территориальные	II
пояса	Тип зданий
	I	II	III	IV	V	VI
	а	б	в	г	д	е
1	32,4	24,5	9,0	8,20	10,4	15,3
2	34,8	25,9	9,50	8,70	11,0	16,2
3	34,7	26,3	9,6	8,8	11.1	16,5
4	37,6	28,5	10,4	9,5	12,1.	17,8
5	45,5	34,4	12,60	11,6	14,6	21,5
7	70,0	53,1	19,5	17,8	22,5	34,3
8	74,0	56,0	20,5	18,8	23,7	35,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 67)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	13	9	13	12	10	14
Стены и перегородки	24	23	30	33	28	39
Междуэтажное перекрытие	7	1	-	-	–	-
Покрытие	7	9	16	17	15	11
Кровля	5	12	9	10	9	6
Полы	8	6	14	15	14	9
Проемы	9	7	9	8	7	12
Отделочные работы	7	8	2	1	1	1
Прочие работы	5	5	5	2	8	6
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	15	20	2	2	8	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ХОЗЦЕНТРОВ РЫБХОЗОВ

Блок хозцентров прудовых рыбоводных хозяйств с площадью прудов до 1000 га

Наименование и типы производственных зданий

Тип I - блок технических служб.

Тип II - блок производственных и вспомогательных помещений.

Тип III - склад гранулированных кормов и минеральных удобрений.

Тип IV - склад гранулированных кормов.

Тип V - склад рассыпных кормов.

Тип VI - склад минеральных удобрений.

Таблица 68

Характеристика

	Строительный объем зданий в куб. м
Наименование	1832	3425	9283	7339	7439	1898
конструктив-	Типы зданий
ных элементов	I	II	III	IV	V	VI
	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные
Стены	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные
Перекрытие	Железобетонное	Железобетонное	-	-	-	-
Покрытие	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное
Кровля	Рулонная	Рулонная	Рулонная	Рулонная	Рулонная	Рулонная
Полы	Паркетные, ас- фальтобетонные, линолеум, керамические плитки	Бетонные, ас- фальтобетонные, линолеум	Асфальтобетон- ные	Асфальтобетон- ные	Асфальтобетон- ные	Асфальтобетон- ные
Отделка	Улучшенная	Улучшенная	Простая	Простая	Простая	Простая
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. (к табл. 68)

	Группа капитальности
Территориальные	II
пояса	Типы зданий
	I	II	III	IV	V	VI
	а	б	в	г	д	е
1	31,5	24,0	8,9	7,8	8,7	12,2
2	33,4	25,4	9,4	8,2	9,2	12,9
3	33,8	25,7	9,5	8,3	9,4	13,1
4	36,6	27,8	10,3	9,0	10,1	14,2
5	44,3	33,6	12,5	10,9	12,2	17,1
7	68,0	52,0	19,2	16,9	18,9	26,5
8	72,0	54,8	20,3	17,8	19,9	27,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 68)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	13	9	12	12	10	12
Стены и перегородки	24	23	33	30	28	38
Междуэтажное перекрытие	7	1	-	-	-	-
Покрытие	8	11	16	18	17	12
Кровля	6	12	9	11	10	7
Полы	9	8	14	16	15	11
Проемы	9	8	8	7	7	11
Отделочные работы и изоляция	7	7	2	1	1	1
Прочие работы	4	5	4	3	4	6
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13	16	2	2	8	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ХОЗЦЕНТРОВ РЫБХОЗОВ

Блок хозцентров прудовых рыбоводных хозяйств с площадью прудов до 2000 га

Наименование и типы производственных зданий

Тип I - блок технических служб.

Тип II - блок производственных и вспомогательных помещений.

Тип III - склад гранулированных кормов и минеральных удобрений.

Тип IV - склад гранулированных кормов.

Тип V - склад рассыпных кормов.

Тип VI - склад минеральных удобрений.

Таблица 69

Характеристика

	Строительный объем здания в куб. м
Наименование	2272	4472	18565	3745	14877	3796
конструктив-	Типы зданий
ных элементов	I	II	III	IV	V	VI
	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные	Железобетонные
Стены	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные
Перекрытие	Железобетонное	Железобетонное	-	-	—	-
Покрытие	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное
Кровля	Рулонная,	Рулонная	Рулонная	Рулонная	Рулонная	Рулонная
Полы	Паркетные ас- фальтобетонные, линолеум, керамические плитки	Бетонные, ас- фальтобетонные, линолеум, керамические плитки	Асфальтобетон- ные	Асфальтобетон- ные	Асфальтобетон- ные	Асфальтовые
Отделка	Улучшенная	Улучшенная	Простая	Простая	Простая	Простая
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. (к табл. 69)

	Группа капитальности
Территориальные	II
пояса	Типы зданий
	I	II	III	IV	V	VI
	а	б	в	г	д	е
1	30,8	23,5	8,9	7.8	8,7	10,1
2	32.6	24,8	9,4	8,2	9,2	10,7
3	33.1	25,2	9,5	8,3	9,4	10,9
4	35,8	27,2	10,3	9,0	10.1	11,7
5  7	43,3  67,0	32,9  50,9	12,4  19,2	10,9  16,9	12,2  18,9	14,2  21,9
8	71,0	53,6	20,3	17,8	19,9	23,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 69)

Наименование	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	12	8	12	12	10	14
Стены и перегородки	23	25	33	30	28	33
Междуэтажное перекрытие	8	1	-	-	-	-
Покрытие	8	11	16	18	17	14
Кровля	6	13	9	11	10	8
Полы	9	8	14	16	15	14
Проемы	9	7	8	7	7	9
Отделочные, работы и изоляция	8	7	2	1	1	1
Прочие работы	5	4	4	3	4	6
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12	16	2	2	8	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ХОЗЦЕНТРОВ РЫБХОЗОВ

Склады кормов

Наименование и типы. складов

Тип I - склад кормов на 50т (на дамбах прудов).

Тип II - склад кормов на 400 т с кормосмесительной установкой при хозцентрах рыбхозов.

Таблица 70

Характеристика

	Строительный объем здания в куб. м
Наименование	306	3100
конструктивных	Типы зданий
элементов	I	II
	а	б
Фундаменты	Бутобетонные, на ростверке и деревянных сваях	Железобетонные
Стены	Кирпичные	Кирпичные
Перекрытие  Покрытие  Кровля  Полы  Отделка	- Деревянное  Рулонная  Асфальтобетонные  Простая	- Железобетонное  Рулонная  Асфальтобетонное  Простая
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. (к табл. 70)

Территориальные пояса	а	б
1	21.5	14,7
2	22,8	15,6
3	23,1	15.8
4	25,0	17,1
5	30,2	20,7
7	46,7	32,0
8	49,2	33,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 70)

Наименование	а	б
Фундаменты	34	26
Стены и перегородки	23	29
Междуэтажное перекрытие	-	18
Покрытие	15	4
Кровля	4	5
Полы	8	6
Проемы	6	5
Отделочные работы	1	1
Прочие работы	2	1
Электроосвещение	7	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ

Круглые бетонные бассейны системы ВНИРО для выращивания молоди рыб

Характеристика

Стенки и дно бассейна из монолитного бетона, на бетонном фундаменте и щебеночной подготовке. С наружной и внутренней стороны стенки и днище затираются цементным раствором.

Тип I - бассейн и = 2,5 м; тип II - бассейн и = 4,5 м.

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II
	а	б
1	214	517
2	227	547
3	230	555
4	249	600
5	301	730
7	465	1120
8	490	1180
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 71)

Наименование	а	б
Фундаменты	25	19
Днище	19	29
Стенки	27	32
Подводящие и отводящие сети	29	20
Итого	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ

Навесы над бассейнами системы ВНИРО

Характеристика

Деревянные стойки, по ним верхняя обвязка, односкатные наклонные стропила. Кровля рубероидная по деревянной обрешетке.

Тип I - навес над бассейном d = 2,5 м; тип II - навес над бассейном d = 4,5 м.

Таблица 72

Восстановительная стоимость на 1 кв. м площади пола в руб.

Территориальные	Типы зданий
пояса	I	II
	а	б
1	24,8	14
2	26,3	14,8
3  4  5	26,6  28,8  34,8	15  16,3  19,7
7  8	53,9  56,7	30,4  32,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 72)

Наименование	а	б
Фундаменты - деревянные стойки	42	26
Покрытие	55	70
Кровля	3	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ

Бассейны системы Улановского для выращивания молоди осетровых рыб

Характеристика

По основанию из каменного щебня и бетонной подготовке устанавливается резервуар из монолитного железобетона или из сборных железобетонных блоков, затирка поверхности цементным раствором с железнением.

Тип I - бассейн из монолитного железобетона.

Тип II - бассейн из сборных железобетонных блоков.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Территориальные	Типы сооружений
пояса	I	II
	а	б
1	196	230
2	207	243
3	210	247
4	227	267
5	275	323
7	425	499
8	447	525


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ

Инкубационно-личиночные цехи сиговых рыбозаводов производительностью 50 и 100 млн. личинок в год

Характеристика

Фундаменты - ленточные бутовые, стены кирпичные, перегородки железобетонные, покрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные по щебеночному основанию, отопление - печи.

Группа капитальности - II.

Таблица 74

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания

	Производительность в млн. личинок в год
	50	100	50	100
Территориальные	Варианты
пояса	с 1-ярусной установкой аппаратов	с 2-ярусной установкой аппаратов
	Строительной объем здания в куб. м
	1455	2172	1101	1455
	а	б	в	г
1	16,3	14,5	17,1	17,5
2	17,3	15,3	18,2	18,5
3	17,5	15,5	18,5	18,8
4	19,0	16,8	20,0	20,3
5	22,9	20,3	24,2	24,5
7	35,4	31,4	37,3	38,0
8	37,3	33,1	39,3	40,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 74)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	7	8	7	7
Стены и перегородки	35	30	37	33
Покрытие	14	14	13	14
Кровля	8	9	8	8
Полы	6	7	5	5
Проемы	8	9	8	8
Отопление (печи)	3	2	3	2
Отделочные работы	4	4	4	3
Внутренние сантехнические и электроосвещение	11	13	10	15
Прочие работы	4	4	5	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ

Здания инкубационных цехов для лососевых рыбоводных заводов производительностью 1; 2 и 5 млн. личинок в год

Тип I - производительностью 1 млн. личинок в год; тип II - производительностью 2 млн. личинок в год; тип III - производительностью 5 млн. личинок в год.

Таблица 75

Характеристика

	Строительный объем зданий в куб. м
Наименование	673,5	630	836
конструктивных	Типы зданий
элементов	I	II	III
	а	б	в
Фундаменты	Бутобетонные	Бутобетонные	Бутобетонные
Стены	Кирпичные	Кирпичные	Кирпичные
Покрытие	Железобетонное	Железобетонное	Железобетонное
Кровля	Рулонная	Рулонная	Рулонная
Полы	Асфальтобетонные 67 %, цементные 8 %, деревянные 25 %	Цементные	Цементные
Отделка	Простая	Простая	Простая
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. (к табл. 75)

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II
	Типы зданий
	I	II	III
	а	б	в
1	21.6	27,1	22,8
2	22,8	28,7	23,7
3	23,2	29,1	24,5
4	25,1	31,5	26,5
5	30,3	38,1	32,0
7	46,8	58,8	49,5
8	49,4	62,0	52,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 75)

Наименование	а	б	в
Фундаменты	14	15	15
Стены	31	19	21
Покрытие	13	13	17
Кровля	7	6	7
Полы	5	3	3
Перегородки	1	2	2
Проемы	9	8	6
Печи	3	10	4
Железобетонные лотки	-	14	16
Отделочные работы	3	3	3
Прочие работы	1	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13	5	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ

Здания-навесы личиночных цехов для лососевых рыбоводных заводов производительностью 2 и 5 млн. личинок в год

Характеристика

Фундаменты - бутобетонные столбы. Каркас - стойки, подкосы, обвязки Я стропильные фермы деревянные. Кровля рубероидная. Питомные лотки из ранд-балок и бетона по глиняному основанию.

Таблица 76

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки в руб.

Территориальные	Группа капитальности
пояса	V
	производительность в млн. личинок в год
	2	5
	Площадь застройки в кв. м
	200	345
	а	б
1	39,1	41,4
2	41,4	43,8
3	42,0	44,4
4	45,5	-48,1
5	54,9	58,1
7	85,0	90,0
8	89,0	95,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 76)

Наименование	а	б
Фундаменты	20	19
Деревянные конструкции: стойки, подкосы, обвязки, стропильные фермы	22	22
Кровля	10	10
Питомные лотки	43	45
Прочие работы	3	2
Электроосвещение	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ

Инкубационно-личиночные цехи икры осетровых рыб рыбоводных осетровых заводов производительностью 2 и 6 млн. личинок в год

Тип I - производительностью 2 млн. личинок в год; тип II - производительностью 6 млн. личинок в год.

Таблица 77

Характеристика

Наименование	Строительный объем зданий в куб. м
	167	288
	Типы зданий
	I	II
	а	б
Фундаменты	Бутовые	Бутовые
Стены	Кирпичные	Кирпичные
Покрытие	Железобетонное	Железобетонное
Кровля	Рулонная	Рулонная
Полы	Асфальтобетонные 59 %, метлахская плитка 81 %, деревянные 10 %	Асфальтобетонные 59 %, метлахская плитка 31 %; деревянные 10 %
Отделка	Простая	Простая
Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания а руб. (к табл. 77)

Территориальные пояса	а	б
1	30,1	27,4
2	31,9	29,0
3	32,3	29,4
4	35,0	31,8
5	42,3	38,4
7	65,0	59,4
8	69,0	63,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 77)

Наименование	а	б
Фундаменты	8	8
Стены	28	28
Покрытие	7	6
Кровля	6	6
Полы	5	6
Проемы	13	14
Перегородки	1	2
Отделочные работы	5	5
Прочие работы	10	10
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	17	15
Итого	100	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ

Производственное здание семужье-сигового рыбоводного завода

Характеристика

Фундаменты железобетонные, стены из керамзитовых панелей и кирпичные. Перегородки кирпичные армированные. Покрытие железобетонное, кровля рулонная. Полы - цементные с железнением 85 %, из метлахских плиток 9 %, дощатые 6 % (группа капитальности - II).

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Строительный
пояса	объем здания в куб. м
	13370
1	22,23
2	23,52
3	23,78
4	25,85
5	31,28
7	48,34
8	50,92
Примечание. За объект-представитель принято производственное здание семужье-сигового рыбоводного завода на р. Кемь, мощность которого 300 тыс. шт. покатников семги, 100 тыс. шт. сеголетков сига и 5800 тыс. личинок сига.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 78)

Наименование	Удельный вес в %
Фундаменты	10
Стены	15
Перегородки	1
Покрытие	16
Кровля	14
Проемы	5
Полы	8
Отделочные работы	3
Дымовая труба	3
Прочие работы	5
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	11
Итого	100


СБОРНИК № 12

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством рыбного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ

Производственное здание осетрово-сигового рыбоводного завода

Характеристика

Фундаменты железобетонные, стены кирпичные, перегородки кирпичные армированные. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы - асфальтовые 48 %, цементные 30 %, из керамических плиток 10 % и дощатые 12 %.

Таблица 79

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Строительный объем здания в куб. м
пояса	3515,6
1	26,3
2	27,8
3	28,1
4	30,6
5	37,0
7	57,2
8	60,0
Примечание. За объект-представитель принято производственное здание Абаканского осетрово-сигового рыбоводного завода при Красноярском водохранилище, мощность которого 200 тыс. шт. сеголетков осетра и 70 млн. шт. личинок омуля.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 79)

Наименование	Удельный вес в %
Фундаменты	12
Стены	18
Перегородки	4
Покрытия	14
Кровля	11
Полы	10
Проёмы	7
Каналы и лотки	2
Отделочные работы	5
Прочие работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	16
Итого	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Общие указания

Раздел I. Лабораторные корпуса НИИ

Раздел II. Корпуса специального назначения НИИ

Раздел III. Складские сооружения НИИ и станций метеорологии


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I. Лабораторные корпуса НИИ

Техническая часть

Таблица 1. Корпуса физического профиля 4 - 6-этажные с техническим этажом и техподпольем

Таблица 2. Корпуса химического профиля 4 - 6-этажные с техническим этажом и подвалом

Таблица 3. Корпуса биологического профиля 4 - 6-этажные с техническим этажом и техподпольем

Таблица 4. Корпуса технического профиля 5 - 7-этажные с техническим этажом и техподпольем

Таблица 5. Корпуса гуманитарного профиля и общего назначения 3 - 5-этажные без подвалов


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. Корпуса специального назначения НИИ

Техническая часть

Таблица 6. Корпуса экспериментальных мастерских 1 - 2-этажные без подвалов

Таблица 7. Корпуса модельных установок 2 - 3-этажные без подвалов

Таблица 8. Корпуса автоклавных лабораторий 1 - 2-этажные без подвалов

Таблица 9. Корпуса технического обслуживания одноэтажные надземного (без подвала) и подземного типов


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. Складские сооружения НИИ и станций метеорологии

Техническая часть

Таблица 10. Складские сооружения одноэтажные

Таблица 11. Здания гидрометеорологической и аэрологической станций, деревянные одноэтажные

Таблица 12. Здания гидрометеорологической и аэрологической станций, кирпичные одноэтажные


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник № 13 содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений научно-исследовательских институтов и лабораторий НИИ и предназначается для переоценки основных фондов в госбюджетных научных организациях.

Показатели стоимости зданий (сооружений) сопутствующего или вспомогательного назначения в составе научно-исследовательских учреждений (например, виварии, теплицы и т. п.) должны приниматься по сборникам, предназначенным для соответствующих отраслей народного хозяйства т. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов помещен в Общей части к сборникам.

2. Сборник состоит из трех разделов:

I. Лабораторные корпуса НИИ (по соответствующим профилям отраслей наук);

II. Корпуса специального назначения НИИ;

III. Складские сооружения для НИИ и станции метеорологии.

При переоценке зданий научных учреждений различных министерств и ведомств по сборнику № 13 подбираются таблицы, наиболее отвечающие отраслевому профилю научных учреждений, проводящих переоценку. Так, например, для зданий научных учреждений сельскохозяйственного профиля и здравоохранения используются данные таблицы по переоценке зданий биологического профиля; для зданий научных учреждений, ведущих исследования по энергетике, радиоэлектронике и т. п. - данные таблицы по переоценке зданий физического профиля; для зданий научных учреждений химической, нефтехимической и т. п. отраслей промышленности - данные таблицы по переоценке зданий химического профиля; для зданий научных учреждений машиностроительного профиля, металлургической промышленности и т. п. - данные таблицы по переоценке зданий технического профиля; для зданий научных учреждений экономического профиля, комплексных проектных и научно-исследовательских институтов и т. п. - данные таблицы по переоценке зданий гуманитарного профиля.

Здания и сооружения общего или вспомогательного назначения, встречающиеся во многих отраслях народного хозяйства в составе госбюджетных учреждений и организаций, переоцениваются по сборнику № 1, а здания и сооружения, специфические для отдельных отраслей, - по соответствующим отраслевым сборникам.

3. Восстановительная стоимость зданий и сооружений, приведенная в сборнике, исчислена с учетом стоимости всех общестроительных работ, внутренних, санитарно- и электротехнических устройств (электроосвещение и слаботочные устройства), за исключением стоимости технологической и электротехнической части оборудования с силовыми кабелями.

В восстановительную стоимость укрупненных показателей включены: все прямые затраты; накладные расходы; плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка; стоимость проектно-изыскательских работ; затраты, связанные с производством работ в зимнее время; затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда; стоимость содержания дирекции строящегося предприятия; убытки от ликвидации временных зданий и сооружений; расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта; расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ и др.

4. По уровню цен, определяющих стоимости зданий и сооружений, вся территория СССР разделена на 10 поясов. Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам содержится в Общей части к сборникам.

В сборнике стоимость зданий приведена по девяти территориальным поясам. По десятому территориальному поясу, к которому отнесена часть территории, расположенная севернее Полярного крута, восстановительная стоимость определяется по показателям для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СБОРНИКА

5. Восстановительные стоимости зданий, помещенные в настоящем сборнике, по всем территориальным поясам определены исходя из условий II климатического района.

Для определения восстановительных стоимостей зданий, расположенных в других климатических районах, к показателям соответствующего территориального пояса надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

для I климатического района - 1,09;

для III климатического района - 0,95;

для IV климатического района - 0,93.

Распределение отдельных частей территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

6. При определении восстановительной стоимости зданий с деревянными стенами, расположенных в перечисленных ниже областях, к стоимости, исчисленной по настоящему сборнику, должны применяться следующие поправочные коэффициенты:

для Иркутской области - 0,97;

для Красноярского края - 0,92;

для Карельской АССР - 0,94;

для Томской области - 0,95.

7. Восстановительная стоимость установлена на 1 куб. м строительного объема зданий и определена в нормах и ценах, введенных с 1 января 1969 г.

Полная восстановительная стоимость здания определяется умножением стоимости 1 куб. м здания на его обтаем с учетом коэффициентов и поправок, приведенных в Общих указаниях настоящего сборника и в каждом из его разделов или в примечаниях к таблицам. Определение строительных объемов зданий следует производить в соответствии с правилами, указанными в Общей части к сборникам, с учетом объемов подвалов.

При определении восстановительной стоимости по таблицам 1 - 12 в случае отклонения против аналога, приведенного в указанных таблицах, объема переоцениваемого здания более чем на 10 %, к табличным стоимостям надлежит применять соответствующие поправочные коэффициенты, принятые по аналогии с дополнением к Сборнику № 15 (кинополиграфической промышленности) (стр. 6 - 8).

Поправочные коэффициенты на отклонения объемов зданий, подлежащих переоценке, против аналогов, приведенных в таблицах

Кубатура	Кубатура здания, подлежащая переоценке, в тыс. куб. м
здания аналога (тыс. куб. м) по сборн.	0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	30,0
0,5	1,00	0,96	0,92	0,89	0,87	0,83	0,81	0,78	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0,8	1,04	1,00	0,96	0,92	0,90	0,87	0,84	0,82	0,78	0,76	-	-	-	-	-	-	-
1,0	1,08	1,04	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,85	0,82	0,79	0,76	-	-	-	-	-	-
1,5	1,13	1,08	1,03	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,84	0,82	0,79	0,77	0,75	-	-	-	-
2,0	1,16	1,12	1,08	1,03	1,00	0,97	0,93	0,91	0,87	0,84	0,82	0,80	0,77	0,76	0,73	-	-
2,5	1,21	1,16	1,12	1,08	1,03	1,00	0,98	0,94	0,91	0,87	0,85	0,82	0,80	0,78	0,76	0,75	-
3,0	1,25	1,19	1,15	1,11	1,07	1,03	1,00	0,97	0,93	0,91	0,87	0,85	0,82	0,80	0,78	0,77	0,76
4,0	1,29	1,24	1,19	1,14	1,10	1,06	1,03	1,00	0,96	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,81	0,80	0,77
5,0	1,35	1,30	1,24	1,19	1,15	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,98	0,92	0,88	0,86	0,84	0,82	0,81
8,0	-	1,34	1,28	1,24	1,19	1,14	1,11	1,08	1,03	1,00	0,97	0,94	0,91	0,89	0,87	0,86	0,83
10,0	-	-	-	1,28	1,24	1,19	1,15	1,12	1,07	1,03	1,00	0,98	0,94	0,92	0,89	0,88	0,86
12,0	-	-	-	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,12	1,06	1,03	1,00	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88
15,0	-	-	-	1,36	1,31	1,26	1,23	1,19	1,14	1,10	1,06	1,03	1,00	0,98	0,95	0,93	0,91
18,0	-	-	-	1,41	1,35	1,30	1,26	1,22	1,17	1,13	1,09	1,07	1,03	1,00	0,98	0,96	0,93
20,0	-	-	-	-	1,39	1,34	1,30	1,25	1,20	1,16	1,12	1,09	1,05	1,03	1,00	0,98	0,96
25,0	-	-	-	-	-	1,35	1,31	1,27	1,22	1,18	1,14	1,11	1,07	1,04	1,03	1,00	0,98
30,0	-	-	-	-	-	-	1,35	1,31	1,25	1,21	1,17	1,14	1,10	1,07	1,04	1,03	1,00
35,0	-	-	-	-	-	-	-	1,33	1,27	1,23	1,19	1,16	1,11	1,08	1,06	1,04	1,02
40,0	-	-	-	-	-	-	-	1,37	1,31	1,26	1,22	1,19	1,14	1,12	1,08	1,07	1,04
45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33	1,29	1,24	1,21	1,17	1,14	1,10	1,09	1,06
50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35	1,30	1,26	1,23	1,19	1,15	1,12	1,11	1,08
60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,35	1,30	1,27	1,22	1,19	1,16	1,14	1,11
70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37	1,32	1,30	1,25	1,21	1,18	1,16	1,13
80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42	1,37	1,34	1,29	1,25	1,22	1,20	1,17
90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42	1,39	1,31	1,30	1,26	1,25	1,21
120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45	1,43	1,35	1,32	1,29	1,27	1,24
Таблица (окончание)

Кубатура	Кубатура здания, подлежащая переоценке, в тыс. куб. м
здания аналога (тыс. куб. м) по сборн.	35,0	40,0	45,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	120.0
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,80	0,77	0,76	0,75	-	-	-	-	-
8,0	0,82	0,80	0,79	0,77	0,76	0,74	-	-	-
10,0	0,85	0,82	0,81	0,80	0,77	0,76	0,74	0,72	0,71
12,0	0,87	0,84	0,83	0,82	0,80	0,78	0,76	0,73	0,72
15,0	0,90	0,87	0,86	0,85	0,82	0,81	0,79	0,76	0,75
18,0	0,92	0,90	0,88	0,87	0,84	0,83	0,81	0,78	0,76
20,0	0,95	0,92	0,91	0,89	0,87	0,85	0,82	0,80	0,79
25,0	0,96	0,93	0,92	0,91	0,88	0,87	0,84	0,81	0,80
30,0	0,98	0,96	0,94	0,93	0,90	0,89	0,86	0,83	0,82
35,0	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,87	0,84	0,83
40,0	1,03	1,00	0,98	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,85
45,0	1,04	1,02	1,00	0,98	0,96	0,94	0,91	0,88	0,86
50,0	1,06	1,03	1,02	1,00	0,97	0,95	0,92	0,89	0,87
60,0	1,09	1,06	1,05	1,03	1,00	0,96	0,95	0,92	0,91
70,0	1,11	1,08	1,07	1,05	1,02	1,00	0,97	0,93	0,92
80,0	1,15	1,12	1,10	1,08	1,05	1,03	1,00	0,97	0,95
90,0	1,19	1,16	1,14	1,12	1,08	1,07	1,03	1,00	0,96
120,0	1,21	1,18	1,16	1,14	1,11	1,09	1,05	1,02	1,00
8. Восстановительная стоимость приведена в зависимости от группы капитальности здания. Классификация зданий по группам капитальности содержится в Общей части к сборникам.

9. В восстановительной стоимости не учитывается удорожание строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости необходимо применять поправочные коэффициенты, приведенные в Общей части к сборникам.

10. В каждом разделе сборника, кроме технической характеристики, указывается группа капитальности, к которой относится здание, а также приведены удельные веса по конструктивным элементам и видам работ (в процентном отношении к общей его стоимости).

Там же содержатся удельные веса (в %) внутренних санитарно- и электротехнических устройств (см., например, стр. 16), пользуясь которыми можно исключить отдельные виды этих устройств на стоимости 1 куб. м здания.

11. Определение физического износа конструктивных элементов зданий производится на месте инвентаризационными комиссиями по методике ЦСУ СССР, согласно которой устанавливаются признаки износа зданий, дается оценка технического их состояния и других параметров.

12. Помещенные в настоящем сборнике укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений определены применительно к научно-исследовательским институтам и лабораториям, отвечающим специфическим требованиям научных профилей. У этих зданий и сооружений предполагаются наиболее часто встречающиеся современные конструкции и объемно-планировочные решения с неодинаковой степенью внутреннего благоустройства, но с учетом нормативных санитарно- и электротехнических требований. Факторами, удорожающими стоимость зданий, могут быть отдельные признаки и различия, влияющие на стоимость здания, но не являющиеся принципиальными по сравнению с другими зданиями.

Эти факторы могут зависеть, например, от условий понижения грунтовых вод, глубины заложения фундаментов, влияющей на удорожание стоимости здания, и др. Повышение затрат может быть вызвано также увеличением толщины бетонной подготовки под полы с применением различных марок бетона, использованием в качестве стеновых материалов кирпича, блоков, крупных панелей с различной облицовкой и устройством витражей. Разнообразными могут быть типы полов и утеплителей, кровельных покрытий и перекрытий, виды штукатурки, а также различные в конструктивном отношении крыши с чердачными перекрытиями или плоскими кровлями, покрытыми рубероидом, кровельным железом или асбоцементными листами.

Ввиду этого в сборник вошли усредненные стоимости всех зданий, установленные по аналогам, отвечающим современным технологическим и строительным требованиям, которые имеют условные характеристики зданий и сооружений, помещенные в каждом из трех разделов сборника.

Усреднены также стоимости внутреннего благоустройства, санитарной и электротехники. Наличие или отсутствие спринклерных и дренчерных устройств, пылеудаления, пожарной сигнализации, телевидения не влияет на табличную стоимость здания (сооружения).

13. Если при переоценке зданий и сооружений аналогичного типа и соответствующей технологической направленности в них будут обнаружены устаревшие конструкции, восстановительная стоимость 1 куб. м такого здания (сооружения) должна определяться без каких-либо поправок для изменения этой стоимости.

14. В тех случаях, когда по таблицам сборника окажется невозможным подобрать укрупненные показатели восстановительной стоимости 1 куб. м переоцениваемого здания, его следует переоценить согласно указаниям п. 13 Общей части к сборникам.

15. В состав «прочих работ» входят различные строительные работы, не включенные в стоимость основных конструктивных элементов и видов работ. Так, например, в числе удельных весов отдельных конструктивных элементов к таблицам 1, 2 (в), 2 (г), 3, 4 и 5 содержатся прочие работы, 40 % которых составляют коммуникационные ниши с откатными дверями и звукопоглощающие коробки из сборного железобетона.

То же относится к таблицам 1, 2 (в), 2 (г) и 4, в удельных весах к которым из числа прочих работ 10 % от общего их объема приходится на подвесные потолки и короба с металлоконструкциями.

16. При переоценке зданий, отличающихся по этажности от аналогов, принятых в сборнике, табличные показатели удельной восстановительной стоимости фундаментов, кровли и покрытий корректируются умножением на коэффициент:

Кэт = Ка / Кп

где Ка - количество этажей в аналоге по таблице;

Кц - количество этажей в здании, подлежащем переоценке.

Корректировка производится в следующем порядке:

•	проценты удельного веса стоимости фундаментов, кровли, покрытий и перекрытий умножаются на коэффициент ДГзд (по покрытиям и перекрытиям с учетом поправочного коэффициента 0,2, которым учитывается удельный вес стоимости покрытий (в общей стоимости покрытий и перекрытий);

•	сумма процентного распределения стоимости конструктивных элементов, полученная с учетом измененной стоимости перечисленных выше элементов (больше или меньше 100 %), делится на 100 и общая восстановительная стоимость 1 куб. м здания умножается на полученный коэффициент;

•	для получения вновь скорректированного распределения удельных весов отдельных элементов каждое произведение удельного веса на корректирующий коэффициент этажности делится на средний общий корректирующий коэффициент.

При введении корректирующих коэффициентов на этажность поправочные коэффициенты на отклонение объема переоцениваемого здания по сравнению с аналогом по п. 7 Общих указаний к сборнику не учитываются.

Пример переоценки здания

Переоценивается двухэтажное здание лабораторного корпуса химического профиля, по конструктивной характеристике близкое к 4-этажному аналогу, принятому в табл. 2 настоящего сборника, с объемом около 25 тыс. куб. м. Для такого здания

Кэт = К4эт / К2эт = 2

В соответствии с приведенными выше указаниями в показатели распределения удельных весов стоимости отдельных конструктивных элементов (к табл. 2) вносятся коррективы (см. расчетную таблицу на стр. 11).

Расчетная таблица к примеру (стр. 10)

Конструктивные элементы	Уд. вес по графе «а» табл. 2	Коррект. коэфф. Кэт	Произв. уд. веса на коррект. коэфф.	Скоррект. уд. вес с округл.
1	2	3	4	5
Фундаменты	10	2	20	17
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	23  14  2	1  2х0.2+1х0,8= 1,2 2	23  17  4	20  15  3
Полы	8	1	8	7
Проемы	15	1	15	13
Отделочные работы Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	6  18	1  1	6  18	5  16
Прочие работы	4	1	4	4
Итого	100	1,15**	115	100
* Чтобы получить скорректированный удельный вес каждого конструктивного элемента, надо соответствующую цифру графы 4 разделить на средний общий корректирующий коэффициент.

** Средний общий корректирующий коэффициент 1,15 = 115:100.

Отсюда, в рассматриваемом примере восстановительная стоимость 1 куб. м здания по графе «а» табл. 2 соответственно территориальным поясам умножается на коэффициент 1,15:

1-й пояс   41,9 х 1,15 = 48,2 руб./куб. м 5-й пояс - 60,4 руб./куб. м

2-й пояс -                       50,5    »   6-й пояс          - 86,8    »

3-й пояс -                       55,5    »    7-й пояс         - 96,5    »

4-й пояс -                       57,8    »    8-й пояс         - 101,3   »

                                                        9-й пояс         - 130,2   »

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется определить восстановительную стоимость лабораторного корпуса химического профиля в г. Челябинске.

Характеристика здания

Здание пятиэтажное кирпичное объемом 40 000 куб. м с подвалом.

Фундаменты сборные железобетонные.

Стены кирпичные.

Каркас железобетонный.

Перекрытия и покрытия сборные железобетонные.

Полы паркетные и дощатые, из метлахской плитки и покрытые линолеумом.

Кровля рубероидная с легкобетонным утеплителем.

В здании имеются водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства, но отсутствует кондиционирование воздуха.

Согласно Общей части к сборникам, город Челябинск отнесен ко второму территориальному поясу и к I климатическому району, а лабораторный корпус по своей конструктивной характеристике соответствует I группе капитальности.

Ниже приводится расчет полной (восстановительной) стоимости здания в указанной последовательности.

Определение полной восстановительной стоимости здания

Согласно табл. 2 в п. 5 Общих указаний сборника, восстановительная стоимость 1 куб. м лабораторного корпуса химического профиля составит:

40,1 р. х 1,09 = 43 р. 70 к.,

где 40,1 р. - восстановительная стоимость 1 куб. м корпуса для второго территориального пояса, а 1,09 - поправочный коэффициент для перехода от II климатического района к I.

На отсутствующий вид внутренних сантехнических устройств - кондиционирование воздуха - вводится поправка в размере 15 %.

В этом случае от стоимости 1 куб. м (43р. 70 к.) санитарно- и электротехнические устройства составляют 18 %, или

43 р. 70 к. х 0,18 = 7 р. 90 к.;

кондиционирование подлежит исключению в размере 15 %, или

7 р. 90 к. х 0,15 = 1 р. 20 к. 13

Тогда восстановительная стоимость 1 куб. м переоцениваемого здания определится в сумме:

43 р. 70 к. - 1 р. 20 к. = 42 р. 50 к.

и полная восстановительная стоимость лабораторного корпуса будет:

42 р. 50 к. х 40000 = 1700000 р.

При наличии двух лифтов (пассажирского и грузопассажирского) нормальной скорости полная восстановительная стоимость лабораторного корпуса, согласно п. 4 Технической части раздела I, будет окончательно составлять:

1700000 х 1,018 = 1730600 р.


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I ЛАБОРАТОРНЫЕ КОРПУСА НИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем разделе помещены показатели восстановительной стоимости лабораторных корпусов следующих профилей:

а) физического;

б) химического;

в) биологического;

г) технического;

д) гуманитарного профиля и общего назначения.

2. Показатели установлены для зданий I и II групп капитальности, т. е. для зданий на каменных, бетонных или сборных железобетонных фундаментах, со стенами из кирпича или панелей из легкого бетона, со сборными железобетонными или металлическими конструкциями каркаса. Перекрытия и покрытия состоят из сборных железобетонных плит, кровля из рубероида с различными легкобетонными утеплителями. Устройство полов зданий отвечает их технологическому назначению, указанному в характеристиках корпусов. Внутренняя отделка - повышенного типа, т. е. высококачественная клеевая и масляная окраска, с панелями из глазурованных плиток. Облицовка фасадов зданий предусмотрена керамическими блоками, которая принята по стоимости обычной кирпичной кладки (без учета ее отделки).

При облицовке цоколя или части фасада полированным гранитом (мрамором) восстановительная стоимость здания увеличивается в зависимости от площади облицованной поверхности, устанавливаемой по натурному обмеру, исходя из средней стоимости 1 кв. м облицовки для первого территориального пояса:

а) гранитом - 78 р.;

б) мрамором - 31 р.

3. Помещенные в настоящем разделе показатели восстановительной стоимости зданий предназначены для оценки объемов зданий с учетом подвалов или техподполий. При их отсутствии надлежит уменьшать восстановительную стоимость 1 куб. м зданий на 15 % для подвалов и на 8 % - для техподполий.

4. При переоценке лабораторных корпусов, оборудованных лифтами, надлежит добавлять для каждого здания стоимость лифтов с монтажом, исчисленную в следующих процентных величинах от полной восстановительной стоимости здания:

а) на каждый пассажирский лифт в среднем - 0,6 %, на скоростной лифт - 0,8 %;

б) на каждый грузопассажирский лифт в среднем - 1,2 %, на скоростной лифт - 1,7 %.


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I ЛАБОРАТОРНЫЕ КОРПУСА НИИ

Корпуса физического профиля 4 - 6-этажные с техническим этажом и техподпольем

Характеристика зданий

Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные или из керамзитобетонных панелей со сборным железобетонным каркасом. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Полы дощатые и паркетные, из керамической плитки, покрытые линолеумом и цементные. Кровля рубероидная, совмещенная с легкими плитными утеплителями. Внутренняя отделка повышенного типа. Фасады облицованы керамическими блоками или плитками.

Водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха, газ, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы).

Группы капитальности I - II.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания (куб. м) до
пояса	25000	46000	70000	100000
	а	б	в	г
1	37,7	33,3	30,6	28,3
2	39,6	35,0	32,1	29,7
3	43,4	38,3	35,2	32,5
4	45,3	40,0	36,7	33,9
5	47,2	41,7	38,3	35,4
6	67,9	59,9	55,1	50,9
7	75,4	66,6	61,2	56,5
8	79,2	69,9	64,3	59,3
9	101,8	89,9	82,6	76,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в % (к табл. 1)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	7	7	7	7
Стены и перегородки	20	19	18	19
Перекрытия и покрытия	10	11	10	11
Кровля	3	3	4	4
Полы	13	12	11	12
Проемы	10	9	9	9
Отделочные работы	13	12	12	12
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	16	18	20	18
В том числе:
водопровод 4
горячая вода 1
канализация 4
газ 1
отопление 8
вентиляция 30
кондиционирование воздуха 15
электроосвещение 32
слабые токи 5
Прочие работы	8	9	9	8
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I ЛАБОРАТОРНЫЕ КОРПУСА НИИ

Корпуса химического профиля 4 - 6-этажные с техническим этажом и подвалом

Характеристика зданий

Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные или из керамзитобетонных панелей со сборным железобетонным каркасом. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Полы дощатые и паркетные, из керамической плитки, покрытые линолеумом и цементные. Кровля рубероидная, совмещенная с легкими плитными утеплителями. Внутренняя отделка повышенного типа. Фасады облицованы керамическими блоками или плитками.

Водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха, газ, электроосвещение н слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы).

Группы капитальности I - II.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания (куб. м) до
пояса	25000	40000	70000	100000
	а	б	в	г
1	41,9	38,3	37,2	36,3
2	44,0	40,1	39,1	38,1
3	48,2	44,0	42,8	41,7
4	50,3	48,6	44,6	43,6
5	52,5	47,8	46,5	45,4
6	75,5	68,9	67,0	65,3
7	83,9	76,5	74,4	72,6
8	88,1	80,4	78,1	76,2
9	113,2	103,3	100,4	98,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в (к табл. 2)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	10	11	9	10
Стены и перегородки	23	23	22	22
Перекрытия и покрытия	14	13	13	13
Кровля	2	2	2	2
Полы	8	7	7	7
Проемы	15	15	14	14
Отделочные работы	6	5	5	5
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	18	18	18	19
В том числе:
водопровод 5
горячая вода 1
канализация 4
газ 1
топление 7
вентиляция 32
кондиционирование воздуха 15
электроосвещение 30
слабые токи 5
Прочие работы	4	6	10	8
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I ЛАБОРАТОРНЫЕ КОРПУСА НИИ

Корпуса биологического профиля 4 - 6-этажные с техническим этажом и техподпольем

Характеристика зданий

Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные или из керамзитобетонных панелей со сборным железобетонным каркасом. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Полы дощатые и паркетные, из керамической плитки, покрытые линолеумом и цементные. Кровля рубероидная, совмещенная с легкими штатными утеплителями. Внутренняя отделка повышенного типа. Фасады облицованы керамическими блоками или плитками.

Водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха, газ, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы).

Группы капитальности I - II.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания (куб. м) до
пояса	25000	40 000	60000	80000
	а	б	в	г
1	38,8	37,7	36,6	35,6
2	40,7	39,6	38,4	37,4
3	44,6	43,4	42,1	40,9
4	46,.6	45,2	43,9	42,7
5	48,5	47,1	45,8	44,5
6	69,8	67,9	65,9	64,1
7	77,6	75,4	73,2	71,2
8	81,5	79,2	76,9	74,8
9	104,8	101,8	98,8	96,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 3)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	7	7	7	7
Стены и перегородки	21	20	20	20
Перекрытия и покрытия	11	49	11	11
Кровля	2	3	3	3
Полы	7	9	8	8
Проемы	16	13	15	15
Отделочные работы	6	6	6	6
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	22	23	21	21
В том числе:
водопровод 3,5
горячая вода 1,5
канализация 4
газ 1
отопление 6
вентиляция 33
кондиционирование воздуха 16
электроосвещение 30
слабые токи 5
Прочие работы	8	7	9	9
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I ЛАБОРАТОРНЫЕ КОРПУСА НИИ

Корпуса технического профиля 5 - 7-этажные с техническим этажом и техподпольем

Характеристика зданий

Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные или керамзитобетонные. Панели со сборным железобетонным каркасом. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Полы дощатые, паркетные, из керамической плитки, покрытые линолеумом и цементные. Кровля рубероидная, совмещенная с легкими плитными утеплителями. Проемы с металлическими витражами и деревянными переплетами. Внутренняя отделка повышенного типа. Фасады облицованы керамическими блоками или плитками.

Водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха, газ, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы). Группы капитальности I - II.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания (куб. м) до
пояса	25000	60000	100000
	а	б	в
1	38,7	29,5	22,4
2	40,6	31,0	23,5
3	44,5	33,9	25,8
4	46,4	35,4	26,9
5	48,4	36,9	28,0
6	69,7	53,1	40,3
7	77,4	59,0	44,8
8	81,3	62,0	47,0
9	104,5	79,7	60,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 4)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	8	8	8
Стены и перегородки	20	25	26
Перекрытия и покрытия	13	16	14
Кровля	4	2	3
Полы	5	8	6
Проемы	11	11	10
Отделочные работы	8	5	5
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	24	16	20
В том числе:
водопровод 4
горячая вода 2
канализация 5
газ 1
отепление 7
вентиляция 30
кондиционирование воздуха 15
электроосвещение 30
слабые токи 6
Прочие работы	7	9	8
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел I ЛАБОРАТОРНЫЕ КОРПУСА НИИ

Корпуса гуманитарного профиля и общего назначения 3 - 5-этажные без подвалов

Характеристика зданий

Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные или керамзитобетонные. Панели со сборным железобетонным каркасом. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Полы дощатые и паркетные, из керамической плитки, покрытые линолеумом и цементные. Кровля рубероидная, совмещенная с легкими плитными утеплителями. Проемы с металлическими витражами и деревянными переплетами.

Внутренняя отделка повышенного типа. Фасады облицованы керамическими блоками или плитками. Водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха, газ, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы).

Группы капитальности I - II.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания (куб. м) до
пояса	15000	25000	50000	75000
	а	б	в	г
1	36,5	34,4	34,1	33,8
2	38,3	36,1	35,8	35,6
3	42,0	39,5	39,2	38,9
4	43,8	41,2	41,0	40,6
5	45,7	43,0	42,7	42,3
6	65,8	61,9	61,4	60,9
7	73,1	68,8	68,2	67,7
8	76,8	72,2	71,6	71,1
9	98,6	92,8	92,1	91,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 5)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	5	5	5	5
Стены и перегородки	20	19	18	18
Перекрытия и покрытия	8	8	8	8
Кровля	4	4	4	4
Полы	13	13	12	12
Проемы	13	12	11	11
Отделочные работы	17	17	15	16
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	14	15	19	17
В том числе:
водопровод 4
горячая вода 1
канализация 4
газ 1
отопление 6
вентиляция 28
кондиционирование воздуха 16
электроосвещение 33
слабые токи 7
Прочие работы	6	7	8	9
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. КОРПУСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем разделе помещены показатели восстановительной стоимости корпусов специального назначения:

а) экспериментальных мастерских;

б) модельных установок;

в) автоклавных лабораторий;

г) технического обслуживания.

2. Показатели установлены для зданий I и II групп капитальности, т. е. для зданий со следующей технической характеристикой.

Фундаменты каменные, бетонные или сборные железобетонные.

Стены из кирпича или сборных легкобетонных панелей со сборным железобетонным каркасом.

Перекрытия и покрытия из сборных или монолитных железобетонных плит.

Кровля рулонная из рубероида с различными легкобетонными утеплителями.

Полы, в зависимости от технологического назначения, могут быть различных видов: из керамической плитки, покрытые линолеумом или релином, цементные или асфальтовые.

Заполнения оконных проемов предусмотрены в корпусах экспериментальных мастерских, модельных установок и автоклавных лабораторий из спаренных деревянных переплетов; в техническом надземном блоке устраиваются деревянные переплеты и металлические витражи, а в подземном блоке - деревянные переплеты со стальными жалюзи.

Внутренняя отделка повышенного типа, т. е. улучшенная клеевая и масляная окраска, с панелями из глазурованных плиток.


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. КОРПУСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НИИ

Корпуса экспериментальных мастерских 1 - 2-этажные без подвалов

Характеристика зданий

Фундаменты сборные железобетонные и частично монолитные. Стены кирпичные или из керамзитобетонных панелей со сборным железобетонным каркасом. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рубероидная, совмещенная с легкобетонными плитными утеплителями. Полы из керамической плитки, покрытые линолеумом и цементные. Внутренняя отделка повышенного типа. Фасады оштукатурены терразитовым раствором.

Водопровод, горячая вода, канализация, газ, отопление и вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы).

Группы капитальности I - II.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания (куб. м) до
пояса	6000	20000	34000
	а	б	в
1	27,0	22,6	18,9
2	28,4	23,8	19,9
3	31,1	26,0	21,8
4	32,4	27,1	22,7
5	33,8	28,3	23,7
6	48,6	40,7	34,0
7	54,0	45,2	39,7
8	56,7	47,4	39,7
9	72,9	61,0	51,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 6)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	7	7	7
Стены и перегородки	22	21	22
Перекрытия и покрытия	13	12	12
Кровля	6	5	5
Полы	16	15	15
Проемы	10	9	10
Отделочные работы	3	3	3
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	21	26	24
В том числе:
водопровод 3,0
горячая вода 1,5
канализация 5,0
газ 0,5
отопление 12
вентиляция 59
электроосвещение 18,0
слабые токи 1,0
Прочие работы	2	2	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. КОРПУСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НИИ

Корпуса модельных установок 2 - 3-этажные без подвалов

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные или железобетонные сборные. Стены кирпичные или из легкобетонных панелей со сборным железобетонным каркасом. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит и железобетонные монолитные. Кровля рубероидная, совмещенная с легкобетонными плитными утеплителями. Полы из метлахской плитки, релиновые, цементные и асфальтовые. Внутренняя отделка повышенного типа.

Водопровод, горячая вода, канализация, газ, отопление и вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон).

Группы капитальности I - II.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания (куб. м) до
пояса	6000	12000	18000
	а	б	в
1	39,3	34,1	29,7
2	41,3	35,8	31,2
3	45,3	39,2	34,2
4	47,2	41,0	35,6
5	49,1	42,7	37,2
6	70,8	61,4	53,5
7	78,7	68,2	59,4
8	82,6	71,6	62,4
9	106,2	92,1	80,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 7)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	10	11	11
Стены и перегородки	20	17	19
Перекрытия и покрытия	11	10	10
Кровля	6	6	6
Полы	8	7	8
Проемы	4	4	4
Отделочные работы	7	8	8
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	29	33	31
В том числе:
водопровод 4
горячая вода 1.5
канализация 3
газ 0,5
отопление 5
вентиляция 70
электроосвещение 15
слабые токи 1
Прочие работы	5	4	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. КОРПУСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НИИ

Корпуса автоклавных лабораторий 1 - 2-этажные без подвалов

Характеристика зданий

Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные и железобетонные монолитные со сборным железобетонным каркасом. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рубероидная, совмещенная с легкобетонными плитными утеплителями. Полы из керамической плитки, покрытые линолеумом, полимерные, цементные и асфальтовые. Внутренняя отделка повышенного типа. Наружные стены оштукатурены.

Водопровод, горячая вода, канализация, газ, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы).

Группы капитальности I - II.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Объем здания (куб. м) до
пояса	6000	12000	18000
	а	б	в
1	53,3	50,3	47,6
2	56,0	52,9	50,1
3	61,2	57,9	54,8
4	63,9	60,4	57,1
5	66,5	63,0	59,6
6	95,8	90,6	85,7
7	106,5	100,7	95,3
8	111,8	105,7	100,0
9	143,8	135,9	128,6
Удельный веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 8)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	14	14	14
Стены и перегородки	40	40	40
Перекрытия и покрытия	6	6	6
Кровля	3	2	2
Полы	4	4	4
Проемы	10	10	10
Отделочные работы	2	2	2
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	17	18	18
В том числе:
водопровод 2,5
горячая вода 1,5
канализация 4
газ 0,5
отопление 9
вентиляция 58
кондиционирование воздуха 4,5
электроосвещение 16
слабые токи 4
Прочие работы	4	4	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. КОРПУСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НИИ

Корпуса технического обслуживания одноэтажные надземного (без подвала) и подземного типов

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные сборные и монолитные. Стены кирпичные или из бетонных блоков со сборным железобетонным каркасом. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная, утепленная керамзитобетонными плитами или керамзитом. Полы в техническом надземном блоке из керамической плитки и асфальтовые, а в подземном блоке - из керамической плитки и покрытые линолеумом. Проемы в надземном блоке заполнены деревянными и металлическими переплетами, а в подземном блоке - переплетами с металлическими жалюзи. Внутренняя отделка повышенного типа. Наружные стены выполнены в штукатурке.

Водопровод, горячая вода, канализация, отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха, электроосвещение.

Группы капитальности I -II.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные	Здания
пояса	типа объемом до 5500 куб. м	подземного типа объемом до 4500 куб. м
	а	б
1	31,1	40,9
2	32,7	.43,0
3	35,8	47,0
4	37,3	49,1
5	38,9	51,2
6	56,1	77,8
7	62,3	81,9
8	65,4	85,9
9	84,1	110,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 9)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	12	20
Стены и перегородки	15	18
Перекрытия и покрытия	8	10
Кровля	5	6
Полы	3	3
Проемы	15	2
Отделочные работы	3	2
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	31	32
В том числе:
водопровод	3	5
горячая вода	2	1,5
канализация	3	1,5
отопление	12	12
вентиляция	25	28
кондиционирование воздуха	50	49
электроосвещение	5	3
Прочие работы	8	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. СКЛАДСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НИИ И СТАНЦИИ МЕТЕОРОЛОГИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем разделе помещены показатели восстановительной стоимости сооружений следующих видов:

а) склад легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и химикатов;

б) склад баллонов сжатых газов;

в) склад лабораторного оборудования для НИИ;

г) гидрометеорологическая станция;

д) аэрологическая станция.


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел III. СКЛАДСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НИИ И СТАНЦИИ МЕТЕОРОЛОГИИ

Складские сооружения одноэтажные

Характеристика сооружений

Фундаменты каменные, из сборных бетонных и железобетонных блоков. Имеются железобетонные рампы. В складе ЛВЖ - подземное хранилище с 5 отдельно стоящими железобетонными емкостями по 40 куб. м каждая.

Стены кирпичные, облицованные керамическим камнем или лицевым кирпичом.

Покрытия и перекрытия из сборных железобетонных плит и частью из монолитного железобетона.

Кровля рубероидная, утепленная легкобетонными плитами, кроме склада баллонов, где предусмотрена холодная кровля.

Полы в складах ЛВЖ и лабораторного оборудования из керамической плитки, цементные и асфальтовые, а также в складе ЛВЖ из торцовой шашки, покрытые линолеумом, а в складе оборудования - дощатые. В складе баллонов полы цементные и асфальтовые.

Оконные проемы в складах ЛВЖ и оборудования имеют двойные деревянные переплеты, а в складе баллонов одинарные.

Внутренняя отделка помещений - обыкновенная окраска.

Цоколи оштукатурены.

Группа капитальности II.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м сооружения, руб.

Территориальные пояса	Склад ЛВЖ с подземным хранилищем	Склад баллонов сжатых газов	Склад лабораторного оборудования
	Объем сооружений (куб. м) до
	2500	600	2500
	а	б	в
1	34,0	29,1	25,5
2	35,7	30,6	26,8
3	39,1	33,5	29,4
4	40,7	34,9	30,7
5	42,5	36,4	31,9
6	61,1	52,4	45,9
7	67,9	53,2	51,0
8	71,3	61,1	53,5
9	91,7	78,6	68,9
Примечание. Емкости хранилища не входят в переоцениваемый объем склада ЛВЖ. Стоимость кубатуры всех емкостей (в данном случае равной 5 х 40 = 200 куб. м) составляет 1,3% в общей восстановительной стоимости сооружения. При ином количестве емкостей (кубатуре) восстановительная стоимость склада ЛВЖ изменяется пропорционально соотношению стоимости хранилища и общей стоимости склада.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 10)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	25	22	19
Стены и перегородки	19	30	32
Перекрытия и покрытия	14	10	12
Кровля	9	5	7
Полы	11	13	11
Проемы	5	7	7
Отделочные работы	4	2	4
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	11	10	6
В том числе:
водопровод	3,5	-	16
горячая вода	2	-	-
канализация	5,5	-	4
отопление	16	-	42
вентиляция	36	35	11
электроосвещение	34	62	24
слабые токи	3	3	3
Прочие работы	2	1	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. КОРПУСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НИИ

Раздел III. СКЛАДСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НИИ И СТАНЦИИ МЕТЕОРОЛОГИИ

Здания гидрометеорологической и аэрологической станций, деревянные одноэтажные

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные. Стены, рубленные из бревен. Перекрытия деревянные по балкам с черепными брусками и щитовым накатом.

Кроме того, аэрологическая станция имеет частичное возвышение с балконом и лестницей для укрытия радиолокатора с дополнительным перекрытием из деревоплиты, по деревянному каркасу утепленным керамзитом.

Крыша с деревянными стропилами и обрешеткой, покрытой железными или асбоцементными листами. Полы дощатые по лагам на кирпичных столбиках, частью бетонные и с метлахской плиткой. Проемы с деревянными двойными переплетами. и дверными однопольными полотнами.

Внутренняя отделка - обыкновенная клеевая окраска и масляные панели.

Здания снабжены водопроводом и канализацией, центральным отоплением от местной котельной установки с оборудованием, находящейся внутри здания, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Гидрометеоро- логическая станция объемом до 400 куб. м	Аэрологическая станция объемом до 500 куб. м
	а	б
1	28,2	39,5
2	29,6	41,4
3	32,4	45,4
4	33,8	47,3
5	35,2	49,4
6	50,7	71,1
7	56,3	79,0
8	59,1	82,9
9	76,1	106,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 11)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	7	7
Стены и перегородки	35	23
Перекрытия и покрытия	8	15
Кровля	6	5
Полы	9	8
Проемы	11	10
Отделочные работы	4	8
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	17	17
В том числе:
водопровод	3	3
канализация	10	9
отопление (с оборудованием)	53	56
вентиляция	18	19
электроосвещение	16	13
Прочие работы	3	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 13

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Академией наук СССР по согласованию с Госстроем СССР

Раздел II. КОРПУСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НИИ

Раздел III. СКЛАДСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НИИ И СТАНЦИИ МЕТЕОРОЛОГИИ

Здания гидрометеорологической и аэрологической станций, кирпичные одноэтажные

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные с расшивкой швов. Перекрытия чердачные деревянные по балкам, с черепными брусками и щитовым накатом, а над укрытием - монолитные, железобетонные.

Кроме того, аэрологическая станция имеет частичное возвышение с балконом и лестницей для укрытия радиолокатора с дополнительным перекрытием из монолитного железобетона, утепленным пенобетонными плитами.

Крыша с наклонными деревянными стропилами и обрешеткой, покрытой железными или асбоцементными листами.

Полы дощатые по лагам на кирпичных столбиках, частью бетонные и покрытые линолеумом.

Проемы, заполненные блоками с двойными переплетами и однопольными дверными блоками.

Внутренняя отделка - обыкновенная клеевая окраска и улучшенная масляная окраска панелей.

Здания снабжены водопроводом и канализацией, центральным отоплением от местной котельной установки с оборудованием, находящейся внутри здания, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальные пояса	Гидрометеорологическая станция объемом до 500 куб. м	Аэрологическая станция объемом до 500 куб. м
	а	б
1	26,5	37,1
2	27,8	38,9
3	30,4	42,6
4	31,8	44,4
5	33,1	46,4
6	47,6	66,7
7	52,9	74,1
8	55,5	77,8
9	71,5	100,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в % (к табл. 12)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	8	7
Стены и перегородки	35	30
Перекрытия и покрытия	8	12
Кровля	5	4
Полы	8	6
Проемы	10	8
Отделочные работы	7	5
Внутренние санитарно- и электротехнические устройства	16	18
В том числе:
водопровод	3	2
канализация	9	8
отопление (с оборудованием)	56	30
вентиляция	19	26
электроосвещение	13	34
Прочие работы	3	10
Итого	100	100


13
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Техническая часть

Элеваторно-складское хозяйство

Предприятие по переработке зерна

Комбикормовые цехи и заводы

Цехи и заводы по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы

Подсобные объекты

Сельскохозяйственные мельницы и деревянные элеваторы


Элеваторно-складское хозяйство
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Таблица 1. Рабочая башня заготовительного элеватора со встроенным цехом отходов и приемом с железной дороги

Таблица 2. Рабочая башня заготовительного элеватора со встроенными зерносушилкой и приемом с железной дороги

Таблица 3. Рабочая башня элеватора для мелькомбинатов со встроенными зерносушилкой

Таблица 4. Рабочая башня элеватора из сборных железобетонных элементов

Таблица 5. Рабочая башня элеватора для глубинного хлебоприемного пункта

Таблица 6. Силосный корпус с круглыми монолитными железобетонными силосами

Таблица 7. Силосный корпус с квадратными монолитными железобетонными силосами

Таблица 8. Силосный корпус с квадратными железобетонными сборными силосами

Таблица 9. Силосный корпус с круглыми сборными железобетонными силосами

Таблица 10. Соединительные транспортные галереи элеваторов

Таблица 11. Зерносушилка двухагрегатная с топкой при рабочей башни элеватора

Таблица 12. Зерносушилка трехагрегатная с топкой, при рабочей башне элеватора

Таблица 13. Зерносушилка открытого типа у элеватора с топкой

Таблица 14. Устройство для приема зерна с автотранспорта на два проезда, у элеватора

Таблица 15. Устройство для приема зерна с автотранспорта на три проезда, у элеватора

Таблица 16. Устройство для приема зерна с автотранспорта на шесть проездов, у элеватора

Таблица 17. Устройство для приема зерна с автотранспорта на два проезда, с радиально-поворотными автомобилеразгрузчиками БПШФ-2, пристроенное к существующему приемному устройству

Таблица 18. Устройство для приема зерна с автотранспорта на два проезда, облегченной конструкции, с помещением приема и опорами под волокуши у элеватора

Таблица 19. Устройство поперечного типа для приема зерна, поступающего по железной дороге, с галереей, соединяющей устройство с рабочей башней

Таблица 20. Устройство продольного типа для приема зерна, поступающего по железной дороге, с галереей, соединяющей устройство с рабочей башней

Таблица 21. Зерносклад из сборных железобетонных элементов

Таблица 22. Зерносклад из местных материалов с внутренним каркасом из сборных железобетонных элементов, с верхней транспортерной галереей

Таблица 23. Зерносклад из местных строительных материалов с внутренним каркасом из круглого леса, с верхней транспортерной галереей

Примечания к таблицам 21, 22, 23

Таблица 24. 1. Стены зерноскладов (табл. 22, 23) приняты из кирпича. При применении других местных материалов для стен зерноскладов к восстановительной стоимости .(табл. 22 и 23) добавлять восстановительную стоимость по таблице 24

Таблица 25. 2. Восстановительная стоимость устройства нижних транспортерных галерей в зерноскладах определяется дополнительно по таблице 25 на измеритель, указанный в ней

Таблица 26. 3. Стоимость устройства в зерноскладах брандмауэрной стены, огнезащитного заслона, электросиловой штепсельной сети и активной вентиляции определяется дополнительно по таблице 26 на измеритель, указанный в ней

Таблица 27. Сушильно-очистительные башни (СОБ) с приемными устройствами у зерноскладов

Таблица 28. Зерносушильный агрегат СЗС-8 между складами

Таблица 29. Бункеры отпуска на автотранспорт и железную дорогу, бункеры отходов и пыли, транспортерный мост и устройство для погрузки зерна в вагоны при сушильно-очистительных башнях (СОБ)

Таблица 30. Сушильно-очистительная башня типа РБС-З х 100

Таблица 31. Рабочая очистительная башня типа РБО

Таблица 32. Приемное устройство с автотранспорта проездного типа у зерносклада

Таблица 33. Башни для отпуска и переброса зерна

Таблица 34. Башни приемные и вышки норийные в торце зерноскладов

Таблица 35. Верхние соединительные транспортерные галереи

Таблица 36. Асфальтовые площадки для временного хранения зерна


по переработке зерна
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Предприятие по переработке зерна

Таблица 37. Мельница производительностью 120—140 т/сутки, стены кирпичные

Таблица 38. Мельница железобетонная каркасная производительностью 120—140 т/су тки

Таблица 39. Мельница производительностью 200—245 т/сутки; здание выполнено в сборном железобетонном каркасе

Таблица 40. Мельница производительностью 200 - 245 т/сутки; здание железобетонное, возводимое в скользящей опалубке

Таблица 41. Мельница производительностью 500 т/сутки

Таблица 42. Мельница производительностью до 120 т/сутки; стены кирпичные

Таблица 43. Крупоцех; стены кирпичные

Таблица 44. Крупоцех; каркас железобетонный с кирпичным заполнением

Таблица 45. Крупоцех; каркас железобетонный, стены из навесных железобетонных панелей

Таблица 46. Склад готовой продукции для тарных грузов двухэтажный, сборный железобетонный, с кирпичным заполнением стен

Таблица 47. Склад готовой продукции для тарных грузов, двухэтажный, сборный железобетонный; стены из навесных панелей

Таблица 48. Склад готовой продукции для тарных грузов трехэтажный сборный железобетонный, с кирпичным заполнением стен

Таблица 49. Склад готовой продукции для тарных грузов трехэтажный сборный железобетонный; стены из навесных панелей

Таблица 50. Склад бестарного хранения муки емкостью 150 т

Таблица 51. Склад бестарного хранения муки емкостью 300 т

Таблица 52. Склад бестарного хранения муки емкостью 500 т

Таблица 53. Склад бестарного хранения муки емкостью 750 т

Таблица 54. Склад бестарного хранения муки емкостью 1500 т


Комбикормовые
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Комбикормовые цехи и заводы

Таблица 55. Комбикормовый цех производительностью 200 т/сутки

Таблица 56. Комбикормовый завод производительностью 300 т/сутки

Таблица 57. Склад комбикормов сборный железобетонный емкостью 500 т

Таблица 58. Мелассная установка для комбикормовых заводов

Таблица 59. Комплексный комбикормовый агрегат МУКЗ

Таблица 60. Цех гранулирования комбикормов с установкой двух прессов ДГ, со складом бестарного хранения

Таблица 61. Цех гранулирования комбикормов производительностью 300—330 т/сутки со складом готовой продукции

Таблица 62. Цех брикетирования кормов


по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Цехи и заводы по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы

Таблица 63. Приемный бункер временного хранения кукурузы в початках, с автомобилеразгрузчиком

Таблица 64. Цех снятия оберток с початков кукурузы

Таблица 65. Сушилка кукурузы, с топкой

Таблица 66. Молотильно-калибровочный цех

Таблица 67. Склад готовой продукции в таре

Таблица 68. Здание зарядной станции с гаражом для автокар

Таблица 69. Склад обмолоченных семян кукурузы насыпью

Таблица 70. Склад-навес для хранения кукурузы в початках

Таблица 71. Помещение для установки сортировальных столов


Подсобные
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Таблица 72. Цех отходов при хлебоприемном элеваторе

Таблица 73. Цех отходов со складом отходов при мелькомбинате

Таблица 74. Металлические бункеры для отходов и пыли

Таблица 75. Тароремонтная мастерская

Таблица 76. Подсобный корпус для хлебоприемных пунктов

Таблица 77. Подсобный корпус для мелькомбинатов

Таблица 78. Блок подсобных помещений

Таблица 79. Визировочная площадка с приемной лабораторией

Таблица 80. Автомобильные весы грузоподъемностью 25 т

Таблица 81. Склад для газации отходов и тары

Таблица 82. Мосты труб пневмосетей


Сельскохозяйственные
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Сельскохозяйственные мельницы и деревянные элеваторы

Таблица 83. Производственные корпуса вальцовых станковых мельниц колхозного типа

Таблица 84. Силосные корпуса деревянных заготовительных элеваторов

Таблица 85. Зерносушилка типа ТТИ-8 деревянного заготовительного элеватора

Таблица 86. Приемное устройство деревянного заготовительного элеватора

Таблица 87. Пылеотходная камера деревянного заготовительного элеватора


Техническая часть
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Техническая часть

Общие указания

1. Сборник содержит показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности и элеваторно-складского хозяйства и предназначается для переоценки основных фондов

Показатели восстановительной стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий заготовок, следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов приведен в общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из следующих разделов:

I - элеваторно-складское хозяйство;

II - предприятие по переработке зерна;

III - комбикормовые цехи и заводы;

IY - цехи и заводы по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы;

Y - подсобные объекты;

YI - сельскохозяйственные мельницы и деревянные элеваторы.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по девяти территориальным поясам

Вся территория СССР разделена на 10 поясов. К десятому поясу отнесена вся территория расположенная за Полярным кругом.

Единичную восстановительную стоимость по десятому территориальному поясу надлежит принимать по показателю смежного пояса, расположенного к югу от Полярного круга, с увеличением на 20%.

Распределение территории СССР по поясам приведено в общей части к сборникам.

4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений составлены в сметных ценах, нормах и тарифах, введенных в действие с 1 января 1969 года.

Показатели учитываю полную восстановительную стоимость, включая накладные расходы, плановые накопления и различного рода затраты, как-то: затраты на временные здания и сооружения (за вычетом возвратных сумм); затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время; на проектно-изыскательские работы, льготы, выплачиваемые строительным организациям; затраты на содержание дирекции и технадзора; затраты на подготовку эксплуатационных кадров и др.

5. Восстановительная стоимость зданий и сооружений включает стоимость всех общестроительных, санитарно-технических, специальных строительных и электроосветительных работ в пределах зданий.

6. Восстановительная стоимость составлена на укрупненные измерители: 1 куб. м здания, 1 т емкости хранилищ, один ларь устройства для приема зерна с железной дороги, один проезд устройства для приема зерна с автотранспорта, 1 м транспортных галерей, мостов и т.д.

7. Определение объемов зданий следует производит, руководствуясь правилами помещенными в общей части к сборникам.

Длина транспортных галерей и мостов определяется между наружными гранями стен зданий, соединенных этими галереями

Емкость складских сооружений (силосных корпусов, зерноскладов) определяется по проектным данным, а при отсутствии их, путем исчисления емкости, исходя из установленной предельной высоты слоя засыпаемого зерна с объемным весом 800 кг/м3.

8. Восстановительная стоимость определена для II климатического района. Для определения восстановительной стоимости по другим климатическим районам к приведенным в таблицах сборника ценам применяются следующие поправочные коэффициенты:

а) к таблицам № 1 - 36 и таблицам № 84 - 87

	Климатические районы	Коэффициент к табличной стоимости
	I	1,04
	III	0,98
	IY	0,97
б) к таблицам № 37 - 83

	Климатические районы	Коэффициент к табличной стоимости
	I	1,04
	III	0,99
	IY	0,97
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в общей части к сборникам

9. Восстановительная стоимость зданий определена для районов с расчетной сейсмичностью сооружений до 6 баллов включительно.

Для определения восстановительной стоимости зданий, расположенных в районах с расчетной сейсмичностью более 6 баллов, к приведенным в таблицах сборника ценам принимаются следующие поправочные коэффициенты:

	Сейсмичность в баллах	Коэффициент к табличной стоимости
	7	1,04
	8	1,05
	9	1,08
10. Восстановительная стоимость для подземной части зданий и сооружений определена при расположении их выше уровня грунтовых вод

При расположении подземной части зданий и сооружений ниже уровня грунтовых вод к восстановительной стоимости, приведенной в таблицах, добавлять измеритель, указанный в таблице.

Восстановительная стоимость в руб. на соответствующую единицу измерения

		Устройство для приема зерна с автотранспорта	Устройство для приема зерна, поступающего по железной дороге
Терри- ториаль ные пояса	Рабочая башня элеватора	приемное устройст- во	соедини- тельная галерея	приемное устройст- во	соедини- тельная галерея	Сушильно- очисти- тельная башня (СОБ)	Поземная транспорт ная галерея	Приемное устройство с автотран- спорта у кормбицеха
	на 1 м3 здания	на один проезд	на 1 м	на один ларь	на 1 м	на 1 м3 здания	на 1 м	на один объект
1	0,20	1200	120	800	94	0,7	52	1420
2, 3	0,30	1230	130	820	97	0,7	54	1460
4	0,30	1340	140	900	105	0,8	58	1590
5	0,30	1460	150	980	115	0,9	63	1730
6	0,40	2150	220	1440	169	1,3	94	2550
7	0,50	2390	250	1600	188	1,4	104	2830
8	0,50	2510	260	1680	197	1,5	109	2980
9	0,70	3230	340	2160	254	1,9	140	3830
11. Полная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением оценочной стоимости единицы измерения на его объем.

Побор таблицы восстановительной стоимости по сборнику производится в соответствии с назначением и конструктивной характеристикой здания или сооружения.


Таблица 1
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Рабочая башня заготовительного элеватора со встроенным цехом отходов и

приемом с железной дороги

Характеристика сооружения.

Рабочая башня монолитная железобетонная. Фундаменты - железобетонная плита; стены железобетонные монолитные; перекрытия междуэтажные и кровельное железобетонные; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением, отоплением, диспетчерской, водопроводом и грозозащитой.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 м3 башни в руб.

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	14,4	6	25,9
	2, 3	14,8	7	28,8
	4	16,1	8	39,2
	5	17,6	9	38,9
К таблице 1

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены	56
Перекрытия	10
Забутка днищ	5
Проемы	3
Кровля	1
Полы	1
Лестницы	3
Прием с железной дороги и платформы	5
Водопровод, электроосвещение, грозозащита	4
Прочие работы	6
Итого	100


Таблица 2
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Рабочая башня заготовительного элеватора со встроенными зерносушилкой и

приемом с железной дороги

Характеристика сооружения

Рабочая башня монолитная железобетонная. Фундаменты - железобетонная плита; стены железобетонные монолитные; перекрытия междуэтажные и кровельное железобетонные; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением, отоплением, диспетчерской, водопроводом и грозозащитой.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 м3 башни в руб.

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	13,9	6	25
	2, 3	14,3	7	27,8
	4	15,6	8	29,2
	5	17	9	37,5
К таблице 2

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены	50
Перекрытия	8
Забутка днищ	3
Проемы	3
Кровля	1
Полы	2
Лестницы	2
Навес, платформы и ларь приема со стороны железной дороги	1
Топка зерносушилки и трансформаторная подстанция	6
Шахта зерносушилки	4
Водопровод, электроосвещение, грозозащита	2
Прочие работы	9
Итого	100


Таблица 3
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Рабочая башня элеватора для мелькомбинатов со встроенными зерносушилкой

Характеристика сооружения

Рабочая башня монолитная железобетонная. Фундаменты - железобетонная плита; стены железобетонные монолитные; перекрытия междуэтажные и кровельное железобетонные; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением, отоплением, диспетчерской, водопроводом и грозозащитой.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 м3 башни в руб.

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	19,3	6	34,7
	2, 3	19,9	7	38,6
	4	21,6	8	40,5
	5	23,5	9	52,1
К таблице 3

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	12
Стены	47
Перекрытия	1
Покрытия и кровля	1
Проемы	3
Лестницы	3
Полы	1
Топка зерносушилки и изоляционные работы	5
Нижняя соединительная галерея топки с рабочей башней	15
Электроосвещение, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и грозозащита	6
Прочие работы	6
Итого	100


Таблица 4
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Рабочая башня элеватора из сборных железобетонных элементов

Характеристика сооружения

Фундаменты - железобетонная плита; стены сборные железобетонные; перекрытия и покрытие сборные железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые. Сооружение оборудовано водопроводом, электроосвещением, отоплением, диспетчерской, грозозащитой.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 м3 башни в руб.

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	15	6	27
	2, 3	15,5	7	30
	4	16,8	8	31,5
	5	18,3	9	40,5
К таблице 4

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены	54
Перекрытия	13
Металлоконструкции	9
Лестницы	3
Кровля	1
Проемы	4
Полы	1
Электроосвещение, водопровод, грозозащита	2
Прочие работы	4
Итого	100


Таблица 5
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Рабочая башня элеватора для глубинного хлебоприемного пункта

Характеристика сооружения

Фундаменты - бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; колонны сборные железобетонные; перекрытия сборные железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые. Сооружение оборудовано водопроводом, электроосвещением, отоплением, диспетчерской, грозозащитой.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 м3 сооружения в руб.

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	17,3	6	31,1
	2, 3	17,8	7	34,6
	4	19,4	8	36,3
	5	21,1	9	46,7
К таблице 5

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты и приямки для норий	24
Стены	20
Перекрытия	18
Проемы	5
Кровля	5
Полы	2
Лестницы	1
Электроосвещение, водопровод, грозозащита	13
Прочие работы	12
Итого	100


Таблица 6
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Силосный корпус с круглыми монолитными железобетонными силосами

Характеристика сооружения

Фундаменты - железобетонные плиты; стены монолитные железобетонные; перекрытия монолитные железобетонные; колонны подсилосного этажа железобетонные; заполнение стен подсилосного этажа кирпичное или шлакобетонное; конструкции подсилосной или надсилосной галерей железобетонные; кровля из рулонных материалов. Здание оборудовано электроосвещением.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 т емкости силосного корпуса в руб.

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	15,6	6	28,1
	2, 3	16,1	7	31,2
	4	17,5	8	32,8
	5	19	9	42,1
К таблице 6

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	16
Стены	66
Забутка	1
Перекрытия и кровля	8
Проемы	1
Полы	2
Электроосвещение и грозозащита	1
Прочие работы	5
Итого	100


Таблица 7
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Силосный корпус с квадратными монолитными железобетонными силосами

Характеристика сооружения

Фундаменты - железобетонная плита; стены монолитные железобетонные; перекрытия монолитные железобетонные; колонны подсилосного этажа железобетонные; заполнение стен подсилосного этажа кирпичное или шлакоблочное; конструкции подсилосной или надсилосной галерей железобетонные; кровля из рулонных материалов. Здание оборудовано электроосвещением.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 т емкости силосного корпуса в руб.

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	18,6	6	33,5
	2, 3	19,2	7	37,2
	4	20,8	8	39,1
	5	21,7	9	50,2
К таблице 7

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	14
Стены	72
Забутка	3
Перекрытия	3
Проемы	1
Кровля	1
Полы	2
Лестницы	1
Электроосвещение и грозозащита	1
Прочие работы	2
Итого	100


Таблица 8
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Силосный корпус с квадратными железобетонными сборными силосами

Характеристика сооружения

Фундаменты - железобетонная плита; стены сборные железобетонные из ребристых объемных блоков; перекрытие железобетонное; колонны подсилосного этажа железобетонные; заполнение стен подсилосного этажа кирпичное или шлакоблочное; конструкции подсилосной или надсилосной галерей железобетонные; кровля из рулонных материалов. Здание оборудовано электроосвещением.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 т емкости силосного корпуса в руб.

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	27,3	6	49,1
	2, 3	28,1	7	54,6
	4	30,6	8	57,3
	5	33,3	9	73,7
К таблице 8

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены	77
Забутка	1
Перекрытия	9
Полы	1
Кровля	1
Лестницы	1
Электроосвещение и грозозащита	1
Прочие работы	3
Итого	100


Таблица 9
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Силосный корпус с круглыми сборными железобетонными силосами

Характеристика сооружения

Фундаменты - железобетонная плита; стены сборные из железобетонных колец; перекрытия железобетонные; колонны подсилосного этажа железобетонные; заполнение стен подсилосного этажа кирпичное или шлакоблочное; конструкции подсилосной или надсилосной галерей железобетонные; кровля из рулонных материалов. Здание оборудовано электроосвещением.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 т емкости силосного корпуса в руб.

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	19,4	6	34,9
	2, 3	20,0	7	38,8
	4	21,7	8	40,7
	5	23,7	9	52,4
К таблице 9

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены	70
Перекрытия	5
Забутка	1
Полы	2
Кровля	1
Электроосвещение и грозозащита	5
Прочие работы	5
Итого	100


Таблица 10
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Соединительные транспортные галереи элеваторов

Характеристика сооружения

Конструкции верхних галерей металлические; настил из сборных железобетонных плит; стены и кровля из волнистой асбофанеры. Конструкция нижних галерей: стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы бетонные. Сооружения оборудованы электроосвещением.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 м галерей в руб.

		Верхние галереи	Нижние галереи
	Террито-риальные пояса	между рабочей башней и силосным корпусом	между силосными корпусами	между рабочей башней и силосным корпусом	между силосными корпусами
	1	188	177	460	261
	2, 3	194	182	474	269
	4	210	198	515	292
	5	229	216	561	318
	6	338	319	828	470
	7	376	354	920	522
	8	395	372	966	548
	9	508	478	1242	705


Таблица 11
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Зерносушилка двухагрегатная с топкой при рабочей башни элеватора

Характеристика сооружения

Фундаменты - монолитная железобетонная плита; стены сушилки монолитные железобетонные; топки кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов. Здание оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 11

Восстановительная стоимость в руб. 1 т производительности в час

	Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
	1	1850	6	3330
	2, 3	1910	7	3700
	4	2070	8	3890
	5	2260	9	5000
К таблице 11

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Здание сушилки	54
Помещение топки	9
Шахта зерносушилки	11
Топка и изоляционные работы	16
Нижняя транспортная галерея к рабочей башне	4
Транспортный мост к рабочей башне	2
Электроосвещение	2
Прочие работы	2
Итого	100


Таблица 12
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Зерносушилка трехагрегатная с топкой, при рабочей башне элеватора

Характеристика сооружения.

Фундаменты - железобетонная плита; стены сушилки железобетонные; топки кирпичные; перекрытия железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 12

Восстановительная стоимость в руб. 1 т производительности в час

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	1720	6	2100
2, 3	1780	7	3450
4	1930	8	3620
5	2100	9	4650
(К таблице 12)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Здание сушилки	55
Помещение топки	17
Шахта зерносушилки	5
Топка и изоляционные работы	18
Нижняя транспортерная галерея к рабочей башне	1
Транспортерный мост к рабочей башне	1
Электроосвещение	1
Прочие работы	2
Итого	100


Таблица 13
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Зерносушилка открытого типа у элеватора с топкой

Характеристика сооружения

Подсилосное помещение - стальной каркас, обшитый асбофанерой. Топка: стены кирпичные, перекрытие железобетонное монолитное; фундаменты бутовые или бутобетонные. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 13

Восстановительная стоимость в руб. 1 т производительности в час

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	340	6	610
2,3	350	7	680
4	380	8	710
5	420	9	920
(К таблице 13)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Строительные работы	83
Электроосвещение и электроотопление	7
Прочие работы	10
Итого	100


Таблица 14
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Устройство для приема зерна с автотранспорта на два проезда, у элеватора

Характеристика сооружения.

Фундаменты бутовые и железобетонные; стены кирпичные; бункеры железобетонные; покрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 14

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

	1 м3 здания	Один объект	1 м галереи
Территориальные пояса	здание приема с бункерами	помещение ворохоочистителя	соединительная гале-рея между ворохоочи-стителем и приемом
	а	б	в
1	15,4	8600	235
2,3	15,9	8900	242
4	17,2	9600	263
5	18,8	10500	287
6	27,7	15500	423
7	30,8	17200	470
8	32,3	18000	494
9	41,6	23200	635
(К. таблице 14, графа «а»)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания приема с бункерами в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты и стены подземной части	18
Стены надземной части	20
Бункеры железобетонные	33
Перекрытия	5
Проемы	8
Металлоконструкции	4
Полы	1
Кровля	3
Электроосвещение	2
Прочие работы	6
Итого	100


Таблица 15
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Устройство для приема зерна с автотранспорта на три проезда, у элеватора

Характеристика сооружения

Фундаменты бутовые и железобетонные; стены кирпичные и железобетонные; полы асфальтовые; кровля из рулонных материалов; бункеры железобетонные. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 15

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

	1 м3 здания	Один объект	1 м галереи	Один объект
Территориальные пояса	здание приема с бункерами	помещение ворохоочистителя	соединительная галерея между перебросом и ворохоочистителем	помещение переброса
	а	б	в	г
1	17,8	5900	417	6800
2, 3	18,3	6000	430	7000
4	19,9	6600	467	7700
5	21,7	7100	509	8300
6	32,0	10500	751	12300
7	35,6	11500	834	13700
8	37,4	12300	876	14300
9	48,1	15800	1126	18400
(К таблице 15, графа «а»)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания приема с бункерами в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты и стены подземной части	19
Стены надземной части	14
Приемные бункеры и галерея до помещения переброса	40
Перекрытия	6
Проемы	4
Полы	2
Кровля	3
Металлоконструкции	5
Электроосвещение	2
Прочие работы	5
Итого	100


Таблица 16.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Устройство для приема зерна с автотранспорта на шесть проездов, у элеватора

Характеристика сооружения

Фундаменты каменные, железобетонные и бутовые; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 16

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

	На один проезд	На 1 м галерей
Территориальные пояса	здание приема с бункерами	соединительная галерея от приема до элеватора
	а	б
1	16400	337
2,3	16900	347
4	18400	377
5	20000	411
6	29500	607
7	32800	674
8	34500	708
9	44300	910
(К таблице 16, графа «а»)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов по зданию приема с бункерами в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены	39
Перекрытия	3
Бункеры приема	25
Металлоконструкции	12
Проемы	5
Кровля	2
Полы	2
Электроосвещение	1
Прочие работы	5
Итого	100


Таблица 17.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Устройство для приема зерна с автотранспорта на два проезда, с радиально-поворотными автомобилеразгрузчиками БПШФ-2, пристроенное к существующему приемному устройству

Характеристика сооружения.

Фундаменты бутовые и бетонные; стены надземной части кирпичные, подземной железобетонные; перекрытия железобетонные; полы асфальтовые; кровля из рулонных материалов, бункеры железобетонные. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 м3 сооружения в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	19,2	6	34,6
2,3	19,8	7	38,4
4	21,5	8	40,3
5	23,4	9	51,8
(К таблице 17)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	19
Стены	6
Приемные бункеры и галерея	30
Перекрытия	7
Металлоконструкции	2
Проемы	3
Полы	3
Кровля	3
Электроосвещение	3
Работы по реконструкции существующего приемного устройства	21
Прочие работы	3
Итого	100


Таблица 18.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Устройство для приема зерна с автотранспорта на два проезда, облегченной конструкции, с помещением приема и опорами под волокуши у элеватора

Характеристика здания

Фундаменты и стены подземной части бутобетонные; бункеры металлические; перекрытия подземной части железобетонные. Помещение надземной части - металлический каркас; стены и кровля из асбоцементных волнистых листов.

Таблица 18

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

Территориальные пояса	На один проезд; помещение приема с бункерами	На одну волокушу; опоры под волокуши
1	6000	248
2,3	6200	255
4	6800	278
5	7400	303
6	10900	446
7	12100	496
8	12700	521
9	16300	679


Таблица 19.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Устройство поперечного типа для приема зерна, поступающего по железной дороге, с галереей, соединяющей устройство с рабочей башней

Характеристика сооружения

Фундаменты бетонные; бункеры и галерея подземной части железобетонные; стены торцевые кирпичные, продольные, обшитые асбофанерой по металлическому каркасу; кровля из волнистых асбофанерных листов; полы цементные. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 19

Восстановительная стоимость в руб. одного ларя для приема зерна

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	18700	6	33700
2,3	19300	7	37500
4	21000	8	39300
5	22900	9	50600
(К таблице 19)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в* %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Подземная часть	42
Надземная часть	45
Металлоконструкции	9
Электроосвещение	3
Прочие работы	1
Итого	100


Таблица 20.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Устройство продольного типа для приема зерна, поступающего по железной дороге, с галереей, соединяющей устройство с рабочей башней

Характеристика сооружения

Здание приема состоит из подземной части с ларями, надземной части и нижней соединительной галереи между приемным устройством и рабочей башней.

Таблица 20

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

Территориальные пояса	На один ларь; надземная и подземная части приема с ларями	На 1 м2 площади пола; соединительная галерея между приемом и рабочей башней
	а	б
1	12 700	155
2, 3	13100	159
4	14200	174
5	15500	189
6	22900	279
7	25400	310
8	26700	326
9	34300	420
(К. таблице 20. графа «а»)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов по приему в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Подземная часть	52
Надземная часть	43
Электроосвещение	3
Прочие работы	2
Итого	100


Таблица 21.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Зерносклад из сборных железобетонных элементов

Характеристика сооружения

Фундамент сборный железобетонный; стены сборные железобетонные; полы асфальтовые; кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по железобетонным прогонам. Здание оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 т емкости склада в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	9,5	6	17,1
2,3	9,8	7	19,0
4	10,6	8	20,0
5	11,6	9	25,7
(К. таблице 21)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	12
Железобетонные конструкции	43
Металлоконструкции	1
Полы	15
Кровля и обшивка фронтонов	11
Проемы	5
Верхняя галерея в зерноскладе	5
Электроосвещение	2
Прочие работы	6
Итого	100


Таблица 22.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Зерносклад из местных материалов с внутренним каркасом из сборных железобетонных элементов, с верхней транспортерной галереей

Характеристика сооружения.

Фундаменты бутовые ленточные и железобетонные; стены кирпичные; каркас из сборных железобетонных элементов; полы асфальтовые; кровля из асбофанеры усиленного профиля. Здание оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 т емкости склада в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	12,3	6	22,1
2,3	12,7	7	24,6
4	13,8	8	25,8
5	15,0	9	33,2
(К таблице 22)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	14
Стены	25
Железобетонные конструкции	24
Кровля	7
Проемы	9
Полы	13
Электроосвещение	1
Прочие работы	7
Итого	100


Таблица 23.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Зерносклад из местных строительных материалов с внутренним каркасом из круглого леса, с верхней транспортерной галереей

Характеристика сооружения

Фундамент бутовый; стены кирпичные; каркас деревянный из круглого леса; пол асфальтовый; кровля из асбофанерных листов. Здание оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 т емкости зерносклада в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	11,2	6	20,2
2,3	11,5	7	22,4
4	12,5	8	23,5
5	13,7	9	30,2
(К таблице 23)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	13
Стены	24
Деревянные конструкции	12
Кровля	13
Проемы	10
Полы	16
Верхняя транспортерная галерея в складе	6
Электроосвещение и грозозащита	2
Прочие работы	4
Итого	100


Таблица 24.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Примечания к таблицам 21, 22, 23

1. Стены зерноскладов (табл. 22, 23) приняты из кирпича. При применении других местных материалов для стен зерноскладов к восстановительной стоимости .(табл. 22 и 23) добавлять восстановительную стоимость по таблице 24.

Таблица 24

Восстановительная стоимость в руб. на 1 от емкости в зависимости от материала стен

Территориальные пояса	Бутовый камень	Бетонные блоки	Шлакобетонные блоки	Камень ракушечник
1	0,9	1,8	0,9	0,7
2,3	0,9	1,9	0,9	0,7
4	1,0	2,0	1,0	0,8
5	1,1	2,2	1,1	0,9
6	1,6	3,2	1,6	1,3
7	1,8	3,6	1,8	1,4
8	1,9	3,8	1 9	1,5
9	2,4	4,9	2:4	1,9


Таблица 25.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Примечания к таблицам 21, 22, 23

2. Восстановительная стоимость устройства нижних транспортерных галерей в зерноскладах определяется дополнительно по таблице 25 на измеритель, указанный в ней.

Таблица 25

Восстановительная стоимость в руб. нижних транспортерных галерей

Территориаль-ные пояса	Нижняя непроход-ная галерея из местных материалов	Нижняя проходная галерея из местных материалов	Нижняя непроходная галерея из сборных железобетон-ных элементов	Нижняя проходная галерея из сборных железобетон-ных элементов	Тамбур входа в нижнюю галерею в торце склада	Аварийный выход из нижней галереи зерносклада
	на 1 м галереи	на один тамбур	один аварийный выход
	а	б	в	г	д	е
1	60	175	44	177	1615	4524
2,3	62	180	45	182	1663	4660
4	67	196	49	198	1809	5067
5	73	214	54	216	1970	5520
6	108	315	79	319	2907	8140
7	120	350	88	354	3230	9050
8	126	368	92	372	3392	9502
9	162	473	119	478	4361	12210


Таблица 26.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Примечания к таблицам 21, 22, 23

3. Стоимость устройства в зерноскладах брандмауэрной стены, огнезащитного заслона, электросиловой штепсельной сети и активной вентиляции определяется дополнительно по таблице 26 на измеритель, указанный в ней.

Таблица 26

Стоимость в руб.

Территориальные пояса	Брандмауэрной стены между зерноскладами	Огнезащитной заслонки в брандмауэрной стене	Внутренней электросиловой штепсельной сети в зерноскладе	Переносной установки для активного вентилирования зерна в зерноскладах (строительные работы)
	на одну стену	на один заслон	на 1 т емкости склада
1	5590	870	0,4	1,1
2,3	5760	900	0,4	1,1
4	6260	970	0,5	1,2
5	6820	1060	0,5	1,3
6	10060	1570	0,7	2
7	11180	1740	0,8	2,2
8	11740	1830	0,8	2,3
9	15090	2350	1,1	3


Таблица 27.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Сушильно-очистительные башни (СОБ) с приемными устройствами у зерноскладов

Характеристика сооружений

А. Сушильно-очистительные башни, выполняемые в скользящей опалубке: фундаменты железобетонные; стены башни железобетонные монолитные; сушилки кирпичные; перекрытия железобетонные; полы бетонные; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Б. Сушильно-очистительные башни из местных материалов: фундаменты железобетонные и бутовые; стены кирпичные; полы бетонные; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 27

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

	1 м3 здании	1 м галереи
Территориальные пояса	сушильно-очистительная башня железобетонная с приемом с автотранспорта (топкой)	сушильно-очистительная башня кирпичная с приемом с автотранспорта (топкой)	верхняя соединительная галерея между башней и зерноскладом	нижняя соединительная галерея между башней и зерноскладом
1	14,6	16,1	105	178
2,3	15,0	16,6	108	183
4	16,4	18,0	118	199
5	17,8	19,6	128	213
6	26,3	29,0	189	320
7	29,2	32,2	210	356
8	30,6	33,8	221	374
9	39,4	43,5	284	481
(К таблице 27)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов по сушильно-очистительным башням в %

Наименование конструктивных элементов	Рабочая башня железобетонная с приемом с автотранспорта (топкой)	Рабочая башня кирпичная с приемом с автотранспорта (топкой)
Фундаменты	11	13
Стены	35	39
Перекрытия	6	11
Шахты зерносушилок	5	6
Металлоконструкции	8	7
Полы	6	4
Кровля	3	2
Проемы	4	4
Электроосвещение и грозозащита	4	5
Прочие работы	18	9
Итого	100	100


Таблица 28.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Зерносушильный агрегат СЗС-8 между складами

Характеристика сооружения

Металлический каркас устанавливается на железобетонные фундаменты; настил по деревянным балкам, уложенным по металлическому каркасу; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 28

Восстановительная стоимость на один агрегат в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	12100	6	21 800
2,3	12500	7	24200
4	13600	8	25400
5	14800	9	32700


Таблица 29.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Бункеры отпуска на автотранспорт и железную дорогу, бункеры отходов и пыли, транспортерный мост и устройство для погрузки зерна в вагоны при сушильно-очистительных башнях (СОБ)

Таблица 29

Восстановительная стоимость в руб. на измеритель, указанный в таблице

Территориальные пояса	Бункер отпуска зерна на железную дорогу	Бункер отпуска зерна на автотранспорт	Транспортерный мост между сушилкой и бункером отпуска зерна	Бункер металлический отходов и пыли	Устройство для погрузки зерна в вагоны через крыши, боковые люки и дверной проем
	один бункер	1 м галереи	один бункер	один объект
1	3860	2470	253	1530	422
2,3	3980	2540	261	1580	4350
4	4320	2770	283	1710	4730
5	4710	3010	309	1870	5150
6	6560	4450	455	2750	7600
7	7720	4940	506	3060	8440
8	8110	5190	531	3210	8860
9	10420	6670	683	4130	11390


Таблица 30.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Сушильно-очистительная башня типа РБС-ЗхЮО

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные ленточные; стены кирпичные; колонны железобетонные; перекрытия железобетонные; полы асфальтовые; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 м3 сооружения в руб.

Территори альн ые пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	13,1	6	23,6
2,3	13,5	7	26,2
4	14,7	8	27,5
5	16,0	9	35,4
(К таблице 30)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены	30
Перекрытия	9
Бункеры	13
Металлоконструкции	8
Полы	3
Кровля	3
Проемы	8
Электроосвещение и грозозащита	9
Прочие работы	6
Итого	100


Таблица 31.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Рабочая очистительная башня типа РБО

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные ленточные; стены железобетонные; колонны железобетонные; перекрытия и покрытия железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 м3 сооружения в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	15,3	6	27,5
2,3	15,8	7	30,6
4	17,1	8	32,1
5	18,7	9	41,3
(К таблице 31)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены	50
Перекрытия	4
Бункеры приема	1
Металлоконструкции	3
Кровля	2
Проемы	13
Электроосвещение и грозозащита	6
Прочие работы	4
Итого	100


Таблица 32.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Приемное устройство с автотранспорта проездного типа у зерносклада

Характеристика сооружения

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; полы цементные и асфальтовые; кровля из рулонных материалов.

Таблица 32

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

	На один проезд	На 1 м галереи
Территориальные пояса	приемное устройство с автотранспорта проездного типа у зерносклада	соединительная галерея между приемом и складом
1	27600	192
2,3	28400	198
4	30900	215
5	33700	234
6	49700	346
7	55200	384
8	57900	403
9	74500	518


Таблица 33.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Башни для отпуска и переброса зерна

Таблица 33

Восстановительная стоимость в руб. на один объект

Территориальный пояс	Железобетонная крайняя ТП 6841/4042	Железобетонная средняя ТП 6841/4065	Железобетонная угловая ТП 6841/4064	Деревянная крайняя ТП 6841/4046	Деревянная средняя ТП 6841/4045	Деревянная угловая ТП 6841/4047
1	5400	5500	5400	4500	4800	4700
2,3	5600	5600	5600	4700	5000	4900
4	6000	6100	6100	5100	5400	5300
5	6600	6700	6600	5500	5900	5800
6	9700	9900	9800	8100	8700	8500
7	10800	11000	10900	9000	9700	9500
8	11300	11500	11400	9500	10200	10000
9	14600	14800	14700	12200	13100	12800


Таблица 34.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Башни приемные и вышки норийные в торце зерноскладов

Таблица 34

Восстановительная стоимость в руб. на измеритель, указанный в таблице

Территориальные пояса	Башни приемные кирпичные; на 1 м3 здания	Вышки норийные на железобетонных стойках, обшитые асбофанерными листами; на одну вышку
1	19,4	1800
2,3	20,0	1900
4	21,7	2000
5	23,7	2200
6	34,9	3200
7	38,8	3600
8	40,7	3800
9	52,4	4900


Таблица 35.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Верхние соединительные транспортерные галереи

Таблица 35

Восстановительная стоимость в руб. на 1 м галереи

Территориальные пояса	Соединительные галереи открытые, на металлических опорах	Соединительные галереи закрытые (проходные), на металлических опорах
1	77	130
2,3	80	134
4	94	146
5	102	159
6	139	234
7	155	260
8	163	273
9	209	351


Таблица 36.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Элеваторно-складское хозяйство

Асфальтовые площадки для временного хранения зерна

Таблица 36

Восстановительная стоимость в руб. на 1 м2

Территориальные пояса	Асфальтовая площадка с инвентарными хлебными щитами, средними стойками под брезентовое покрытие	Асфальтовая площадка с инвентарными хлебными щитами без средних стоек, с коньковой опорой для брезентов, укладываемых на зерно	Асфальтовая площадка с ограждающей стенкой из местных материалов, без средних стоек, с коньковой опорой для брезентов, укладываемых на зерно	Мощение проездов, примыкаемых непосредственно к площадке
1	16,0	16,0	12,0	8,4
2,3	16,5	16,5	12,4	8,7
4	17,9	17,9	13,4	9,4
5	19,5	19,5	14,6	10,2
6	28,8	28,8	21,6	15,1
7	32,0	32,0	24,0	16,8
8	33,6	33,6	25,2	17,6
9	43,2	43,2	32,4	22,7
Примечание. Стоимость брезентов не учтена.


Таблица 37.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Мельница производительностью 120—140 т/сутки, стены кирпичные

Характеристика сооружения

Фундаменты ленточные, железобетонные; стены кирпичные; колонны железобетонные; перекрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые и ксилолитовые.

Здание оборудовано электроосвещением, водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и грозозащитой.

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	15,6	6	28,1
2,3	16	7	31,2
4	17,5	8	32,8
5	18,2	9	42,1
(К таблице 37)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	10
Стены и перегородки	40
Перекрытия	14
Кровля	2
Лестницы	1
Металлоконструкции	2
Проемы	10
Полы	4
Прочие работы	5
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	100
Электроосвещение
Итого


Таблица 38.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Мельница железобетонная каркасная производительностью 120—140 т/су тки

Характеристика сооружения

Фундаменты монолитные и сборные железобетонные; каркас здания из сборного железобетона; заполнение стен - железобетонные панели и кирпичное; перекрытия и покрытие железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы бетонные, асфальтовые и ксилолитовые.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	17,6	6	31,7
2,3	18	7	35,2
4	19,7	8	37,0
5	20,6	9	47,5
(К таблице 38)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Железобетонный каркас здания	19
Стены	17
Перекрытия	10
Покрытия	5
Кровля	6
Перегородки	1
Проемы	9
Полы	4
Лестницы	1
Металлоконструкции	3
Прочие работы	8
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	4
Электроосвещение и грозозащита	4
Итого	100


Таблица 39.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Мельница производительностью 200—245 т/сутки; здание выполнено в сборном железобетонном каркасе

Характеристика сооружения

Фундаменты сборные железобетонные; каркас сборный железобетонный; заполнение стен из керамзитобетонных панелей и кирпичное; перекрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	18,3	6	32,9
2,3	18,7	7	36,6
4	20,5	8	38,4
5	21,4	9	49,4
(К таблице 39)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Железобетонный каркас	40
Стены	12
Кровля	5
Проемы	8
Полы	3
Металлоконструкции	4
Лестницы	1
Прочие работы	6
Водопровод, канализация отопление и вентиляция	7
Электроосвещение и грозозащита	3
Итого	100


Таблица 40.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Мельница производительностью 200 - 245 т/сутки; здание железобетонное, возводимое в скользящей опалубке

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные монолитные; стены монолитные железобетонные; перекрытия - монолитные железобетонные; кровля из рулонных материалов.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	17,2	6	31
2,3	17,5	7	34,8
4	19,3	8	36,1
5	20,1	9	46,4
(К таблице 40)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Железобетонные конструкции	54
Кровля	6
Проемы	5
Лестницы	1
Полы	5
Металлоконструкции	4
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	11
Прочие работы	2
Электроосвещение и грозозащита	4
Итого	100


Таблица 41.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Мельница производительностью 500 т/сутки

Характеристика сооружения

Фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные и монолитные железобетонные; полы асфальтовые, цементные, из метлахских плиток, ксилолитовые; кровля из рулонных материалов.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	16,6	6	29,9
2,3	17	7	33,2
4	18,6	8	34,9
5	19,4	9	44,8
(К таблице 41)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Стены кирпичные	10
Стены и закрома железобетонные	19
Перекрытия	5
Кровля	1
Полы	7
Металлоконструкции	2
Проемы	7
Навесы и платформы	1
Водопровод, канализация, теплоснабжение и вентиляция	12
Электроосвещение и грозозащита	4
Прочие работы	24
Итого	100


Таблица 42.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Мельница производительностью до 120 т/сутки; стены кирпичные

Характеристика сооружения

Фундаменты бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; колонны железобетонные; перекрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы ксилолитовые и бетонные.

Здание оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальн ые пояса	Стоимость.	Территориальные пояса	Стоимость
1	16,2	6	29,2
2,3	16,5	7	32,4
4	18,1	8	34,0
5	19,0	9	43,7
(К таблице 42)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	5
Стены, перегородки и закрома	36
Перекрытия	13
Лестницы	2
Проемы	10
Кровля	3
Полы	3
Металлоконструкции	4
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	9
Электроосвещение и грозозащита	5
Прочие работы	10
Итого	100


Таблица 43.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Крупоцех; стены кирпичные

Характеристика сооружения

Фундаменты ленточные бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; полы ксилолитовые и асфальтовые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	15,9	6	28,6
2,3	16,2	7	31,8
4	17,8	8	33,4
5	18,6	9	42,9
(К таблице 43)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Перекрытия и покрытия	31
Кровля	14
Металлоконструкции	3
Полы	5
Лестницы	1
Проемы	9
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	11
Прочие	13
Электроосвещение	3
Итого	100


Таблица 44.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Крупоцех; каркас железобетонный с кирпичным заполнением

Характеристика сооружения

Фундаменты монолитные железобетонные; каркас здания сборный железобетонный; стены кирпичные;

кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	18,8	6	33,8
2,3	19.2	7	37,6
4	21	8	39,5
5	22,9	9	50,7
(К таблице 44)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Конструктивные элементы	Удельный вес
Фундаменты	9
Каркас сборный железобетонный	22
Стены	20
Перекрытия и покрытия	9
Лестницы	1
Проемы	7
Кровля	3
Металлоконструкции	4
Полы	5
Водопровод, канализация, отопление, вентиляция, производственное теплоснабжение	10
Электроосвещение и грозозащита	4
Прочие работы	8
Итого	100


Таблица 45.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Крупоцех; каркас железобетонный, стены из навесных железобетонных панелей

Характеристика сооружения

Фундаменты монолитные железобетонные; каркас сборный железобетонный; стены из сборных керамзитобетонных панелей; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля - из рулонных материалов; полы - ксилолитовые и керамические плитки.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	17,1	6	30,8
2,3	17,4	7	34,2
4	19,2	8	35,9
5	20,0	9	46,2
(К таблице 45)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Сборный железобетонный каркас	23
Стены	17
Перекрытия и покрытия	11
Кровля утепленная	6
Проемы	9
Полы	5
Лестницы	1
Металлоконструкции	5
Водопровод/канализация, отопление и вентиляция	5
Электроосвещение и грозозащита	6
Прочие работы	5
Итого	100


Таблица 46.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Склад готовой продукции для тарных грузов двухэтажный, сборный железобетонный, с кирпичным заполнением стен

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные; колонны, балки и перекрытия железобетонные; стены кирпичные; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые. Сооружение оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	13,0	6	23,4
2,3	13,3	7	26,0
4	14,6	8	27,3
5	15,2	9	35,1
(К таблице 46)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	12
Железобетонный каркас	24
Стены	10
Перекрытия	23
Металлоконструкции	1
Лестницы	1
Кровля	8
Проемы	6
Полы	8
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	1
Электроосвещение	2
Прочие работы	4
Итого	100


Таблица 47.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Склад готовой продукции для тарных грузов, двухэтажный, сборный железобетонный; стены из навесных панелей

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные; каркас сборный железобетонный; перекрытия сборные железобетонные; стены из сборных железобетонных панелей; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые. Сооружение оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	14,2	б	25,6
2,3	14,5	7	28,4
4	15,9	8	29,8
5	16,6	9	38,3
(К таблице 47)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	10
Железобетонный каркас	23
Стены	9
Перекрытия	24
Металлоконструкции	2
Лестницы	1
Кровля	7
Проемы	7
Полы	11
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	1
Электроосвещение	2
Прочие работы	3
Итого	100


Таблица 48.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Склад готовой продукции для тарных грузов трехэтажный сборный железобетонный, с кирпичным заполнением стен

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные; колонны, балки и перекрытия железобетонные; стены кирпичные; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые. Сооружение оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	12,4	6	22,3
2,3	12,6	7	24,8
4	13,9	8	26,0
5	14,5	9	33,5
(К таблице 48)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	14
Стены	11
Железобетонный каркас	25
Перекрытия	23
Металлоконструкции	1
Лестницы	1
Кровля	6
Проемы	5
Электроосвещение	2
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	1
Прочие работы	3
Итого	100


Таблица 49.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Склад готовой продукции для тарных грузов трехэтажный сборный железобетонный; стены из навесных панелей

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные; каркас сборный железобетонный; перекрытия сборные железобетонные; стены из железобетонных панелей; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые. Сооружение оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	12,9	6	23,2
2,3	13,2	7	25,8
4	14,4	8	27,1
5	15,1	9	34,8
(К таблице 49)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	13
Железобетонный каркас	24
Стены	9
Перекрытия	23
Металлоконструкции	2
Лестницы	1
Кровля	5
Проемы	8
Полы	9
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	1
Электроосвещение	2
Разные работы	3
Итого	100


Таблица 50.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Склад бестарного хранения муки емкостью 150 т

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные; каркас здания сборный железобетонный; стены из сборных железобетонных конструкций и кирпичные, перекрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы цементные, дощатые и ксилолитовые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	18,5	6	33,3
2,3	18,8	7	37,0
4	20,7	8	39,9
5	21,6	9	51,0
(К таблице 50)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены	28
Перекрытия и покрытия	4
Кровля	6
Проемы	3
Полы	3
Металлоконструкции	27
Прочие работы .....	8
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	3
Электроосвещение и грозозащита	9
Итого	100


Таблица 51.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Склад бестарного хранения муки емкостью 300 т

Характеристика сооружения.

Фундаменты железобетонные; каркас здания сборный железобетонный; стены из сборных железобетонных конструкций и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы цементные, дощатые и ксилолитовые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, грозозащитой и электроосвещением.

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	28,9	6	52,0
2,3	29,5	7	57,8
4	32,4	8	60,7
5	33,8	9	78
(К таблице 51)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Каркас железобетонный	32
Стены	15
Перекрытия	8
Кровля	5
Проемы	7
Полы	3
Лестницы	2
Металлоконструкции	6
Прочие работы	5
Внутренний водопровод, канализация, отопление и вентиляция	5
Электроосвещение и грозозащита	5
Итого	100


Таблица 52.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Склад бестарного хранения муки емкостью 500 т

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные; каркас здания сборный железобетонный; стены из сборных железобетонных конструкций и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы цементные, дощатые, ксилолитовые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	22,8	6	41,0
2,3	23,3	7	45,6
4	25,5	8	47,9
5	26,7	9	61,6
(К таблице 52)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	14
Каркас железобетонный	4
Стены	42
Перекрытия	13
Кровля	3
Проемы	3
Полы	3
Лестницы	1
Металлоконструкции	4
Прочие работы	7
Внутренний водопровод, канализация, отопление и вентиляция	4
Электроосвещение и грозозащита	2
Итого	100


Таблица 53.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Склад бестарного хранения муки емкостью 750 т

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные; каркас здания сборный железобетонный; стены из сборных железобетонных конструкций и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы цементные, дощатые, ксилолитовые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	21,9	6	39,4
2,3	22,3	7	43,8
4	24,5	8	46,0
5	25,6	9	59,1
(К таблице 53)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Каркас железобетонный	36
Стены	12
Перекрытия	10
Кровля	5
Проемы	4
Полы	5
Лестницы	2
Металлоконструкции	5
Прочие работы	3
Внутренний водопровод, канализация, отопление и вентиляция компрессорной	4
Электроосвещение и грозозащита	3
Итого	100


Таблица 54.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Склад бестарного хранения муки емкостью 1500 т

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные; каркас здания сборный железобетонный; стены из сборных железобетонных конструкций и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы цементные, дощатые, ксилолитовые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	22,3	в	40,1
2,3	22,7	7	44,6
4	25,0	8	46,8
5	26,1	9	60,2
(К таблице 54)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Каркас железобетонный	9
Стены	44
Перекрытия	11
Кровля	5
Проемы	3
Полы	3
Лестницы	1
Металлоконструкции	5
Прочие работы	6
Внутренний водопровод, канализация, отопления и вентиляция компрессорной	3
Электроосвещение и- грозозащита	3
Итого	100


Таблица 55.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

КОМБИКОРМОВЫЕ ЦЕХИ И ЗАВОДЫ

Комбикормовый цех производительностью 200 т/сутки

Характеристика сооружений

Производственный корпус со складами сырья и готовой продукции. Здание многоэтажное, железобетонное. Стены, колонны и балки возводятся в скользящей опалубке; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые, ксилолитовые и из метлахских плиток. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Склад сырья, соли, мела и готовой продукции в таре. Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перекрытия и покрытие железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые. Здание оборудовано электроосвещением.

Таблица 55

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

Территориальные пояса	Производствен-ный корпус со складами сырья и готовой продукции	Склад сырья, мела, соли и готовой продукции в таре	Приемное устройство с железной дороги	Приемное устройство с автотранспорта
	на 1 м3 здания	на один объект
1	.16.1	10,5	22600	10600
2,3	16,4	10,7	23000	10800
4	18,0	11,8	25400	11900
5	18,8	12,2	26400	12400
6	29,0	18,9	40800	19100
7	23,2	21	45300	21200
8	33,8	22,1	47500	22300
9	43,5	28,4	61 100	28,700
(К таблице 55)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Производственный корпус со складом сырья и готовой продукции	Склад сырья , мела , соли и готовой продукции в таре
Железобетонные конструкции	49	29
Фундаменты	10	10
Стены кирпичные	6	20
Кровля	2	5
Проемы	3	3
Полы	2	7
Металлоконструкции	2	2
Навес отпуска на автотранспорт	1	13
Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение	9	3
Прочие работы	16	8
Итого	100	100


Таблица 56.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

КОМБИКОРМОВЫЕ ЦЕХИ И ЗАВОДЫ

Комбикормовый завод производительностью 300 т/сутки

Характеристика сооружения

Производственный корпус со складом готовой продукции и склад сырья. Фундамент - железобетонная плита; железобетонные конструкции стен и каркаса выполнены в скользящей опалубке; кровля рулонная; полы ксилолитовые, асфальтовые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 56

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

Территориальные пояса	Производственный корпус со складом готовой продукции	Склад сырья	Устройство для приема сырья с железной	Приемное устройство с автотранспорта	Автоматизирован-ная компрессорная станция для двух компрессоров
на 1 м3 здания	на один объект
1	20,7	15,5	17500	14600	10:000
2,3	21,1	15,8	17900	14900	10200
4	23,2	17,4	19600	16900	11200
5	24,2	18,1	20500	17100	11700
6	37,3	27,9	31600	26200	17900
7	41,4	31	35100	29100	19900
8	43,5	32,6	36800	30600	20900
9	55,9	41,9	47300	39300	26900
(К таблице 56)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Производственный корпус со складом готовой продукции	Склад сырья
Фундаменты	5	5
Монолитные железобетонные конструкции	53	77
Кровля	3	1
Проемы	6	4
Полы	4	4
Металлоконструкции	5	3
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	7	-
Электроосвещение	3	1
Устройство отпуска на железную дорогу	1	-
Бункер отходов и пыли	1	-
Прочие работы	12	5
Итого	100	100


Таблица 57.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

КОМБИКОРМОВЫЕ ЦЕХИ И ЗАВОДЫ

Склад комбикормов сборный железобетонный емкостью 500 т

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные монолитные; каркас сборный железобетонный; перекрытия и покрытия сборные железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые и из керамической плитки. Здание оборудовано электроосвещением.

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	19,1	6	34,4
2,3	19,5	7	38,2
4	21,4	8	40,1
5	22,3	9	51,6
(К таблице 57)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Железобетонный каркас с перекрытием	47
Стены	12
Лестницы	3
Кровля	2
Полы	2
Проемы	2
Металлоконструкции	6
Прочие работы	14
Электроосвещение	3
Итого	100


Таблица 58.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

КОМБИКОРМОВЫЕ ЦЕХИ И ЗАВОДЫ

Мелассная установка для комбикормовых заводов

Характеристика сооружения

Железобетонные конструкции сборные; перекрытие железобетонное монолитное; стены кирпичные; кровля из рулонных материалов.

Таблица 58

Восстановительная стоимость за объект в руб.

Территориаль-ные пояса	Насосная станция с приемным резервуаром емкостью 40 м3	Металлический резервуар емкостью 500 м3	Железобетон-ный колодец для промывочной воды	Электроосвещение и низковольтная кабельная сеть	Строительные работы, связанные с монтажом оборудования
1	7280	6590	295	353	384
2,3	7425	6720	300	360	392
4	8150	7380	330	395	430
5	8520	7710	345	413	450
6	13110	11860	531	635	691
7	14560	13180	590	706	768
8	15290	13840	620	741	806
9	19660	17790	797	953	1037


Таблица 59.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

КОМБИКОРМОВЫЕ ЦЕХИ И ЗАВОДЫ

Комплексный комбикормовый агрегат МУКЗ

Характеристика сооружения

Фундаменты ленточные бутобетонные; стены кирпичные; железобетонные конструкции сборные; перекрытия сборные железобетонные; полы асфальтовые; кровля из рулонных материалов. Сооружение оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 59

Восстановительная стоимость на один объект в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	54900	6	98800
2,3	56000	7	109800
4	61500	8	115000
5	64200	9	148000
(К таблице 59)

Удельный вес конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Производственный корпус (1352 м3)	32
Бытовой корпус (506 м3)	20
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	6
Установка котла	6
Дымовая труба	1
Электроосвещение и грозозащита	4
Склад сырья в существующем зерноскладе	18
Склад готовой продукции в существующем зерноскладе	11
Прочие работы	2
Итого	100
Примечание. Стоимость зерноскладов следует учитывать дополнительно по соответствующим таблицам сборника.


Таблица 60.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

КОМБИКОРМОВЫЕ ЦЕХИ И ЗАВОДЫ

Цех гранулирования комбикормов с установкой двух прессов ДГ, со складом бестарного хранения

Характеристика сооружения

Фундаменты железобетонные монолитные; железобетонные конструкции каркаса и перекрытий сборные и монолитные; стены кирпичные; полы асфальтовые, ксилолитовые и керамическая плитка; кровля из рулонных материалов.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением и телефоном.

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	16,6	6	29,9
2,3	17	7	33,2
4	18,6	8	34,9
5	19,4	9	44,8
(К таблице 60)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Железобетонные конструкции	48
Стены и перегородки	16
Полы	5
Кровля	4
Проемы	3
Металлоконструкции	3
Навесы над приемами с железной дороги и автотранспорта	2
Прочие работы	5
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	4
Электроосвещение	4
Итого	100


Таблица 61.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

КОМБИКОРМОВЫЕ ЦЕХИ И ЗАВОДЫ

Цех гранулирования комбикормов производительностью 300—330 т/сутки со складом готовой продукции

Характеристика сооружения

Фундамент - монолитная железобетонная плита; стены и каркас монолитные железобетонные; выполненные в скользящей опалубке; утепление стен из керамзитобетона; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые, ксилолитовые и керамическая плитка.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	22,7	6	40,9
2,3	23,2	7	45,4
4	25,4	8	47,7
5	26,6	9	61,3
(К таблице 61}

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Железобетонные конструкции	57
Стены (утеплитель)	8
Кровля	2
Проемы	3
Полы	2
Лестницы	3
Металлоконструкции	4
Прочие работы	5
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	5
Электроосвещение и грозозащита	4
Итого	100


Таблица 62.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

КОМБИКОРМОВЫЕ ЦЕХИ И ЗАВОДЫ

Цех брикетирования кормов

Характеристика сооружения

Отделение цеха брикетирования одноэтажное кирпичное; отделение очистки, измельчения и дозирования двухэтажное кирпичное; колонны и перекрытия сборные железобетонные. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	14,5	6	26,1
2,3	14,8	7	29
4	16,2	8	30,5
5	17,0	9	39,2
(К таблице 62)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты и стены подвала	21
Стены	24
Перекрытия	12
Кровля	7
Полы	6
Проемы	7
Металлоконструкции	1
Водопровод, канализация и отопление	7
Электроосвещение и грозозащита	4
Прочие работы	11
Итого	100


Таблица 63.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ЦЕХИ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ И СОРТОВЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Приемный бункер временного хранения кукурузы в початках, с автомобилеразгрузчиком

Таблица 63

Восстановительная стоимость в руб. на измеритель, указанный в таблице

Территориальные пояса	Фундамент под автомобилеразгрузчик	Навес над автомобилеразгрузчиком	Приемный бункер временного хранения
на один объект	на 1 .м3 здания
1	2990	2230	7,6
2,3	3080	2300	7,8
4	3350	2500	8,5
5	3650	2720	9,3
6	5380	4010	13,7
7	5980	4460	15,2
8	6280	4680	16,0
9	8080	6020	20,5


Таблица 64.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ЦЕХИ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ И СОРТОВЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Цех снятия оберток с початков кукурузы

Характеристика сооружения

Здание многоэтажное, кирпичное, с железобетонными колоннами в кирпичной обойме. Перекрытие сборное железобетонное. Кровля из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке и деревянным стропилам. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	12,6	6	22,7
2,3	13,0	7	25,2
4	14,1	8	26,5
5	15,4	9	34,0
(К таблице 64)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены	39
Перекрытия	9
Металлоконструкции	10
Деревянные конструкции	8
Кровля	2
Проемы	3
Полы	4
Электроосвещение и грозозащита	7
Прочие работы	7
Итого	100


Таблица 65.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ЦЕХИ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ И СОРТОВЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Сушилка кукурузы, с топкой

Характеристика сооружения

Стены армокирпичные; колонны железобетонные в кирпичной обойме; перекрытия и покрытие сборные железобетонные; стены и кровля надсушильной галереи из асбоцементных листов по железобетонному каркасу. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 65

Восстановительная стоимость в руб. на единицу измерения, указанную в таблице

Территориальные пояса	Здание сушилки на 1 м3 здания	Топка на один объект
	а	б
1	12,8	6400
2,3	13,2	6590
4	14,3	7170
5	15,6	7810
6	23,0	11520
7	25,6	12800
8	26,9	13440
9	34,6	17280
(К таблице 65, графа «а»)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	12
Стены	24
Железобетонные конструкции	2
Деревянные конструкции	9
Металлоконструкции	4
Проемы	3
Кровля	6
Полы	5
Электроосвещение	5
Прочие работы	8
Итого	100


Таблица 66.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ЦЕХИ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ И СОРТОВЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Молотильно-калибровочный цех

Характеристика сооружения

Здание многоэтажное, железобетонное; перекрытия и покрытия железобетонные, монолитные. Сооружение оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные	Стоимость	Территориальные	Стоимость
1	14,8	6	26,6
2,3	15,2	7	29,6
4	16,6	8	31,1
5	18,1	9	40,0
(К таблице 66)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Железобетонные конструкции и стены	51
Металлоконструкции	5
Лестницы	3
Кровля	3
Проемы	8
Полы	3
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	6
Электроосвещение и грозозащита	5
Прочие работы	8
Итого	100


Таблица 67.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ЦЕХИ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ И СОРТОВЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Склад готовой продукции в таре

Характеристика сооружения

Фундаменты - ленточные бутобетонные; стены кирпичные; внутренний каркас деревянный; кровля из асбофанеры по деревянным стропилам; полы асфальтовые. Здание оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 67

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	5,3	6	9,5
2,3	5,5	7	10,6
4	5,9	8	11,1
5	6,5	9	14,3
(К таблице 67)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	16
Стены	21
Крыша и внутренние стойки	17
Проемы	7
Полы	21
Электроосвещение и грозозащита	7
Прочие работы	11
Итого	100


Таблица 68.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ЦЕХИ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ И СОРТОВЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Здание зарядной станции с гаражом для автокар

Таблица 68

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	19,2	6	34,6
2,3	19,8	7	38,4
4	21,5	8	40,3
5	23,4	9	51,8


Таблица 69.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ЦЕХИ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ И СОРТОВЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Склад обмолоченных семян кукурузы насыпью

Характеристика сооружения

Здание одноэтажное, кирпичное; колонны железобетонные в кирпичной обойме; кровля из асбестоцементных листов по сборным железобетонным балкам; стены подземной галереи бутобетонные. Здание оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 69

Восстановительная стоимость 1м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	10	6	18
2,3	10,3	7	20
4	11,2	8	21
5	12,2	9	27
(К таблице 69)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	13
Стены	29
Железобетонные конструкции	25
Металлоконструкции	3
Проемы	6
Кровля	5
Полы	5
Электроосвещение и грозозащита	2
Металлический мост	1
Подземная галерея между цехом калибровки и складом обмолоченных семян	2
Прочие работы	9
Итого	100


Таблица 70.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ЦЕХИ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ И СОРТОВЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Склад-навес для хранения кукурузы в початках

Характеристика сооружения

Фундаменты и колонны из сборного железобетона; кровля из асбестоцементных листов по деревянным фермам. В полу устроены каналы для активной вентиляции. В складе имеется верхняя транспортерная галерея. Здание оборудовано электроосвещением и грозозащитой.

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 м2 площади пола склада

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	23,8	6	42,8
2,3	24,5	7	47,6
4	26,7	8	50,0
5	29,0	9	64,3
(К таблице 70)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	13
Железобетонные конструкции	18
Деревянные конструкции	10
Металлоконструкции	1
Кровля	11
Полы и каналы активной вентиляции	29
Верхняя транспортерная галерея	5
Электроосвещение и грозозащита	2
Прочие работы	11
Итого	100


Таблица 71.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

ЦЕХИ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ И СОРТОВЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Помещение для установки сортировальных столов

Характеристика сооружения

Каркас и обшивка здания деревянные; фундаменты бутовые; кровля из рулонных материалов по деревянной обрешетке; бункеры деревянные, обшитые кровельной сталью; пол деревянный. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 71

Восстановительная стоимость одного объекта в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	2920	6	5260
2,3	3010	7	5840
4	3270	8	6130
5	3560	9	7880


Таблица 72.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Цех отходов при хлебоприемном элеваторе

Характеристика сооружения

Фундаменты ленточные железобетонные; стены, колонны, перекрытия железобетонные; забутка днищ шлакобетонная; кровля из рулонных материалов; полы цементные. Здание оборудовано электроосвещением.

Таблица 72

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	13,4	6	24,1
2,3	13,8	7	26,8
4	15,0	8	28,1
5	16,3	9	36,2
(К таблице 72)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	10
Железобетонные конструкции (стены, колонны, перекрытия)	58
Забутка днищ	18
Кровля	3
Проемы	1
Полы	3
Металлоконструкции	2
Прочие работы	4
Электроосвещение	1
Итого	100


Таблица 73.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Цех отходов со складом отходов при мелькомбинате

Характеристика сооружения

Фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные монолитные; полы асфальтовые; кровля из рулонных материалов.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	14,8	6	26,6
2,3	15,2	7	29,6
4	16,6	8	31,1
5	18,1	9	40
(К таблице 73)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	18
Стены	33
Перекрытия	16
Металлоконструкции	11
Проемы	6
Полы	6
Кровля	4
Прочие работы	6
Итого	100


Таблица 74.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Металлические бункеры для отходов и пыли

Характеристика сооружения

Металлические бункеры устанавливаются на железобетонные стойки, перекрываются железобетонной плитой и окрашиваются.

Таблица 74

Восстановительная стоимость одного бункера в руб.

Территориальные пояса	Бункер высотой 8,5 м	Бункер высотой 7,1 м
1	1040	1010
2,3	1080	1040
4	1110	1130
5	1270	1230
6	1870	1810
7	2080	2010
8	2180	2110
9	2810	2710


Таблица 75.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Тароремонтная мастерская

Характеристика сооружения

Фундаменты бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы асфальтовые, бетонные и из метлахских плиток. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 75

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	16,4	6	29,5
2,3	16,9	7	32,8
4	18,4	8	34,4
5	20,0	9	44,3
(К таблице 75)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	13
Стены	25
Перекрытия	10
Кровля	7
Проемы	13
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	10
Котельная с дымовой трубой	8
Электроосвещение	3
Прочие работы	11
Итого	100


Таблица 76.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Подсобный корпус для хлебоприемных пунктов

Характеристика сооружения

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные или шлакобетонные; покрытия сборные железобетонные; полы деревянные и из метлахских плиток; кровля из рулонных материалов. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 76

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	22,4	6	40,3
2,3	23,1	7	44,8
4	25,1	8	47,0
5	27,3	9	60,5
(К таблице 76)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки	19
Перекрытия	10
Кровля	7
Полы	7
Проемы	7
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	8
Оборудование котельной	9
Электроосвещение	3
Прочие работы	21
Итого	100


Таблица 77.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Подсобный корпус для мелькомбинатов

Характеристика сооружения

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные или шлакобетонные; покрытие сборное железобетонное; полы деревянные и из метлахских плиток; кровля из рулонных материалов. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 77

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	21,5	6	38,7
2,3	22,1	7	43
4	24,1	8	45,2
5	26,2	9	58
(К таблице 77)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки	23
Перекрытия	9
Кровля	8
Полы	9
Проемы	7
Водопровод, канализация, отопление и вентиляция	11
Электроосвещение	5
Прочие работы	19
Итого	100


Таблица 78.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Блок подсобных помещений

Характеристика сооружения

Здание одноэтажное кирпичное; фундаменты бутобетонные; перекрытия из сборного железобетона; кровля из рулонных материалов по утеплителю; полы из линолеума, керамической плитки и дощатые. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электроосвещением и котельной.

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные Пояса	Стоимость
1	28	6	50,4
2,3	28,8	7	56
4	31,4	8	58,8
5	34,2	9	75,6
(К таблице 78)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены и перегородки	19
Перекрытия	7
Кровля с утеплением	12
Проемы	5
Полы	5
Прочие работы	25
Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и котельная	14
Электроосвещение и телефон	7
Итого	100


Таблица 79.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Визировочная площадка с приемной лабораторией

Характеристика сооружения

Фундаменты ленточные бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы цементные и деревянные. Сооружение оборудовано электроосвещением.

Таблица 79

Восстановительная стоимость за один объект в руб.

Территориальные пояса	Визировочная площадка с приемной лабораторией, с одной платформой	Визировочная площадка с приемной лабораторией, с двумя платформами
1	3270	4130
2,3	3368	4254
4	3662	4626
5	3989	5039
6	5886	7434
7	6540	8260
8	6970	8670
9	8830	11150


Таблица 80.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Автомобильные весы грузоподъемностью 25 т

Таблица 80

Восстановительная стоимость за один объект в руб.

Территориальный пояс	Автомобильные весы на два проезда	Автомобильные весы на один проезд
1	9900	6800
2,3	10200	7000
4	11100	7600
5	12100	8300
6	17900	12600
7	19900	13600
8	20900	14300
9	26800	18400


Таблица 81.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Склад для газации отходов и тары

Характеристика сооружения

Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; кровля из рулонных материалов; полы из керамических плиток и асфальтовые.

Таблица 81

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	16,7	6	30,1
2,3	17,2	7	33,4
4	18,7	8	35,1
5	20,4	9	45,1


Таблица 82.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Подсобные объекты

Мосты труб пневмосетей

Характеристика сооружения

Фундаменты под стойки бетонные; стойки и мосты металлические; настил деревянный.

Таблица 82

Восстановительная стоимость 1 м моста в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	96	6	172
2,3	99	7	182
4	107	8	191
5	117	9	259


Таблица 83.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Сельскохозяйственные мельницы и деревянные элеваторы

Производственные корпуса вальцовых станковых мельниц колхозного типа

Характеристика сооружений

Здания мельниц производительностью 10 - 20 т/сутки с пристройками склада зерна, склада муки и дизельной; производительностью 30 - 50 т/сутки - с пристройками только складов; разноэтажные; стены кирпичные; фундаменты бутовые ленточные; перекрытия деревянные или железобетонные; кровля асбофанерная и частично рубероидная; полы асфальтовые, дощатые и метлахские. Здание оборудовано внутренними санитарно-техническими и электротехническими устройствами.

Таблица 83

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Группа капитальности
	I	II
	объем здания в м3 до
Территориальные	2000	3000	12000	15000	2000	3000	12000	15000
пояса	Производительность мельницы в т/сутки
	10	20	30	50	10	20	30	50
1	13,5	14,0	7,2	7,1	12,7	13,6	6,9	6,7
2	14,1	14,7	7,6	7,4	13,4	14,2	7,3	7,1
3	14,9	15,4	7,9	7,8	14,0	15,0	7,7	7,3
4	15,5	16,1	8,3	8,1	14,6	15,9	7,9	7,7
5	16,9	17,5	8,9	8,8	15,9	17,0	8,7	8,3
6	17,5	18,1	9,3	9,2	16,5	17,6	9,1	8,7
7	18,9	19,5	10,1	9,8	17,8	19,0	9,7	9,3
8	20,3	21,0	10,8	10,6	19,2	20,4	10,5	10,1
9	21,8	22,4	11,5	11,3	20,4	21,8	11,1	10,7
(К таблице 83)

Удельный вес отдельных конструктивных элементов и %

	Группа капитальности
Наименование конструктивных	II	III
элементов	Производительность мельницы в т/сутки
	10	20	30	60	10	20	30	50
Фундаменты	11	13	17	17	12	13	18	18
Стены и перегородки	40	44	26	29	43	45	27	30
Перекрытия	15	7	12	12	10	5	8	8
Кровля	6	6	13	11	6	6	13	11
Полы	7	7	11	11	8	8	12	12
Проемы	8	7	5	5	8	7	6	6
Металлоконструкции	2	1	1	1	2	1	1	1
Отделочные работы	5	5	3	3	5	5	3	3
Внутренние санитарно-техниче-ские работы и электроосвещение	3	7	6	5	3	7	6	5
Прочие работы	3	3	6	6	3	3	6	6
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 84.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Сельскохозяйственные мельницы и деревянные элеваторы

Силосные корпуса деревянных заготовительных элеваторов

Характеристика сооружения

Фундаменты бутовые; прочие конструкции деревянные.

Таблица 84

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Территориальные пояса	Силосный корпус с рабочей башней	Силосный корпус без рабочей башни, но с галереей соединяющей силосные корпуса
1	16,4	13,4
2	17,3	14,2
3	17,3	14,8
4	18,9	15,5
5	20,6	16,8
6	21,3	17,5
7	23,0	18,8
8	24,6	20,2
9	26,3	21,5


Таблица 85.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Сельскохозяйственные мельницы и деревянные элеваторы

Зерносушилка типа ТТИ-8 деревянного заготовительного элеватора

Характеристика сооружения

Фундаменты бутовые, стены каменные.

Таблица 85

Восстановительная стоимость одной зерносушилки в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	21 500	6	28100
2	22600	7	30100
3	23700	8	32400
4	24800	9	34500
5	26700


Таблица 86.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Сельскохозяйственные мельницы и деревянные элеваторы

Приемное устройство деревянного заготовительного элеватора

Характеристика сооружения

Фундаменты бутовые; остальные конструкции деревянные.

Таблица 86

Восстановительная стоимость одного проезда приемного устройства в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	6300	6	8200
2	6600	7	8800
3	6900	8	9400
4	7200	9	10100
5	7900


Таблица 87.
Сборник № 13

здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для переоценки основных фондов

Министерство заготовок СССР

Сельскохозяйственные мельницы и деревянные элеваторы

Пылеотходная камера деревянного заготовительного элеватора

Таблица 87

Восстановительная стоимость одной пылеотходной камеры в руб.

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	6600	б	8600
2	6900	7	9200
3	7200	8	9900
4	7600	9	10500
5	8200


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

Порядок пользования сборником

Отдел I. Текстильная промышленность

Отдел II. Легкая промышленность


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Текстильная промышленность

Раздел 1. Хлопчатобумажные, льняные и шелковые предприятия

Раздел 2. Камвольно-суконные предприятия

Раздел 3. Фабрики нетканых материалов

Раздел 4. Фабрики и заводы первичной обработки сырья

Раздел 5. Складские здания


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Легкая промышленность

Раздел 1. Швейные фабрики

Раздел 2. Трикотажные фабрики

Раздел 3. Кожевенные заводы

Раздел 4. Обувные фабрики

Раздел 5. Меховые фабрики

Раздел 6. Валяльно-войлочные предприятия

Раздел 7. Заводы и фабрики искусственных кож, подошвы, плащевых тканей, пленок и обувных картонов

Раздел 8. Дубильно-экстрактовые заводы


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Текстильная промышленность

Раздел 1. Хлопчатобумажные, льняные и шелковые предприятия

Одноэтажные производственные корпуса

Шедовые с плоским темным скатом

Таблица 1. Группа капитальности I

Таблица 2. Группа капитальности II

Таблица 3. Группа капитальности III

Таблица 4. Шедовые с цилиндрической оболочкой темного ската

Таблица 5. Шедовые с оболочкой двоякой кривизны темного ската

Таблица 6. Бесфонарные корпуса с техническим чердаком

Таблица 7. Многоэтажные производственные корпуса в сборном железобетоне

Таблица 8. Многоэтажные корпуса в монолитном железобетоне

Таблица 9. Многоэтажные корпуса с деревянными перекрытиями


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Текстильная промышленность

Раздел 2. Камвольно-суконные предприятия

Одноэтажные производственные корпуса

Шедовые с плоским темным скатом

Таблица 10. Группа капитальности I

Таблица 11. Группа капитальности II

Таблица 12. Груша капитальности III

Таблица 13. Шедовые с оболочкой двоякой кривизны темного ската (прядильно-ткацкая фабрика)

Таблица 14. Бесфонарные корпуса с техническим чердаком

Таблица 15. Многоэтажные производственные корпуса в сборном железобетоне

Таблица 16. Многоэтажные производственные корпуса в монолитном железобетоне

Таблица 17. Многоэтажные производственные корпуса с деревянными перекрытиями


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Текстильная промышленность

Раздел 4. Фабрики и заводы первичной обработки сырья

Таблица 19. Фабрики первичной обработки шерсти

Заводы первичной обработки пеньки и льна

Таблица 20. Главные производственные корпуса

Таблица 20а. Здания вспомогательных цехов

Хлопкоочистительные заводы

Главные корпуса

Таблица 21. Группа капитальности I

Таблица 22. Группа капитальности II

Таблица 23. Группа капитальности II и III

Таблица 24. Очистительные цеха

Таблица 25. Очистительные цеха

Таблица 26. Очистительные цеха

Таблица 27. Очистительные цеха

Таблица 28. Очистительные цеха

Сушильно-очистительные цеха

Таблица 29. Группа капитальности I

Таблица 30. Группа капитальности II и III

Таблица 31. Топочные отделения


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. Текстильная промышленность

Раздел 5. Складские здания

Склады текстильных предприятий

Таблица 32. Склады готовой продукции двухэтажные отапливаемые

Таблица 33. Склады готовой продукции одноэтажные неотапливаемые

Таблица 34. Склады хлопка

Таблица 35. Склады льна

Таблица 36. Склады вспомогательных материалов

Склады заводов первичной обработки пеньки и льна

Таблица 37. Склады сырья (шохи)

Таблица 38. Склады семян, готовой продукции и костры

Таблица 39. Склады фабрик первичной обработки шерсти

Склады и навесы хлопкоочистительных заводов

Таблица 40. Механизированные склады хлопка-сырца

Таблица 41. Немеханизированные склады хлопка-сырца

Таблица 42. Навесы

Таблица 43. Посты приемки хлопка-сырца с автомобильными весами

Таблица 44. Склады посевных хлопковых семян

Таблица 45. Блок складов готовой продукции

Таблица 46-47. Весовые отделения для хлопковых семян

Таблица 48. Прирельсовые погрузочные платформы для хлопкового волокна и площадки для бунтов хлопка-сырца

Таблица 49. Эстакада семенных шнеков


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Легкая промышленность

Раздел 1. Швейные фабрики

Таблица 50. Главные производственные корпуса трех- и четырехэтажные

Таблица 51. Главные производственные корпуса пятиэтажные


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Легкая промышленность

Раздел 2 Трикотажные фабрики

Таблица 52. Главные производственные корпуса с наружными кирпичными стенами

Таблица 53. Главные производственные корпуса с панельными стенами

Таблица 54. Главные производственные корпуса бесфонарные


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Легкая промышленность

Раздел 3. Кожевенные заводы

Заводы первичной обработки сырья

Таблица 55. Производственные корпуса одноэтажные

Таблица 56. Здания одноэтажные в современных объемно-планировочных и конструктивных решениях

Заводы жестких хромовых и юфтевых кож

Таблица 57. Производственные корпуса и блоки подсобных производств одно- и двухэтажные с устаревшими конструкциями

Таблица 58. Производственные корпуса и блоки подсобных производств одно- и двухэтажные в современных объемно-планировочных и конструктивных решениях

Таблица 59. Цеха шерстомойные, химических и щелочных растворов

Таблица 60. Клееварные цеха, цеха строжки и салотопления


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Легкая промышленность

Раздел 4. Обувные фабрики

Таблица 61. Производственные корпуса разной этажности с устаревшими конструкциями

Таблица 62. Производственные многоэтажные корпуса и одноэтажные блоки подсобных цехов в современных объемно-планировочных и конструктивных решениях


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Легкая промышленность

Раздел 5. Меховые фабрики

Таблица 63. Производственные корпуса одно- и двухэтажные с устаревшими конструкциями

Таблица 64. Производственные корпуса многоэтажные в современных объемно-планировочных и конструктивных решениях с крановым оборудованием в мокрых цехах


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Легкая промышленность

Раздел 7. Заводы и фабрики искусственных кож, подошвы, плащевых тканей, пленок и обувных картонов

Таблица 66. Заводы искусственных кож

Таблица 67. Заводы искусственной подошвы

Таблица 68. Фабрики плащевых тканей

Таблица 69. Заводы поливинилхлоридных пленок

Таблица 70. Фабрики обувных картонов


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений текстильной и легкой промышленности составлен в ценах, нормах и тарифах, введенных в действие с 1 января 1969 г. и предназначен для переоценки основных фондов промышленности, проводимой согласно Постановлению Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252.

2. Сборник содержит показатели восстановительной стоимости здании производственного назначения и специализированных складских здании и помещений, специфических для текстильной и легкой промышленности и наиболее распространенных на предприятиях этой промышленности.

3. Показатели стоимости по другим зданиям и сооружениям, входящих в состав предприятии текстильной и легкой промышленности, как-то; центрально-ремонтные мастерские, трансформаторные, компрессорные, котельные, конторские и бытовые помещения, складское хозяйство, сооружения и сети водоснабжения, канализации, электроснабжении., транспорта и благоустройства и прочна подобные здания и сооружения, как отдельно стоящие так и пристроенные, следует принимать но сборникам № 18 и 19, составленным для зданий и сооружении, общим для многих отраслей народного хозяйства, а также по сборникам других ведомств, и зависимости от характера и назначения того или иного здания и сооружения.

Перечень сборников для переоценки основных фондов по всем отраслям народного хозяйства приведен в общей части к сборникам.

Примечание. Встроенные в производственные корпуса компрессорные. трансформаторные, насосные склады, мастерские и  прочие помещения вспомогательного назначении входят в строительный объем производственного корпуса и отдельной переоценке не подлежат.

4. Настоящий сборник состоит из двух отделов:

Отдел I - Текстильная промышленность..

Отдел II - Легкая промышленность.

В отделе I помещены показатели восстановительной стоимости производственных корпусов и специализированных складских помещений хлопчатобумажных; шерстяных, шелковых и льняных предприятий, фабрик нетканных материалов и заводов первичной обработки шерсти, льна и хлопка.

В отделе II помещены показатели восстановительной стоимости производственных корпусов трикотажных, швейных, кожевенных, обувных предприятий, кожевенных заводов н меховых фабрик.

5. Производственные корпуса и здания специализированных подсобных производств прочих отраслей текстильной и легкой промышленности, не вошедшие в данный сборник и не являющиеся специфическими для этой промышленности, а по технологии, объемно-планировочным и конструктивным решениям близкие к аналогичным производствам других отраслей народного хозяйства, переоцениваются следующим образом:

- Производственные корпуса и здания подсобных производств фарфорофаянсовой промышленности переоцениваются по показателям керамической и гипсовой промышленности сборника № 8 для зданий и сооружений промышленности строительных материалов.

- Производственные корпуса и здания подсобных производств предприятий по производству резиновых, пластмассовых, стеклянных, металлических, мягких из ткани, меха и плюша игрушек, настольно-печатных игр и прочих игрушек переоцениваются по показателям аналогичных производства по сборникам других отраслей народного хозяйства (производство пластмассовых, стеклянных и резиновых изделий, металлообрабатывающие, деревообрабатывающие, полиграфические и швейные предприятия).

- Производственные корпуса и здания подсобных производств предприятий вспомогательных материалов для текстильной промышленности переоцениваются по показателям сборников деревообрабатывающих и металлообрабатывающих предприятий, производства резиновых изделий и прочих аналогичных производств.

- Производственные корпуса текстильно-галантерейных предприятии переоцениваются но показателям трикотажных фабрик данного сборника.

- Производственные корпуса кожгалантерейных предприятий переоцениваются по показателям обувных фабрик данного сборника.

- Производственные корпуса сетевязальной промышленности переоцениваются по аналогичным предприятиям сборника № 12 для рыбной промышленности.

6. В соответствии с фактическим размещением предприятий по областям, краям и республикам укрупненные показатели восстановительной стоимости здании и сооружений данного сборника составлены для следующих территориальных поясов:

- По предприятиям текстильной промышленности - для I, II, III и IV территориальных поясов.

- По предприятиям легкой промышленности - для I, II, III, IV и V территориальных поясов.

- По заводам хлопкоочистительной промышленности - для II и IV территориальных поясов.

Распределение областей, краев и республик по территориальным поясам приведено в общей части к сборникам.

7. Укрупненные показатели учитывают полную восстановительную стоимость зданий и сооружений, включая общестроительные и особостроительные работы, санитарно-технические устройства и электроосвещение, а также накладные расходы, плановые накопления и общеплощадочные необъемные лимитированные расходы, относимые на стоимость зданий и сооружений (вертикальная планировка промплощадки, снос строений, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, на временные сооружения, проектирование и прочие подобные затраты).

8. В восстановительную стоимость зданий и сооружений не вошли установка кондиционеров заводского изготовления для вентиляции производственных корпусов, спринклерные установки, а также силовое оборудование внутренних систем сантехнических устройств.

При наличии их в производственных корпусах полная восстановительная стоимость этих зданий, определенная по показателям данного сборника, увеличивается:

а) за каждый установленный кондиционер согласно таблице:

	Производительность кондиционера в тыс. куб. м воздуха в час
Наименование	К-40	К-60	К-80	К-120	К-240
	стоимость в тыс. руб.
Оборудование	3,0	6,9	8,5	13,7	18,6
Строительно-монтажные работы	1,4	3,6	3,7	4,9	14,7
Всего	4,4	10,5	12,2	18,6	33.3
б) за 1 кв. м площади пола производственных помещений, где имеются спринклерные установки - 1,9 руб.;

в) за I квт установленной мощности моторов для внутренних сантехнических устройств, включая силовые проводки, - 22,0 руб.

Примечания:

1) В показателях таблиц 6, 14 и 18 по бесфонарным корпусам учтены строительно-монтажные работы по установке кондиционеров. Следует добавить к общей оценочной стоимости здания только стоимость оборудования.

2) В показателях восстановительной стоимости складских зданий текстильной промышленности (таблицы 33, 34, 35 и 36) стоимость спринклерных установок учтена и дополнительной оценке не подлежит.

9. В некоторых ценниках на технологическое и вспомогательное оборудование текстильной и легкой промышленности не учтена стоимость фундаментов под оборудование, которая должна быть при переоценке основных фондов отнесена на стоимость оборудования. В этих случаях стоимость фундаментов определяется по следующей таблице:

№ п/п	Наименование материалов фундамента	Объем в куб. м	Стоимость 1 куб. м в руб.
1	Бутобетонные	до 5	33
2	То же	более 5	32
3	Бетонные	до 2	42
4	То же	до 5	40
5	То же	более 5	39
6	Железобетонные	до 5	51
7	То же	более 5	48
8	Железобетонные сложные	-	56
9	Бетонные и железобетонные смешанные (под комплекс оборудования с приямками)	-	52
Примечание- Стоимость платиков под прядильное и ткацкое оборудование в других видов оборудовании, размещаемых на полу, включена в стоимость полов и отдельно оценке не подлежит.


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

10. Определение объемов и площадей зданий и сооружений производится согласно указаниям, приведенным в общей части к сборникам.

11. Восстановительная стоимость определена по территориальным поясам для II климатического района. Для определения восстановительной стоимости

	Климатические районы
Наименование предприятий	I	III	V
	а	б	в
1. Хлопчатобумажные, шерстяные, швейные, кожевенные, меховые и обувные предприятия	1,07	0,97	0,96
2. Заводы первичной обработки шерсти и льна	1,08	0,96	0,95
по другим климатическим районам следует применять следующие поправочные коэффициенты.

Распределение территории СССР по климатическим районам следует принимать применительно к указаниям, приведенным во II части СНиП «Нормы строительного проектирования».

Пример пользования сборником.

Требуется переоценить одноэтажное шедовое здание прядильной фабрики с плоским темным скатом 1 группы капитальности объемом 150 тыс. куб. м. Здание оборудовано спринклерной установкой на площади 20 тыс. кв. м и тремя кондиционерами производительностью по 60 тыс. м/час.

Инвентаризационной комиссией установлен следующий физический износ отдельных конструкций в %:

Фундаменты	-
Стены и перегородки	20
Перекрытия и покрытия	20
Проемы	30
Полы	50
Кровля	50
Отделочные работы	50
Внутренние сантехнические устройства	40
Спринклерные установки	20
Здание расположено во 2-м территориальном поясе и в III климатическом районе. Определяем полную восстановительную стоимость здания.

Согласно табл. 1 графы б восстановительная стоимость I куб. м здания прядильной фабрики объемом до 200 тыс. куб. м по 2 поясу составляет 13,7 руб.

Общая стоимость здания объемом в 150 тыс. куб. м составит

13,7 х 150000 = 2055000 руб.

С коэффициентом 0,97 для III климатического района восстановительная стоимость будет 2 055 000х0,97 = 1993500 руб.

В соответствии с пунктом 8 технической части:

а) стоимость спринклерных установок на производственной площади 20000 кв. м составит 1,90 х 20000=38000 руб.;

б) стоимость 3-х кондиционных установок заводского изготовления производительностью по 60 тыс. м^ воздуха в час, составит 10500 х 3 = 31500 руб.;

в) установленная мощность моторов для сантехнических устройств 1000 квт. Стоимость составит 22 х 1000 = 22000 руб.

Полная восстановительная стоимость здания составит (в руб.):

Согласно укрупненным показателям	1993500
Спринклер	38000
Кондиционеры заводского изготовления	31500
Установленная мощность моторов	22000
Всего	2085000
Для определения физического износа здания составляют следующую расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания в %	Износ конструктив ных элементов в %	Удельный износ конструктив ных элемен- тов в %
	а	б	в
Фундаменты	5	-	-
Стены и перегородки	9	20	2
Покрытие и перекрытия	14	20	3
Проемы	9	30	3
Металлоконструкции	13	-	-
Полы	12	50	6
Кровля	14	50	7
Отделочные работы	1	50	1
Разные работы	4	-	-
Санитарно-технические устройства Электроосвещение	7  7	40  -	3  -
Подпольные каналы	5	-	-
Итого	100	-	25
В графе а даны удельные веса конструктивных элементов здания прядильной фабрики I группы капитальности объемом 150000 куб. м согласно табл. 1.

В графе б даны проценты износа отдельных конструктивных элементов, определенные инвентаризационной комиссией.

В графе в дан удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости здания, полученной путем перемножения показателей граф а и б.

Таким образом, общий физический износ здания составит 25 %. Физический износ здания в денежном выражении будет

1993500 х 0,25 = 498375 руб.

Физический износ спринклерной установки, согласно акту - 20 %.

Физический износ спринклерной установки в денежном выражении

38000 х 0,2 = 7600 руб.

Всего физический износ здания с учетом спринклерных установок составит

498375 + 7600 = 505975 руб.

12. С выпуском настоящего сборника ранее изданный в 1959 г. сборник № 14 «Укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений легкой и текстильной промышленности для переоценки основных фондов», утвержденный Госстроем СССР 2-ХII - 1958 г., аннулируется.


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. ЛЬНЯНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

ШЕДОВЫЕ С ПЛОСКИМ ТЕМНЫМ СКАТОМ

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бутовые, бутобетонные. бетонные и железобетонные. Стены - кирпичные. Колонны и плиты темных скатов железобетонные. Прогоны лотков и стропила темных скатов металлические. Кровля совмещенная, рулонная, либо из волнистой асбофанеры. Здание оборудовано всеми видами сани тарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1

Территориальные	Кровля темных скатов
пояса	рулонная	из волнистой асбофанеры
	объем здания в тыс. куб. м до
	100	200	300	400	100	200	300	400-
	а	б	в	г	д	е	ж	з
А - прядильные фабрики

1	13,5	13,0	12,8	12,5	13,2	12,7	12,5	12,3
2	14,2	13,7	!3,4	13,1	13,9	13,3	13,1	12,9
3	14,4	13,9	13,7	13,4	14,1	13,6	13,4	13,2
4	15,0	14,4	14,2	13,9	14,7	14,1	13,9	13,7
Б - ткацкие фабрики

1	13,3	12,7	12,5	12,2	12,8	12,3	12,1	11,9
2	13,9	13,4	13,1	12,8	13,4	12,9	12,7	12,5
3	14,1	13,7	13,4	13,0	13,7	13,2	13,0	12,7
4	14,7	14,1	13,9	13,5	14,2	13,7	13,4	13,2
В - отделочные фабрики

1	14,4	13,9	13,6	13,3	14,0	13,5	13,3	12,9
2	15,1	14,6	14,3	14,0	14,7	14,2	13,9	13,5
3	15,4	14,9	14,5	14,2	15,0	14,4	14,1	13,8
4	16,0	15,4	15,1	14,8	15,5	15,0	14,6	14,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к таблице 1)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	5	5	4
Стены и перегородки	9	10	9
Покрытие и перекрытия	14	14	14
Проемы	9	9	9
Металлоконструкции	13.	14	14
Полы	12	12	11
Кровля	14	14	13
Отделочные работы	1	2	2
Разные работы	4	4	4
Внутренние санитарно-технические устройства	7	5	10
Электроосвещение	7	9	5
Подпольные каналы	5	2	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. ЛЬНЯНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

ШЕДОВЫЕ С ПЛОСКИМ ТЕМНЫМ СКАТОМ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стони кирпичные. Колонны к псе элементы шедового покрытия и лотков III железобетона. Кровля совмещенная, рулонная, либо из волнистой асбофанеры. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 2

Территориальные	Кровля темных скатов
пояса	рулонная	из волнистой асбофанеры
	объем здания в тыс. куб. м до
	100	200	300	400	100	200	300	400
	а	б	в	г	д	г	ж	з
А - прядильные фабрики

1  2  3  4	13,8  14,5  14,8  15,3	13,2  13,9  14,1  14,7	13,0  13,7  13,9  14,4	12,6  13,2  13,5  14,0	13,5  14,2  14,4  15,0	13,0  13,7  13,9  14,4	12,8  13,4  13,7  14,2	12,4  13,0  13,3  13,8
Б - ткацкие фабрики

1	13,4	12,8	12,6	12 3	13,0	12,5	12,3	12,1
2	14,1	13,5	13,7	12,9	13,7	13,1	12,9	12,7,
3	14,3	13,8	13,5	13,2	13,9	13,4	13,2	12,9
4	14,9	14,2	14,0	13,7	14,3	13,9	13,7	13,4
В - отделочные фабрики

1	16,3	15,6	15,3	15,0	16,0	15,4	15,0	14,7
2	17,1	16,4	16,1	15,8	16,8	16,2	15,8	15,4
3	17,4	16,7	16,4	16,1	17,1	16,5	16,1	15,7
4	18,1	17,3	17,0	16,7	17,8	17,1	16,7	16,3
Удельный вес конструктивных элементов в в %

(к таблице 2)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	4	6	6
Стены и перегородки	9	10	10
Покрытие и перекрытия	25	20	25
Проемы	8	7	9
Полы	9	9	11
Кровля	16	19	16'
Отделочные работы	1	2	2
Разные работы	1	1	2
Внутренние санитарно-технические устройства	8	5	10
Электроосвещение	14	12	5
Подпольные каналы	5	3	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. ЛЬНЯНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

ШЕДОВЫЕ С ПЛОСКИМ ТЕМНЫМ СКАТОМ

Характеристика

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Все элементы шедового покрытия и лотков деревянные. Колонны металлические. Кровля совмещенная, рулонная, либо из волнистой асбофанеры. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением а подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 3

Территориальные	Кровля темных скатов
пояса	рулонная	из волнистой асбофанеры
	объем здания в тыс. куб. м до
	100	200	300	400	100	200	300	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з
А - прядильные фабрики

1  2  3  4	11,6  12,2  12,4  12,9	11,2  11,8  12,0  12,4	11,0  11,5  11,8  12,2	10,7  11,2  11,4  11,9	11,3  11,9  12,1  12,5	10,9  11,4  11,7  12,1	10,7  11,2  11,4  11,9	10,5  11,0  11,2  11,6
Б - ткацкие фабрики

1	11,4	11,0	10,8	10,6	11,1	10,6	10,4	10,3
2	12,0	11,5	11,3	11,1	11,6	11,1	10,9	10,8
3	12,2	11,8	11,6	11,3	11,9	11,3	11,1	11,0
4	12,6	12,2	12,0	11,8	12,3	11,8	11,5	11,4
В - отделочные фабрики

1	13,0	12,5	12,2	12,0	12,6	12,1	11,9	11,6
2	13,6	13,1	12,8	12,6	13,2	12,7	12,5	12,2
3	13,9	13,4	13,0	12,8	13,5	12,9	12,7	12,4
4	14,4	13,9	13,5	13,3	14,0	13,4	13,2	12,9
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к таблице 3)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	5	5	5
Стены и перегородки	9	9	9
Покрытие и перекрытия	12	12	12
Проемы	10	10	10
Полы	12	13	12
Кровля	24	24	23
Отделочные работы	2	1	1
Разные работы	3	3	3
Внутренние санитарно-технические устройства	10	7	12
Электроосвещение	11	13	7
Подпольные каналы	2	3	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. ЛЬНЯНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

ШЕДОВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКОЙ ТЕМНОГО СКАТА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стену кирпичные. Колонны и все элементы шедового цилиндрического покрытия железобетонные монолитные. Кровля совмещенная рулонная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 4

Территориальные	Объем здания в тыс. куб. м до
пояса	100	200	300	400
	а	б	в	г
А - прядильные фабрики

1  2  3  4	12,6  13,2  13,5  14,0	12,3  12,9  13,2  13,7	11,9  12,6  32,7  13,2	11,7  12,3  12,5  13,0
Б - ткацкие фабрики

1  2  3  4	11,7  12,3  12,5  33,0	11,4  12,0  12,2  12,6	11,2  11,8  12,0  12,4	11,0  11,5  11,8  12,2
В - отделочные фабрики

1  2  3  4	15,3  16,1  16,4  17,0	14,7  15,4  15,7  16,3	14,4  15,1  15,4  16,0	14,1  14,8  15,1  15,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к таблице 4)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	6	6	7
Стены и перегородки	8	9	8
Покрытие и перекрытия	28	29	31
Проемы	6	7	7
Полы	8	8	8
Кровля	13	14	12
Отделочные работы	2	3	2
Разные работы	3	3	3
Санитарно-технические устройства	11	9	13
Электроосвещение	6	7	4
Подпольные каналы	9	5	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. ЛЬНЯНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

ШЕДОВЫЕ С ОБОЛОЧКОЙ ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ ТЕМНОГО СКАТА

(ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКИЕ ФАБРИКИ)

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны н элементы оболочки двоякой кривизны шедового покрытия железобетонные монолитные. Кровля совмещенная рулонная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 5

Территориальный пояс	Стоимость
1  2  3  4	12,0  12,6  12,8  13,2
(к таблице 5)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены и перегородки	8
Покрытие и перекрытия	30
Проемы	6
Полы	8
Кровля	14
Отделочные работы	2
Разные работы	4
Сантехнические устройства	12
Электроосвещение	10
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. ЛЬНЯНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

БЕСФОНАРНЫЕ КОРПУСА С ТЕХНИЧЕСКИМ ЧЕРДАКОМ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Степы кирпичные или панельные. Колонны и все элементы покрытия и перекрытия сборные железобетонные. Кровля совмещенная рулонная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств с учетом кондиционирования воздуха, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 6

Территориальные	Стены
пояса	кирпичные	панельные
	а	б
А - прядильные фабрики

1  2  3  4	14,7  15,4  15,7  16,3	15,0  15,7  16,0  16,6
Б - ткацкие фабрики

1  2  3  4	13,4  14,1  14,3  14,9	13,7  14,4  14,6  15,2
В - отделочные фабрики

1  2  3  4	16,4  17,2  17,5  18,2	16,7  17,5  17,9  18,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(к таблице 6)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	5	5	8
Стены и перегородки	7	7	12
Покрытие и перекрытия	29	31	24
Проемы	1	1	1
Полы	10	10	11
Кровля	10	12	9
Отделочные работы	2	2	5
Разные работы	3	3.	3
Внутренние санитарно-технические устройства	15	13	18
Электроосвещение	11	14	5
Подпольные каналы	7	2	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. ЛЬНЯНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МНОГОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Степы кирпичные либо панельные- Железобетонный каркас и перекрытия из сборных элементов. Кровля совмещенная, либо с чердаком. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными. каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 7

Территориаль-	Кровля совмещенная	Кровля с чердаком
альные пояса	Наружные стены
	панельные	кирпичные	панельные	кирпичные
	Этажность
	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
А - прядильные фабрики

1  2  3  4	15,3  16,1  16,4  17,0	14,5  15,2  15,5  16,1	14,0  14,7  15,0  15,5	15,1  15,9  16,2  16,8	14,3  15,0  15,3  15,9	13,8  14,5  14,8  15,3	15,1  15,9  16,2  16,8	14,3  15,0  15,3  15,9	13,8  14,5  14,8  15,3	15,0  15,8  16,1  16,7	14,2  14,9  15,2  15,8	13,7  14,4  14,7  15,2
Б - ткацкие фабрики

1  2  3  4	15,9  16,7  17,0  17,6	15,1  15,9  16,2  16,8	14,7  15,4  15,7  16,3	15,7  16,5  16,8  17,4	14,9  15,6  15,9  16,5	14,5  15,2  15,5  16,1	15,7  16,5  16,8  17,4	14,9  15,6  15,9  16,5	14,5  15,2  15,5  16,1	15,5  16,3  16,8  17,2	14,7  15,4  15,7  16,3	14,3  15,0  15,3  15,9
В - отделочные фабрики

1  2  3  4	20,0  21,0  21,4  22,2	18,9  19,8  20,2  21,0	18,3  19,2  19,6  20,3	19,9  20,9  21,3  22,1	18,8  19,7  20,1  20,9	18,2  19,1  19,5  20,2	19,9  20,9  21,3  22,1	18,8  19,7  20,1  20,9	18,2  19,1  19,5  20,2	19,8  20,8  21,2  22,0	18,7  19,6  20,0  20,7	18,1  19,0  19,4  20,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(к таблице 7)

Наименование конструктивных	А	Б	В
элементов	а - в  ж - и	г - е  к - м	а - в  ж - и	г - е  к - м	а - в  ж - и	г - е  к - м
Фундаменты	4	4	4	4	8	8
Стены и перегородки	7	6	7	6	10	9
Покрытие и перекрытия	39	39	42	42	24	24
Проемы	5	5	5	5	4	4
Полы	6	6	6	6	8	8
Кровля	4	4	4	4	5	5
Отделочные работы	3	4	3	4	6	7
Разные работы	2	2	2	2	3	3
Санитарно-технические устройства Электроосвещение	19  11	19  11	15  12	15  19	23  4	23  4
Подпольные каналы	-	-	-	-	5	5
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. ЛЬНЯНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МНОГОЭТАЖНЫЕ КОРПУСА В МОНОЛИТНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные монолитные. Кровля совмещенная либо с чердаком. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением к подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 8

Территориальные	Кровля совмещенная	Кровля с чердаком
пояса	этажность
	2	3	4	2	3	4
	а	б	в	г	д	е
А - прядильные фабрики

1	13,6	13,0	12,5	13,4	12,8	12,3
2	Э4,3	13,7	13,1	14,1	13,4	12,9
3	14,6	13,9	13,4	14,3	13,7	13,2
4	15,1	14,4	13,9	14,9	14,2	13,7
Б - ткацкие фабрики

1	14,2	13,6	13,1	14,0	13,3	12,8
2	14,9	14,3	13,8	14,7	14,0	13,4
3	15,2	14,6	14,0	15,0	14,2	13,7
4	15,8	15,1	14,5	15,5	14,8	14,2
В - отделочные фабрики

1	18,2	17,1	15,6	18,1	17,0	15,5
2	19,1	18,0	16,4	19,0	17,9	16,3
3	19,5	18,3	16,7	19,4	18,2	16,6
4	20,2	19,0	17,3	20,1	18,9	17,2
Примечание. По табл. 8 оцениваются многоэтажные корпуса с чугунными колоннами и железобетонными перекрытиями.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к таблице 8)

Наименование конструктивных	Удельные вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	5	4	5
Стены и перегородки	7	7	8
Покрытия и перекрытия	32	35	30
Проемы	5	5	4
Полы	7	7	9
Кровля	4	5	5
Отделочные работы	3	3	5
Разные работы	3	3	3
Санитарно-технические устройства Электроосвещение	22  12	17  14	23  5
Подпольные каналы	-	-	3
Итого	100	100.	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. ЛЬНЯНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МНОГОЭТАЖНЫЕ КОРПУСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ

Характеристика

Группа капитальности III

Фундаменты, стены подвала бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие деревянные. Кровля совмещенная, либо с чердаком. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 9

Территориальные	Кровля совмещенная	Кровля с чердаком
пояса	этажность
	2	3	4	2	3	4
	а	б	в	г	3	е
А - прядильные фабрики

1	11,0	10,5	10,1	10,9	10,4	10,0
2	11,6	11,1	10,6	!1,5	11,0	10,5
3	11,8	11,3	10,8	1!,7	11,1	10,7
4	12,2	11,7	11,2	12,1	11,6	4,1
Б - ткацкие фабрики

1  2  3  4	11,3  11,9  12,1  12,6	11,0  11,6  11,8  12,2	10,4  10,9  11,1  11,6	11,2  11,8  12,0  12,4	10,6  11,1  11,4  11,8	10,3  10,8  11,0  11,4
В - отделочные фабрики

1	16,4	15,4	14,0	16,3	15,3	14,0
2	17,2	16,2	14,7	17,1	16,1	14,7
3	17,6	16,5	15,0	17,4	16,4	15,0
4	18,2	17,1	15,6	18,1	17,0	15,6
Примечание. По восстановительным стоимостям таблицы 9 оцениваются многоэтажные корпуса с чугунными колоннами и деревянными перекрытиями.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к таблице 9)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	6	6	6
Стены и перегородки	12	14	14
Покрытие и перекрытия	16	21	15
Проемы	9	8	8
Полы	8	8	8
Кровля	8	9	9
Отделочные работы	3	3	3
Разные работы	2	2	2
Санитарно-технические устройства Электроосвещение	20  16	15  14	20  8
Подпольные каналы	-	-	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2. КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

ШЕДОВЫЕ С ПЛОСКИМ ТЕМНЫМ СКАТОМ

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бутовые,. бутобетонные, бетонные и железобетонные. Колонны и плиты темных скатов железобетонные. Прогоны лотков к стропила темных скатов металлические. Кровля совмещенная, рулонная, либо из волнистой асбофанеры. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 10

Территориальные	Кровля темных скатов
пояса	рулонная	из волнистой асбофанеры
	Объем здания в тыс. куб. м до
	100	200	300	400	100	200	300	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з
А - прядильные фабрики

1  2  3  4	13,9  14,6  14,9  15,4	13,3  14,0  14,2  14,8	13,1  13,8  14,0  14,5	12,9  13,5  13,8  14,3	13,5  14,2  14,4  15,0	13,0  13,7  13,9  14,4	12,8  13,3  13,7  14,2	12,4  13,0  13,3  13,8
Б - ткацкие фабрики

1  2  3  4	13,1  13,8  13,9  14,4	12,6  13,2  13,4  14,0	12,4  13,0  13,3  13,8	12,1  12,7  13,0  13,4	12,8  13,4  13,7  14,2	12,3  12,9  13,2  13,7	12,1  12,7  13,0  13,4	11,9  12,5  12,7  13,2
В - отделочные фабрики

1	14,4	13,9	13,6	13,3	14,1	13,6	13,3	13,0
2	15,1	14,6	14,3	14,0	14,8	14,3	14,0	13,6
3	15,4	14,9	14,5	14,2	15,1	14,5	14,2	13,9
4	16,0	15,4	15,1	14,8	15,6	15,1	14,8	14,3
Удельный вес конструктивных элементов в %

(к таблице 10)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	5	5	4
Стены и перегородки	9	10	9
Покрытие н перекрытия	15	14	14
Проемы	9	9	9
Металлоконструкции	13	14	14
Полы	12	12	11
Кровля	14	14	14
Отделочные работы	1	2	2
Разные работы	3	4	4
Внутренние санитарно-технические устройства  Электроосвещение	7  7	5  9	10  5
Подпольные каналы	5	2	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2. КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

ШЕДОВЫЕ С ПЛОСКИМ ТЕМНЫМ СКАТОМ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны и все элементы шедового покрытия и лотков железобетонные. Кровля совмещенная, рулонная, либо из волнистой асбофанеры. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11

Территориальные	Кровля темных скатов
пояса	рулонная	из волнистой асбофанеры
	Объем здания в тыс. куб. м до
	100	200	300	400	100	200	300	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з
А - прядильные фабрики

1	14,0	13,5	13,2	12,8	13,6	13,1	12,9	12,5
2	14,7	14,2	13,9	13,4	14,3	13,8	13,5	13,1
3	15,0	14,4	14,1	13,7	14,6	14,0	12,8	13,4
4	15,5	15,0	14,7	14,2	15,1	14,5	14,3	13,9
Б - ткацкие фабрики

1	13,3	12,7	12,5	12,2	12,9	12,4	12,2,	12,0
2	13,9	13,4	13,1	12,8	13,5	13,0	12,8	12,6
3	14,1	13,7	13,4	13,0	12,8	13,3	13,0	12,8
4	14,7	14,1	13,9	13,5	14,3	13,8	13,5	13,3
В - отделочные фабрики

1	16,3	15,6	15,2	15,0	16,0	15,4	15,0	14,7
2	17,1	16,4	16,0	15,8	16,8	16,2	15,8	15,4
3	17,4	16,7	16,3	16,1	17,1	16,5	16,1	15,7
4	18,1	17,3	16,9	16,7	17,8	17,1	16,7	16,3
Удельный вес конструктивных элементов в %

(К таблице 11)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	4	6	6
Стены н перегородки	10	10	10
Покрытие и перекрытия	24	26	25
Проемы	8	7	9
Полы	8	9	11
Кровля	17	18	16
Отделочные работы	1	2	2
Разные работы	1	2	2
Внутренние санитарно-технические устройства  Электроосвещение	8  14	5  12	10  5
Подпольные каналы	5	3	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2. КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

ШЕДОВЫЕ С ПЛОСКИМ ТЕМНЫМ СКАТОМ

Характеристика

Груша капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Все элементы шедового покрытия и лотков деревянные. Кожины металлический.. Кровля совмещенная, рулонная либо из волнистой асбофанеры. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 12

Территориальные	Кровля темных скатов
пояса	рулонная	из волнистой «сбофанеры
	Объем здания в тыс. куб. м до
	100	200	300	400	100	200	300	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з
А - прядильные фабрики

1	12,1	11,6	11,4	11,2	11,7	11,2	11,1	10,8
2	12,7	12,2	12,0	11,8	12,3	11,8	11,6	11,3
3	12,9	12,4	12,2	12,0	12,5	12,0	11,9	11,6
4	13,4	12,9	12,6	12,4	13,0	12,4	12,3	12,0
Б - ткацкие фабрики

1	11,4	11,0	10,8	10,6	11,1	10,6	10,4	10,3
2	12,0	11,5	11,3	11,1	11,6	11,1	10,9	10,8
3	12,2	11,8	11,6	11,3	11,9	11,3	11,1	11,0
4	12,6	12,2	12,0	11,8	12,3	11,8	11,5	11,4
В - отделочные фабрики

1	13,0	12,5	12,2	12,0	12,7	12,2	12,0	11,7
2	13,6	13,1	12,8	12,6	13,3	12,8	12,6	12,3
3	13,9	13,4	13,0	12,8	13,6	13,0	12,8	12,5
4	14,4	13,9	13,5	13,3	14,1	13,5	13,3	13,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(К таблице 12)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	5	5	5
Стены и перегородки	9	9	9
Покрытие в перекрытия	12	12	12
Проемы	10	10	10,
Полы	13	13	13
Кровля	24	24	23
Отделочные работы	1	1	1
Разные работы	3	3	3
Санитарно-технические устройства	10	7	12
Электроосвещение	11	13	7
Подпольные каналы	2	3	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2. КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

ШЕДОВЫЕ С ОБОЛОЧКОЙ ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ ТЕМНОГО СКАТА (ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА)

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны и элементы оболочки двоякой кривизны шедового покрытия, железобетонные, монолитные. Кровля совмещенная рулонная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 13

Территориальный пояс	Стоимость 1 куб. м в руб.
1	12,0
2	12,6
3	12,8
4	13,2
Удельный вес конструктивных элементов в %

(К таблице 13)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены и перегородки Покрытие и перекрытия Проемы	8  30  6
Полы	8
Кровля Отделочные работы	14  2
Разные работы	4
Внутренние санитарно-технические устройства Электроосвещение	12  10
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2. КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

БЕСФОНАРНЫЕ КОРПУСА С ТЕХНИЧЕСКИМ ЧЕРДАКОМ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены панельные. Колонны и все элементы покрытия и перекрытия сборные железобетонные. Кровля совмещенная рулонная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств (включая кондиционирование воздуха), электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 14

Территориальные пояса	Прядильные фабрики	Ткацко-отделочные фабрики
	а	б
1	15,7	16,8
2	16,5	17,6
3	16,8	18,0
4	17,4	18,6
Удельным вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 14)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б
Фундаменты	5	4
Стены и перегородки	7	8
Покрытие и перекрытия	36	36
Проемы	1	1
Полы	7	9
Кровля	12	11
Отделочные работы	2	3
Разные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства	13	14
Электроосвещение	10	10
Подпольные каналы	6	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2. КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МНОГОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты и стены подвала  бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные, либо панельные. Железобетонный каркас и перекрытия из сборных элементов. Кровля совмещенная, либо с чердаком. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 15

Территориальные	Кровля совмещенная	Кровля с чердаком
пояса	Наружные стены
	панельные	кирпичные	панельные	кирпичные
	Этажность
	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
А - прядильные фабрики

1	15,6	14,7	14,3	15,4	14,5	14,1	15,5	14,5	14,2	15,2	14,3	13,9
2	16,4	15,4	15,0	16,2	15,2	14,8	16,3	15,2	14,9	16,0	15,0	14,6
3	16,7	15,7	15,3	16,5	15,5	15,1	16,6	15,5	15,2	16,3	15,3	14,9
4	17,3	16,3	15,9	17,1	16,1	15,7	17,2	16,1	15,8	16,9	15,9	15,4
Б - ткацкие фабрики

1	15,4	14,5	14,0	15,1	14,2	13,8	15,2	14,2	13,9	14,9	14,0	13,6
2	16,2	15,2	14,7	15,9	14,9	14,5	16,0	14,9	14,6	15,6	14,7	14,3
3	16,5	15,5	15,0	16,2	15,2	14,8	16,3	15,2	14,9	15,9	15,0	14, о
4	17,1	16,1	15,5	16,8	15,8	15,3	16,9	15,8	15,4	16,5	15,5	15,1
В - отделочные фабрики

1	20,0	18,9	18,3	19,9	18,8	18,2	19,9	18,8	18,2	19,8	18,7	18,1
2	21,0	19,8	19,2	20,9	19,7	19,1	20,9	19,7	19,1	20,8	19,6	19,0
3	21,4	20,2	10,6	21,3	20,1	19,5	21,3	20,1	19,5	21,2	20,0	19,4
4	22,2	21,0	20,3	22,1	20,9	20,2	22,1	20,9	20,2	22,0	20,7	20,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 15)

Наименование конструктивных	А	Б	В
элементов	а - в ж - и	г -е к - м	а - в ж - и	г -е к - м	а - в ж - и	г -е к - м
Фундаменты	4	4	4	4	8	8
Стены и перегородки	8	7	7	6	10	9
Покрытие и перекрытия	38	38	42	42	24	24
Проемы	5	5	5	5	4	4
Полы	6	6	6	6	8	8
Кровля	4	4	4	4	5	5
Отделочные работы	3	4	3	4	6	7
Разные работы	2	2	2	2	3	3
Санитарно-технические устройства	19	19	15	15	23	23
Электроосвещение	11	11	12	12	4	4
Подпольные каналы	-	-	-	-	5	5
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2. КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МНОГОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА В МОНОЛИТНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные, бетонные к железобетонные. Стены кирпичные. Колонны, перекрытия и покрытия железобетонные монолитные. Кровля совмещенная, либо с чердаком. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением к подпольными каналами.•

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 16

Территориальные	Кровля совмещенная	Кровля с чердаком
пояса	Этажность
	2	3	4	2	3	4
	а	б	в	г	д	е
А - прядильные фабрики

1	13,9	13,2	12,8	13,8	13,0	12,7
2	14,6	13,9	13,4	14,5	13,7	13,3,
3	14,9	14,1	13,7	14,8	13,9	13,6
4	15,4	14,7	14,2	15,3	14,4	14,1
Б - ткацкие фабрики

1	13,7	13,0	12,6	13,6	12,8	12,4
2	14,4	13,6	13,2	14,3	13,4	13,0
3	14,7	13,9	13,5	14,6	13,7	13,3
4	15,2	14,4	14,0	15,1	14,2	13,8
В - отделочные фабрики

1	18,2	17,2	15,6	18,1	17,0	15,5
2	19,1	18,0	16,4	19,0	17,9	10,3
3	19,5	18,3	16,7	19,4	18,2	16,6
4	20,2	19,0	17,3	20,1	18,9	17,2
Примечание. По восстановительным стоимостям табл. 16 оцениваются этажные корпуса с чугунными колоннами и с железобетонными перекрытиями.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(К таблице 16)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	5	4	5
Стены и перегородки	7	7	8
Покрытие и перекрытия	32	35	30
Проемы	5	5	4
Полы	7	7	9
Кровля	4	5	5
Отделочные работы	3	3	5
Разные работы	3	3	3
Санитарно-технические устройства	20	17	23
Электроосвещение	12	14	5
Подпольные каналы	-	-	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2. КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МНОГОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ

Характеристика

Группа капитальности III

Фундаменты, стены подвала бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные, перекрытия и покрытие деревянные. Кровля совмещенная, либо с чердаком. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 17

Территориальные	Кровля совмещенная	Кровля с чердаком
пояса	Этажность
	2	3	4	2	3	4
	а	б	в	г	д	е
А - прядильные фабрики

1	11,3	10,8	10,4	11,2	10,7	10,3
2	11,9	11,3	10,9	11,8	11,2	10,8
3	12,1	11,6	11,1	12,0	11,4	11,0
4	12,5	12,0	11,6	12,4	11,9	11,4
Б - ткацкие фабрики

1	11,3	11,0	10,4	11,2	10,6	10,3
2	11,9	!1,6	10,9''	11,8	11,1	10,8
3	12,1	11,8	1,1	12,0	11,4	11,0
4	12,6	12,2	11,6	12,4	11,8	11,4
В - отделочные фабрики

1	16,4	15,4	14,0	10,0	!5,3	14,0
2	17,2	16,2	14,7	17,1	16,1	14,7
3	17,6	16,5	15,0	17,4	16,4	15,0
4	18,2	17,1	15,6	18,1	17,0	15,6
Примечание. По восстановительным стоимостям табл. 17 оцениваются многоэтажные корпуса с чугунными колоннами и с деревянными перекрытиями.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к таблице 17)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	6	6	6
Стены и перегородка	12	14	14
Покрытие и перекрытия	16	21	15
Проемы	9	8	8
Полы	8	8	8
Кровля	8	9	9
Отделочные работы	3	3	3
Разные работы	2	2	2
Санитарно-технические устройства	20	15	20
Электроосвещение	16	14	8
Подпольные каналы	-	-	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 3. ФАБРИКИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

БЕСФОНАРНЫЕ КОРПУСА С ТЕХНИЧЕСКИМ ЧЕРДАКОМ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Колонны и все элементы покрытия и перекрытия сборные железобетонные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств с учетом кондиционирования воздуха, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 18

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб.  м здания
1	16.8
2	17.6
3	18,0
4	18,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 18)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Стены и перегородки	12
Покрытие и перекрытие	24
Проемы	1
Полы	11
Кровля	9
Отделочные работы	5
Разные работы	3
Санитарно-технические устройства	18
Электроосвещение	5
Подпольные каналы	4
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ФАБРИКИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны и перекрытия железобетонные сборные или монолитные. Кровля совмещенная, либо с чердаком. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

Группа капитальности III

Фундаменты бутобетонные. бутовые и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля совмещенная, либо с чердаком. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств и электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 19

	А - в сборном железобетоне	Б - в монолитноми железобетоне	В - с деревянными перекрытиями
Территориальные	Объем в тыс. куб. м до
пояса	60	100	150	50	100	150	50	100	150
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	17,4	15,0	13,9	15,5	13,3	12,0	14,0	12,0	10,8
2	18,2	15,7	14,5	16,3	14,0	12,6	14,7	12,6	11,3
3	18,6	16,0	14,9	16,6	14,2	12,8	14,9	12,8	11,6
4	19,3	16,5	15,4	17,2	14,8	13,3	15,5	13,3	12,0
Удельный вес конструктивных элементов в %

(К таблице 19)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	А	Б	В
Фундаменты	10	9	10
Стены и перегородки	15	15	16
Покрытие и перекрытия	30	24	18
Кровля	8	9	9
Полы	7	7	8
Проемы	5	6	7
Отделочные работы	3	4	4
Прочие работы	5	7	7
Санитарно-технические устройства Электроосвещение	12  5	14  5	15  6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПЕНЬКИ И ЛЬНА

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты сборные железобетонные и бетонные. Стены кирпичные или панельные. Кровля из рулонного материала, либо из асбоцементных листов. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытие деревянное. Кровля из рулонных материалов, либо из асбоцементных листов. Здание оборудовано всеми необходимыми санитарно-техническими устройствами, электроосвещением и подпольными каналами.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 20

	Группа капитальности
Территориальные	II	III
пояса	объем здания в тыс. куб. м
	до 10	до 20	более 20	до 10	до 20	более 20	до 10	до 20	более 20
	стены панельные	стены кирпичные	стены кирпичные
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	16,8	15,5	14,6	18,0	16,6	15,7	16,5	15,3	14,4
2	17,6	13,3	15,3	18,9	17,4	16,5	17,3	16,1	15,1
3	18,0	16,6	15,6	19,3	17,8	16,8	17,7	16,4	15,4
4	18,6	17,2	16,2	20,0	18,4	17,4	18,3	17,0	16,0
5	21,3	19,7	18,5	22,9	21,1	19,9	21,0	19,4	18,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 20)

Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е	ж - и
Фундаменты	10	9	10
Стены и перегородки	20	21	29
Покрытие и перекрытия	11	11	7
Проемы	7	6	8
Полы	4	4	5
Кровля	7	8	. 6
Отделочные работы	2	4	3
Разные работы	1	1	1
Санитарно-технические устройства Электроосвещение	16  6	15  6	17  6
Подпольные каналы	5	5	2
Особостроительные работы	11	10	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПЕНЬКИ И ЛЬНА

ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Степы кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровли. совмещенные, рулонные, либо из волнистой асбофанеры. Здание оборудовано санитарно-техническими устройствами и электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 20а

Территориальные пояса	Цех пропарки	Цех сортировки	Цех обмолота со складом половы
	а	б	в
1	7,3	4,8	4,8
2	7,7	5,0	5,0
3	7,8	5,1	5,1
4	8,1	5,3	5,3
5	9,3	6,1	6,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 20 а)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	23	18	13
Стены и перегородки	28	15	21
Покрытие и перекрытия	16	12	29
Кровля	5	12	9
Полы	7	20	7
Проемы	11	16	8
Отделочные работы	7	2	1
Прочие работы	1	2	2
Внутренние санитарно-технические работы Электроосвещение	1  1	-  3	9  1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бетонные к железобетонные. Стены кирпичные. Колонны железобетонные. Покрытия и перекрытие в отдельных частях корпуса железобетонные. Кровля совмещенная из асбоцементных листов по металлическим фермам и прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ, УКАЗАННЫЙ В ТАБЛИЦЕ, В РУБ.

Таблица 21

Территориаль- ные пояса	Стоимость 1 куб. м здания с	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии	Оценочная стоимость здания увеличивается при наличии
	электроосве- тительной проводкой	централь- ного отопления на	хозяйственно- бытового и проти- вопожарного водо- провода с дренчер- ной установкой на	канализа- ции на	вентиляции на	горячего водоснабжения из расчета на 1 точку на	установки насоса - повысителя давле- ния в водопровод- ной сети из расче- та на 1 агрегат на
	а	б	в	г	д	е	ж
2	6,63	0,11	0,21	0,01	0,03	61	1035
3	6,70	0,11	0,22	0.01	0,03	67	1134
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 21)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	12
Стены и перегородки Покрытие и перекрытия	15  34
Кровля	3
Полы	4
Проемы	13
Отделочные работы Электроосвещение	3  8
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичине. Колонны железобетонные. Перекрытая и покрытие железобетонные. Кровля рулонная по железобетонным плитам и балкам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ, УКАЗАННЫЙ В ТАБЛИЦЕ, В РУБ.

Таблица 22

Территориаль- ные пояса	Стоимость 1 куб. м	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии	Оценочная стоимость здания увеличивается при наличии
	здания с электро- осветитель- ной проводкой	централь- ного отопления на	хозяйственно-быто- вого и противопо- жарного водопро- вода с дренчерной установкой на	канализа- ции на	вентиляции на	горячего водоснабжения из расчета на 1 точку на	установки насоса - повысителя давления в водопроводной сети из расчета за 1 агрегат на
	а	б	в	г	д	е	ж
2	13,73	0,10	0,27	0.03	0,05	66,66	1192,8
3	13,86	0,10	0,27	0,03	0,05	67,3	1204,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здании в %

(К таблице 22)

Наименование конструктивных элементов	Удельный все
Фундаменты Стены и перегородки Покрытие и перекрытия	12  39  16
Кровля	7
Полы	5
Проемы	9
Отделочные работы Электроосвещение Прочие работы	3  5  4
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные или панельные. Перекрытия и покрытие в отдельных частях железобетонные по железобетонным прогонам и фермам. Кровля из асбоцементных плит. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности III

Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Кровля из асбоцементных плит по деревянным стропилам и обрешетке. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ. УКАЗАННЫЙ В ТАБЛИЦЕ, В РУБ.

Таблица 23

Территори- альные пояса	Стоимость 1 куб. м здания с электроосветительной проводкой	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии	Оценочная стоимость здания увеличивается при наличии
	группа капиталь ности II	группа капиталь	цент- рального	хозяйственно-быто- вого и противопо-	канали- зации на	вентиля- ции на	горячего водоснабже	установки насоса - повысителя давления
	стены кирпич- ные	стены панель- ные	ности III	отопле- ния на	жарного водопро- вода с дренчерной установкой на			ния из расчета на 1 точку на	в водопроводной сети из расчета за 1 агрегат на
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
2	3,15	10,2	6,2	0,10	0,22	0,03	0,05	61	1035
3	9,20	10,35	6,3	0,10	0,22	0,03	0,05	67	1134
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 23)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а - б	в
Фундаменты	12	12
Стены и перегородки	15	39
Покрытие и перекрытия	34	16
Кровля	3	7
Полы	4	5
Проемы	13	9
Отделочные работы	3	3
Электроосвещение	8	5
Прочие работы	8	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по. железобетонным прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 24

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здании с электроосвети- тельной проводкой	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличия внутреннего противопожарного водопровода с дренчерной установкой на
2  3	8,41  8,57	0,32  0,33
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 24)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	16
Стены и перегородки Покрытие и перекрытия	34  15
Кровля	5
Полы	3
Проемы	11
Отделочные работы  Электросвещение	3  6
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены панельные и асбоцементные листы. Кровля из асбоцементных листов по железобетонным балкам и прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В РУБ.

Таблица 25

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здания с электроосвети- тельной проводкой	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии внутреннего противопожарного водопровода с дренчерной установкой на
2  3	7,34  7,41	0,34  0,35
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 25)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	14
Стены и перегородки	28
Покрытие и перекрытия	26
Кровля	8
Полы	3
Проемы	7
Отделочные работы	6
Электроосвещение	4
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная по железобетонным плитам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В РУБ.

Таблица 26

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здания с электропроводкой	Стоимость 1 куб. м здания увели- чивается при наличии внутреннего противопожарного водопровода с дренчерной установкой на
2  3	10,62  10,72	0,59  0,60
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 26)

Наименование конструктивных элементов	Удельный, вес
Фундаменты	14
Стены и перегородки	13
Покрытие и перекрытия	34
Кровля	9
Полы	5
Проемы	13
Отделочные работы	3
Электроосвещение	5
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены панельные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная по железобетонным плитам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м в РУБ.

Таблица 27

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здания с электроосветительной проводкой	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии внутрен- него противопожарного водопровода с дренчерной установкой на
2  3	11,93  12,05	0,35  0,36
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 27)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки Покрытие и перекрытия	16  30
Кровля	9
Полы	5
Проемы	13
Отделочные работы Электроосвещение	12  3
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА

Характеристика

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Кровля из асбоцементных листов- усиленного профиля по деревянным стропилам и прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 28

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здания с электроосветительной проводкой	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии
	с весовым отделением	без весового отделения	внутреннего противопожарного водопровода на
	а	б
2  3	8,7  8,75	6,64  6,80	0,32  0,33
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 28)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	9	14
Стены и перегородки	43	39
Покрытие и перекрытия	7	5
Кровля	12	12
Полы	4	5
Проемы	11	11
Отделочные работы	5	3
Электроосвещение	5	7
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

СУШИЛЬНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА

Характеристика

Группа капитальности I

а. Фундаменты бетонные н железобетонные. Стены кирпичные. Кровля из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля по прутковым прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

б. Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля. Кровля из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим фермам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 29

Территориаль- ные пояса	Стоимость 1 куб. м здания с электроосветительной проводкой	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии	Оценочная стоимость здания увеличивается при наличии
	стены кирпичные	стены кирпичные и из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля	внутреннего противопожарного водопровода на	установки насоса - повысителя давления в водопроводной сети из расчета за 1 агрегат на
	а	б	в	г
2  3	5,73  5,78	7,92  8,00	0,13  0,14	207  210
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 29)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	14	14
Стены и перегородки	22	28
Покрытие и перекрытия	19	16
Кровля	9	7
Полы	13	13
Проемы	9	6
Отделочные работы	7	2
Электроосвещение	4	8
Прочие работы	3	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

СУШИЛЬНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля из асбоцементных листов по железобетонным балкам в прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводков.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытие деревянное. 'Кровля из асбоцементных листов по деревянным стропилам и прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 30

Территориальные пояса	II группа капиталь- ности	III группа капиталь- ности	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии. внутреннего водопровода на	Оценочная стоимость здания увеличивается при наличии установки насоса - повысителя давления в водопроводной сети из расчета за 1 агрегат на
	а	б	в	г
2	4,27	3,39	0,06	207
3	4,30	3,53	0,07	210
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 30)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	13	9
Стены и перегородки	22	28
Покрытие и перекрытия	16	11
Кровля	11	11
Полы	8	9
Проемы	12	10
Отделочные работы	1	1
Электроосвещение	7	7
Прочие работы	10	14
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ТОПОЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Кровля из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Покрытие - железобетонные плиты. Кровля рулонная. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Кровля из асбоцементных листов по деревянным стропилам и обрешетке.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 31

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здания с электроосветительной проводкой	Стоимость I куб. м здания увеличивается
	I	II	III	при наличии вентиляции
	а	б	в
2	23,3	18,9	14,9	1,2
3	23,5	19,1	15,1	1,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 31)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	12	6	9
Стены и перегородки	43	45	53
Покрытие и перекрытия	6	13	9
Кровля	4	8	6
Полы	5	5	2
Проемы	8	9	8
Отделочные работы	2	4	4
Электроосвещение	14	4	3
Прочие работы	6	6	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная или асбоцементная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств и электроосвещением.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная или асбоцементная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств и электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 32

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	III
	а	б
1	14,0	13.0
2	14,7	13,7
3	15,0	13,9
4	15,5	14,4
(К таблице 32)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	9	10
Стены	17	18
Покрытие и перекрытия	41	36
Кровля	6	7
Полы	8	9
Проемы	6	7
Отделочные работы	1	1
Прочие работы	2	2
Внутренние санитарно-технические и спринклерные устройства	6	6
Электроосвещение	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫЕ НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ

Характеристика

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная, либо асбоцементная. Здание оборудовано электроосвещением и спринклерными установками.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м В РУБ.

Таблица 33

Территориальные пояса	Стоимость
1	8,7
2	9.1
3	9.3
4	9,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(К таблице 33)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	13
Стены	18
Покрытие и перекрытия	21
Кровля	9
Полы	21
Проемы	5
Отделочные работы	2
Прочие работы	3
Внутренние санитарно-технические и спринклерные устройства	2
Электроосвещение	6
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

СКЛАДЫ ХЛОПКА

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные по металлическим фермам. Кровля рулонная, либо. асбоцементная. Здание оборудовано электроосвещением и спринклерными установками.

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия, прогоны и балки железобетонные. Кровля рулонная. или асбоцементная. Здание оборудовано электроосвещением и спринклерными установками.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная, либо асбоцементная. Здание оборудовано электроосвещением и спринклерными установками.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 34

Территориальные	Группа капитальности
пояса	I	II	III
	а	б	в
1	5,8	6,9	4,7
2	6,1	7,2	4,9
3	6,2	7,4	5,0
4	6,4	7,7	5,2
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В %

(К таблице 34)

Наименование конструктивных Элементов	а	б	в
Фундаменты	7	10	13
Стены	18	14	16
Покрытие и перекрытия	28	25	19
Кровля	5	5	8
Проемы	10	12	14
Полы	4	6	4
Отделочные работы	14	15	9
Внутренние сантехнические и спринклерные устройства	9	8	11
Электроосвещение	3	3	4
Грозозащита	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

СКЛАДЫ ЛЬНА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные к бетонные. Стены кирпичные. Покрытия, прогоны и балки железобетонные. Кровля рулонная или асбоцементная Здание оборудовано санитарно-техническими устройствами, электроосвещением и спринклерными установками. Часть здания отапливаемая.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные.. Станы кирпичные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная или асбоцементная. Здание оборудовано санитарно-техническими устройствами, электроосвещением и спринклерными установками. Часть здания отапливаемая.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 35

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	III
	а	б
1	9,6	8,9
2	10,1	9,3
3	10,3	9,5
4	10,7	9,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 35)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	8	7
Стены	20	22
Покрытия и перекрытия	20	14
Кровля	18	20
Проемы	3	3
Полы	12	14
Обделочные работы	3	3
Прочие работы	2	2
Внутренние санитарно-технические и спринклерные устройства	9	10
Электроосвещение	4	4
Грозозащита	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

СКЛАДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика

Группа капитальности II

Стены кирпичные. Перекрытие, прогоны и балки железобетонные. Кровля рулонная, либо асбоцементная. Здание оборудовано санитарно-техническими устройствами, электроосвещением и спринклерными установками. Часть зданий отапливаемая.

Группа капитальности III

Степы кирпичные. Покрытие деревянное. Кровля рулонная или асбоцементная. Здание оборудовано санитарно-техническими устройствами, электроосвещением и спринклерными установками. Часть здания отапливаемая.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 36

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	III
	а	б
1	12,3	11,4
2	12,9	12,0
3	13,2	12,2
4	13,7	12,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 36)

Наименование конструктивных элементов	а	6
Фундаменты	13	14
Стены	15	16
Покрытие к перекрытия	17	11
Кровля	12	13
Полы	12	13
Проемы	6	7
Отделочные работы	1	1
Прочие работы	17	18
Внутренние санитарно-технические и спринклерные устройства	3	3
Электроосвещение	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ЗАВОДОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПЕНЬКИ И ЛЬНА

СКЛАДЫ СЫРЬЯ (ШОХИ)

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные. Фермы, прогоны и балки металлические. Кровля асбофанерная.

Группа капитальности II

Фундаменты сборные железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Колонны, прогоны, балки н плиты покрытия железобетонные. Кровля рулонная, либо асбофанерная.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Колонны, прогоны и балки железобетонные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная, либо асбофанерная.

Группа капитальности IV

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Колонны, прогоны, балки покрытия деревянные. Кровля рулонная, либо асбофанерная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ

Таблица 37

Территориальные	Группа капитальности
пояса	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	25,5	35,6	18,8	13,4
2	26,8	37,4	19,4	14,1
3	27,3	38,1	20,1	14,3
4	28,3	39,5	20,9	14,9
5	32,4	45,2	23,9	17,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 37)

Наименование	а	б	в	г
Фундаменты	22	19	16	15
Стены	21	23	-	-
Покрытие и перекрытия	29	41	46	29
Кровля	15	14	16	26
Полы	10	9	16	24
Прочие работы	3	1	6	6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ЗАВОДОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПЕНЬКИ И ЛЬНА

СКЛАДЫ СЕМЯН, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И КОСТРЫ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты сборные железобетонные к бетонные. Стены кирпичные. Покрытия из железобетона. Кровля рулонные. Здания оборудованы электроосветительной проводкой.

Группа капитальности III.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия деревянные. Кровли рулонные. Здания оборудованы электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 38

Территориальные	Склад семян	Склад готовое продукции	Склад костры
пояса	Группа капитальности
	II	III	II	III	II	III
	а	б	в	г	д	е
1	13,9	12,8	10,0	9.1	9,5	8,7
2	14,6	13,4	10,5	9,6	10,0	9,1
3	14,8	13,7	10,7	9,7	10,2	9,3
4	15,4	14.2	11,1	10,1	10,5	9,7
5	17,7	16,3	12,7	11,6	12,1	11,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 38)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	17	18	14	15	23	24
Стены и перегородки	44	47	37	40	40	44
Перекрытия и покрытие	13	8	20	13	16	9
Кровля	7	7	9	10	11	12
Полы	7	8	9	10	3	4
Проемы	4	4	7	7	1	1
Отделочные работы	2	2	1	1	1	1
Прочие работы	2	2	1	1	2	2
Электроосвещение	4	4	2	3	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ФАБРИК ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ

СКЛАДЫ МЫТОЙ И ГРЯЗНОЙ ШЕРСТИ

Характеристика

Группа капитальности II.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная пли асбоцементная. Здание оборудовано электроосвещением.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная или асбоцементная. Здание оборудовано электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 39

Территориальные	Склады мытой шерсти	Склады грязной шерсти
пояса	Группа капитальности	Группа капитальности
	II	III	II	III
	а	б	в	г
1  2	7,2  7,6	6,6  6,9	4,8  5,0	4,2  4,4
3	7,7	7,1	5,1	4,5
4	8,0	7,3	5,8	4,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 39)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	16	18	10	14
Стены	17	24	18	24
Покрытие и перекрытия	27	15	32	14
Кровля	7	3	6	10
Полы	23	25	24	28
Проемы	3	7	4	2
Отделочные работы	1	1	1	1
Прочие работы	3	3	2	3
Электроосвещение	2	3	2	3
Грозозащита	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ И НАВЕСЫ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ ХЛОПКА-СЫРЦА

Характеристика

Группа капитальности I

а.. Фундаменты бетонные и железобетонные. Каркас здания - металлические арки. Стены из асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

б. Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и из асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим. прогонам и фермам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены панельные и из асбоцементных листов усиленного профиля по железобетонным прогонам. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по железобетонным прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 40

Территориальные пояса				Группа капитальности I	Группа капитальности II
		Арочный каркас		металлические фермы к прогоны
	металлические арки а	стоимость 1 куб. м здания увеличива- ется при наличии внутреннего противопожарного водопровода на	стены кирпичные и из асбоцементных листов б	стоимость 1 куб. м здания увеличива- ется при наличии внутреннего противопожарного водопровода на	стены панельные и из асбоцементных листов в
2  3	5,26  5,31	0,04  0,04	6,56  6,62	0,12  0,12	5,38  5,44
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 40)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	15	13	12
Стены и перегородки	17	22	18
Покрытие и перекрытия	27	43	50
Кровля	11	5	5
Полы	11	7	7
Проемы	6	3	2
Отделочные работы	3	2	1
Электроосвещение	3	1	1
Прочие работы	7	4	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ И НАВЕСЫ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ ХЛОПКА-СЫРЦА

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам и фермам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности II

Фундаменты бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные, панельные или из асбоцементных листов усиленного профиля. Кровля из асбоцементных листов по железобетонным прогонам.

Группа капитальности III

Фундаменты бетонные- и железобетонные. Стены кирпичные или из асбоцементных листов усиленного профиля. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по прутковым прогонам с деревянной обрешеткой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 41

Территориальные пояса	Группа капитальности I	Группа капитальности II	Группа капитальности III
	с кирпичными стенами	с кирпичными стеками	со стенами из асбоцементных листов	с кирпичными стенами и кровлей из асбоцементных листов по деревянной обрешетке
	а	б	в	г
2  3	5,52  5,58	2,66  2,72	3,39  3,44	4,31  4,36
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 41)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	16	10	9	14
Стены и перегородки	20	30	39	17
Покрытие и перекрытия	35	23	18	34
Кровля	8	14	13	14
Полы	11	13	11	8
Проемы	2	4	4	10
Отделочные работы	2	1	1	1
Электроосвещение	1	1	1	1
Прочие работ	5	4	4	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ И НАВЕСЫ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

НАВЕСЫ

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бетонные к железобетонные. Колонны железобетонные. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим прутковым прогонам.

Группа капитальности III

Фундаменты бутобетонные и бетонные. Колонны железобетонные или кирпичные. Кровля из асбоцементных листов по деревянному покрытию.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПЛОЩАДИ НАВЕСОВ В РУБ.

Таблица 42

Территориальные	Группа капитальности
пояса	I	III
	а	б
2	29,05	19,4
3	29,33	20,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здание в %

(К таблице 42)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	16	7
Стены и перегородки	8	8
Кровля	58	75
Полы	17	5
Проемы	-	-
Отделочные работы	-	-
Электроосвещение	-	-
Прочие работы	1	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

ПОСТЫ ПРИЕМКИ ХЛОПКА-СЫРЦА С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ВЕСАМИ

(НАВЕС С ПРИЯМКОМ И ПОМЕЩЕНИЕ ВЕСОВЩИКА)

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бетонные н железобетонные. Степы кирпичные (помещение весовщика) и железобетонные. Кровля навеса из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам и рулонная по железобетонным плитам помещения весовщика. Навес и помещение весовщика оборудованы электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м НАВЕСА В РУБ.

Таблица 43

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м с электроосветительное проводкой
2	102,2
3	103,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 43)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	27
Стены и перегородки	36
Покрытие и перекрытия Кровля	9  7
Полы	2
Проемы	3
Отделочные работы	1
Электроосвещение	6
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ПОСЕВНЫХ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам и фермам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности. II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Степы кирпичные или из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля. Кровля из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля по железобетонным прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 44

Территориальные	Группа капитальности	Стоимость 1 куб. м здания
пояса	I	II	III	увеличивается при наличии
	стены кирпичные кровля по металлическим фермам	механизированные склады семян прирельсовые с электроосвещением	стены кирпичные и из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля	внутреннего противопожарного водопровода на	канали- зации на	вентиля- ция
	а	б	в	г	д	е
2	8,12	6,93	6,84	0,01	0,06	0,32
3	8,20	6,98	7,07	0,01	0,07	0,33
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(К таблице 44)

Наименование конструктивных элементов	а	б	В
Фундаменты	17	16	16
Стены	29	47	20
Покрытие и перекрытия	27	8	29
Кровля	12	11	10
Полы	8	7	12
Проемы	4	5	4
Отделочные работы	1	1	1
Электроосвещение	1	2	1
Прочие работы	1	3	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

БЛОК СКЛАДОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по металлическим  прогонам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по железобетонным прогонам и фермам. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности III

Фундаменты бетонные и Железобетонные. Стены кирпичные. Кровля из асбоцементных листов усиленного профиля по прутковым прогонам и деревянной обрешетке. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 45

Территориальные	Группа капитальности		Стоимость 1 куб. м здания ии
пояса	I	II	II		увеличивается при налич
	кровля по металличе- ским прогонам и фермам	кровля по железобе- тонным прогонам и фермам	кровля по металличес- ким прогонам и деревянной обрешетке	внутреннего противопожар- ного водопровода на	канализа- ции на	отопления на	вентиляции на
	а	б	в
2	40,05	35,46	36,54	0,38	0,06	0,49	0,5
3	40,43	35,79	30,88	0,39	0,07	0,5	0,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(К таблице 45)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	28	21	16
Стены и перегородки	7	26	17
Покрытие и перекрытия	29	22	39
Кровля	8	9	10
Полы	14	12	14
Проемы	4	3	-
Отделочные работы	1	1	1
Электроосвещение	7	5	2
Прочие работы	2	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

ВЕСОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЗДАНИЯ)

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены - железобетонный каркас, обитый асбоцементными листами усиленного профиля. Перекрытия и покрытие железобетонные. Кровля рулонная и асбоцементная. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие железобетонные. Покрытие деревянное. Кровля рулонная и асбоцементная. Здание оборудовано электроосветительной проводкой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 46-47

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здания с электроосветительной проводкой	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии
	Группа капитальности	внутреннего противопожарного
	II	III	водопровода на
	А	б
2 3	11,30  11,42	14,73  14,81	0,38  0,39
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(К таблице 46-47)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	11	11
Стены и перегородки	29	46
Покрытие и перекрытия	26	12
Кровля	3	3
Полы	8	4
Приемы	5	9
Отделочные работы	2	4
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	14	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

ПРИРЕЛЬСОВЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БУНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА

Характеристика

Погрузочные платформы с навесами железобетонными, либо деревянными по металлическим и деревянным стойкам. Площадки с асфальтобетонным покрытием, либо с подпорными бетонными стенками и асфальтобетонным покрытием (с применением разгрузчиков РБ).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПЛАТФОРМЫ ИЛИ ПЛОЩАДКИ В РУБ.

Таблица 48

Территориальные	Платформы	Площадки
пояса	с железобетон- ным покрытием по железобе- тонным стойкам	с деревянным покрытием по металлическим стойкам	с деревянным покрытием по деревянным стойкам	с асфальто- бетонным покрытием	с асфальто- бетонным покрытием и подпорными бетонными стенками
	а	б	в	Г	д
2  3	30,07  30,44	24,32  24,60	21,23  21,34	4,72  4,78	11,63  11,74
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %•

(К таблице 48)

Наименование конструктивных элементов	а	б	В
Фундаменты	9	22	18
Стены и перегородки	60	36	20
Покрытие	10	-	-
Кровля	10	18	29
Полы	10	19	31
Отделочные работы	-	2	-
Прочие работы	1	3	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

ЭСТАКАДА СЕМЕННЫХ ШНЕКОВ

Характеристика

Группа капитальности I

Фундаменты железобетонные. Колонны железобетонные. Пролетное строение - металлические прутковые прогоны. Ходовые плиты железобетонные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 М В РУБ.

Таблица 49

Территориальные пояса	Стоимость 1 м открытой эстакады
2  3	47,86  48,31
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(К таблице 49)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Колонны	6
Металлоконструкции	74
Настил	12
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ШВЕЙНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ТРЕХ- И ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Здание оборудовано всеми видами  сантехнических устройств, электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 50

Территориальные	Главные производственные корпуса
пояса	Группа капитальности
	II	III
	Этажность
	а	б	в	г
1	14,6	13,4	13,0	12,4
2	15,3	14,0	13,7	13,0
3	15,6	14,3	13,9	13,3
4	16,2	14,8	14,4	13,7
5	18,5	17,0	16,5	15,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К. таблице 50)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	6	5	7	6
Стены и перегородки	21	18	18	17
Покрытие и перекрытие	27	28	22	21
Проемы	10	11	11	12
Полы	7	5	6	7
Кровля	4	4	6	5
Отделочные работы	6	6	7	7
Сантехнические устройства  Электроосвещение	8  9	8  11	8  11	9  12
Прочие работы	3	4	4	4
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 1. ШВЕЙНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ПЯТИЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены внутренние - кирпичные, наружные - крупнопанельные. Каркас здания, покрытие и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная, утепленная пенобетоном. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 51

Территориальные	Главные производственные корпуса
пояса	Этажность
	5
1	14,7
2	15,4
3	15,7
4	16,3
5	18,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 51)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	5
Стены и перегородки	18
Каркас здания	15
Покрытие и перекрытия	14
Кровля	5
Полы	7
Проемы	10
Отделочные работы	4
Санитарно-технические устройства и электроосвещение	21
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2 ТРИКОТАЖНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА С НАРУЖНЫМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Здание оборудовано всеми видами сантехнических устройств, электроосвещением.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 52

Территориальные	Главные корпуса	Красильные корпуса
пояса	Группа капитальности зданий
	II	III	II	III
	Этажность
	4-5	2-3
	а	б	в	г
1	13,7	12,8	16,7	16,4
2	14,4	13,5	17,6	17,2
3	14,7	13,7	17,9	17,5
4	15,2	14,3	18,6	18,2
5	17,4	16,3	21,2	20,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в %

(К таблице 52)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	6	6	8	8
Стены и перегородки	19	19	17	16
Каркас	9	7	6	6
Покрытие и перекрытия	15	13	13	13
Кровля	7	8	7	8
Полы	6	7	10	11
Проемы	9	9	9	8
Отделочные работы	3	5	4	5
Санитарно-технические устройства  Электроосвещение	10  12	10  13	18  4	18  4
Прочие работы	3	3	4	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2 ТРИКОТАЖНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА С ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные, железобетонные. Стены наружные панельные. Каркас здания, перекрытия и покрытие железобетонные. Кровля рулонная, утепленная пенобетоном. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 53

Территориальные	Главные корпуса	Красильные корпуса
пояса	Этажность
	3-4	2-3
	а	б
1	16,2	16,8
2	17,0	17,6
3	17,3	18,0
4	18,0	18,6
5	20,6	21,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 53)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	8	9
Стены и перегородки	10	17
Каркас	10	11
Покрытие и перекрытая	14	12
Кровля	9	8
Полы	5	7
Проемы	7	10
Отделочные работы	3	4
Санитарно-технические устройства	12	14
Электроосвещение	10	4
Прочие работы	3	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 2 ТРИКОТАЖНЫЕ ФАБРИКИ

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА БЕСФОНАРНЫЕ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные, железобетонные. Стены наружные из крупных панелей, внутренние - кирпичные. Каркас здания, перекрытия, покрытие железобетонные. Кровля рулонная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 54

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здания
1	14,2
2	14,9
3	15,2
4	15,8
5	18,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 54)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Стены и перегородки	8
Каркас здания	10
Покрытие и перекрытия	18
Проемы	4
Полы	10
Кровля	16
Отделочные работы	3
Санитарно-технические устройства	11
Электроосвещение	9
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 3. КОЖЕВЕННЫЕ ЗАВОДЫ

ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ОДНОЭТАЖНЫЕ С УСТАРЕВШИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ (СТРОИТЕЛЬСТВО ДО 1955 г.)

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытие монолитное железобетонное, кровля рулонная, либо асбоцементная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольным хозяйством.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 55

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	III
	Объем здания в тыс. куб. м
	до 30	свыше 30	до 30	свыше 30
	а	б	в	г
1	10,2	10,0	9,5	9,1
2	10,7	10,5	10,0	9,5
3	10,9	10,7	10,2	9,7
4	11,3	11,1	10,5	10,1
5	12,9	12,7	12,1	11,6
Удельный нес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 55)

Наименование конструктивных элементов	а - б	в - г
Фундаменты	8	8
Стены и перегородки	17	18
Покрытие и перекрытия	22	19
Полы	9	9
Кровля	10	11
Проемы	8	9
Отделочные работы	6	6
Разные работы	2	2
Санитарно-технические устройства	10	10
Электроосвещение	5	5
Подпольные каналы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 3. КОЖЕВЕННЫЕ ЗАВОДЫ

ЗАВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

ЗДАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЯХ

(СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ 1953 г.)

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бетонные и железобетонные сборные. Стены кирпичные. Колонны и покрытие сборные железобетонные. Кровля рулонная с внутренними водостоками. Полы асфальтовые, из керамических плиток и линолеума. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и имеет подпольные каналы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 56

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м в руб.
1	12,3
2	12,9
3	13,2
4	13,6
5	15,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 56)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Стены и перегородки	22
Покрытие и перекрытия	17
Полы	10
Кровля	12
Проемы	8
Отделочные работы	6
Разные работы	3
Санитарно-технические устройства	8
Электроосвещение	3
Подпольные каналы	3
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 3. КОЖЕВЕННЫЕ ЗАВОДЫ

ЗАВОДЫ ЖЕСТКИХ ХРОМОВЫХ И ЮФТЕВЫХ КОЖ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА И БЛОКИ ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ОДНО- И ДВУХЭТАЖНЫЕ С УСТАРЕВШИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

(СТРОИТЕЛЬСТВО ДО 1955 г.)

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные. Кровля рулонная, либо асбоцементная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением, подпольными каналами и приямками.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие деревянные. Кровля рулонная и асбоцементная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением, подпольными каналами к приямками.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 57

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	III
	Объем здания в тыс. куб. м
	25	50	100	35	50	100
	а	б	в	г	д	Е
1	11,2	10,7	9,0	10,4	10,1	8,6
2	11,8	11,2	9,4	10,9	10,6	9,0
3	12,0	11,4	9,6	11,1	10,8	9,2
4	12,4	11,9	10,0	11,5	11,2	9,5
5	14,2	13,6	11,4	13,2	12,8	10,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 57)

Наименование конструктивных элементов	а – в	г - е
Фундаменты	9	10
Стены и перегородки	21	22
Покрытие и перекрытия	23	20
Полы	10	11
Кровля	8	9
Проемы	5	5
Отделочные работы	4	4
Разные работы	5	4
Санитарно-технические устройства	9	9
Электроосвещение	2	2
Подпольные каналы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 3. КОЖЕВЕННЫЕ ЗАВОДЫ

ЗАВОДЫ ЖЕСТКИХ ХРОМОВЫХ И ЮФТЕВЫХ КОЖ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА И БЛОКИ ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ОДНО- И ДВУХЭТАЖНЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЯХ

(СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ 1955 г.)

Характеристика

Группа капитальности II

Здание в сборном железобетонном каркасе с перекрытиями и покрытием из сборных железобетонных плит. Фундаменты сборные бетонные к железобетонные. Стены кирпичные. Кровля рулонная. Мокрые цеха оборудованы крановым хозяйством и имеют антикоррозийную защиту конструкций. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением, подпольными каналами и приямками.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 58

Территориальные	Производственные корпуса	Блоки подсобных производств
пояса	Многоэтажные и одноэтажные	Одноэтажные
	Объем здания в тыс. куб. м до
	50	100	250	10	25	50
	а	б	в	г	д	Е
1  2  3  4  5	18,5  19,4  19,8  20,5  23,5	17,6  18,5  18,8  19,5  22,3	17,1  17,9  18,3  19,0  21,7	19,6  20,6  20,9  21,7  24,9	18,3  19,2  19,6  20,3  23,2	18,0  18,9  19,3  20,0  22,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здании в %

(К таблице 58)

Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е
Фундаменты	10	10
Стены и перегородки	17	20
Покрытие и перекрытия	20	16
Полы	10	12
Кровля	8	10
Проемы	7	4
Отделочные работы	6	6
Разные работы	1	1
Санитарно-технические устройства	6	0
Электроосвещение	7	3
Подпольные каналы	8	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 3. КОЖЕВЕННЫЕ ЗАВОДЫ

ЗАВОДЫ ЖЕСТКИХ ХРОМОВЫХ И ЮФТЕВЫХ КОЖ

ЦЕХА ШЕРСТОМОЙНЫЕ, ХИМИЧЕСКИХ И ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные. Перекрытия деревянные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольным хозяйством. Стены кирпичные.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 59

	Группа капитальности
Территориальные	II	III
пояса	Объем здания в тыс. куб. м до
пояса	2	5	10	2	5	10
	а	б	в	г	д	е
1	18,0	14,9	13,1	16,7	13,8	12,2
2	18,9	15,6	13,7	17,5	14,5	12,8
3	19,3	15,9	14,0	17,9	14,8	13,0
4	20,0	16,5	14,5	18,5	15,3	13,5
5	22,9	18,9	16,6	21,2	17,5	15,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 59)

Наименование конструктивных элементов	а - в	г – е
Фундаменты	10	11
Стены и перегородки	24	25
Покрытие и перекрытия	16	13
Полы	9	8
Кровля	9	9
Проемы	4	5
Отделочные работы	6	5
Разные работы	2	2
Санитарно-технические устройства	15	16
Электроосвещение	2	3
Подпольные каналы	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 3. КОЖЕВЕННЫЕ ЗАВОДЫ

ЗАВОДЫ ЖЕСТКИХ ХРОМОВЫХ И ЮФТЕВЫХ КОЖ

КЛЕЕВАРНЫЕ ЦЕХА, ЦЕХА СТРОЖКИ И САЛОТОПЛЕННЯ

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 60

	Клееварные цеха	Цеха строжки и салотопления
Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	III	II	III
	Объем здания в тыс. куб. м до
	2	5	2	5	2	5	2	5
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	16,2	18,9	15,0	17,6	19,9	17,9	18,5	16,6
2	17,0	19,8	15,7	18,5	20,9	18,8	19,4	17,4
3	17,3	20,2	16,0	18,5	21,3	19,1	19,8	17,8
4	18,0	21,0	16,7	18,5	22,1	19,9	20,5	18,4
5	20,6	24,0	19,0	22,3	25,3	22,7	23,5	21,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 60)

Наименование конструктивных элементов	а - б	в - г	д - е	ж - з
Фундаменты	8	9	9	10
Стены и перегородки	22	24	25	26
Покрытие и перекрытия	18	13	17	10
Полы	7	8	6	7
Кровля	9	10	9	11
Проемы	5	4	6	6
Отделочные работы	8	8	6	6
Разные работы	2	2	2	2
Санитарно-технические устройства Электроосвещение	14  3	15  3	13  4	14  4
Подпольные каналы	4	4	4	4
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ОБУВНЫЕ ФАБРИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА РАЗНОЙ ЭТАЖНОСТИ С УСТАРЕВШИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

(СТРОИТЕЛЬСТВО ДО 1955 г.)

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные. Кровля рулонная или асбоцементная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств и электроосвещением.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная или асбоцементная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств и электроосвещением.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 61

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	III
	Объем зданий в тыс. куб. м до
	25	50	100	25	50	100
	а	б	в	г	д	Е
1	16,6	15,6	13,4	15,6	14,7	12,6
2	17,4	16,4	14,1	16,4	15,4	13,2
3	17,8	16,7	14,3	16,7	15,7	13,5
4	1&,4	17,3	14,9	17,3	16,3	14,0
5	21,1	19,8	17,0	19,8	18,7	16,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 61)

Наименование конструктивных элементов	а - в	г – е
Фундаменты	10	11
Стены и перегородки	21	21
Покрытие и перекрытия	24	21
Полы	9	9
Кровля	4	4
Проемы	8	10
Отделочные работы	4	4
Разные работы	2	2
Санитарно-технические устройства	12	11
Электроосвещение	6	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 4. ОБУВНЫЕ ФАБРИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МНОГОЭТАЖНЫЕ КОРПУСА И ОДНОЭТАЖНЫЕ БЛОКИ ПОДСОБНЫХ ЦЕХОВ В СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЯХ

(СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ 1955 г.)

Характеристика

Группа капитальности II

Здания в сборном железобетонном каркасе. Перекрытия и покрытие из сборных железобетонных плит. Фундаменты сборные бетонные и железобетонные. Стены обувных фабрик панельные. Стены блоков подсобных цехов кирпичные. Кровля рулонная. Полы из линолеума и мозаичные. Здания оборудованы всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 62

Территориальные	Производственные корпуса	Блоки подсобных производств
пояса	многоэтажные	одноэтажные
	объем зданий в тыс. куб. м до
	50	100	3	25
	а	б	в	г
1	17,7	16,5	22,4	22,1
2	18,6	17,3	23,5	23,2
3	19,0	17,7	24,0	23,6
4	19,6	18,3	24,9	24,5
5	22,5	21,0	28,5	28,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в %

(К таблице 62)

Наименование конструктивных элементов	а - б	в - г
Фундаменты	10	12
Стены и перегородки	18	18
Перекрытие и покрытия	20	19
Полы	10	10
Кровля	4	8
Проемы	10	7
Отделочные работы	6	6
Разные работы	3
Санитарно-технические устройства	11	13
Электроосвещение	7	3
Подпольные каналы	1	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. МЕХОВЫЕ ФАБРИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ОДНО- И ДВУХЭТАЖНЫЕ С УСТАРЕВШИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

(СТРОИТЕЛЬСТВО ДО 1955 г.)

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные. Степы кирпичные. Кровля рулонная, либо асбоцементная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытие деревянные. Кровля рулонная, либо асбоцементная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 63

Территориальные	Группа капитальности
пояса	II	III
	объем здания в тыс. куб. м до
	23	50	100	25	50	100
	а	б	в	г	д	е
1	14,5	14,0	12,1	13,6	13,1	11,4
2	15,2	14,7	12,7	14,3	13,7	12,0
3	15,5	15,0	12,9	14,6	14,0	12,2
4	16,1	15,5	13,4	15,1	14,5	12,6
5	18,4	17,8	15,4	17,3	16,6	14,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 63)

Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е
Фундаменты	8	9
Стены и перегородки	20	21
Покрытие и перекрытия	20	17
Полы	6	6
Кровля	7	7
Проемы	8	8
Отделочные работы	5	5
Разные работы	2	2
Санитарно-технические устройства	13	13
Электроосвещение	7	8
Подпольные каналы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 5. МЕХОВЫЕ ФАБРИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА МНОГОЭТАЖНЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЯХ С КРАНОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В МОКРЫХ ЦЕХАХ

(СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ 1855 г.)

Характеристика

Группа капитальности II

Здание в сборном железобетонном каркасе. Фундаменты сборные бетонные и железобетонные; Стены кирпичные. Кровля рулонная. Мокрые цеха с крановым оборудованием и антикоррозионной защитой конструкций. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольным хозяйством.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 64

Территориальные	Многоэтажные производственные корпуса
пояса	объем здания в тыс. куб. м до
	25	50	100
	а	б	В
1	20,3	19,6	19,5
2	21,3	20,6	20,5
3	21,7	21,0	20,9
4	22,5	21,7	21,6
5	25,8	24,9	24,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 64)

Наименование конструктивных элементов	а - в
Фундаменты	7
Стены и перегородки	15
Покрытие и перекрытия	20
Полы	12
Кровля	7
Проемы	8
Отделочные работы	6
Разные работы	1
Внутренние санитарно-технические устройства	11
Электроосвещение	7
Подпольные каналы	6
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 6. ВАЛЯЛЬНО-ВОЙЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА И БЛОКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика

Группа капитальности II

Здание одноэтажное. Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны н конструкции покрытии сборные железобетонные. Кровля рулонная. Антикоррозийная зашита конструкций внутри помещений. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением н подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 65

Территориальные	Производственные корпуса	Блок вспомогательных производств
пояса	объем здании в тыс. куб. м до
	80	100	30
	а	б	в
1	14,2	13,8	19,5
2	14,9	14,5	20,5
3	15,2	14,7	20,9
4	15,8	15,3	21,6
5	18,1	17,5	21,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здании в %

(К таблице 65)

Наименование конструктивных элементов	а - б	в
Фундаменты	13	14
Стены и перегородки	18	20
Покрытие и перекрытия	16	18
Полы	7	9
Кровля	11	12
Проемы	3	5
Отделочные работы	6	5
Разные работы	3	3
Санитарно-технические устройства	8	3
Электроосвещение	7	5
Подпольные каналы	8	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 7. ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ, ПОДОШВЫ, ПЛАЩЕВЫХ ТКАНЕЙ, ПЛЕНОК И ОБУВНЫХ КАРТОНОВ

ЗАВОДЫ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА И БЛОКИ ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Характеристика

Группа капитальности II

Здание одноэтажное с многоэтажной пристройкой в сборном железобетонном каркасе. Перекрытия и покрытие сборные железобетонные. Фундаменты бетонные и железобетонные сборные. Стены панельные. В средних пролетах корпуса фонари с металлическим каркасом. Здание оборудовано всеми, видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 66

Территориальные	Производственный корпус	Блок подсобных производств
пояса	а	б
1	13,5	16,0
2	14,2	16,8
3	14,4	17,1
4	15.0	17,8
5	17,1	20,3
Удельных вес конструктивных элементов здания в %

(К таблице 66)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	12	17
Стены и перегородки Покрытие и перекрытия Полы	29  15  10	22  14  9
Кровля	8	6
Проемы	5	6
Отделочные работы	5	6
Разные работы Санитарно-технические устройства	1  10	1  11
Электроосвещение	8	5
Подпольные каналы	6	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 7. ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ, ПОДОШВЫ, ПЛАЩЕВЫХ ТКАНЕЙ, ПЛЕНОК И ОБУВНЫХ КАРТОНОВ

ЗАВОДЫ ИСКУССТВЕННОЙ ПОДОШВЫ (ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ РЕЗИНЫ И РЕГЕНЕРАТА)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Группа капитальности II

Здание одноэтажное в сборном железобетонном каркасе, оборудовано крановым хозяйством. Фундаменты железобетонные и бетонные сборные. Стены наружные панельные. Кровля рулонная. Средние пролеты с фонарями в металлическом каркасе. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 67

Территориальные	Объем здания в тыс. куб. м до
пояса	100	150
	а	б
1	13,5	12,0
2	14,2	12,6
3	14,4	12,8
4	14,8	13,3
5	17,1	15,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здании в %

(К таблице 67)

Наименование конструктивных элементов	а - б
Фундаменты	10
Стены и перегородки	16
Покрытое и перекрытия	16
Полы	10
Кровля	9
Проемы	7
Отделочные работы	5
Разные работы	1
Сантехнические устройства	10
Электроосвещение	8
Подпольные каналы	8
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 7. ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ, ПОДОШВЫ, ПЛАЩЕВЫХ ТКАНЕЙ, ПЛЕНОК И ОБУВНЫХ КАРТОНОВ

ФАБРИКИ ПЛАЩЕВЫХ ТКАНЕЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Группа капитальности II

Здание одноэтажное. Фундаменты бетонные и железобетонные сборные. Стены кирпичные. Колонны и все элементы покрытия железобетонные сборные. Кровля рулонная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением к подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 68

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здания в руб.
1	13,0
2	13,6
3	13,9
4	14,3
5	16,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 68)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	12
Стены и перегородки	18
Покрытие и перекрытия Полы	19  10
Кровля	10
Проемы	5
Отделочные работы	4
Разные работы	2
Санитарно-технические устройства	9
Электроосвещение	7
Подпольные каналы	4
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 7. ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ, ПОДОШВЫ, ПЛАЩЕВЫХ ТКАНЕЙ, ПЛЕНОК И ОБУВНЫХ КАРТОНОВ

ЗАВОДЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛЕНОК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ДВУХЭТАЖНЫЕ. БЛОКИ ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Группа капитальности II

Здания в сборном железобетонном каркасе с наружными панельными стенами. Фундаменты железобетонные. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Здания оборудованы всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 69

Территориальные пояса	Производственные корпуса	Блоки вспомогательных производств
	а	б
1	16,8	15,7
2	17,6	16,5
3	18,0	16,8
4	18,6	17,4
5	21,3	19,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 69)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	12,0	17,0
Стены и перегородки Покрытие и перекрытия Полы	19,0  15,0  10,0	21,0  14,0  10,0
Кровля	8,0	8,0
Проемы	6,0	6,0
Отделочные работы	6.0	6,0
Разные работы Санитарно-технические устройства	1,0  11,0	-  7,0
Электроосвещение	8,0	8,0
Подпольные каналы	5,0	3.0
Итого	100	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 7. ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ, ПОДОШВЫ, ПЛАЩЕВЫХ ТКАНЕЙ, ПЛЕНОК И ОБУВНЫХ КАРТОНОВ

ФАБРИКИ ОБУВНЫХ КАРТОНОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Группа капитальности II

Одноэтажное частично двухэтажное здание в сборном железобетонном каркасе с панельными наружными стенами. Имеется крановое хозяйство. Фундаменты железобетонные. Кровля рулонная. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 70

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м здания в руб.
1  2  3  4  5	11,7  12,3  12,5  13,0  14,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К таблице 70)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	13
Стены и перегородки	18
Покрытие и перекрытия	15
Полы	10
Кровля	10
Проемы	5
Отделочные работы	5
Разные работы	1
Санитарно-технические устройства	8
Электроосвещение	7
Подпольные каналы	8
Итого	100


СБОРНИК № 14

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ' ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством легкой промышленности СССР и согласован с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел 8. ДУБИЛЬНО-ЭКСТРАКТОВЫЕ ЗАВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Группа капитальности II

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

Группа капитальности III

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением и подпольными каналами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 71

	Группа капитальности
Территориальные	II	III
пояса	объем здания в тыс. куб. м до
	25	50	25	50
	а	б	в	г
1	13,6	13,0	12,7	12,3
2	14,3	13,6	13,3	12.9
3	14,5	13,9	13,6	13.2
4	15,1	14,4	14,1	13,6
5	17,3	16,5	16,1	15,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в %

(К. таблиц» 71)

Наименование конструктивных элементов	а - б	в - г
Фундаменты	10	11
Стены н перегородки	20	21
Покрытие и перекрытия	14	9
Полы	8	9
Кровля	10	10
Проемы	9	10
Отделочные работы	6	5
Разные работы	3	4
Санитарно-технические устройства	13	13
Электроосвещение	5	5
Подпольные каналы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. Полиграфическая промышленность

Часть II. Кинематографическая промышленность


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

Часть I. Полиграфическая промышленность

Техническая часть

Типографии районные

Таблица 1. Здания с подвалом

Таблица 2. Здания без подвала

Типографии областные для печатания газет, журналов и акцидентной продукции

Таблица 3. Здания с подвалами

Таблица 4. Здания без подвала

Комбинаты полиграфические, фабрики красочной печати

Таблица 5. кирпичные

Таблица 6. панельные

Базы книжные с экспедициями «Союзпечати»

Таблица 7. многоэтажные

Таблица 8. с техническим подпольем

Таблица 9. Галереи переходные


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть II. Кинематографическая промышленность

Утвержден Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

Часть II. Кинематографическая промышленность

Техническая часть

Таблица 10. Киностудии - основные цехи

Таблица 11. Киностудии - здания вспомогательных цехов

Таблица 12. Кинокопировальные фабрики

Таблица 13. Фильмобазы

Таблица 14. Фильмохранилища

Таблица 15. Вспомогательные здания и сооружения


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости зданий и сооружений, специфических для предприятий полиграфической промышленности, и предназначается для переоценки основных фондов.

2. Показатели восстановительной стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав комплекса полиграфических предприятий: редакционно-издательских корпусов, базисных складов бумаги, водопроводно-канализационных сооружений, зданий и сооружений автомобильного транспорта и железнодорожного хозяйства, материальных складов и др. следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в «Общей части» к сборникам.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по девяти территориальным поясам. Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам приведено в «Общей части» к сборникам.

Показатели восстановительной стоимости для десятого территориального пояса надлежит принимать по стоимости для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

4. Приведенная в таблицах сборника стоимость соответствующей единицы измерения включает в себя полную стоимость работ, в том числе: накладные расходы, плановые накопления, расходы на содержание дирекции строящегося предприятия и технадзор, временные сооружения, за исключением возвратных сумм, стоимость проектно-изыскательских работ, освоение площадки, затраты, включаемые в девятую главу сводной сметы, и непредвиденные расходы.

5. В укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий не включены затраты, связанные с сооружением фундаментов под оборудование. Эти затраты должны включаться дополнительно по ценникам для переоценки машин, оборудования и транспортных средств.

6. Восстановительная стоимость зданий и сооружений включает стоимость всех общестроительных работ, а также внутренних санитарно-технических работ и электроосвещения.

7. Восстановительная стоимость определена для II климатического района. Показатели для других климатических районов надлежит определять путем применения к восстановительной стоимости соответствующего территориального пояса следующих поправочных коэффициентов:

для I климатического района - 1,10

для II климатического района - 1,0

для III климатического района - 0,96

для IV климатического района - 0,95

Распределение территории СССР по климатическим районам приводится в «Общей части» к сборникам.

8. В сборнике даны показатели в основном для II группы капитальности. Для определения стоимости зданий, имеющих иную группу капитальности, надлежит пользоваться следующими поправочными коэффициентами:

Группа	Переходные коэффициенты к группам
капитальности	I	II	III	IV
I	1.00	1,00	0,96	0,77
II	1.00	1,00	0,96	0,77
III	1,04	1,04	1,00	0,83
IV	1.30	1,30	1,21	1,00
Характеристики зданий по группам капитальности приводятся в «Общей части» к сборникам.

9. Определение строительных объемов зданий следует производить по правилам, изложенным в «Общей части» к сборникам.

10. Физический износ зданий и сооружений определяется инвентаризационными комиссиями на месте. Для упрощения определения общего процента износа здания к каждой оценочной таблице прилагается разбивка на удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется переоценить и определить общий процент износа, а также износ в денежном выражении здания областной типографии строительным объемом 69000 куб. м, расположенной в Новосибирске 2-го территориального пояса и в I климатическом районе. По своей характеристике здание относится ко II группе капитальности.

а) Определяем полную восстановительную стоимость здания. Согласно табл. 4 (графа б) стоимость) куб. м такого здания для 2-го территориального пояса 19 р. 80 к. В соответствии с п. 7 Технической. части настоящего сборника требуется внести поправку для перехода II климатического района к I району путем применения коэффициента 1,10.

Таким образом, стоимость 1 куб. м здания областной типографии для Новосибирска составит 19,8х1,1=21,78 или с округлением 21,8 руб.

Полная восстановительная стоимость этого здания составит 21,8х69000=1504,2 тыс. руб.

б) Определяем физический износ этого здания в процентах и в денежном выражении.

Для определения общего процента износа здания составляем следующую расчетную таблицу:

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов, в %	Износ конструктивных элементов, в %	Удельный износ конструктивных элементов, в %
	а	б	в
Фундаменты	10	5	0,5
Стены и перегородки Каркас здания	11  29	15  20	1,7  5,8
Кровля	5	25	1,3
Полы	6	20	1,2
Проемы	10	15	1,5
Отделочные работы	6	30	1.8
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	20	25,	5,0
Прочие работы	3	-	-
Итого	100	-	18,8
В графе а помещены удельные веса отдельных конструктивных элементов из приложения к табл. 5.

В графе б помещены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией на месте.

В графе в помещен удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученный путем перемножения показателей графы а на данные в графе б.

Таким образом, общий физический износ здания областной типографии в Новосибирске составит 18,8 %.

Физический износ этого здания в денежном выражении составит 1504,2х0,188=282,8 тыс. руб.

Стоимость этого здания после переоценки составит 1504,2-282,8= 1221,4 тыс. руб.


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТИПОГРАФИИ РАЙОННЫЕ

Характеристика зданий «тип I»

Здания с подвалом, фундаменты бутобетонные и бутовые, каркас и перекрытия сборные железобетонные, стены - кирпичные, кровля - асбоцементная или железная, полы преимущественно ксилолитовые, заполнение проемов деревянное, отделка простая и улучшенная.

Группа капитальности здания II.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

	Одноэтажные здания	Двухэтажные здания
Территориальные	Объем в куб. м до
пояса	2000	4000	6000
	а	б	в
1-й	23,0	21,0	20,0
2-й	24,2	22,1	21,0
3-й	26,5	24,2	23,0
4-й	27,6	25,2	24,0
5-й	28,8	26,3	25,0
6-й	41,4	37,8	56,0
7-й	46,0	42,0	40,0
8-й	48,3	44,1	42,0
9-й	62.1	56,7	54,0
Удельный вес конструктивных элементов, в %

(к табл. 1)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	13	12	6
Каркас и перекрытия	13	12	18
Стены и перегородки	24	18	99
Кровля	4	3
Полы	6	6	5
Проемы	10	11
Отделочные работы	4	7	7
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	21	29	23
Прочие работы	5	2	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТИПОГРАФИИ РАЙОННЫЕ

Характеристика зданий «тип 2»

Здания без подвала, фундаменты из сборных бетонных блоков и монолитные железобетонные башмаки, каркас и перекрытия сборные железобетонные, стены - панельные, полы - смешанные, преимущественно бесшовные поливинилацетатные, кровля - рулонная мягкая, заполнение проемов деревянное, отделка улучшенная и простая.

Группа капитальности зданий II.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

	Одноэтажные здания	Двухэтажные здания
Территориальные	Объем в куб. м до
пояса	2000	4000	6000
	а	б	в
1-й	31,8	29,6	23,0
2-й	33,4	31,1	24,2
3-й	36,6	34,0	26,5
4-й	38,2	35,5	27,7
5-й	39,8	37,0	28,8
6-й	57,2	53,3	41,5
7-й	63,6	59,2	46,1
8-й	66,8	62,2	48,4
9-й	85,9	79,9	62,2
Удельный вес конструктивных элементов, в %

(к табл. 2)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	7	9	8
Каркас и перекрытия	24	26	25
Стены и перегородки	15	14	16
Кровля	4	5	3
Полы	6	6	7
Проемы	9	8	7
Отделочные работы	9	4	7
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	22	24	23
Прочие работы	4	4	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТИПОГРАФИИ ОБЛАСТНЫЕ ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ И АКЦИДЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика зданий «тип I»

Здания с подвалами, фундаменты бутобетонные и бутовые, стены кирпичные, каркас и перекрытия сборные железобетонные, кровля - асбоцементная или железная, полы в основном ксилолитовые и цементные, заполнение проемов деревянное, отделка улучшенная, и простая'.

Группа капитальности зданий II.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

Территориальные пояса	Трехэтажные и четырехэтажные здания объемом до 30000 куб. м
1-й	18,0
3-й	18,9
3-й	20,7
4-й	21,6
5-й	22,5
6-й	32,4
7-й	36,0
8-й	37,8
9-й	48,6
Удельный вес конструктивных элементов, в (к табл. 3)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Каркас и перекрытия	28
Стены и перегородки	10
Кровля	3
Полы	6
Проемы	9
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	26
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТИПОГРАФИИ ОБЛАСТНЫЕ ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ И АКЦИДЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика зданий «тип-2»

Здания без подвала, фундаменты - монолитные железобетонные башмаки и сборные бетонные блоки, каркас и перекрытия сборные железобетонные, стены - панельные, полы - смешанные, преимущественно полимербетонные, кровля - рулонная мягкая, заполнение проемов деревянное, отделка улучшенная и простая.

Группа капитальности зданий II.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

	Трехэтажные и четырехэтажные здания
Территориальные пояса	Объем в куб. м до
	30000	свыше 30 000
	а	б
1-й	25,8	18,9
2-й	27,1	19,8;
3-й	29,7	21,7
4-й	30,9	22,7
5-й	32,3	23,6
6-й	46,4	34,0
7-й	51,6	37,8
8-й	54,2	39,7
9-й	69,7	51,0
Удельный вес конструктивных элементов, в %

(к табл. 4)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	13	10
Каркас и перекрытия	26	29
Стены и перегородки	11	11
Кровля	5	5
Полы	7	6
Проемы:
а) дверные	2	2
б) оконные	6	8
Отделочные работы	6	6
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	21	20
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

КОМБИНАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ, ФАБРИКИ КРАСОЧНОЙ ПЕЧАТИ

Характеристика зданий «тип I»

Здания многоэтажные, фундаменты бутобетонные, бутовые, стены кирпичные, каркас и перекрытия сборные железобетонные, кровля - мягкая и железная, полы в основном ксилолитовые, заполнение проемов деревянное, отделка улучшенная.

Группа капитальности зданий II.

Таблица 5

Восстановительная стоимость I куб. м здания, в руб.

	Полиграфкомбинаты	Полиграфпредприятия	Фабрики
Территориаль- ные пояса	печатные цехи	хранение готовой продукции и экспедиции	отделочные цехи с бытовыми помещениями	подготовительные цехи	печатные и отделочные цехи	красочной печати
	Объем зданий в куб. м до
	60000	60000	160000	100000	100000	80000
	а	б	в	г	д	е
1-й	15,0	14,0	15,0	17,0	16,0	15,0
2-й	15,8	14,7	15,8	17,9	16,8	15,8
3-й	17,3	16,1	17,3	19,6	18,4	17,3
4-й  5-й	18,0  18,8	16,8  17,5	18,0  18,8	20,4  21,3	19,2  20,0	18,0  18,8
6-й  7-й  8-й	27,0  30,0  31,5	25,2  28,0  29,4	27,0  30,0  31,5	30,6  34,0  35,7	28,8  32,0  33,6	27,0  30,0  31,5
9-й	40,6	37,8	40,5	45,9	43,2	40,5
Удельный вес конструктивных элементов, в %

(к табл. 5)

Наименование конструктивных элементов	а	б	е	г	д	е
Фундаменты	15	19	14	14	16	7
Каркас и перекрытия Стены и перегородки Кровля	27  17  2	29  14  2	28  17  2	27  16  2	28  14  2	26  13  3
Полы	6	5	6	6	5	6
Проемы	8	8	7	6	5	10
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	3  21	3  19	5  20	7  21	7  23	7  27
Прочие работы	1	1	1	1	-	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

КОМБИНАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ, ФАБРИКИ КРАСОЧНОЙ ПЕЧАТИ

Характеристика зданий «тип 2»

Здания многоэтажные, фундаменты - монолитные железобетонные башмаки и сборные бетонные блоки, каркас и перекрытия - сборные железобетонные, стены - панельные, кровля - мягкая рулонная, полы - смешанные, преимущественно мозаичные террацо, заполнение проемов деревянное, отделка улучшенная.

Группа капитальности зданий II.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

Территориальные	Производственные корпуса
пояса	наборные цехи, цветной печати др. вспомогательные помещения	печатно-офсетные цехи и др. вспомогательные	печать ротационно-ролевая и листовая (глубокая, высокая, офсетная)
	Объем зданий в куб. м до
	60000	90000	150000	свыше 150 000
	а	б	в	г
1-й  2-й  3-й  4-й	19,5  20,5  22,4  23,4	18,5  19,4  21,3  22,2	18,0  18,9  20,7  21,6	17,7  18,6  20,3  21,2
5-й	24,4	23,1	22,6	22,1
6-й	35,1	33,3	32,5	31,8
7-й	39,0	37,0	36,1	35,4
8-й	41,0	38,9	37,9	37,1
9-й	52,7	50,0	48,7	47,8
Удельный вес конструктивных элементов, в %

(к табл. 6)

Наименование конструктивных элементов	а	б	д	е
Фундаменты	12	8	10	9
Каркас и перекрытия	19	24	31	24
Стены и перегородки	19	15	15	12
Кровля	3	3	2	7
Полы	8	12	10	10
Проемы
а) дверные	2	2	1	1
б) оконные	4	6	6	4
Отделочные работы	5		7	4
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение Прочие работы	25  3	19  3	16  2	25  4
Итого	100	100	100	100


7СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

БАЗЫ КНИЖНЫЕ С ЭКСПЕДИЦИЯМИ «СОЮЗПЕЧАТИ»

Характеристика зданий «тип I»

Здания многоэтажные, фундаменты бутобетонные, бутовые, стены кирпичные, каркас и перекрытия сборные железобетонные, кровля - мягкая или железная, полы цементные, заполнение проемов деревянное, отделка простая и улучшенная.

Группа капитальности зданий II

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

Территориальные пояса	Базы книжные с экспедициями объемом до 130 000 ж’
1-й	13,0
2-й	13,7
3-й	15,0
4-й	15,6
5-й	16,3
6-й	23,4
7-й	26,0
8-й	27,3
9-й	35,1
Удельный вес конструктивных элементов, в %

(к табл. 7)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	14
Каркас и перекрытия	25
Стены и перегородки	18
Кровля	8
Полы	9
Проемы	8
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	10
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

БАЗЫ КНИЖНЫЕ С ЭКСПЕДИЦИЯМИ «СОЮЗПЕЧАТИ»

Характеристика зданий «тип 2»

Здания с техническим подпольем, фундаменты монолитные железобетонные башмаки, стены из бетонных блоков; каркас и перекрытия сборные железобетонные, стены - панельные, перегородки - кирпичные; полы - ксилолитовые, метлахские, кровля - мягкая рулонная, проемы - деревянное заполнение, отделка - улучшенная и простая.

Группа капитальности зданий II.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

	Книжные базы с
Территориальные пояса	годовым товарооборотом 4 млн. руб. и годовым грузооборотом 6000 т	библиотечным коллектором товарооборотом 8 млн. руб. и грузооборотом 7900 т
	объемом до куб. м
	16000	30000
	а	б
1-й	21,9	15,5
2-й	23,0	16,2
3-й	25,2	17,8
4-й	26,3	18,5
5-й	27,4	19,3
6-й	39,4	27.8
7-й	43,8	30,9
8-й	46,0	32,4
9-й	59,0	41,7
Удельный вес конструктивных элементов, в %

(к табл. 8)

Наименование конструктивных элементов	а	6
Фундаменты	16	18
Каркас и перекрытия	26	23
Стены и перегородки	15	18
Кровля	7	8
Полы	8	7
Проемы:
а) дверные	2	1
б) оконные	8	6
Отделочные работы	5	4
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	9	10
Прочие работы	4	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по печати при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ГАЛЕРЕИ ПЕРЕХОДНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты - монолитные бутобетонные или свайное поле с монолитными ростверками, каркас и перекрытия сборные железобетонные, стены - кирпичные, кровля - мягкая рулонная, полы - цементные или мозаичные, заполнение проемов деревянное, отделка простая и улучшенная.

Группа капитальности зданий II.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

Территориальные	Переходные галереи с объемом до 1000 куб. м
пояса	а	б
1-й	32,5	44,3
2-й	34,1	46,5
3-й	37,4	51,0
4-й	39,0	53,2
5-й	40,6	55,4
6-й	58,5	79,7
7-й	65,0	88,6
8-й	68,3	93,0
9-й	87,8	119,6
Удельный вес конструктивных элементов, в %

(к табл. 9)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	20	14
Каркас и перекрытия	31	40
Стены	28	20
Проемы	5	5
Кровля	5	7
Полы	2	10
Отделочные работы	7	2
Электроосвещение	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть II. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений специфических для кинопромышленности и предназначается для переоценки основных фондов в сметных ценах 1969 года.

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав кинопредприятий, жилых и общественных зданий, водопроводно-канализационных сооружений, зданий и сооружений автомобильного транспорта и железнодорожного хозяйства, материальных складов и др., следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в «Общей части к сборнику», изданной отдельной брошюрой.

2. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по 7-ми территориальным поясам с выделением части территории указанных поясов, приравненных к условиям Крайнего Севера.

Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам приведено в «Общей части к сборникам укрупненных показателей».

При переоценке основных фондов предприятий, расположенных в местностях, приравненных к Крайнему Северу, следует пользоваться справочной таблицей; помещенной в приложении к данной технической части.

3. Укрупненные показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе прямые затраты и накладные расходы с плановыми накоплениями, а также все общеплощадочные затраты, распределяемые на основные фонды (затраты на проектно-изыскательские работы, освоение площадки, затраты, включаемые в 8-ю и 9-ю главы сводного сметно-финансового расчета и стоимость содержания дирекции строящегося предприятия).

4. Восстановительная стоимость зданий и сооружений включает стоимость всех общестроительных и особостроительных работ (без стоимости фундаментов под оборудование), а также внутренних санитарно-технических и электроосветительных работ.

5. Восстановительная стоимость определена для II климатического района (распределение территории СССР по климатическим районам приводится в «Общей части к сборникам укрупненных показателей»). Показатели для других климатических районов надлежит определить путем применения к восстановительной стоимости соответствующего территориального пояса поправочных коэффициентов по следующей таблице.

Здания и сооружения	Климатические районы
	I	II	III	IV
Отапливаемые здания Неотапливаемые здания и сооружения	1,11  1,05	1,0  1,0	0,94  0,96	0,93  0,95
6. Поправочные коэффициенты, учитывающие условия сейсмических районов, приводятся в «Общей части к сборникам укрупненных

показателей».

7. Определение строительных объемов зданий следует производить по правилам, изложенным в «Общей части к сборникам».

8. Полная стоимость объекта (отдельного здания или сооружения) определяется умножением восстановительной стоимости (на единицу измерения) на полный объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в технической части к сборнику.

9. Физический износ здании и сооружений определяется инвентаризационными комиссиями на месте. Для упрощения определения общего процента износа здания к каждой оценочной таблице прилагается разбивка на удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах.

Пример пользования сборником.

Требуется переоценить и определить общий процент износа, а также износ в денежном выражении здания цеха декоративных сооружений строительным объемом 13400 куб. м, расположенного в г. Новосибирске.

По своей характеристике здание относится ко II группе капитальности:

а) определяем полную восстановительную стоимость здания. Новосибирск расположен в 3-м территориальном поясе и в I - климатическом районе. Согласно табл. 2 (графа в), оценочная стоимость 1 куб. м такого здания для 3-го территориального пояса 26,1 руб. В соответствии с п. 7 «Технической части» настоящего сборника требуется внести поправку для перехода от II климатического района к I району путем применения коэффициента 1:11.

Таким образом, стоимость 1. м9 здания цеха декоративных сооружений для Новосибирска составит:

21,6х1,11=24,0 руб.

Полная восстановительная стоимость этого здания составит:

24,0х13400=321,6 тыс. руб.

б) определяем физический износ этого здания в процентах и в денежном выражении.

Для определения общего процента износа здания составляем следующую расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов, в %	Износ конструктивных элементов, в %	Удельный износ конструктивных элементов, в %
	а	б	в
Фундаменты	13	5	0,7
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровля	22  18  1	15  20  25	3,3  3,6  0,3
Полы	11	20	2,2
Проемы	6	15	0,9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение Прочие работы	19  7  3	30  25  10	5,7  1,8  0,3
Итого	100	-	18,8
В графе а помещены удельные веса отдельных конструктивных элементов из приложения к табл. 2.

В графе б помещены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией на месте.

В графе в помещен удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученной путем перемножения показателей графы а на данные в графе б.

Таким образом, общий физический износ здания цеха декоративных сооружений в Новосибирске составляет 18,8 %.

Физический износ этого здания в денежном выражении составляет:

321,6х0,188=60,5 тыс. руб.

Приложение к «Технической части»

Справочная таблица

для отнесения предприятий кинопромышленности к некоторым местностям, приравненным к условиям Крайнего Севера, для которых разработаны дифференцированные «Укрупненные показатели»

а) В части Красноярского края:

Богучанский, Енисейский, Кежемский, Северо-Енисейский и другие районы, для которых установлен К-1,3 к заработной плате;

б) в части Иркутской области и Бурятской АССР:

Братский, Подсейбинский, Катаичский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижне-Илимский, Усть-Кутский, Севе-ро-Байкальский и Бауктовский районы;

в) в части Хабаровского края и Амурской области:

Джелтулакский, Зейский, Селемджинский районы; район имени Осипенко, Нижне-Амурский, Тахтинский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Верхке-Буренский (севернее 51° с. ш.); г. Советская Гавань, г. Николаевск-на-Амуре.

Примечание. Для отдельных небольших объектов, расположенных в 6-м, 7-м территориальных поясах, следует принимать укрупненные показатели по первому территориальному поясу с поправочным коэффициентом, полученным путем деления восстановительной стоимости 1 куб. м здания для 6-го или 7-го территориальных поясов, на восстановительную стоимость для первого территориального пояса по сборникам укрупненных показателей других министерств или ведомств.


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть II. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

КИНОСТУДИИ - ОСНОВНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика зданий

Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, покрытия железобетонные (графы а, б, в, д, е), металлические фермы с железобетонными плитами (графа г). Кровля рулонная отепленная, полы паркетные, мозаичные, плиточные и из линолеума, заполнение проемов деревянное, отделка повышенного качества, звукоизоляционные работы. Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности зданий - I (графа г) и - II (графы а, б, в, д, е).

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

	Главный корпус киностудии (цехи	Павильонный корпус с расположением на	Павильонный корпус с расположением внутри площадки	Корпус подготовки	Цех тонстудии (озвучание
Территориальные	подготовки и	магистрали (с особым	Покрытие	производства	фильмов)
пояса	съемки фильмов)	архитектурным оформлением)	железобетон- ные плиты	железобетонные плиты по металлическим фермам
	Объем зданий в куб. м до:
	120000	120000	75000	60000	30000
	а	б	в	г	д	е
1	2	3	4	5	6	7
1-й	16,5	26,8	16,2	19,8	21,3	18,9
2-й	17,5	28,4	17,2	21,0	22,6	20,1
3-й	18,0	29,2	17,7	21,6	23,2	20,6
4-й	20,2	32,7	19,8	24,2	26,0	23,1
5-й	21,8	35,3	21,4	26,1	28,2	25,0
8-й	43,7	71,0	42,8	52,3	56,3	50,0
9-й	40,4	65,0	39,6	48,3	52,0	46,2
Часть Иркутской области, прирав- ненная к Крайнему Северу	26,1	42,3	25,6	31,3	33,7	29,9
То же, часть Хаба- ровского края и Амурской области	25,8	41,8	25,3	30,9	33,3	29,5
То же, часть Красноярского края	25,1	40,7	24,6	30,1	32,4	28,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 10)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	9  27  13  2	9  28  13  5	7  34  5  8	10  19  12  7	10  23  13  2	6  34  7  4
Полы	10	7	9	8	10	7
Проемы	9	7	4	9	6	6
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещения	11  15	17  7	19  13	18  10	21  14	22  13
Прочие работы (включая особостроительные работы, подземные коммуникации)	4	7	1	7	1	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть II. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

КИНОСТУДИИ - ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

Характеристика здания

Стены кирпичные, перекрытия и покрытие железобетонные, кровля железная (графы а, г) и рулонная (графы б, в. д, е), полы плиточные, паркетные, мозаичные (графы а - г, е), дощатые (графа д}, химзащита, шумоглушение и специальная акустика (графа б), заполнение проемов деревянное (графы а - е), металлические витражи (графа б). Водопровод, канализация, отопление, вентиляция, освещение (графы а - е), сантехническое кондиционирование (графа б).

Группа капитальности зданий - II.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

Территориальные пояса	Цех обработки пленки	Объединенный цех обработки пленки	Цех декоративных сооружений	Корпус вспомогатель- ных цехов	Центральный костюмирован- ный склад	Склад пленки
	объем зданий в куб. м до:
	30000	25000	20000	3000	7000	4000
	а	б	в	г	д	е
1	2	3	4	5	6	7
1-й	23,1	29,1	23,9	25,5	15,9	25,7
2-й	24,5	30,8	25,3	27,0	16,9	27,2
3-й	25,2	31,7	26,1	27,8	17,3	28,0
4-й	28,2	35,5	29,2	31,1	19,4	31,4
5-й	30,5	38,4	31,5	33,7	21,0	33,9
8-й	61,0	77,0	63,0	67,0	42,0	68,0
9-й	56,4	71,0	58,3	62,0	38,8	63,0
Часть Иркутской области, приравненная к Крайнему Северу	36,5	46,0	37,8	40,3	25,1	40,6
То же, часть Хабаровского края и Амурской области	36,0	45,4	37,3	39,8	24,8	40,1
То же, часть Красноярского края	35,1	44,2	36,3	38,8	24,2	39,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 11)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	6	8	13	7	5	16
Стены и перегородки	22	16	22	29	36	36
Перекрытия и покрытие	12	9	18	13	28	15
Кровли и крыши	8	7	1	9	4	2
Проемы	6	8	6	6	5	4
Полы	8	15	11	7	5	7
Отделочные работы	20	15	19	23	13	14
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	17	15	7	6	4	5
Прочие работы (включая особостроительные работы, подземные коммуникации)	1	7	3	-	-	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть II. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

КИНОКОПИРОВАЛЬНЫЕ ФАБРИКИ

Характеристика зданий

Стены кирпичные, перекрытия и покрытие железобетонные, полы плиточные (графы а, в), мозаичные (графы б, в), цементные и паркетные (графы а, в), вилацетатные (графа в), поливинилхлоридные (графа б), заполнение проемов деревянное (графы а - в), металлические витражи (графы б, в). Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности зданий - II.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

	Здания копировальных фабрик строительным объемом	Здание водоподготовки до 20 тыс. куб. м
Территориальные	до 25 тыс. куб. м	до 100 тыс. куб. м
пояса	а	б	в
1	2	3	4
1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  8-й	28,2  29,9  30,7  34,4  37,2  74,0	26,7  28,3  29,1  32,6  35,2  70,0	20,8  22,1  22,7  25,4  27,5  54,9
9-й	69,0	65,0	50,8
Часть Иркутской области, приравненной к Крайнему Северу	44,6	42,2	32,9
То же, часть Хабаровского края и Амурской области	44,0	41,7	32,4
То же, часть Красноярского края	42,9	40,6	31,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 12)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	6	7	10
Стены и перегородки	27	15	23
Перекрытия и покрытие	25	20	17
Кровля	1	5	10
Полы	14	13	9
Проемы	6	10	8
Отделочные работы	11	9	7
Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение	10	16	10
Прочие работы (включая особостроительные работы, подземные ком	-	5	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть II. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ФИЛЬМОБАЗЫ

Характеристика зданий

Стены кирпичные, перекрытия и покрытия железобетонные, крыша из деревянных элементов, кровля из асбестоцементных листов и рулонная в части здания, покрытие утепленное, полы паркетные, плиточные, дощатые и бетонные, заполнение проемов деревянное, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение, акустические работы и усиленная вентиляция (графы а, в).

Группа капитальности здания - II.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

Территориальные	Фильмобазы с просмотровыми залами	Фильмобазы со строительным
пояса	строительный объем в куб. м до	объемом куб. м до
	2600	4000	6000	4000	8000
	а	б	в	г	д
1	2	3	4	5	6
1-й	27,6	24,0	23,0	21,9	19,6
2-й	29,3	25,4	24,5	23,2	20,8
3-й	30,1	26,2	25,2	23,9	21,4
4-й	33,7	29,3	28,2	26,7	23,9
5-й	36,4	31,7	30,5	28,9	25,9
8-й	73,0	63,0	61,0	67,8	51,7
9-й	67,0	58,6	56,4	53,4	47,8
Часть Иркутской области, приравненной к Крайнему Северу	43,6	37,9	36,5	34,6	31,0
То же, часть Хабаровского края и Амурской области.	43,1	37,4	36,0	34,2	30,6
То же, часть Красноярского края	42,0	36,5	35,1	33,3	29,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 13)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	21	18	17	6	6
Стены и перегородки	20	23	23	23	19
Перекрытие и покрытие	12	13	16	17	20
Кровля и крыши	7	8	8	7	8
Проемы	6	8	5	11	10
Полы	5	6	6	8	10
Отделочные работы	8	6	7	6	5
Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение	16	15	15	19	20
Прочие работы (включая особо - строительные работы, подземные коммуникации)	5	3	3	3	2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть II. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ФИЛЬМОХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Стены кирпичные, покрытия железобетонные, кровля рулонная отепленная, полы цементные и плиточные, заполнение проемов деревянное, водопровод, отопление и вентиляция (графы а - в, д), канализация (графы а, б, д}, электроосвещение.

Группа капитальности здания - II.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

Территориальные	Фильмохранилища	Фильмохранилища	Производственный корпус
пояса	строительный объем в куб. м до	подземные	строительным объемом
	700	1150	1500		до 4000 куб. м
	а	б	в	г	д
1	2	3	4	5	6
1-й	29,5	28,4	21,0	20,5	26,2
2-й	31,2	30,1	22,3	21,7	27,8
3-й	32,1	31,0	22,9	22,3	28,6
4-й	35,6	34,6	25,6	25,0	32,0
5-й	38,9	37,5	27,7	27,1	34,6
8-й	78,0	75,0	55,4	54,1	69,0
9-й	72,0	69,0	51,2	50,0	64,0
Часть Иркутской области, приравненной к Крайнему Северу	46,6	44,9	33,2	32,4	41,4
То же, часть Хабаровского края и Амурской области	46,0	44,3	32,8	32,0	40,9
То же, часть Красноярского края	44,8	43,2	31,9	31,2	39,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 14)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	22	11	13	17	20
Стены и перегородки	36	28	42	47	33
Покрытие	4	12	10	10	10
Кровля	3	4	8	5	3
Полы	3	5	4	6	5
Проемы	6	4	6	2	8
Отделочные работы	4	4	5	3	5
Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение	11	30	11	3	14
Прочие работы (включая особостроительные работы, подземные коммуникации)	11	2	1	7	2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 15

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Часть II. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Утвержден Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Характеристика зданий

Стены кирпичные (графы а, б), покрытие железобетонное (графа а), кровля рулонная отепленная (графа а), заполнение проемов деревянные (графа а), полы цементные (графы а, в) и дощатые (графа а), водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение (графа а).

Группа капитальности зданий (графа а) - II.

Таблица 15

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориальные пояса	Киноремонтный и филь- мопроверочный пункт (строительный объем 454 куб. м) на I куб. м здания	Разделительная стенка на площадке угля и шлака на 1 м стены	Площадка угля и шлака на 1 кв. м площадки
	а	б	в
1	2	3	4
1-й	28,1	56,5	9,6
2-й	29,8	59,9	10,1
3-й	30,6	62,0	10,5
4-й	34,3	69,0	11,7
5-й	37,1	75,0	12,7
8-й	74,0	149,0	25,3
9-й	69,0	138,0	23,4
Часть Иркутской области, приравненной к Крайнему Северу	44,4	89.0	15,2
То же, часть Хабаровского края и Амурской области	43,8	88,0	15,0
То же, часть Красноярского края	42,7	86,0	14,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %

(к табл. 15)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	21	51
Стены	24	49
Покрытие	6	-
Кровля	6	-
Проемы	11	-
Полы	4	-
Отделочные работы		-
Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение Прочие работы	20  2	-  -
Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

Отдел I. Здания и сооружения на производственных полях добычи торфа

Отдел II. Мелиоративные и гидротехнические сооружения

Отдел III. Здания и сооружения железнодорожного транспорта узкой колеи на торфяных предприятиях

Отдел IV. Здания и сооружения торфобрикетных и полу брикетных заводов и фабрик по производству теплоизоляционных плит из торфа


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ДОБЫЧИ ТОРФА

Производственные поля для добычи торфа

Таблица 1. Противопожарные охранные зоны

Таблица 2. Производственные базы на полях добычи торфа


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. Мелиоративные и гидротехнические сооружения

Таблица 3. Водоприемники, магистральные и нагорные каналы

Таблица 4. Напорные трубопроводы

Таблица 5. Дюкеры на пересечениях каналов с каналами или реками

Таблица 6. Акведуки на пересечениях каналов с каналами

Таблица 7. Быстротоки на открытых каналах

Таблица 8. Воронки сопряжения напорных трубопроводов с открытыми каналами

Таблица 9. Колодцы сопряжения напорных трубопроводов с открытыми каналами

Таблица 10. Водоприемные колодцы у насосных станций

Таблица 11. Насосные станции осушения и противопожарного водоснабжения торфяных полей

Таблица 12. Шлюзы на каналах

Таблица 13. Шлюзы-регуляторы трубчатые

Таблица 14. Перепады одноступенчатые

Таблица 15. Мосты и переезды через магистральные и нагорные каналы

Таблица 16. Водоемы противопожарного водоснабжения


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. Здания и сооружения железнодорожного транспорта узкой колеи на торфяных предприятиях

Таблица 17. Железнодорожные пути колеи 750 мм

Таблица 18. Мосты под железную дорогу колеи 750 мм

Таблица 19. Трубы под железнодорожными путями колеи 750 мм, для пропуска воды

Таблица 20. Переезды через железные дороги колеи 750 мм

Таблица 21. Путепроводы через железнодорожные пути нормальной колеи и автодороги

Таблица 22. Служебно-технические здания железнодорожного транспорта колеи 750 мм

Таблица 23. Технические сооружения обслуживающего назначения железнодорожного транспорта колеи 750 мм

Таблица 24. Перегрузочные эстакады

Таблица 25. Торфоперегрузочные установки


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. Здания и сооружения торфобрикетных и полу брикетных заводов и фабрик по производству теплоизоляционных плит из торфа

Таблица 26. Главные корпуса брикетных и полу брикетных заводов

Таблица 27. Фундаменты под оборудование и технологические сооружения и устройства в зданиях главных корпусов брикетных и полу брикетных заводов (не включенных в стоимость 1 куб. м здания)

Таблица 28. Подготовительные отделения торфобрикетных заводов

Таблица 29. Бункерные сырья брикетных и полу брикетных заводов

Таблица 30. Склады и бункерные брикетов

Таблица 31. Эстакада (галерея) от бункерной сырья к главному корпусу брикетных и полу брикетных заводов

Таблица 32. Эстакады для транспортирования брикетов и лома брикетов

Таблица 33. Фундаменты под кулерины

Таблица 34. Главные корпуса фабрик по производству теплоизоляционных плит из торфа

Таблица 35. Фундаменты под оборудование и подпольные каналы в главных корпусах фабрик торфяных плит


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник № 16 содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для предприятий торфяной промышленности, и предназначается для переоценки основных фондов действующих предприятий.

Показатели восстановительной стоимости зданий и. сооружений общего назначения, входящих в состав предприятий торфяной промышленности, как ремонтно-механические мастерские, локомотиво-вагонные и пожарные депо, склады нефтепродуктом, заводоуправления, производственные лаборатории, железнодорожные пути нормальной колеи, автогаражи, автодороги и другие сооружения автотранспорта, электросети и электроподстанции, сети и сооружения водопровода, канализации, теплофикации, связи и радиофикации, а также жилые и общественные здания культурно-бытового и коммунального назначения, следует принимать др. соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из следующих отделов:

отдел I - здания и сооружения на производственных полях добычи торфа;

отдел II - мелиоративные и гидротехнические сооружения;

отдел III - здания и сооружения промышленного железнодорожного транспорта колеи 750 мм;

отдел IV - здания и сооружения торфобрикетных и полубрикетных заводов и фабрик по производству теплоизоляционных плит из торфа.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены для 1-го и 2-го территориальных поясов, в пределах которых расположены все действующие предприятия торфяной промышленности.

Распределение территории СССР по поясам приведено в Общей части к сборникам.

4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления, и другие затраты, как-то: безвозвратную часть стоимости временных зданий и сооружений, удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость вывозки строительного мусора, выплату льгот на строительстве за перевыполнение нормы выработки, затраты на организованный набор рабочих - строителей, содержание дирекции строящегося предприятия и технического надзора за строительством, затраты на проектно-изыскательские работы, затраты, связанные с подвижным характером работ, и непредвиденные расходы.

5. Восстановительная стоимость производственных и служебных зданий включает стоимость всех общестроительных, санитарно-технических, особостроительных и электроосветительных работ в пределах зданий.

6. Восстановительная стоимость производственных полей для добычи торфа учитывает стоимость валовых и картовых канав и дренажной сети осушения, мостов и переездов через валовые и картовые канавы и всех работ по подготовке поверхности полей.

Восстановительная стоимость мелиоративных и гидротехнических сооружений, помещенных в, отделе II Сборника, независимо от их месторасположения в восстановительной стоимости производственных полей не учитывается.

7. Восстановительная стоимость железнодорожных путей колеи 750 мм, помимо земляного полотна, балластного слоя и верхнего строения пути, учитывает среднюю стоимость (на 1 км пути) искусственных сооружений: переездов через, железнодорожные пути, железобетонных труб для пропуска воды и мостов длиной до 10 м включительно, а также принадлежности пути,

Мосты длиной более 10 м, а также здания и сооружения на охраняемых переездах в восстановительной стоимости железнодорожных путей не учитываются.

При необходимости отдельной переоценка искусственных сооружений, включенных в среднюю восстановительную стоимость 1 км железнодорожных путей колеи 750 мм, в отделе III данного Сборника помещены соответствующие таблицы восстановительной стоимости переездов через железнодорожные пути, железобетонных труб для пропуска воды я мостов под железную дорогу.

8: Восстановительная стоимость фундаментов под оборудование приведена в таблицах, помещенных в отделе IV данного Сборника.

9. Восстановительная стоимость определена для II климатического района; для других климатических районов поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости приведены в следующей таблице:

Климатический	Коэффициент к оценочной стоимости для
район	зданий	сооружений
I	1,08	1,03
II	1,00	1,00
III	0,93	0,99
IV	0,90	0,98
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

10. Укрупненные показатели зданий приведены для определенной группы капитальности, указанной в таблицах Сборника. При переоценке зданий, относящихся к ивой группе капитальности, можно пользоваться соответствующими восстановительными стоимостями с применением поправочных коэффициентов, приведенных в следующей таблице:

Группа капиталь-	Поправочные коэффициенты для перехода к другим группам капитальности
ности по Сборнику	I, II	III	IV	V
I, II	1,00	0,96	0,89	0,83
III	1,04	1,00	0,96	0,90
IV	1,13	1,05	1,00	0,94
V	1,20	1,11	1,07	1,00
Классификация зданий по группам капитальности приведена в Общей части к сборникам.

11. Для переоценки мелиоративных и гидротехнических сооружений облегченной конструкции, выполненных из низкосортных (местных) лесоматериалов с отступлением от проектных показателей, допускается снижение их восстановительной стоимости до 30%.

12. Восстановительная стоимость составлена на укрупненные измерители  1 сооружение; 1 куб. м зданий; 1 км железнодорожных путей; 1 км каналов сети осушения; 1 м трубопроводов и т. д.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

13. Определение строительных объемов зданий следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в Общей части к Сборникам.

14. Полная восстановительная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на его объем.

При этом должны учитываться поправки, приведенные в общих указаниях технической части Сборника, а также в отдельных таблицах и в примечаниях к ним.

Подбор соответствующей таблицы и определение восстановительной стоимости по Сборнику производится по назначению и конструктивной характеристике здания или сооружения.

ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Пример 1. Требуется переоценить каркасное здание на деревянных сваях строительным объемом 464 куб. м насосной станции противопожарного водоснабжения производственных полей торфопредприятия Каринское, расположенного в Кировской области.

Согласно Общей части к сборникам Кировская область, где расположено торфопредприятие Каринское, относится к 1 территориальному поясу и I климатическому району.

а) Определяем полную восстановительную стоимость здания насосной станции.

Согласно табл. 11 и пункту 9 общих указаний технической части настоящего сборника восстановительная стоимость 1 куб. м здания составит:

6,0 х 1,08 = 6,48,

где 6,0 - восстановительная стоимость 1 куб. м здания насосной станции III типа строительным объемом до 500 куб. м, расположенной в 1 территориальном поясе;

1,08 - поправочный коэффициент для I климатического района.

Полная восстановительная стоимость противопожарной насосной станции составит:

6,48 х 464 = 3007 руб.

б) Определяем физический износ здания в процентах и денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляем следующую расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес кон- структивных элементов в %	Износ конструк- тивных элементов в %	Удельный износ кон- структивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	20	30	6,0
Стены	28	15	4,2
Крыша	18	35	6,3
Полы	6	40	2,4
Проемы	12	20	2,4
Отделочные работы Внутреннее электроосвещение	8  5	30 25	2,4 1,3
Прочие работы	3	20	0,6
Итого	100	-	25,6
В графе а дан удельный вес конструктивных элементов здания насосной станции III типа (согласно приложению к табл. 11).

В графе б приведены проценты износа конструктивных элементов здания, определяемы» инвентаризационной комиссией путем осмотра здания на месте.

В графе в указан удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной восстановительной стоимости здания, полученный путем перемножения данных граф а и б.

Таким образом,. общий физический износ здания выражается в размере 25,6%, что составляет в денежном выражении

3007 : 0,256 = 770руб.

Пример 2. Требуется переоценить восстановительную стоимость производственных полей для добычи торфа Петровского торфопредприятия Московской области, стоимость которых по балансу на 1 января 1972 г. составляет 937,7 тыс. руб., в том числе стоимость полей, введенных в действие и принятых на баланс предприятия после 1 января 1969 г. 408,0 тыс. руб. (из них в 1969 г. - 117,5 тыс. руб., в 1970 г. - 137,5 тыс. руб. и в 1971 году - 153,0 тыс. руб.).

а) Согласно указаний, помещенных в отделе I данного Сборника, переоценка восстановительной стоимости производственных полей производится по формуле

С = (С1 - С2)К + С2 = (937,7 - 408,0)1,11 + 408,0 = 996,0 тыс. руб.

б) Определяем физический износ производственных полей в процентах и в денежном выражении.

Для определения физического износа производственных полей составляется следующая расчетная таблица:

Наименование конструктивных элементов •	Удельный вес конструктивных элементов, в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов, в %
	а	б	В
Открытая осушительная сеть	30	40	12,0
Мосты-переезды через канавы осушительной сети...	28	30	8,4
Подготовленная поверхность полей для добычи торфа.	42	15	6,3
Итого	100	-	26,7
В графах а, б и в приведены аналогичные данные по предыдущему примеру.

Таким образом, общий физический износ производственных полей выражается в размере 26,7%, что составляет в денежном выражении

996,0 х 0,267 = 265,9 тыс. руб.


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ДОБЫЧИ ТОРФА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ ТОРФА

Характеристика сооружение

Производственные поля на торфяной залежи с устройством на них сети осушения, состоящей из валовых и картовых канав и дренажа, мостов и переездов через валовые и картовые канавы, сводки и корчевки леса и кустарника, снятия очеса и его уборки, корчевки скрытого пня в залежи, обработки и профилирования поверхности карт производственных полей.

Восстановительная стоимость площади полей (в тыс. руб.)

Восстановительная стоимость производственных полей, имеющихся на балансе торфяных предприятий, производится по формуле

С = (С1 - С2) К + С2,

где С - общая восстановительная стоимость всех производственных полей, имеющихся на балансе торфяных предприятий, после их переоценки по данному Сборнику;

С1 - общая стоимость производственных полей по балансу предприятий на 1 января 1972 г. до переоценки;

С2 - стоимость производственных полей по балансу предприятий на 1 января 1972 г., подготовленных и введенных в действие после 1 января 1969 г.;

К - коэффициент, равный 1,11, для переоценки восстановительной стоимости производственных полей, введенных в действие и принятых на баланс торфопредприятий до 1 января 1969 г.

Удельный вес конструктивных элементов в процентах

1. Открытая осушительная сеть канав	30
2. Мосты-переезды через канавы осушения	28
3. Подготовленная поверхность полей для добычи торфа	42
Итого	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ДОБЫЧИ ТОРФА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Характеристика охранных зон

Площадь противопожарных охранных зон вокруг производственных полей добычи торфа, поселков и других сооружений торфопредприятий, очищенная от лесонасаждений и порубочных остатков после сводки лесонасаждений.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 га ОХРАННЫХ ЗОН (В РУБ.)

Таблица 1

Территориальный пояс	Восстановительная стоимость
1  2	60  64


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ДОБЫЧИ ТОРФА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ НА ПОЛЯХ ДОБЫЧИ ТОРФА

Характеристика зданий

Здания производственные одноэтажные с внутренним водопроводом и канализацией, центральным или печным отоплением и электроосвещением. В состав базы входит полный комплекс зданий и сооружений (см. приложение к таблице 2).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ БАЗЫ (В ТЫС. РУБ.)

Таблица 2

Территориальный пояс	Объем здания производственно-бытового корпуса до, куб. м
	1000	2000	3000
	Группа капитальности
	IV	IV	II	IV	II
	а	б	в	г	д
1  2	43  45	70  74	80  85	84  89	91  96
Удельные веса отдельных зданий и сооружений в общем комплексе в процентах (к таблице 2)

Наименование зданий и сооружений	а	б	в	г	д
1. Производственно-бытовой корпус  2. Душевой павильон	38  15	50  -	56  -	52  -	59  -
3. Кладовая смазочных материалов  4. Наружная уборная	2  2	2  -	3  -	2  -	3  -
5. Заправочная станция с раздаточным устройством	12	16	5	12	6
6. Моечная эстакада	6	4	5	3	5
7. Площадки для разгрузки оборудования, разборки и сборки машин  8. Сарай для трактора и пожарного инвентаря	6  3	14  1	16  1	17  1	14  1
9. Вертикальная планировка 10. Внутриплощадочное водоснабжение, канализация и электроосвещение	11  5	6  2	8  3	6  2	7  2
11. Сооружение абонентской сети к сети наружного освещения	-	5	3	5	3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОДОПРИЕМНИКИ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ И НАГОРНЫЕ КАНАЛЫ

Характеристика сооружений

Участки водоприемников, подвергнутые регулированию или углублению, и открытые магистральные и нагорные каналы с креплением откосов канав на отдельных участках.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 км СООРУЖЕНИЯ (В РУБ.)

Таблица 3

	Средняя площадь	Территориальный пояс
№	поперечного	1	2
п/п	сечения водоприемников и каналов, кв. м	а	б
1	5	1120	1190
2	10	1830	1940
3	15	2760	2920
4	20	3660	3870
5	25	4570	4830
6	30	5500	5830
7	35	6400	6770
8	40	7300	7740
9	50	9300	9850
10	60	11300	13750
Примечания: 1. При промежуточных значениях средней площади поперечного сечения водоприемников и канав их восстановительная стоимость определяется интерполяцией.

2. Для водоприемников и каналов в глинистых грунтах восстановительная стоимость увеличивается на 15 %.

Удельный вес конструктивных элементов в процентах (к таблице 3)

1. Открытое сооружение (канал) в грунте	90
2. Жердевое крепление откосов сооружения	10
Итого	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Характеристика трубопроводов

Трубопроводы напором до 12 м из сварных тонкостенных труб со стенками толщиной 4 - 6 мм, с фланцами из угловой стали и соединением труб болтами.

Тип I - с укладкой трубопроводов в траншей.

Тип II - То же, на лежневые опоры.

Тип III - То же, на свайные опоры.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ТРУБОПРОВОДОВ (В РУБ.)

Таблица 4

	Наружный	Территориальный пояс
№	диаметр	1	2
п/п	трубопрово-	Тип сооружения
	дов, мм	I и II	III	I и II	III
		а	б	в	д
1	300	11	14	12	15
2	400	14	16	15	17
3	500	17	19	18	20
4	600	21	23	22	24
5	700	24	26	25	28
6	800	28	30	30	32
7	900	32	34	34	36
8	1000	35	37	37	39
Примечания:!. При промежуточных значениях диаметров трубопроводов их восстановительная стоимость определяется интерполяцией.

2. Восстановительная стоимость 1 м трубопроводов на участках, проходящих под железными и автомобильными дорогами, принимается по стоимости I типа сооружений с увеличением ее на 40 %.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 4)

№	Наименование конструктивных	Тип сооружения
п/п	элементов	I	II	III
1	Трубопровод	94	93	85
2	Траншея	5	-	-
3	Деревянные опоры	-	6	14
4	Прочив работы	1	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ДЮКЕРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ КАНАЛОВ С КАНАЛАМИ ИЛИ РЕКАМИ

Характеристика сооружений

Дюкеры длиной 10 м из тонкостенных сварных труб на фланцах диаметром до 600 мм, применяемых на каналах шириной поверху 5 м, переходящих в дюкер.

Тип I - с деревянными оголовками и шпунтовой оградительной стенкой.

Тип II - с железобетонными оголовками.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ДЮКЕРА (В РУБ.)

Таблица 5

	Дюкер длиной 10 м	Добавляется или исключается
Территориальный пояс	до 600 мм на канале с шириной поверху 5 м	на каждый 1 м изменения ширины канала поверху	на каждый 1 м изменения длины трубы дюкера
	Тип сооружения
	I	II	I	II	I	II
	а	б	в	г	д	е
1	1300	1540	130	150	20	25
2	1380	1640	140	160	21	27
Примечание. Восстановительная стоимость дюкеров с трубами диаметром более 600 мм (до 1000 мм) увеличивается на 5 %.

Удельные веса конструктивные элементов в процентах (к таблице 5)

№	Наименование конструктивных	Тип сооружении
п/п	элементов	I	II
1	Труба	27	21
2	Основание под трубу	6	8
3	Входной оголовок	34	36
4	Выходной оголовок	24	25
5	Прочие работы	9	10
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

АКВЕДУКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ КАНАЛОВ С КАНАЛАМИ

Характеристика сооружения

Акведуки из тонкостенных сварных труб диаметром до 600 мм на фланцах, на каналах, переходящих в акведук.

Тип I - с деревянными оголовками и деревянным креплением стенок и дна канала.

Тип II - с железобетонными оголовками и каменным креплением стенок и дна канала.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО АКВЕДУКА (В РУБ.)

Таблица 6

Территориальный	Акведук длиной 10 м с	Добавляется или исключается
пояс	трубой диаметром до 600 мм на канале с шириной поверху 5 м	на каждый 1 м изменения ширины канала поверху	на каждый 1 т изменения длины трубы акведука
	Тип сооружения
	I	II	I	II	I	II
	а	б	в	г	д	е
1  2	1120  1190	1300  1380	100  106	120  127	20  21	25  27
Примечание. Восстановительная стоимость акведуков с трубами диаметром более 600 мм (до 1000 мм) увеличивается на 5 %

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 6)

№	Наименование конструктивных	Тип сооружения
п/п	элементов	I	II
1	Труба	42	34
2	Опоры под трубу	9	10
3	Входной оголовок	19	23
4	Выходной оголовок	16	21
5	Крепление канала	11	8
6	Прочие работы	3	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

БЫСТРОТОКИ НА ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ

Характеристика сооружения

Тип I - быстроток деревянной конструкции с лотком на свайном основании со шпунтовой заградительной стенкой и деревянным креплением канала.

Тип II - быстроток железобетонной конструкции с лотком на бетонном основании с каменным креплением канала.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО БЫСТРОТОКА (В РУБ.)

Таблица 7

Территориальный	Быстроток с лотком	Добавляется или исключается
пояс	длиной 10 м на канале с шириной поверху 5 м	на каждый 1 м изменения ширины канала поверху	на каждый 1 м изменения длины лотка быстротока
	Тип сооружения
	I	II	I	II	I	II
	а	б	в	г	д	е
1  2	1430  1510	1840  1950	130  138	180  190	25  27	30  32
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 7)

№	Наименование конструктивных	Тип сооружения
п/п	элементов	I	II
1	Лоток	38	36
2	Основание под лоток	8	10
3	Входной оголовок	17	18
4	Выходной оголовок	21	20
5	Крепление канала	12	11
6	Прочие работы	4	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОРОНКИ СОПРЯЖЕНИЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ОТКРЫТЫМИ КАНАЛАМИ

Характеристика сооружения

Воронки в водоприемной части канала с креплением стенок и дна деревянными щитами из горбылей на свайном основании.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ВОРОНКИ (В РУБ.)

Таблица 8

	Площадь	Территориальный пояс
№	поперечного	1	2
п/п	сечения водоприемной части канала, кв. м	а	б
1	5	30	32
2	10	50	53
3	15	70	74
4	20	90	95
5	30	130	138
Примечание. Для промежуточных значений площади поперечного сечения каналов восстановительная стоимость воронок определяется интерполяцией.

Удельный вес конструктивных элементов в процентах (к таблице 8)

1	Свайное основание	20
2	Щиты из горбыля	80
	Итого	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ СОПРЯЖЕНИЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ОТКРЫТЫМИ КАНАЛАМИ

Характеристика сооружения

Колодцы деревянные, свайно-обшивной конструкции с каменным или деревянным креплением водоприемной части канала.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОЛОДЦА (В РУБ.)

Таблица 9

Площадь	Колодец глубиной	Добавляется
поперечного сечения колодца, кв. м	1 м без крепления капала	на каждый 1 м дополнительной глубины колодца	па крепление водоприемной части канала
	Территориальный пояс
	1	2	1	2	1	2
	а	б	в	г	д	е
5  10  20	190  260  360	200  280  380	80  100  140	85  106  148	50  70  100	53  74  106
Примечание. При промежуточных значениях площади поперечного сечения колодца их восстановительная стоимость и поправки к восстановительной стоимости определяются интерполяцией.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 9)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Без крепления канала	С креплением канала
1	Свайные конструкции	26	21
2	Стенки колодца	54	42
3	Пол колодца	12	10
4	Крепление канала	-	20
5	Прочие работы	8	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водоприемные колодцы у насосных станций

Характеристика сооружения

Деревянные колодцы со стенками из шпунтовых брусьев и полом из пластин или бетонные колодцы

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОЛОДЦА (В РУБ.)

Таблица 10

Площадь	Колодец глубиной	Добавляется
поперечного сечения колодца, кв. м	2 м	на каждый 1 м дополнительной глубины колодца
	Территориальный пояс
	1	2	1	2
	а	б	в	г
5  10  15  20  30	330 430 550 680 910	350 460 580 720 960	130 165 190 220 285	138 175 200 230 300
Примечание. 1. При промежуточных значениях площади поперечного сечения колодца их восстановительная стоимость и поправки к восстановительной стоимости определяются интерполяцией.

2. Стоимость бетонных колодцев принимается на 20 % дороже табличных данных

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 10)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Без крепления канала	С креплением канала
1	Стенки колодца	78	75
2	Пол колодца	16	17
3	Прочие работы	6	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Насосные станции осушения и противопожарного водоснабжения торфяных полей

Тип I - одноэтажные кирпичные здания с деревянными перекрытиями.

Тип II - одноэтажные деревянные рубленные или брусчатые здания с деревянными перекрытиями.

Тип III - одноэтажные деревянные каркасные здания.

Тип IV - одноэтажные здания с металлическим каркасом и стенами из асбестоцементных листов

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м (в руб.)

Таблица 11

Тип сооружения	Группа	Объем зданий	Территориальный пояс
	капитальности	куб. м	1	2
			а	в
I	III	До 500	13	14
I	III	До 1000	11	12
II	IV	До 500	10	11
II	IV	До 1000	8	9
III	V	До 500	6	7
III	V	До 1000	4	5
IV	V	До 300	7	8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 11)

№	Наименование конструктивных	Тип сооружения
п/п	элементов	I	II	III	IV
1	Фундаменты	20	18	20	24
2	Стены	39	36	28	24
3	Крыша	17	18	18	22
4	Полы	4	4	6	8
5	Проемы	7	11	12	10
6	Отделочные работы	7	7	8	4
7	Внутреннее электроосвещение	4	4	5	3
8	Прочие работы	2	2	3	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ШЛЮЗЫ НА КАНАЛАХ

Характеристика сооружений

Тип I - одношпунтовые шлюзы без переездов свайно-обшивной конструкции с кролевым шпунтом из брусьев и понуром из досок, напором до 1,5 м и шириной водопропускного отверстия до 1,5 м.

Тип II - то же, двухшпунтовые шлюзы.

Тип III - одношпунтовые шлюзы без переездов с облегченной свайно-жердевой конструкцией с кролевым шпунтом на досок и креплением понура фашинами, напором до 1 м, водопропускным отверстием шириной до 1,2 м.

Тип IV - одношпунтовые шлюзы-регуляторы без переездов со шпунтовыми стенками из досок, напором до 1 м, водопропускным отверстием шириной до 0,8 м.

Тип V - то же, двухшпунтовые шлюзы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ШЛЮЗА (В РУБ.)

Таблица 12

Тип	Шлюз на канале глубиной 3 м с	Добавляется или исключается
сооружения	шириной поверху 5 м	па каждый 1 м изменения глубины канала	на каждый -1 м изменения ширины канала
	Территориальный пояс
	1	2	1	2	1	2
	в	б	в	г	д	е
I  II  III  IV  V	1700  2200  480  220  360	1800  2300  510  230  380	240  300  70  30  50	250  320  74  32  53	400  480  100  50  30	420  500  106  53  85
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 12)

№	Наименование. конструктивных	Тип сооружения
п/п	элементов	I и II	III	IV и V
1	Свайные конструкции	26	18	22
2	Шпунтовый ряд	31	28	26
3	Стенки	19	20	21
4	Пол	8	11	9
5	Комплект шандерных колод со шитом	6	8	10
6	Крепление канала	7	11	10
7	Прочие работы	3	4	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ШЛЮЗЫ-РЕГУЛЯТОРЫ ТРУБЧАТЫЕ

Характеристика сооружении

Шлюзы напором 1-1,25 м, понурные и сливные оголовки железобетонные, водобойная часть из железобетонных труб, разгрузочные плиты железобетонные, затвор металлический, перемычка земляная с естественными откосами без крепления.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ШЛЮЗА-РЕГУЛЯТОРА (В РУБ.)

Таблица 13

Диаметр	Шлюз на канале	Добавляется или исключается	Добавляется стоимость
водобойной трубы, мм	глубиной 2 м и шириной поверху 4 м	на каждый 1 м изменения глубины канала	на каждый 1 м. изменения ширины капала	переезда, совмещенного со шлюзом
	Территориальный пояс
	1	2	1	2	1	2	1	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з
300 и 400  500  600  800  2 х 800	550  620  680  770  1440	580  560  720  820  1530	80  90  100  110  200	85  95  106  117  212	110  120  130  150  280	117  127  138  159  298	120  130  150  160  300	127  138  159  170  318
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (в таблице 13)

№	Наименование конструктивных	Шлюзы
п./п	элементов	без переезда	с переездом
1	Понурный оголовок	31	28
2	Сливной оголовок	21	19
3	Водосливная труба	22	20
4	Металлический затвор и подъемники	11	10
5	Земляная перемычка	8	17.
6	Прочие работы	7	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЕРЕПАДЫ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

Характеристика сооружений

Тип I - свайно-обшивной конструкции с шпунтовым рядом из брусьев и деревянным водосливным колодцем с высотой порога до 1 м.

Тип II - свайно-обшивной конструкции с железобетонной (или металлической) водобойной трубой и деревянным водосливным колодцем с высотой порога до 1 м.

Тип III - железобетонные трубчатые перепады с высотой порога до 1 м.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПЕРЕПАДА (В РУБ.)

Таблица 14

			Перепад на канале	Добавляется или исключается
Тип сооружения	Ширина водослива, м	Диаметр водобойной трубы, мм	глубиной 2 м у. шириной поверху 4 м	на каждый 1 м изменения глубины канала	на каждый 1 м изменения ширины канала
			Территориальный пояс
			1	2	1	2	1	2
			а	б	в	г	д	е
I	1,0	-	1700	1800	240	250	350	370
I	1,5	-	1800	1900	250	260	370	390
II	-	До 600	1130	1200	160	170	230	240
II	-	1000	1380	1460	190	200	260	280
III	-	До 600	680	720	80	85	130	140
III	-	1000	910	960	100	105	170	180
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 14)

№	Наименование конструктивных	Тип сооружения
п/п	элементов	I	II	III
1	Понурный оголовок	27	39	36
2	Стенки	26	-	-
3	Пол	11	-	-
4	Сливной оголовок	18	25	28
5	Водобойная труба	-	20	23
6	Крепление канала	11	10	8
7	Прочие работы	7	6	5
	Итоги	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ И ПЕРЕЕЗДЫ ЧЕРЕЗ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И НАГОРНЫЕ КАНАЛЫ

Характеристика сооружений

Тип I - деревянные мосты балочной конструкции с проезжей частью шириной 13,5 м для торфяных машин.

Тип II - деревянные мосты балочной конструкции о проезжей частью шириной 4,5 л» для автомашин.

Тип III - переезды через каналы из железобетонных труб на щебеночной подготовке со свайно-жердевыми или железобетонными оголовками и земляной перемычкой с естественными откосами без крепления.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО СООРУЖЕНИЯ (В РУБ.)

Таблица 15

Общая	Деревянные мосты	Трубчатые переезды, тип III
длина пролетов мостов, м	для проезда торфяных машин в тип I	для проезда автомашин, тип II	диаметр железо- бетонных	переезд при длине трубы 10 м	дополнительная стои-мость на 1 м трубы пере- езда длиной свыше 10 м
	Территориальный пояс	труб, мм	Территориальный пояс
	1	2	1	2		1	2	1	2
	а	б	в	г		д	е	ж	з
5	2700	2900	1100	1200	400	300	320	25	27
10	5300	5600	2100	2200	500	360	380	30	32
15	7700	8100	3100	3300	600	430	450	40	42
20	10000	10600	4000	4200	700	520	550	45	48
30	14400	15300	5700	6000	800	610	640	50	53
40	-	-	7000	7400	900	730	770	60	64
50	-	-	8200	8700	1000	860	910	70	74
Примечание. При промежуточной длине пролетов деревянных мостов их восстановительная стоимость определяется интерполяцией.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 15)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Деревянные мосты	Трубчатые переезды
1	Свайные сооружения	28	-
2	Береговые и свайные опоры с заборными стенками	19	-
3	Пролетные строения	51	-
4  5	Железобетонные трубы с основанием Оголовки переезда (2 шт.)	-  -	59  29
6	Земляная перемычка	-	11
7	Прочие работы	2	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел II. МЕЛИОРАТИВНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОДОЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика сооружения

Прямоугольные котлованы с деревянным или фашинным укреплением водоприемной части водоема, со сливной стенкой из пластин.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВОДОЕМА (В РУБ.)

Таблица 16

Полезная емкость	Территориальный пояс
водоема, куб. м	1	2
	а	б
90	120	130
180	210	220
240	270	290
270	310	330
Примечания: 1. При промежуточных значениях емкости водоемов их восстановительная стоимость определяется интерполяцией.

2. Восстановительная стоимость водоемов в глинистых грунтах увеличивается на 10 %.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 16)

1. Котлован водоема	71
2. Крепление водоприемной части	10
3. Водосливная стенка	15
4. Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗКОЙ КОЛЕИ НА ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Характеристика сооружений

Земляное полотно с песчаным балластным слоем, верхнее строение пути из узкоколейных рельсов на деревянных шпалах, переезды через железнодорожные пути, железобетонные трубы для пропуска воды, мосты длиной до 10 м и принадлежности пути.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 км ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ (В ТЫС. РУБ.)

Таблица 17

№	Назначение железнодорожных	Тип	Территориальный пояс
п/п	путей	рельсов	1	2
			а	б
1	Подъездные железнодорожные пути	Р-11	18,2	19,3
2	То же	Р-15	20,0	21,3
3	То же	Р-18	23,2	24,6
4	То же	Р-24	26,2	27,8
5	Торфовозные внутримассивные железнодорожные пути на торфяной залежи	Р-11	24,1	25,6
6	То же	Р-15	25,8	27,4
7	То же	Р-18	28,4	30,2
8	То же	Р-24	31,4	33,4
9	Станционные и поселковые железнодорожные пути к отдельным зданиям и сооружениям	Р-11	20,3	21,6
10	То же	Р-15	22,1	23,5
11	То же	Р-18	25,3	26,8
12	То же	Р-24	28,3	30,0
13	Переносные железнодорожные пути (звенья) на точках погрузки торфа	Р-11	8,5	9,0
14	То же	Р-15	10,6	11,3
15	То же	Р-18	14,3	15,2
Примечание. При сооружении земляного полотна из грунта II группы восстановительная стоимость 1 км железнодорожного пути увеличивается на 5 %.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 17)

№	Конструктивные элементы	Железнодорожные пути
п/п		подъездные	внутри массивные	станционные в поселковые	переносные
1	Земляное полотно	26	35	27	-
2	Верхнее строение пути	58	48	53	100
3	Искусственные сооружения	12	14	15	-
4	Принадлежности пути	4	3	5	-
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗКОЙ КОЛЕИ НА ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

МОСТЫ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ КОЛЕИ 750 мм

Характеристика сооружений

Тип I - мосты с металлическими пролетными строениями и бетонными опорами.

Тип II - мосты со сборными железобетонными пролетными строениями и опорами.

Тип III - мосты деревянные с балочными пролетными строениями и свайными опорами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м МОСТА (В РУБ.)

Таблица 18

Длина	Тип моста
мостов и	I	II	III
труб, м	Территориальный пояс
	1	2	1	2	1	2
	а	б	в	г	д	е
2	-	-	-	-	640	680
5	-	-	1800	1900	260	280
10	-	-	1200	1270	230	240
20	-	-	1040	1100	210	220
30	2080	2200	980	1040	200	210
40	1800	1900	970	1030	-	-
50	1760	1870	950	1010	-	-
70	1710	1810	-	-	-	-
100	1630	1720	-	-	-	-
150	1430	1510	-	-	-	-
Примечание. При промежуточных значениях длины мостов их восстановительная стоимость определяется интерполяцией.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 18)

	Наименование	Тип сооружений, м
№	конструктивных	I	II	III
п/п	элементов	Длина моста до, м
		50	150	20	50	10	30
1  2	Береговые опоры Речные опоры	43  32	15  55	55  -	22  26	73  -	27  12
3  4	Пролетные строения Прочие работы	20  5	26  4	40  5	50  2	22  5	59  2
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗКОЙ КОЛЕИ НА ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ТРУБЫ ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ КОЛЕИ 750 мм, ДЛЯ ПРОПУСКА ВОДЫ

Характеристика сооружений

Тип I - железобетонные трубы на гравийном основании одно- и двухочковые без оголовков.

Тип II - то же, с двумя оголовками из сборного железобетона.

Тип III - железобетонные трубы одно- и двухочковые на бетонном фундаменте без оголовков.

Тип IV - то же, с двумя оголовками из сборного железобетона.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО СООРУЖЕНИЯ (В РУБ.)

Таблица 19

Тип соо-ружения	Диаметр труб, м	Длина сооружения 10 м	Добавляется или исключается на 1 м изменения длины сооружения
		одноочкового	двухочкового	одноочкового	двухочкового
		Территориальный пояс
		1	2	1	2	1	2	1	2
		а	б	в	г	д	е	ж	з
I	1,0	1030	1090	1870	1 980	100	110	190	200
I	1,5	2230	2370	4000	4240	230	240	400	430
II	1.0	1790	1900	3270	3460	100	110	190	200
II	1,5	4330	4580	7920	8400	230	240	400	430
III	1,0	1910	2020	3520	3730	190	200	350	370
III	1,5	4150	4400	7350	7800	410	440	730	770
IV	1,0	2670	2840	4920	5200	190	200	350	370
IV	1,5	6250	6630	11270	11900	410	440	730	770
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 19)

№	Наименование конструктивных	Тип сооружения
п/п	элементов	I	II	III	IV
	Одноочковые трубы
1  2  3	Гравийное основание под трубы Бетонные фундаменты под трубы  Железобетонные трубы	18  -  82	12  -  46	-  53  47	-  40  32
4	Железобетонные оголовки (2 шт.)	-	42	-	28
	Итого	100	100	100	100
	Двухочковые трубы
1	Гравийное основание под трубы.	10	5	-	-
2  3	Бетонные фундаменты под трубы  Железобетонные трубы	-  90	-  52	52  48	37  34
4	Железобетонные оголовки (2 шт.)	-	43	-	29
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗКОЙ КОЛЕИ НА ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПЕРЕЕЗДЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 750 мм

Характеристика сооружения

Тип I - переезды через железные дороги для автотранспорта с проезжей частью шириной 6 м, покрытием проезжей части асфальтом или каменным мощением, укладкой брусьев в пределах длины шпал и устройством надолб с двух сторон, укладкой и без укладки железобетонных труб диаметром 750 мм для пропуска воды под въездами.

Тип II - переезды через железные дороги для торфяных машин с проезжей частью шириной 15 м, устройством деревянного настила из пластин на въездах, укладкой и без укладки железобетонных труб для пропуска воды под въездами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО СООРУЖЕНИЯ (В РУБ.)

Таблица 20

	Тип переезда
Характеристика переезда	I	II
	Территориальный пояс
	1	2	1	2
	а	б	в	г
Глухой без укладки труб для пропуска воды	980	1040	500	530
С укладкой трубы для пропуска воды под одним въездом	1120	1190	860	910
С укладкой труб для пропуска воды под двумя въездами	3260	3450	1240	1320
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 20)

№	Наименование конструктивных	Тип сооружения
п/п	элементов	I	II
		без труб	с трубой	с 2 трубами	без труб	с трубой	с 2 трубами
1	Деревянный настил	30	19	9	100	56	36
2	Каменное мощение	65	44	20	-	-	-
3  4	Железобетонные трубы Прочие работы	-  5	35  2	70  1	-  -	43  1	62  2
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗКОЙ КОЛЕИ НА ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПУТЕПРОВОДЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ НОРМАЛЬНОЙ КОЛЕИ И АВТОДОРОГИ

Характеристика сооружения

Тип I - путепроводы сборные железобетонные с проезжей частью под железнодорожные пути колеи 750 мм.

Тип II - путепроводы с металлическим пролетным строением на железобетонных опорах с проезжей частью под железнодорожные пути колеи 750 мм.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ПУТЕПРОВОДА (В РУБ.)

Таблица 21

Территориальный	Тип сооружения
пояс	I	II
	а	б
1  2	180  190	140  150
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 21)

№	Наименование конструктивных	Тип сооружения
п/п	элементов	I	II
1	Фундаменты	29	28
2	Опоры	36	35
3	Пролетное строение	29	31
4	Проезжая часть	4	4
5	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗКОЙ КОЛЕИ НА ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА КОЛЕИ 750 мм

Характеристика зданий

Здания II группы капитальности - кирпичные с железобетонными перекрытиями на бутовых или железобетонных фундаментах.

Здания III группы капитальности - кирпичные с деревянными перекрытиями на бутовых или железобетонных фундаментах.

Здания IV группы капитальности - деревянные рубленые или брусчатые на бутокирпичных фундаментах.

Здания V группы капитальности - деревянные каркасные на кирпичных столбах.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ (В РУБ.)

Таблица 22

М п/п	Наименование зданий	Кубатура зданий, куб. м	Группа капиталь- ности	Территориальный пояс
				1	2
				а	б
1	Дежурное помещение	До 300	III	39	41
2	То же	До 300	IV	32	34
3	Диспетчерский пост	Более 300	III	22	23
4	Здание для обогрева рабочих	До 300	III	25	27
5	То же	До 300	IV	24	25
6	Пескосушилка	До 300	III	20	21
7	То же	До 300	IV	21	22
8	Склад песка	До 300	III	13	14
9	То же	До 300	V	8	9
10	Здание смазочного хозяйства	До 300	III	25	27
11	Стрелочная будка	До 300	III	32	34
12	То же	До 300	IV	31	33
13	Вокзалы	Более 300	II	32	34
14	Пассажирские павильоны	До 300	IV	22	23
15	То же	До 300	V	18	19
16	Склад для инструмента и инвентаря	До 300	III	15	16
17	То же	До 300	IV	13	14
18	То же	До 300	V	10	11
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 22)

№	Наименование конструктивных	Группа капитальности здания
п/п	элементов	II и III	IV	V
1	Фундаменты	14	16	19
2	Стены и перегородки	22	35	23
3	Перекрытие и кровля	21	17	24
4	Полы	8	7	11
5	Проемы	8	7	10
6	Отделочные работы	6	2	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	10	6
8	Прочие работы	1	6	5
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗКОЙ КОЛЕИ НА ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА КОЛЕИ 750 мм

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО СООРУЖЕНИЯ (В ТЫС. РУБ.)

Таблица 23

№	Наименование сооружений	Характеристика вооружений	Территориальный пояс
п/п			1	2
			а	б
1  2	Пассажирская платформа  Смотровая канава	Деревянная с навесом, крытым шифером Фундамент бутовый, стены кирпичные, пол бетонный	1,80  1,75	1,90  1,85
3	Гидроколонка	Бетонная	1,70	1,80
4	Экипировочная эстакада паровозов:
	а) лотковая	Деревянная на свайном основании	1,10	1,17
	б) бункерная	То же	1,60	1,70
	в) то же	Железобетонная, стены кирпичные, кровля рулонная	1,90	2,00
5	Экипировочный пункт тепловозов	Железобетонный	5,00	5,30
6	Пункт водоснабжения	Шахтный колодец из железобетонных колец с кирпичной будкой для насоса	6,20	6,60
7	Пункт водоснабжения паровозов упрощенного типа	Шахтный деревянный колодец с деревянной будкой для насоса	2,60	2,80


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗКОЙ КОЛЕИ НА ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ЭСТАКАДЫ

Характеристика сооружений

Перегрузочные эстакады для перегрузки торфа из вагонов узкой колеи в вагоны нормальной колеи сборные железобетонные или металлические на железобетонном фундаменте, с устройством железнодорожных путей по пролетному строению и въездов на эстакады.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЭСТАКАДЫ (В РУБ.)

Таблица 24

Территориальный	Тип эстакады
пояс	сборная железобетонная	металлическая
	а	б
1  2	1700  1800	960  1020
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 24)

№	Наименование конструктивных	Тип эстакады
п/п	элементов	железобетонная	металлическая
1	Фундаменты	11	6
2	Железобетонные конструкции	76	-
3	Металлические конструкции	3	68
4	Шатер	4	9
5	Кровля	1	11
6	Проемы	5	5
7	Прочие работы	-	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗКОЙ КОЛЕИ НА ТОРФЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ТОРФОПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика сооружений

Торфоперегрузочные установки, предназначенные для перегрузки торфа из вагонов узкой колеи в вагоны нормальной колеи, имеются двух типов.

Тип I - торфоперегрузочная установка на бутовом фундаменте, с металлическими опорами и деревянным шатром-навесом над торфоперегружателем типа ТПП-0, утепленным над наклонной частью транспортера и в помещении моториста.

Тип II - торфоперегрузочная установка на фундаменте из сборных железобетонных блоков, с кирпичными стенами, перекрытиями из железобетонных плит и рубероидной кровлей по бетонному основанию. Предназначена для использования на ней торфоперегружателя повышенной производительности типа ТПП-2.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ТОРФОПЕРЕГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ (В ТЫС. РУБ.)

Таблица 25

Территориальный	Тип торфоперегрузочной установки
пояс	I	II
	а	б
1  2	15,0  15,9	36,4  38,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 25)

№	Наименование конструктивных	Тип торфоперегрузочной установки
п/п	элементов	I	II
1	Фундаменты	62	60
2	Опоры под наклонную часть торфоперегружателя	3	-
3	Стены и перегородки	15	16
4	Перекрытия	6	10
5	Кровля	8	4
6	Полы	2	4
7	Проемы	2	3
8	Прочие работы	2	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА БРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристика зданий

Здания одно- и четырехэтажные. Фундамента бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные и асфальтовые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ (В РУБ.)

Таблица 26

Территориальный	Одноэтажные	Одно-четырехэтажные
пояс	Объем зданий, тыс. куб. м
	2	15	3	10	25	50
	а	б	в	г	д	е
1  2	25,6  27,1	16,5  16,4	23,7  25,1	14,8  15,7	10,7  11,3	9,2  9,8
Примечание. Стоимость фундаментов под оборудование, подземного хозяйства и специально-строительных работ определяется дополнительно по таблице 27.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 26)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	11	9	9	10	19	19
Стены, перегородки и колонны	20	44	28	49	38	42
Перекрытия и покрытия Кровля	20  6	21  6	26  5	21  4	20  4	16  4
Полы	4	4	3	3	3	2
Проемы	9	7	6	7	6	6
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7  21	4  12	4  16	4  17	6  10	6  10
Прочие работы	2	3	3	2	2	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО В ЗДАНИЯХ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ БРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ (НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ)

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 т ГОДОВОЙ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЗАВОДОВ (В РУБ.)

Таблица 27

Территориальный	Полу	Типы сушилок
пояс	брикетные	пневмогазовые	парогазовые	пароводяные
	заводы	с мелющими вентиляторами	с шахтными мельницами
	Проектная производительность завода, тыс. т/год
	30	30	30	60	80-250
	а	б	в	г	д
1  2	0,12  0,13	1,45  1,54	1,21  1,28	0,91  0,96	1,04  1,10
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 27)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты под оборудование	67	18	20	27	69
Приямки и подпольные каналы	33	11	15	13	31
Производственная топка Борова и дымовая труба	-  -	47  9	35  -	-  42	-  -
Сооружения по золоулавливанию и золоперегрузке	-	10	13	18	-
Прочие работы	-	5	17	-	-
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристика зданий

Здание многоэтажное с водопроводом, канализацией, центральным отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ (В РУБ.)

Таблица 28

Территориальный	Объем здания, м
пояс	до 1000	более 1000
	а	б
1  2	17,3  18,3	21,2  22,5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 28)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	12
Стены и перегородки	47	30
Перекрытия	12	14
Кровля	5	4
Полы	3	3
Проемы	5	8
Отделочные работы	6	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	4
Прочие работы	1	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

БУНКЕРНЫЕ СЫРЬЯ БРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с подвалом, водопроводом, канализацией, центральным отоплением, вентиляцией и электроосвещением. Надземная часть не отапливается.

Группа капитальности зданий II.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ (В РУБ.)

Таблица 29

Территориальный	Объем здания, куб. м
пояс	до 5000	более 5000
	а	б
1  2	17,3  18,3	12,0  12,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 29)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты и стены подземной части Стены, колонны в перегородки	25  29	23  16
Перекрытия и покрытия	18	36
Кровля	5	3
Полы	3	4
Стальные конструкции	3	3
Проемы	8	5
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5
Прочие работы	3	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

СКЛАДЫ И БУНКЕРНЫЕ БРИКЕТОВ

Характеристика зданий

Здания открытого типа, неутепленные, с электроосвещением.

Тип Iа - без бункеров, с защитными стенками во фронтонах по металлическим решеткам.

Тип Iб - то же, без защитных стенок.

Тип II - с бункерами.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ (В РУБ.)

Таблица 30

Территориальный	Тип здания
пояс	Iа	I6	II
	Объем здания, тыс. куб. м
	до 10	более 10	до 10	более 10	до 2	до 10
	Группа капитальности
	I	II
	а	б	в	г	д	е
1  2	7,1  7,5	5,5  5,9	5,8  6,1	5,1  5,4	6,9  7,3	10  10,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 30)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	11	13	14	14	16	17
Каркас здания, покрытия и бункера	12	16	17	17	48	67
Кровля	3	3	3	3	5	3
Полы	9	11	12	12	10	9
Стальные конструкции Подпольные каналы и приямки	35  20	29  23	24  25	24  25	14  2	-  1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	8  2	4  1	4  1	4  1	3  2	1  2
Итого В том числе эстакада для подачи брикетов на склад	100  14	100  -	100  17	100  -	100  -	100  -


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

ЭСТАКАДА (ГАЛЕРЕЯ) ОТ БУНКЕРНОЙ СЫРЬЯ К ГЛАВНОМУ КОРПУСУ БРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристика сооружения

Стены проходного тоннеля бетонные, каркас железобетонный, стены надземной части галерей кирпичные, перекрытия железобетонные, отопление центральное.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м СООРУЖЕНИЯ (В РУБ.)

Таблица 31

Территориальный	Объем сооружения до, куб. м
пояс	500	1000	2000
	а	б	в
1  2	39,5  41,9	30  31,8	23,4  24,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 31)

Наименование конструктивных элементов	а	б	е
Фундаменты	31	28	17
Стены	17	26	49
Перекрытия	19	14	19
Кровля	8	6	10
Полы	6	5	4
Проемы	8	7	7
Отделочные работы	1	2	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	7  3	11  1	7  3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БРИКЕТОВ И ЛОМА БРИКЕТОВ

Характеристика сооружений

Фундаменты бетонные, каркас и перекрытия железобетонные, стены кирпичные (на отдельных участках), полы асфальтовые, перила металлические.

Тип I - эстакады для транспортирования брикетов от лотков к складу или бункерной.

Тип Iа - эстакада на железобетонных опорах по всей ее длине для подачи брикетов под погрузку в автомобильный или железнодорожный транспорт.

Тип Iб - то же, частично заглубленная ниже уровня спланированной отметки.

Тип II - эстакада с бункером для лома брикетов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЭСТАКАДЫ (В РУБ.)

Таблица 32

Территориальный	Тип эстакады
пояс	I	IIа	IIб	III
	Ширина эстакад до, м
	3	3	5	3	5.	3
	а	б	в	г	д	е
1  2	110  115	125  130	180  190	115  120	160  170	175  185


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

ФУНДАМЕНТЫ ПОД КУЛЕРИНЫ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 м ЛОТКА (В РУБ.)

Таблица 33

Территориальный пояс	Восстановительная стоимость
1  2	9  10


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

Характеристика здания

Здания одноэтажные с водопроводом, канализацией, центральным отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности зданий II.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ (В РУБ.)

Таблица 34

Территориальный пояс	Объем здания с подготовительным отделением до, тыс. куб. м
	25	50
	а	б
1  2	13,9  10,9	10,9  11,6
Примечание. Восстановительная стоимость фундаментов под оборудование и подпольных каналов определяется дополнительно по таблице 35.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к таблице 34)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	15	13
Стены и перегородки	26	27
Перекрытия	17	19
Кровли	17	16
Полы	7	9
Проемы	5	4
Отделочные работы	2	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	8	7
Прочие работы	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 16

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством топливной промышленности РСФСР и согласован с Госстроем, СССР '

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отдел IV. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОРФОБРИКЕТНЫХ И ПОЛУ БРИКЕТНЫХ ЗАВОДОВ И ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ТОРФА

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ГЛАВНЫХ КОРПУСАХ ФАБРИК ТОРФЯНЫХ ПЛИТ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ГОДОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДА (В РУБ.)

Таблица 35

Территориальный пояс	Проектная производительность завода, тыс. куб. м
	15	30 и более
	а	б
1  2	0,79  0,84	0,60  0,64
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к таблице 35)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты под оборудование Приямки и каналы	45  55
Итого	100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

а. Здания заводов медицинских препаратов

б. Здания химико-фармацевтических заводов

в. Здания заводов медицинского стекла

г. Сооружения заводов медицинского стекла

д. Здания прочих производств медицинской промышленности, не вошедших в подотраслевые таблицы


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости зданий и сооружений, специфических для предприятий медицинской промышленности, и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий медицинской промышленности, - заводоуправлений, материальных складов, водопроводно-канализационных сооружений, котельных и др., - следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в общей части к сборникам (приложение I).

2. Настоящий сборник состоит из пяти сводных таблиц:

а) здания заводов медицинских препаратов;

б) здания химико-фармацевтических заводов;

в) здания заводов медицинского стекла;

г) сооружения заводов медицинского стекла;

д) здания прочих производств медицинской промышленности, не вошедших в подотраслевые таблицы.

3. Укрупненные показатели стоимости зданий и сооружений разработаны для 9 территориальных поясов. Вся территория СССР по уровню цен разбита на 10 поясов, причем к 10-му поясу отнесены все территории, расположенные севернее Полярного круга, не перечисленные в перечне, приведенном в общей части к сборникам. Цены для этого пояса принимаются по смежному поясу с увеличением на 20 %.

4. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе прямые затраты и накладные расходы с плановыми накоплениями, а также общеплощадочные расходы, распределяемые на основные фонды, в том числе затраты на временные (разбираемые) здания, на проектно-изыскательские работы, освоение территории, затраты, включенные в 9-ю главу сводной сметы, и стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, за исключением возвратных сумм.

5. Оценочная стоимость зданий, включающая стоимость всех общестроительных, внутренних, санитарно-технических и электроосветительных работ, а также спецстроительных работ по сооружениям (фундаменты под оборудование, каналы), показана в знаменателе.

Порядок пользования сборником

6. Полная стоимость объекта (здания и сооружения) определяется умножением оценочной стоимости единицы измерения объекта на его объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в технической части.

7. Оценочная стоимость зданий и сооружений, помещенных в настоящем сборнике, приведена для II климатического района. Оценочная стоимость зданий и сооружений, расположенных в других климатических районах, устанавливается на местах путем применения к оценочной стоимости II климатического района следующих поправочных коэффициентов.

Наименование производства	Климатические районы
	I	III	IV
Заводы медицинских препаратов и химико-фармацевтические заводы	1,08	0,96	0,94
Здания заводов медицинского стекла	1.05	0,96	0,94
Деление территории СССР по климатическим районам приведено в общей части к сборникам.

8. Определение объемов зданий следует производить в соответствии с правилами, помещенными в общей части к сборникам.

9. Группа капитальности отдельных зданий указана в таблице для каждого вида зданий. Распределение производственных зданий по группам капитальности в зависимости от их основных конструктивных решений приведено в общей части к сборникам.

Для определения стоимости зданий, имеющих иную группу капитальности, разрешается пользоваться следующими поправочными коэффициентами.

Группа капитальности	I-II	III	IV
I-II	1,00	0,96	0,77
III	1,04	1,00	0,83
IV	1,30	1,21	1,00
10. Здания заводов медицинской промышленности, не указанные в отраслевых таблицах, подлежат оценке по сборникам других отраслей промышленности.

11. Физический износ зданий и сооружений определяется инвентаризационной комиссией на месте.

12. Для возможности определения средневзвешенного процента физического износа здания в целом, при определении инвентаризационной комиссией износа по отдельным конструкциям к оценочным таблицам прилагаются удельные веса отдельных конструктивных элементов.

Пример пользования сборником

Требуется переоценить здание производства кровезаменителей, отнесенное ко II группе капитальности, объемом 116787 кв. м на заводе медицинских препаратов в Красноярске и определить физический износ здания. Согласно общей части к сборникам, Красноярск расположен в 4-м территориальном поясе и.1 климатическом районе.

а) Определяем полную восстановительную стоимость здания производства кровезаменителей. Согласно таблице - здания заводов. медицинских препаратов п. 11 (графа 2) и технической части восстановительная стоимость 1 куб. м здания составит 18,5 х 1,08 = 20 руб., где 18,5 - оценочная стоимость 1 куб. м здания производства кровезаменителей для II климатического района и 4-го территориального пояса (по табл. 1); 1,08 - поправочный коэффициент для перехода от II к I климатическому району (по п. 7 технической части).

Полная восстановительная стоимость корпуса (здания) производства кровезаменителей составит

20 х 116787 = 2335740 = 2336 тыс. руб.

б) Определяем физический износ здания в процентах и денежном выражении.

Для определения среднего процента износа здания составляем расчетную таблицу:

Наименование конструктивных элементов здания	Удельный вес конструктивных элементов (в %)	Износ конструктивных элементов (в %)	Удельный износ конструктивных элементов (в %)
	а	б	в
Фундаменты	11	14	1,5
Стены и перегородки	19	17	3,2
Перекрытия и лестницы	8	12	1,0
Покрытия и кровля	18	27	4,9
Полы	11	22	2,4
Проемы	8	14.	1,1
Отделочные работы	5	23	1,2
Внутренние сантехнические работы и электроосвещение	19	32	6,0
Прочие работы	1	12	0,1
Итого	100	-	21,4
В графе «а» помещаются удельные веса отдельных конструктивных элементов, приведенные в процентовке к табл. 1.

В графе «б» указаны проценты износа отдельных конструктивных элементов, определяемых инвентаризационной комиссией на месте.

В графе «в» указан удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, подученной путем перемножения показателей графы «а» на данные в графе «б».

Таким образом, общий, физический износ здания составляет 21,4 %. Физический износ здания в денежном выражении составляет

2336 х 0,214 = 499.9 тыс. руб.


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

№ п.п.	Наименование объектов	Строи- тельный объем	Группа капиталь ности	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам (в руб.) в числителе всего в знаменателе 1 куб. м здания
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цех ферментации	34240	II	24,5  0,6	25,7  0,6	28,2  0,7	29,4  0,7	30,6  0,8	44,1  1,1	49,0  1.2	51,5  1,3	66,2  1,6
2	Цех химочистки	34587	II	24,0  0,3	25,2  0,3	27,6  0,3	28,8  0,3	30,0  0,4	43,2  0,5	48,0  0,6	50,4  0,6	64,9  0,8
3	Цех фасовки	77583	II	16,9  0,1	17,8  0,2	19,5  0,2	20,3  0,2	21,2  0,2	30,5  0,3	33,8  0,3	35,5  0,3	45,7  .0,4
4	Корпус сушки мицелия	3291	II	18,4  2,2	19,3  2,3	21,2  2,5	22,1  2,6	23,0  2,8	33,1  4,0	36,8  4,4	38,6  4,6	49,7  5,9
5	Административно - лабораторный корпус	23686	II	26,3  -	27,6  -	30,2  -	31,6  -	32,9  -	47,3  -	52,6  -	55,2  -	71,0  -
6	Склад сырья и средоварка	21619	II	15,5  0,1	16,3  0,1	17,8  0,1	18,6  0,1	19,4  0,1	27,9  0,2	31,0  0,2	32,6  0,2	41,9  0,3
7	Виварий	8139	II	28,5  0,4	29.9  0,4	32,8  0,5	34,2  0,5	35,6  0,5	51,3  0,7	57,0  0,8	59,9  0,8	77,0  1,1
8	Компрессорная	31509	II	17,6  2,4	18,5  2,5	20,2  2,8	21,1  2,9	22,0  3,0	31,7  4,3	35,2  4,8	37,0  5,0	47,5  6,5
9	Холодильная установка	6233	II	13,5  3,9	14,2  4,1	15,5  4,5	16,2  4,7	16,9  4,9	24,3  7,0	27,0  7,8	28,4  8,2	36,5  10,5
10	Корпус ферментации и химочистки	83375	II	20,5  0,2.	21,5  0,2	23,6  0,2	24,6  0,2	25,6  0,3	36,9  0,4	41,0  0,4	43,1  0,4	55,4  0,5
11	Корпус производства кровезаменителей	116787	II	15,8  0,3	16,6  0,3	18,2  0,3	19,0  0,4	19,8  0,4	28,4  0,5	31,6  0,6	33,2  0,6	42,7  0,8
Конструктивные элементы зданий заводов медицинских препаратов

1. Цех ферментации

2. Цех химочистки

3. Цех фасовки

4. Цех сушки мицелия

5. Административно-лабораторный корпус

6. Склад сырья и средоварка

7. Виварий

8. Компрессорная

9. Холодильная установка

10. Корпус ферментации и химочистки

11. Корпус производства кровезаменителей


.СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

1. Цех ферментации

1. Площадь застройки - 2440 кв. м

2. Строительный объем - 34240 куб. м

3. Место строительства - Саранск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 845

6. Год выпуска - 1958

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	764,73  51,65  14,47  8,35	22,33  1,51  0,42  0,24
	Итого	839,20	24,50
5	Специальные работы	20,59	0,60
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Сборные бетонные и монолитные железобетонные	7
2	Стены и перегородки	Кирпичные	28
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные железобетонные и монолитные железобетонные	19
5	Покрытия и кровля	Покрытие деревянное кровля, рубероидная утепленная	4
6	Полы	Металлические – 60 %, линолеум и асфальтовые – 30 %, дощатые – 10%	11
7  8	Проемы Отделочные работы	Деревянные Улучшенная отделка	8  9
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Электроосвещение – 16% Отопление – 8%, вентиляция – 43%, водопровод – 6%, канализация – 7%	9
10	Прочие	Отмостка – 45%  Изоляция стен и камер – 55%	5
	Итого		100,0


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

2. Цех химочистки

1.	Площадь застройки – 2628 кв. м

2. Строительный объем – 34587 куб. м

3. Место строительства – Саранск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер – 845

6. Год выпуска – 1958

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	710,16  57,03  27,84  35,70	20,53  1,65  0,80  1,00
	Итого	830,73	23,98
5	Специальные работы	9,56	0,28
№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Бутобетонные, монолитные железобетонные	8
2	Стены и перегородки	Кирпичные	23
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы,	Сборные и монолитные железобетонные	25
5	Покрытия и кровли	Сборное железобетонное покрытие, утепленная рубероидная кровля	4
6	Полы	Метлахская плитка - 53%, линолеум - 24%, дощатые - 13%, мозаичные - 10 %	9
7	Проемы	Деревянные	6
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	9
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление - 15%, вентиляция - 40%, водопровод - 8%, канализация – 12 %, электроосвещение - 25%	15
10	Прочие	Отмостка - 70%, температурные швы - 30%	1
	Итого		100,0


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

3. Цех фасовки

1. Площадь застройки - 3168 кв. м

2. Строительный объем - 77583 куб. м

3. Место строительства - Саранск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 845

6. Год выпуска - 1967

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	1196,11  68,18  27,78  20,85	15,42  0,88  0,36  0,27
	Итого	1312,92	16,93
5	Специальные работы	10,51	0,14
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Сборные и монолитные железобетонные	7
2	Стены и перегородки	Кирпичные	24
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы "	Сборные и монолитные железобетонные	25
5	Покрытия и кровли	Покрытие сборное железобетонное, утепленная рубероидная	4
6	Полы	Метлахская плитка - 56%, линолеум - 20%, дощатые - 8%, мозаичные - 10%	10
7	Проемы	Деревянные	7
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	13
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление - 18%, вентиляция - 44%, водопровод - 9%, канализация -11%, электроосвещение - 18%	9
10	Прочие,	Отмостка - 65%. Температурные швы - 35%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

4. Цех сушки мицелия

1. Площадь застройки - 648 кв. м

2. Строительный, объем - 4678 куб. м

3. Место строительства - Саранск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 845

6. Год выпуска - 1963

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	72,00  5,91  6,03  2,13	15,39  1,26  1,29  0,46
	Итого	86,07	18,40
5	Специальные работы	10,45	2,23
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Железобетонные, сборные и монолитные	13
2	Стены и перегородки	Кирпичные	29
3	Каркас	Железобетонный	-
4	Перекрытия и лестницы	Железобетонные, сборные и монолитные	11
5	Покрытия и кровли	Сборные железобетонные, утепленная кровля	10
6	Полы	Асфальт - 95%, метлахская плитка - 5%	5
7	Проемы	Деревянные	7
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	6
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Вентиляция - 40%, отопление - 10%, холодное водоснабжение - 20%, канализация - 25%, горячее водоснабжение - 5%, электроосвещение - 10%	16
10	Прочие	Каналы - 25%, отмостки -50%, лестницы - 25%	3
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

5. Административно-лабораторный корпус

1. Площадь застройки - 1419 кв. м

2. Строительный объем - 23686 куб. м

3. Место строительства - Саранск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 845

6. Год выпуска – 1958

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция	534,39  40,11	22,56  1,69
3  4	Водопровод и канализация  Электроосвещение	22,21  25,40	0,94  1,07
	Итого	622,11	26,26
5	Специальные работы	-	-
№ п/п	Наименование конструктивных моментов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Бутобетонные	4
2	Стены и перегородки	Кирпичные, перегородки кирпичные, гипсолитовые, шлакобетонные	30
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные железобетонные	21
5	Покрытия и кровли	Сборные железобетонные  Кровля из волнистой асбофанеры	4
6	Полы	Цементные - 13%, метлахская плитка - 40%, асфальтовые - 4%, деревянные - 20%, паркетные - 10%, линолеум -13%	7
7  8	Проемы  Отделочные работы	Деревянные  Улучшенная отделка	7  12
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление - 23%, вентиляция - 32%, водопровод - 12%, канализация - 13%, электроосвещение – 12% газоснабжение – 8%	14
10	Прочие	Отмостка - 44%, загрузочный люк - 21%, коллекторы - 35%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

СКЛАД СЫРЬЯ И СРЕДОВАРКА

1. Площадь застройки - 1144 кв. м

2. Строительный объем - 21619 куб. м

3. Место строительства - Саранск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 845

6. Год выпуска - 1958

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция	310,35  12,56	14,36  0,58
3  4	Водопровод и канализация  Электроосвещение	5,56  5,58	0,26  0,26
	Итого	334,05	15,46
5	Специальные работы	0,88	0,04
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Бутобетонные, сборные железобетонные	14
2	Стены и перегородки	Кирпичные	18
3  4	Каркас  Перекрытия и лестница	- Сборные и монолитные железобетонные	- 35
5	Покрытия и кровли	Сборные железобетонные, утепленная рубероидная кровля	8
6	Полы	Асфальтобетонные - 28%, асфальтовые - 62%, цементные - 2%, линолеум -2%, керамические плитки - 6%	8
7	Проемы	Деревянные	6
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	3
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление - 34%, вентиляция - 19%, канализация - 3%, водопровод - 20%, электроосвещение - 24%	7
10	Прочие	Отмостка - 32%, крыльца - 20%, подпольные каналы - 48,%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

ВИВАРИЙ

1. Площадь застройки - 415 кв. м

2. Строительный объем - 8139 куб. м

3. Место строительства - Саранск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 845

6. Год выпуска - 1962

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 м»
1  2	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция	191,92  25,26	23,58  3,1
3 4	Водопровод и канализация  Электроосвещение	8,45  6,25	1,04  0,77
	Итого	231,88	28,49
5	Специальные работы	3,07	0,7
№ п/п	Наименование конструктивных. элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Железобетонные сборные и монолитные	13
2	Стены и перегородки	Кирпичные	29
3	Каркас	Железобетонный	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные железобетонные	13
5	Покрытия и кровли	Сборные железобетонные, утепленная	8
6	Полы	Цементные - 14%; мозаичные - 6%, метлахская плитка - 80%	5
7	Проемы	Деревянные	7
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Вентиляция - 40%, отопление - 21%, холодное водоснабжение - 6%, канализация - 15%, горячее водоснабжение - 2%, электроосвещение - 16%	18
10	Прочие	Отмостка - 40%, каналы - 60%	2
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

КОМПРЕССОРНАЯ

1. Площадь застройки - 923 кв. м

2. Строительный объем - 13194куб. м

3. Место строительства - Саранск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 845

6. Год выпуска - 1967

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	205,85  12,47  7,96  5,30	15,60  0,95  0,60  0,40
	Итого	231,58	17,55
5	Специальные работы	32,22	2,44
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Монолитные и сборные железобетонные	11
2	Стены и перегородки	Стены керамзитобетонные панели, перегородки кирпичные и деревянные	19
3	Каркас	Сборный железобетонный	8
4	Перекрытия и лестницы	Сборные железобетонные	16
5	Покрытия и кровли	Сборные железобетонные  Кровля рубероидная утепленная	8
6	Полы	Керамическая плитка - 48%, бетонные - 19%, терраццо - 22%, поливинилхлоридная плитка - 11%	9
7	Проемы	Деревянные	7
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	3
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление - 16%, вентиляция - 33%, водопровод - 28%, канализация - 3%, электроосвещение - 20%	11
10	Прочие	Воздухозаборные шахты - 65%, крыльца - 19%, отмостка - 16%	8
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

1.  2.  3.  4.  5.  6.	Площадь застройки  Строительный объем  Место строительства  Автор проекта  Архивный номер  Год выпуска	434 кв. м 1839 куб. м  Саранск  «Гипромедпром» 845  1962
Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	19,43  2,16  2,76  0,42	10,57  1,17  1,50  0,23
	Итого	24,77	13,47
5	Специальные работы	7,43	3,93
№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Сборные бетонные	16
2	Стены и перегородки	Кирпичные	21
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные железобетонные	13
5	Покрытия и кровли	Сборные железобетонные, кровля утепленная рубероидная	10
6	Полы	Цементные	8
7	Проемы	Деревянные	6
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	3
9	Внутренние санитарно-технические устройства и освещение	Отопление - 8%, вентиляция - 28%, водопровод - 4%, канализация - 32%, электроосвещение - 28%	21
10	Прочие	Крыльца - 16%, пандус - 10%, отмостка - 74%	2
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

КОРПУС ФЕРМЕНТАЦИИ И ХИМОЧИСТКИ

1. Площадь застройки - 5239 кв. м

2. Строительный объем - 83375куб. м

3. Место строительства - Красноярск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 800

6. Год выпуска - 1959

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	1540,7  94,9  40,2  34,2	18,47  1,14  0,48  0,41
	Итого	1710,00	20,50
5	Специальные работы	16,50	0,20
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Железобетонные, сборные и монолитные	8
2	Стены и перегородки	Кирпичные	20
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборный и монолитный железобетон	19
5	Покрытия и кровли	Утепленная рубероидная кровля	16
6	Полы	Цементные - 30%, мозаичные – 5 %, линолеум - 7%, метлахская плитка - 60%	10
7	Проемы	Деревянные	7
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	6
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Вентиляция - 50%, отопление - 8%, водопровод холодный - 12%, водопровод горячий - 1%, канализация - 10%, электроосвещение - 19%	13
10	Прочие	Отмостка - 50%. крыльца и приямки - 50%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

а. ЗДАНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

КОРПУС ПРОИЗВОДСТВА КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ

1. Площадь застройки - 4920 кв. м

2. Строительный объем - 116787 куб. м

3. Место строительства - Саранск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 845

6. Год выпуска - 1961

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	1500,0  161,1  102,3  78,1	12,84  1,38  0,88  0,67
	Итого	1841,50	15,77
5	Специальные работы	30,9	0,26
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Бутобетонные, монолитные и сборные железобетонные	11
2	Стены и перегородки	Кирпичные	19
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Железобетонные сборные и монолитные	8
5	Покрытия и кровли	Сборные железобетонные, утепленная	18
6	Полы	Метлахская плитка - 50%; мозаичные - 3%, линолеум - 22%, цементные - 25%	11
7	Проемы	Деревянные	8
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Вентиляция - 30%, отопление - 15%, водоснабжение – 20%, канализация - 10%, электроосвещение - 25%	19
10	Прочие	Отмостка	1
	Итого		100,0


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

№ п.п.	Наименование объектов	Строи- тельный объем	Группа капиталь ности	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам (в руб.) в числителе всего в знаменателе 1 куб. м здания
				1	2	3	. 4	5	6	7	8	9
1	Корпус синтомицина и левомицетина	23000	II	20,7  0,2	21,7  0,2	23,8  0,2	24,8  0,2	25,9  0,3	37,3  0,4	41,4  0,4	43.5  0,4	55,9  0,5
2.	Корпус абсолютирова- ния спиртов, производ- ства хлороформа и реге- нерации растворителей	16700	II	21,8  1,4	22,9  1,5	25,1  1,6	26,2  1,7	27,3  1,8	39,2  2,5	43,6  2,8	45,8  2,9	58,9  3,8
3	Опытно-наработочный цех	24575	II	20,8  0,1	21,8,  0,1	23.9  0,1	25,0  0,1	26,0  0,1	37,4  0,2	41,6  0,2	43,7  0,2	56,2  0,3
4	Цех таблетирования	25600	II	16,1  0,2	16,9  0,2	18,5  0,2	19,3  0,2	20,1  0,3	29,0  0,4	32,2  0,4	33,8  0,4	43,5  0,5
5	Корпус тубазида	30155	II	28,3  0,2	29,7  ;0,2	32,5  0,2	34,0  0,2	35,4  0.3	50,9  0,4	56,6  0,4	59,4  0,4	76,4  0,5
6	Корпус анестезина	28438	II	21,7  0,1	22,8  0,1	25,0  0,1	26,0  0,1	27,1  0,1	39,1  0,2	43,4  0,2	45,6  0,2	58,6  0,3
7	Корпус левомицетина	37710	II	23,5  0,1	24,7  0,1	27,0  0,1	28,2  0,1	29,4  0,1	42,3  0,2	47,0  0.2	49:4  0,2	63,5  0,3
8	Корпус теобромина-кофеина	22024	II	17,8  0,2	18,7  0,2	20,5  0,2	21,4  0,2	22,3  0,3	32,0  0.4	35,6  0,4	37,4  0,4	48,1  0,5
9	Блок мелкотоннажных производств	31023	II	24,7  0,6	25,9  0,6	28,4  0,7	29,6  0,7	30,9  0,8	44,5  1,1	49,4  1,2	51,9  1,3	66,7  1,6
10	Блок антипиретиков	39500	II	17,4  1,3	18,3  1,4	20,0  1,5	20,9  1,6	21,8  1,6	31,3  2,3	34,8  2,6	36,5  2,7	47,0  3,5
Конструктивные элементы зданий химико-фармацевтических заводов

1. Корпус синтомицина и левомицетина

2. Корпус абсолютирования спиртов, производства хлороформа и регенерации растворителей

3. Опытно-наработочный цех

4. Цех таблетирования

5. Корпус теобромина-кофеина

6. Корпус тубазида

7. Корпус анестезина

8. Корпус левомицетина

9. Блок мелкотоннажных производств

10. Блок антипиретиков


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

КОРПУС СИНТОМИЦИНА И ЛЕВОМИЦЕТИНА

1. Площадь застройки - 2052 кв. м

2. Строительный объем - 21710 куб. м

3. Место строительства - Новокузнецк

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 925

6. Год выпуска - 1959

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п.п.	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция	362,55  46,08	16,70  2,12
3  4	Водопровод и канализация  Электроосвещение	30,95  9,62	1,43  0,44
	Итого	449,20	20,69
5	Специальные работы	3,38	0,16
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Сборные бетонные, сборные и монолитные железобетонные	12
2	Стены и перегородки	Кирпичные	22
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные и монолитные железобетонные	18
5	Покрытия и кровли	Покрытие - сборное железобетонное, кровля - рубероидная утепленная	7
6	Полы	Бетонный - 10%, керамическая плитка - 72%, асфальт - 10%, ксилолит - 8%	8
7	Проемы	Деревянные и стальные	7
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	6
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление и вентиляция - 53%, водопровод и канализация - 35%, электроосвещение - 12%	19
10	Прочие	Каналы и приямки - 80%, монорельсы - 20%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

КОРПУС АБСОЛЮТИРОВАНИЯ СПИРТОВ, ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРОФОРМА И РЕГЕНЕРАЦИИ' РАСТВОРИТЕЛЕЙ

1. Площадь застройки - 1413,2 кв. м

2. Строительный объем - 16700 куб. м

3. Место строительства - Новокузнецк

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 925

6. Год выпуска - 1959

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция	282,50  48,70	16,91  2,92
3  4	Водопровод и канализация  Электроосвещение	24,22  8,74	1,45  0,52
	Итого	364,16	21,80
5	Специальные работы	23,34	1,40
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Железобетонные, сборные и монолитные	11
2	Стены и перегородки	Кирпичные	24,0
3	Каркас	Железобетонный	-
4	Перекрытия к лестницы	Железобетон сборный и монолитный	19
5	Покрытия и кровли	Сборный железобетон и монолитный, утепленные	4
6	Полы	Бетонные - 7%, асфальтовые - 7%, керамические - 86%	7
7	Проемы	Деревянные	8
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	5
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Вентиляция - 42%, отопление - 18%, водоснабжение холодное - 13%, горячее - 2%, канализация - 10%, электроосвещение - 15%	21
10	Прочие	Каналы - 50%, отмостка - 50%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

ОПЫТНО-НАРАБОТОЧНЫЙ ЦЕХ

1. Площадь застройки - 2820 кв. м

2. Строительный объем - 24575 куб. м

3. Место строительства - Новокузнецк

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 925

6. Год выпуска - 1958

Стоимость в базисных ценах, введенных с I января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	395,11  56,30  42,46  16,31	16,08  2,29  1,73  0,66
	Итого	510,18	20,76
5	Специальные работы	2,54	0,10
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Сборные железобетонные	12
2	Стены и перегородки	Стены кирпичные, перегородки кирпичные и сборные железобетонные	15
3	Каркас	-	-
4.	Перекрытия и. лестницы	Сборные железобетонные	28
5	Покрытия и кровли	Сборные, железобетонные рубероидная утепленная кровля	7
6	Полы	Линолеум - 9%, бетонные - 11%, асфальтовые - 8%, керамическая плитка - 65%, ксилолит - 7%	4
7	Проемы	Деревянные	7
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	4
9	Внутренние санитарно-технические устройства ч электроосвещение	Отопление и вентиляция - 60%, водопровод и канализация - 30%, освещение - 10%	22
10	Прочие	Отмостка - 90%, крыльца - 10%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

ЦЕХ ТАБЛЕТИРОВАНИЯ

1. Площадь застройки - 1836 кв. м

2. Строительный объем - 25600 куб. м

3. Место строительства - Новокузнецк

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 925

6. Год выпуска - 1961

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция	356,11  37,00	13,91  1,45
3  4	Водопровод и канализация  Электроосвещение	9,59  8,60	0,37  0,34
	Итого	411,30	16,07
5	Специальные работы	3,95	0,15
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Бутобетонные и монолитные железобетонные, сборные железобетонные	10
2	Стены и перегородки	Кирпичные стены, перегородки кирпичные и монолитные железобетонные	18
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Монолитные и сборные железобетонные	27
5	Покрытия и кровли	Покрытие железобетонное, кровля рубероидная утепленная	5
6	Полы	Бетонные - 20%, ксилолитовые - 4%, керамическая плитка - 76%	7
7	Проемы	Деревянные	8
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	10
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление и вентиляция - 77%, водопровод и канализация - 12%, электроосвещение - 11%	14
10	Прочие	Отмостка - 70%, приямки - 15%, каналы - 15%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

ЦЕХ ТЕОБРОМИНА - КОФЕИНА

1. Площадь застройки - 1893 кв. м

2. Строительный объем - 22024 куб. м

3. Место строительства - Анжеро-Судженск

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 636

6. Год выпуска - 1956

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1	Общестроительные работы	335,01	15,21
2	Отопление и вентиляция	28,31	1,29
3  4	Водопровод и канализация  Электроосвещение	16,43  11,86	0,75  0,54
	Итого	391,61	17,79
5	Специальные работы	4,54	0,21
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный бес (в%)
1	Фундаменты	Монолитные железобетонные	11
2	Стены и перегородки	Стены кирпичные, перегородки кирпичные и гипсолитовые	21
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Монолитные и сборные железобетонные	22
5	Покрытия и кровли	Покрытия сборные железобетонные, кровля рубероид с пергамином	5
6	Полы	Метлахская плитка - 75%, линолеум - 3%, паркет - 2%, мозаичные - 3%, дощатые полы - 7%., асфальтовые - 2%, цементные - 8%	7
7	Проемы	Деревянные	4
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	13
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Водопровод и канализация - 30%, отопление и вентиляция - 50%, эл. освещение - 20%	15
10	Прочие	Каналы - 20%, приямки - 60%, отмостка - 20%	2
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

ЦЕХ ТУБАЗИДА

1. Площадь застройки - 2592 кв. м

2. Строительный объем - 30155 куб. м

3. Место строительства - Новокузнецк

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 925

6. Год выпуска - 1963

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	613,74  130,59  72,21  36,72	20,35  4,33  2,39  1,22
	Итого	853,26	28,29
5	Специальные работы	5,25	0,17
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в я)
1	Фундаменты	Сборные бетонные и монолитные железобетонные, бутобетонные	11
2	Стены и перегородки	Стены кирпичные, перегородки кирпичные, монолитные железобетонные	19
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные и монолитные железобетонные	16
5	Покрытия и кровли	Покрытия сборные железобетонные, кровля рубероидная, асбоцементные листы	5
6	Полы	Цементные - 23%, релиновые - 7%, керамическая плитка - 70%, цементные - 23%	7
7	Проемы	Деревянные	6
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	8
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление и вентиляция - 58%, водопровод и канализация - 30%, электроосвещение - 12%	27
10	Прочие	Отмостка - 28%, каналы и тоннели - 23%, монорельсы и площадки - 49%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

ЦЕХ АНЕСТЕЗИНА

1. Площадь застройки - 2592 кв. м

2. Строительный объем - 28438 куб. м

3. Место строительств - Новокузнецк

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 925

6. Год выпуска - 1959

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	512,30  71,01  14,35  19,13	18,01  2,50  0,50  0,67
	Итого	616,79	21,68
5	Специальные работы	1,25	0,04
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Монолитные бутобетонные, сборные бетонные и железобетонные, монолитные железобетонные	12
2	Стены и перегородки	Стены кирпичные, перегородки кирпичные монолитные и сборные железобетонные	17
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные и монолитные железобетонные	25
5	Покрытия и кровли	Покрытие сборное железобетонное, рубероидная кровля	7
6	Полы	Бетонные - 6%, линолеум - 3%, керамическая плитка - 18%, асфальт - 7%, керамическая плитка кислотоупорная - 66%	9
7	Проемы:	Деревянные	8
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	10
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление и вентиляция - 70%, водопровод и канализация - 12%, электроосвещение - 18%.	11
10	Прочие	Отмостка - 70%, каналы - 30%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

БЛОК ЛЕВОМИЦЕТИНА

1. Площадь застройки - 3024 кв. м

2. Строительный объем - 37710 куб. м

3. Место строительства - Московская обл., нос. Купавна

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 720

6. Год выпуска - 1967

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II -климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	721,67  112,71  23,95  27,78	19,14  3,00  0,64  0,74
	Итого	886,11	23,52
5	Специальные работы	4,96	0,13
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Сборные и монолитные железобетонные	11
2	Стены и перегородки	Стены - керамзитобетонные панели, перегородки кирпичные	13
3	Каркас	Сборный железобетонный	12
4	Перекрытия и лестницы	Сборные железобетонные перекрытия	4
5	Покрытия и кровли	Сборные железобетонные покрытия, кровля утепленная рубероидная	7
6	Полы	Керамическая плитка - 38%, кислотоупорная - 35%, бетонный - 12%, поливинилацетатный - 15%	13
7	Проемы	Деревянные, стальные	11
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	6
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Водопровод и канализация - 15%, отопление и вентиляция - 68%, электроосвещение - 17%	19
10	Прочие	Отместка - 40%, крыльца - 33%, каналы - 37%	4
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

БЛОК МЕЛКОТОННАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1. Площадь застройки - 4032 кв. м

2. Строительный объем - 40672 куб. м

3. Место строительства - Московская обл., пос. Купавна

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 720

6. Год выпуска - 1967

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	780,73  126,48  56,82  38,53	19,20  3,11  1,40  0,95
	Итого	1002,56	24,66
5	Специальные работы	22,54	0,55
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Сборные и монолитные железобетонные	11
2	Стены и перегородки	Стены керамзитобетонные и. кирпичные, стеклоблоки и гипсобетонные	12
3	Каркас	Сборный железобетонный	13
4	Перекрытия и лестницы	Сборные железобетонные	5
5	Покрытия и кровли	Сборный железобетон, кровля утепленная рубероидная	10
6	Полы	Керамическая плитка - 44%, кислотоупорная плитка - 38%, поливинилацетатные - 8%, бетонные - 10%	9
7	Проемы	Деревянные и стальные	6
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	11
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Водопровод и канализация - 25%, отопление и вентиляция - 57%, электроосвещение - 18%	22
10	Прочие	Отмостка - 60%, каналы - 40%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

б. ЗДАНИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

КОРПУС АНТИПИРЕТИКОВ

1. Площадь застройки - 4077 кв. м

2. Строительный объем - 53255 куб. м

3. Место строительства - Усольё-Сибирское

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 928

6. Год выпуска - 1967

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	720,49  134,91  36,39  35,09	13,53  2.53  0,68  0,66
	Итого	926,88	17,40
5	Специальные работы	68.38	1,28
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в%)
1	Фундаменты	Сборные и монолитные железобетонные	14
2	Стены и перегородки	Кирпичные и перлитобетонные панели, стеклоблоки	18
3	Каркас	Сборный железобетонный и стальной	11
4	Перекрытия и лестницы	Сборные и монолитные железобетонные	8
5	Покрытия и кровля	Сборные и монолитные железобетонные, кровля утепленная рубероидная	8
6	Полы	Кислотоупорная керамическая плитка - 41%, керамическая плитка - 30%, цемент - 29%	6
7	Проемы	Деревянные и стальные	6
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	6
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление и вентиляция - 65%, водопровод и канализация - 18%, электроосвещение - 17%	22
10	Прочие	Асфальтовая отмостка и пандусы - 32%, каналы и приямки - 68%	1
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

в. Здания заводов медицинского стекла

№ п.п.	Наименование объектов	Строи- тельный объем	Группа капиталь ности	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам (в руб.) в числителе всего в знаменателе 1 куб. м здания
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Составной цех	53822	II	13,9  0,9	14,6  1,0	16,0  1,1	16,7  1,1	17,4  1,1	25,0  1,6	27,8  1,8	29,2  1,9	37,5  2,5
2	Керамический цех	8058	II	17,5  0,7	18,4  0,7	20,1  0,8	21,0  0,8	21,9  0,8	31,5  1,2	35,0  1,3	36,8  1,4	47,3 1,8
3	Ампульный цех	26938	II	13,7  0,8	14,4  0,9	15,7  0,9	16,4 1,0	17,1  1,0	24,6  1,5	27,1  1,6	28,8  1,7	37,0  2,2
4	Машинно-ванный цех	103520	II	13,0  0,5	13,7  0,5	15,0  0,6	15,6  0,6	16,3  0,6	23,5  0,9	26,1  1,0	27,4  1,1	35,2  1,4
5	Флаконный цех	43658	II	10,5  0,3	11,0  0,3	12,0  0,4	12,6  0,4	13,1  0,4	18,8  0,5	20,9  0,6	22,0  0,6	28,2  0,8
Конструктивные элементы зданий заводов медицинского стекла

1. Составной цех

2. Керамический цех

3. Ампульный цех

4. Машинно-ванный цех

5. Флаконный цех


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

г. СООРУЖЕНИЯ ЗАВОДОВ МЕДИЦИНСКОГО СТЕКЛА

№ п/п	Наименование сооружений	Ед. изм.	Техническая характеристика	Восстановительная стоимость единицы измерения по территориальным поясам (в тыс. руб.)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	а	б	в	г	д	е	ж	З	и
1	Печь обжига глины 6х6х3	шт.	На монолитном бетонном фундаменте, кирпичная в металлическом каркасе с футеровкой шамотным кирпичом, размером 6х6х3	11,4	12,0	13,1	13,7	14,2	20,5	22,8	23,9	30,8
2	Печь обжига огнеупоров	шт.	На монолитном бетонном фундаменте, кирпичные стены, футерованные шамотным кирпичом и динасовыми изделиями в металлическом каркасе размером 8х8х3,5	26,3	27,6	30,2	31,3	32,9	, 47,3	52,6	55,2	71,0
3	Ванная печь стекловаренная	шт.	На монолитном бетонном фундаменте, кирпичные стены, футерованные шамотным и динасовыми изделиями в металлическом каркасе, размером рабочего пода 37. кв. м	99,6	104,6	114,5	119,5	124,5	179,3	199,2	209,2	268,9
4	Труба дымовая		На монолитном бетонном фундаменте, кирпичная, футерованная шамотным изделиями h = 50 м	17,9	18,8	20,6	21,5	22,4	32,2	35,8	37,6	48,3
Конструктивные элементы сооружений заводов медицинского стекла

	Наименование сооружений	Конструктивные элементы (название и удельный вес) в %
		фунда- менты	кирпичная  кладка	бетонные стенки упора	футеровка шамотная	футеровка динасовая	металли- ческий каркас
1	2	3	4	5	6	7	8.
1	Печь обжига глины на монолитном бетонном фундаменте, стены из строительного кирпича с футеровкой шамотным кирпичом 6х6х3	6	20	30	35	-	9
2	Печь обжига огнеупоров	9	21	-	30	25	15
3	Ванная печь стекловаренная	12	20	-	15	40	13
4	Труба дымовая h = 50 м	12	78	-	10	-	-


.СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

в. Здания заводов медицинского стекла

СОСТАВНОЙ ЦЕХ

1. Площадь застройки - 2664 кв. м

2. Строительный объем - 53822 куб. м

3. Место строительства - Туймаза, Башкирской АССР

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 867

6. Год выпуска - 1959

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1967 г., для II климатического района'

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб,	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	690,38  35,94  7,62  13,64	12,83  0,67  0,14  0,25
	Итого	747,58	13,89
5	Специальные работы	49,10	0,91
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в%)
1	Фундаменты	Сборные бетонные, бутовые	24
2	Стены и перегородки	Кирпичные	29
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные и монолитные железобетонные	9
5	Покрытия и кровли	Сборное и монолитное железобетонное, кровля утепленная	13
6	Полы	Бетонные - 46%, асфальтовые - 24%, метлахские  - 27%, ксилолитовые - 3%	5
7	Проемы	Деревянные	6
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	4
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление - 5%, вентиляция - 58%, водопровод  - 6%, канализация - 7%, электроосвещение - 24%	6
10	Прочие	Каналы - 45,%, бункеры - 45%, отмостка – 10%	4
	Итого		100


.СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

в. Здания заводов медицинского стекла

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЦЕХ

1. Площадь застройки - 1080 кв. м

2. Строительный объем - 8058 куб. м

3. Место строительства -— Туймаза, Башкирской АССР

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 867

6 Год выпуска - 1959

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1	Общестроительные работы	116,82	14,50
2	Отопление и вентиляция	15,97	1,98
3	Водопровод и канализация	5,33	0,66
4	Электроосвещение	2,97	0,37
	Итого	141,09	17,51
5	Специальные работы	5,42	0,67
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Монолитные, бетонные, сборные бетонные, бутовые	21
2	Стены и перегородки	Кирпичные	18
3	Каркас	-	-
4.	Перекрытия и лестницы	Сборные и монолитные железобетонные	11
5	Покрытия и кровли	Сборное железобетонное, монолитное железобетонное, кровля утепленная	14
6	Полы	Бетонные - 51%,. Метлахские - 12%, асфальтовые - 30%, цементные - 4%, деревянные - 3%	7
7	Проемы	Деревянные	6
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	4
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление - 31%, вентиляция - 35%, водопровод - 14%, канализация - 7%, электроосвещение - 13%	17
10	Прочие	Каналы и приямки - 61%, отмостки и крыльца - 39%	2
	Итого		100


.СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

в. Здания заводов медицинского стекла

АМПУЛЬНЫЙ ЦЕХ

1. Площадь застройки - 2448 кв. м

2. Строительный объем - 26938 куб. м

3. Место строительства - Туймаза, Башкирской АССР

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 867

6. Год выпуска - 1959

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция	307,14  41,47	11,40  1,54
3  4	Водопровод и канализация  Электроосвещение	10,61  9,66	0,39  0,36
	Итого	368,88	13,69
5	Специальные работы	22,03	0,82
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Бутовые и монолитные бетонные	12
2	Стены и перегородки	Кирпичные	19
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные и монолитные железобетонные	16
5	Покрытия и кровли	Сборное и монолитное железобетонное, кровля утепленная	15
6.	Полы	Метлахские - 60%, цементные - 5%, асфальтовые - 27%, линолеум - 8%	9
7	Проемы	Деревянные	4
8	Отделочные работы	Улучшенная	9
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Вентиляция - 43%, отопление  - 23%, водоснабжение - 13%, канализация -6%, электроосвещение - 15%	13
10	Прочие	Каналы - 25%, платформа - 55%, отмостка - 20%	3
	Итого		100


.СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

в. Здания заводов медицинского стекла

МАШИННО-ВАННЫЙ ЦЕХ

1. Площадь застройки - 6120 кв. м

2. Строительный объем - 103520 куб. м

3. Место строительства - Туймаза, Башкирской АССР

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 867

6. Год выпуска - 1959

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. ру,.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Водопровод и канализация  Электроосвещение	1207,90  62,68  46,32  32,18	11,67  0,60  0,45  0,31
	Итого	1349,08	13,03
5	Специальные работы	51,46	0,50
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Железобетонные монолитные, сборные железобетонные, бутовые	15
2	Стены и перегородки	Кирпичные	17
3	Каркас	-	-
4	Перекрытия и лестницы	Сборные и монолитные железобетонные	20
5	Покрытия и кровли	Сборные железобетонные и монолитные железобетонные, кровля утепленная	15
6	Полы	Линолеум - 8%, цементные - 45%, метлахские - 40%, асфальтовые - 3%, дощатые - 2%	10
7	Проемы	Деревянные	5
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	6
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление - 15%, водопровод - 10%, вентиляция - 25%, канализация - 10%, электроосвещение - 20%	8
10	Прочие	Каналы и приямки - 60%, шахты - 20%, отмостка и крыльца - 20%	4
	Итого		100


.СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

в. Здания заводов медицинского стекла

ФЛАКОННЫЙ ЦЕХ

1. Площадь застройки - 3048 кв. м

2. Строительный объем - 43658 куб. м

3. Место строительства - Туймаза, Башкирской АССР

4. Автор проекта - «Гипромедпром»

5. Архивный номер - 867

6. Год выпуска - 1959

Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района

№ п/п	Наименование работ	Всего в тыс. руб.	На 1,0 куб. м
1  2  3  4	Общестроительные работы  Отопление и вентиляция  Электроосвещение  Водопровод и канализация	387,60  13,76  44,03  11,12	8,88  0,31  1,01  0,26
	Итого	456,51	10,46
5	Специальные работы	12,92	0.30
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Краткая техническая характеристика	Удельный вес (в %)
1	Фундаменты	Бутовые, сборные, бетонные и монолитные	9
2	Стены и перегородки	Кирпичные	14
3	Каркас	Сборный железобетонный	8
4	Перекрытия и лестницы	Сборные и монолитные железобетонные	8
5	Покрытия и кровли	Сборные и монолитные железобетонные, кровля утепленная	19
6	Полы	Цементные - 82%, линолеум - 15%, керамическая плитка - 3%	7
7	Проемы	Деревянные	8
8	Отделочные работы	Улучшенная отделка	7
9	Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	Отопление - 25%, вентиляция - 35%, водопровод - 10%, канализация - 8%, электроосвещение - 22%	15
10	Прочие	Каналы, и приямки - 85%, отмостки - 15%	5
	Итого		100


СБОРНИК № 17

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством медицинской промышленности по согласованию с Госстроем СССР

ЗДАНИЯ ПРОЧИХ ПРОИЗВОДСТВ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПОДОТРАСЛЕВЫЕ ТАБЛИЦЫ

№ п.п.	Наименование объектов	Группа капиталь	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам (в руб.)
		ности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	Здания, не имеющие внутренних и междуэтажных перекрытий, высотой от 5 до 15 м	I	7,2	7,6	8,3	8,6	9,0	13,0	14,4	15,1	19,4
2	То же	II	7,0	7,4	8,1	8,4	8,8	12,6	14,0	14,7	18,9
3	То же	III	6,5	6,8	7,5	7,8	8,1	11,7	13,0	13,7	17,6
4	Здания одноэтажные с небольшим количеством внутренних стен, высотой до 5 м	I	9,5	10,0	10,9	11,4	11,9	17,1	19,0	20,0	25,7
5	То же	11	9,1	9,6	10,5	10,9	11,4	16,4	18,2	19,1	24,6
6	То же	III	8,6	9,0	9,9	10,3	10,8	15,5	17,2	18,1	23,2
7	Здания с одним-двумя перекрытиями и внутренними стенами через 30 - 50 м, высотой 15 м	I	12,4	13,0	14,3	14,9	15,5	22,3	24,8	26,0	33,5
8	То же	II	11,7	12,3	13,5	14,0	14,6	21,1	23,4	24,6	31,6
9	То же	III	11,2	11,8	12,9	13,4	14,0	20,2	22,4	23,5	30,2
10	Здания с многими междуэтажными перекрытиями, с внутренними стенами и перегородками через 10 - 25 м, с многочисленными приямками и развитыми подпольными каналами	I	15,8	16,6	18,2	19,0	19,8	28,4	31,6	33,2	42,7
11	То же	II	15,2	16,0	17,5	18,2	19,0	27,4	30,4	31,9	41,0
12	То же	III	14,4	15,1	16,6	17,3	18,0	25,9	28,8	30,2	38,9
Конструктивные элементы зданий прочих производств медицинской промышленности, не вошедших в подотраслевые таблицы

№ п/п	Наименование объектов	Фунда- менты	Стены и пере- городки	Пере- крытия	Кровля	Полы	Про- емы	Отде- лочные работы	Сан. -техни- ческие уст- ройства и эл. освещение	Прочие работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здания, не имеющие внутренних стен и междуэтажных перекрытий, высотой от 5 до 15 м I группы	16	39	-	17	6	5	5	7	5
2	То же, II группы	16	38	-	18	6	5	5	7	5
3	То же, III группы	15	37	-	20	6	5	6	7	4
4	Здания одноэтажные, с небольшим количеством внутренних стен, высотой до 5 м I группы	19	35	-	20	8	5	5	6	2
5	То же, II группы	19	34	-	20	8	5	6	6	2
6	То же, III группы	18	33	-	21	8	5	7	6	2
7	Здания с одним-двумя перекрытиями и внутренними стенами через 30 - 50 м I группы	15	31	21	11	7	4	5	5	1
8	То же, II группы	15	30	20	12	7	4	6	5
9	То же, III группы	14	29	20	13	7	4	7	5	1
10	Здания с многими перекрытиями, с внутренними стенами и перегородками через 10 - 25 м, с многочисленными приямками и каналами I группы	14	29	24	9	7	3	5	4	5
11	То же, II группы	14	28	24	10	7	3	5	4	5
12	То же, III группы	13	26	24	12	7	3	6	4	5


СБОРНИК № 18 и 18-ПД

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства и Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованию с Госстроем СССР

Сборник № 18

Сборник № 18-ПД


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Техническая часть

Отдел I. Вспомогательные производственные здания разного назначения

Отдел II. Здания обслуживающего назначения

Отдел III. Газогенераторные станции


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Техническая часть

Общие указания

Порядок применения сборника

Примеры применения сборника


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. Вспомогательные производственные здания разного назначения

Таблица 1. Механические мастерские

Таблица 2. Механические мастерские

Таблица 3. Механические мастерские

Таблица 4. Механические мастерские

Таблица 5. Деревообделочные мастерские

Таблица 6. Деревообделочные мастерские

Таблица 7. Деревообделочные мастерские

Таблица 8. Деревообделочные мастерские

Таблица 9. Котельные (топливо - газ, мазут)

Таблица 10. Котельные (топливо - антрацит, каменные и бурые угли)

Таблица 11. Котельные

Таблица 12. Котельные (подземное хозяйство)

Таблица 13. Компрессорные

Таблица 14. Компрессорные

Таблица 15. Компрессорные

Таблица 16. Компрессорные

Таблица 17. Трансформаторные подстанции

Таблица 18. Трансформаторные подстанции

Таблица 19. Главные магазины

Таблица 20. Главные магазины

Таблица 21. Материальные склады с рампами

Таблица 22. Материальные склады с рампами

Таблица 23. Материальные склады с рампами

Таблица 24. Материальные склады без рамп

Таблица 25. Материальные склады без рамп

Таблица 26. Материальные склады без рамп

Таблица 27. Крытые платформы

Таблица 28. Крытые платформы

Таблица 29. Открытые платформы

Таблица 30. Открытые платформы

Таблица 31. Навесы

Таблица 32. Склады горючих и масел (надземные)

Таблица 33. Склады горючих и масел (надземные)

Таблица 34. Склады горючих и масел (надземные)

Таблица 35. Склады горючих и масел (полуподземные)


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. Здания обслуживающего назначения

Таблица 36. Заводоуправления 1 - 2- и 3 - 4 - этажные

Таблица 37. Заводоуправления 1 - 2- и 3 - 4 - этажные

Таблица 38. Заводоуправления 1 - 2 - этажные

Таблица 39. Заводоуправления 1 - 2 - этажные

Таблица 40. Заводоуправления 1 - 2 - этажные

Таблица 41. Бытовые помещения 1 - 2- и 3 - 4 - этажные

Таблица 42. Бытовые помещения 1 - 2- и 3 - 4 - этажные

Таблица 43. Бытовые помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 44. Бытовые помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 45. Бытовые помещения 1 - этажные

Таблица 46. Лаборатории 1 - 2- и 4 - этажные

Таблица 47. Лаборатории 1 - 2 - этажные

Таблица 48. Лаборатории 1 - 2 - этажные

Таблица 49. Пожарные посты

Таблица 50. Пожарные посты

Таблица 51. Пожарные посты

Таблица 52. Пожарные депо

Таблица 53. Пожарные депо

Таблица 54. Пожарные депо

Таблица 55. Проходные пункты

Таблица 56. Проходные пункты 1 - 2 - этажные

Таблица 57. Проходные пункты 1 - 2 - этажные

Таблица 58. Проходные конторы 1 - 2 - этажные

Таблица 59. Проходные конторы 1 - 2 - этажные

Таблица 60. Проходные конторы 1 - 2 - этажные

Таблица 61. Караульные помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 62. Караульные помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 63. Караульные помещения 1 - 2 - этажные

Таблица 64. Общежития ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные

Таблица 65. Общежития ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные

Таблица 66. Общежития ВОХР и ПОХР 1 - 2 - этажные

Таблица 67. Питомники для собак 1 - этажные

Таблица 68. Кухни для собак 1 - этажные

Таблица 69. Конюшни

Таблица 70. Ограждения деревянные и из колючей проволоки на деревянных столбах

Таблица 71. Ограждения кирпичные сплошные и кирпичные столбы с цоколем и деревянным заполнением

Таблица 72. Ограждения железобетонные сплошные и решетчатые и железобетонные столбы с сетчатым и деревянным заполнением

Таблица 73. Ограждения металлические

Таблица 74. Ворота металлические и деревянные


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. Газогенераторные станции

Вводные указания

Таблица 75. Топливоподачи газогенераторных станций энергетического газа

Таблица 76. Топливоподачи газогенераторных станций технологического (водяного) газа

Таблица 77. Главные корпуса газогенераторных станций энергетического газа

Таблица 78. Главные корпуса газогенераторных станций технологического (водяного) газа

Таблица 79. Циркуляционные системы водоснабжения газогенераторных станций


СБОРНИК № 18-ПД

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Таблица 1. Отдел I. Дома типа ПДУ

Таблица 2. Отдел II. Дома типа ГПД

Таблица 3. Отдел III. Дома типа СПД

Таблица 4. Отдел IV. Вагоны - дома на колесном ходу

Таблица 5. Отдел V Прочие дома


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Техническая часть

Общие указания

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости зданий, имеющихся во многих отраслях народного хозяйства, и предназначается для переоценки основных фондов. (В отличие от сборника № 18 издания 1959 года показатели стоимости для: а) ацетиленовых и кислородных станций помещены в сборнике № 6, б) портовых складов - в сборнике № 20; в) эстакад и каналов - в сборнике № 19; г) ремесленных училищ - в сборнике № 32)

Показатели стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий, следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в приложении 1 Общей части к сборникам.

2. Сборник состоит из трех отделов:

отдел I. Вспомогательные производственные здания разного назначения;

отдел II. Здания обслуживающего назначения;

отдел III. Газогенераторные станции.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий приведены в сборнике по территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам приведено в приложении 2 Общей части к сборникам.

4. Восстановительная стоимость зданий, приведенная в этом сборнике, исчислена с учетом стоимости всех общестроительных работ, включая стоимость внутренних санитарно-технических и электроосветительных устройств, накладных расходов и плановых накоплений, а также внеобъемных затрат: на проектно-изыскательские работы, на сдельно-прогрессивную систему оплаты труда рабочих, на производство работ в зимнее время, на содержание дирекций строящихся предприятий и технический надзор, на содержание дорог, уборку территории, научно-исследовательские работы, послеосадочный ремонт, на временные здания и сооружения за вычетом возврата и др.


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Техническая часть

Порядок применения сборника

5. Полная стоимость здания определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на его объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

6. Восстановительные стоимости зданий, помещенные в настоящем сборнике, определены для II климатического района.

Восстановительные стоимости зданий, расположенных в других климатических районах, в сборнике не приводятся и определяются путем применения к восстановительным стоимостям по II климатическому району следующих поправочных коэффициентов:

для I климатического района 1,09

для III климатического района 0,94

для IV климатического района 0,92

Деление территории СССР по климатическим районам приведено в приложении 2 Общей части к сборникам.

7. Площадь застройки зданий и сооружений определяется по их наружным размерам.

8. Определение объемов зданий и сооружений следует производить, руководствуясь правилами, приведенными в Общей части к сборникам.

9. Кроме технической характеристики, в каждой таблице сборника указывается группа капитальности, к которой относится здание. Отнесение здания к той или иной группе капитальности произведено на основании его конструктивных особенностей.

Здания, относящиеся к первому отделу настоящего сборника, являются производственными и делятся, согласно Общей части к сборникам, на б групп капитальности, а здания и сооружения отдела второго являются обслуживающими и делятся на 6 групп капитальности. Восстановительная стоимость, указанная для зданий с кирпичными стенами, распространяется на здания со стенами из мелких блоков и панелей.


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Техническая часть

Примеры применения сборника

Пример 1. Требуется переоценить здание механической мастерской в Нижнем Тагиле. Здание механической мастерской кирпичное на бутовых фундаментах; покрытие и перекрытие железобетонные, кровля рулонная. Здание оборудовано внутренними санитарно-техническими и электроосветительными устройствами. Согласно приложениям 3, 4 Общей части к сборникам, здание механической мастерской относится ко II группе капитальности.

Пользуясь правилами исчисления объемов зданий, определяем, что объем механической мастерской равен 11450 м3.

Согласно приложению 2 Общей части, устанавливаем, что Нижний Тагил расположен во 2-м территориальном поясе и в I климатическом районе.

Далее расчет производится в такой последовательности.

1. Находим полную восстановительную стоимость механической мастерской. Согласно таблице 2 настоящего сборника и указаниям п. 6 технической части, восстановительная стоимость 1 м3 здания механической мастерской составит: 10,2 х 1,09 = 11,12 руб., где 10,2 - восстановительная стоимость 1 м3 здания для II климатического района и 2-го территориального пояса: 1,09 - поправочный коэффициент для I климатического района.

Полная восстановительная стоимость здания составит: 11,12 х 11450 = 127 324 руб.

2. Определяем физический износ в процентах и в денежном выражении. Для определения размеров физического износа здания составляем расчетную таблицу:

Конструктивные элементы	Удельный вес конструктивных элементов	Износ конструктивных элементов, %	Удельный износ конструктивных элементов, %
	а	б	в
Фундаменты	7	-	-
Стены, перегородки и колонны	28	10	2.8
Покрытия и перекрытия	14	10	1.4
Кровля	б	20	1,2
Полы	15	30	4,5
Проёмы	9	20	1,8
Отделочные работы	3	40	1,2
Внутренние сантехнические и электроосветительное работы	12	5	0,6
Прочие работы	6	25	1,5
Итого	100	-	.15
В графе «а» дан удельный вес отдельных конструктивных элементов из таблицы 2.

В графе «б» приведены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определенные инвентаризационной комиссией.

В графе «в» помещен удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах, полученный путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Общий физический износ здания составляет 15%. Физический износ здания в денежном выражении составляет: 127324 х 0,15 = 19099 руб.


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и панельные. Перекрытия металлические, покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, асфальтовые и дощатые.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 1

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	4000	5000	6000	10 000
	а	б	в	г
1	13.3	12,8	12,0	11,2
2	14,0	13,4	12,6	11,8
3	14,6	14,1	13,2 -	12,3
4	15,3	14,7	13,8	12,9
5	16,6	16,0	15,0	14,0
6	23,9	23,0	21,6	20,2
7	26,6	25,6	24.0	22,4
8	28,1	27,0	25,3	23,6
9	35,9	34,6	32,4	30,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 1)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	12	11	12	12
Стены, перегородки и колонны	30	30	30	30
Перекрытия и покрытия	16	16	16	16
Кровля	7	8	8	7
Полы	9	9	8	10
Проемы	8	8	7	8
Отделочные работы	3	3	3	2
Внутренние сантехнические и электротехнические	13	12	13	13
Прочие работы	2	3	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и панельные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 2

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 1000	до 3000	до 6000	до 10 000	свыше 10 000
	а	б	в	г	д
1	21,0	14.0	12,7	10,6	9,7
2	22,1	14,7	13,3	11.1	10.2
3	23,1	15,4	14.0	11,7	10,7
4	24,2	16,1	14,6	12,2	11,2
5	26,3	17,5	15,9	13.3	12.1
6	37,8	25,2	22,9	19,1	17,5
7	42,0	28,0	25,4	21,2	19,4
8	44,3	29,5	26,8	22.4	20.5
9	66.7	37.8	34,3	28,6	26.2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к. табл. 2)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	9	8	8	6	7
Стены, перегородки и колонны	35	34	31	30	28
Покрытия и перекрытия	14	14	14	13	14
Кровля	6	6	6	7	6
Полы	15	13	13	16	15
Проемы	8	9	9	10	9
Отделочные работы	2	3	3	2	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7	9	12	11	12
Прочие работы	4	4	4	5	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 3

Территориальный	Объем зданий в куб .м
пояс	до 1000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г
1	18,8	12,9	12,3	11,4
2	19,7	13,5	12,9	12,0
3	20,7	14,2	13,5	12,5
4	21,6	14.8	14,1	13,1
5	23,5	16,1	15,4	14,3
6	33,8	23,2	22,1	20,5
7	37,6	25,8	24,6	22,8
8	39,7	27,2	26,0	24,1
9	50,8	34,8	33,2	30,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 3)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	11	8	7	5
Стены, перегородки и колонны	36	34	33	30
Покрытия и перекрытия	11	10	10	12
Кровля	9	8	8	8
Полы	7	9	10	12
Проемы	8	8	10	11
Отделочные работы	4	4	4	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	11	14	13	12
Прочие работы	3	5	5	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные. бетонные и деревянные. Стены деревянные. Колонны деревянные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы глинобетонные, дощатые и бетонные. Перегородки деревянные.. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопровода» канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 4

Территориальный	Объем здания в куб. м до
пояс	500	1000	2000	3000
	а	б	в	г
1	16,9	14,7	11,6	9,4
2	17,7	15,4	12,2	9,9
3	18,6	16,2	12,8	10,3
4	19,4	16,9	13,3	10,8
5	21,1	18,4	14,5	11,8
6 7	30,4 33,8	26,5 29,4	20,9 23,2	16,9 18,8
8	35,7	31,0	24,5	19,8
9	45,6	40,0	31,3	25,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 4)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	6	5	3	3
Стены, перегородки и колонны	32	29	25	22
Покрытия и перекрытия	11	12	14	14
Кровля	11	9	10	10
Полы	11	12	13	15
Проемы	8	10	10	10
Отделочные работы	2	2	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	15	16	18	19
Прочие работы	4	5	5	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Поды асфальтовые, бетонные и дощатые. Перекрытия металлические, покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 5

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 1000	до 3000	до 5000	до 10000	свыше 10000
	а	б	в	г	д
1	13,9	12,5	11,2	10,9	9,1
2	14,6	13,1	11.8	11,4	9,6
3	15,3	13,8	12,3	12.0	10,0
4	16.0	14.4	12,9	12,5	10,5
5	17,4	15.6	14.0	13,6	11.4
8	26,0	22,6	20,2	19,6	16,4
7	27,8	25,0	22,4	21,8	18,2
8	29,3	26,4	23,6	23,0	19,2
9	37,5	33,8	30,2	29,4	24,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 5)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	10	10	8	8	8
Стены, перегородки и колонны	34	34	32	32	32
Перекрытия и покрытия	16	17	20	20	20
Кровля	7	6	6	6	5
Полы	10	11	14	14	14.
Проемы	8	7	7	7	7
Отделочные работы	3	3	3	3	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10	10	8	8	9
Прочие работы	2	2	2	2	3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Полы асфальтовые, бетонные и дощатые. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Здания оборудованы отоплен нем, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 6

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 2000	до 3000	до 9000	до 18000	свыше 19000
	а	б	в	г	д
1	13,1	11,9	10,8	9,8	9,1
2	13,8	12,5	11,3	10,3	9,6
3	14,4	13,1	11,9	10,8	10,0
4	15,1	13,7	12,4	11,3	10,5
5	16,4	14,9	13,5	12,3	11,4
6	23,6	21,4	19,4	17,6	16,4
7	26,2	23,8	21,6	19,6	18,2
8	27,6	25,1	22,8	20,7	19,2
9	35,4	32,1	29,2	26,5	24,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 6)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	10	8	6	7
Стены, перегородки и колонны	33	29	27	24	21
Перекрытия и покрытия	16	19	21	22	24
Кровля	6	7	7	8	8
Полы	9	10	11	12	13
Проемы	6	6	6	7	7
Отделочные работы	3	3	3	2	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	12	12	12	13	13
Прочие работы	3	4	5	6	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Полы асфальтовые, бетонные и деревянные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 7

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г	д
1	13,7	12,4	11,4	11,1	8,5
2	14,4	13,0	12,0	11,7	8,9
3	15,1	13,6	12,5	12,2	9,4
4	15,8	14,3	13,1	12,8	9,8
5	17,1	15,5	14,3	13,9	10,6
6	24,7	22,3	20,5	20,0	15,3
7	27,4	24,8	22,8	22,2	17,0
8	28,9	26,2	24,1	23,4	17,9
9	37.0	33,5	30,8	30,0	23,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 7)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д:
Фундаменты	11	9	9	7	6
Стены, перегородки и колонны	34	33	29	28	27
Покрытия и перекрытия	13	12	14	15	10
Кровля	9	7	8	9	10
Полы	8	10	10	12	14
Проемы	8	9	10	9	9
Отделочные работы	5	4	4	3	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10	14	13	12	9
Прочие работы	2	2	3	5	5
Итого	l00	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные. Стены и перегородки деревянные. Полы асфальтовые, бетонные и деревянные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Здания оборудованы отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 8

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	600	1000	2000	3000
	а	б	в	г
1 2	14,5 15,2	13,9 14,6	12,1 12,7	10,1 10,6
3 4 5 6 7 8 9	16,0 16,7 18,1 26,1 29,0 30,6 39,2	15,3 16,0 17,4 25,0 27,8 29,3 37,5	13,3 13,9 15,1 21,8 24,2 25,5 32,7	11,1 11,6 12,6 18,2 20,2 21,3 27,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов а процентах

(к табл. 8)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	6	5	4	4
Стены, перегородки и колонны	34	31	29	28
Покрытия и перекрытия	14	9	10	10
Кровля	10	8	8	8
Полы	12	11	12	11
Проемы	10	11	11	10
Отделочные работы	2	3	3	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10	20	21	23
Прочие работы	2	2	2	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ

Топливо - газ, мазут

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Колонны железобетонные и металлические. Перекрытия и покрытия железобетонные и металлические. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные, бетонные, дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I и II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 9

Территориальный	Объем здания в куб. м до
пояс	1000	3000	6000	10 000	30 000
	а	б	в	г	д
1	25,0	17.0	13,8	10,9	9,3
2	26,3	17,8	14,5	11,4	9,8
3	27,5	18,7	15,2	12,0	10,2
4	28,8	19,5	15,9	12,5	10.7
5	31,3	21,2	17,2	13,6	11,6
6	45,0	30,6	24,8	19,6	16,7
7 8	50,0 52,5	34,0 35,7	27,6 28,9	21,8 22,9	18,6 19,6
9	67,5	45,9	37,3	29,4	25,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах'

(к табл. 9)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	17	8	9	9	13
Стены, перегородки и колонны	26	21	24	24	29
Покрытия и перекрытия	7	18	17	17	22
Кровля	9	7	9	10	4
Полы	4	4	4	6	3
Проемы	12	8	17	17	9
Отделочные работы	8	8	7	4	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	16	22	19	19	14
Прочие работы	1	6	1	1	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ

Топливо - антрацит, каменные и бурые угли

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Колонны железобетонные и металлические. Перекрытия (включая бункера и площадки) и покрытия железобетонные и металлические. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные, бетонные, дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и электроосвещением.

Группы капитальности I и II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 10

Территориальный	Объем здания в куб. м до
пояс	1000	3008	5000	10000	30000
	а	б	в	г	д
1	25,0	18,8	18,5	12,9	12,2
2	26,3	19,7	19,4	13,5	12,8
3	27,5	20,7	20,4	14,2	13,4
4	28,8	21,6	21,3	14,8	14,0
5	31,3	23,5	23,1	16,1	15,2
6	45,0	33,8	33,3	23,2	22,0
7	50,0	37,6	37,0	25,8	24,4
8	52,5	39,5	38,8	27,1	25,6
9	67,5	50,8	49,9	34,8	32,9
Удельный вес. отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 10)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	17	11	16	9	10
Стены, перегородки и колонны	26	27	24	27	26
Покрытия и перекрытия	7	23	23	26	3t
Кровля	9	6	4	5	3
Полы	4	5	3	4	7
Проемы	12	10	7	13	5
Отделочные работы	8	3	6	4	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	16	14	14	11	14
Прочие работы	1	1	3	1	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная и этернитовая. Полы дощатые и бетонные. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 11

	Высота здания в среднем 6 м	Высота здания в среднем 10 м
Территориальный	Объем здания в куб. м до
пояс	2000	3000	2000	3000	5000	10000
	а	б	в	г	д	е
1	12,7	11,8	12,6	10,6	9,8	10,0
2	13,3	12,4	13,2	11,1	10,3	10,5
3	14,0	13,0	13,9	11,7	10,8	11,0
4	14,6	13,6	14,5	12,2	11,3	11,5
5	15,3	14,7	15,7	13,2	12,2	12,5
6	22,9	21,2	22,7	19,0	17,6	18,0
7	25,4	23,6	25,7	21,2	19,6	20,0
8	26,7	24,8	26,5	22,3	23,6	21,0
9	34,3	31,9	34,0	28,6	26,5	27,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 11)

Конструктивные элементы	а	б	б	г	д	е
Фундаменты	5	4	8	6	7	8
Стены, перегородки и колонны	25	24	34	28	31	11
Покрытия и перекрытия	23	23	15	17	17	19
Кровля	4	4	2	3	3	3
Полы	4	4	3	3	3	2
Проемы	5	5	4	4	3	3
Отделочные работы	5	5	5	6	6	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	25	27	25	30	27	24
Прочие работы	5	4	4	3	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ

Подземное хозяйство

Подземные газоходы, каналы и приямки

Восстановительная стоимость на 100 кв. м застройки котельной в руб.

Таблица 12

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1840	1930	2020	2120	2300	3310	3680	3860	4970


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железо бетонные. Стены кирпичные. Колонны металлические и железобетонные. Фермы металлические. Подкрановые балки металлические и железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 13

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	3000	6000	8000	25000
	а	б	в	г
1 2	15,0 15,8	10,9 11,4	10,1 10,6	8,9 9,3
3	16,5	12,0	11,1	9,8
4	17,3	12,5	11,6	10,2
5	18,8	13,6	12,6	11,1
6	27,1	19,6	18,1	15,9
7	30,1	21,7	20,1	17,7
8	31,6	22,8	21,1	18,6
9	40,6	29,3	27,2	23,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 13)

Конструктивные элементы	а - г
Фундаменты	14
Стены, перегородки и колонны	22
Покрытия и перекрытия	12
Кровля	4
Полы	5
Проемы	9
Отделочные работы	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные, панельные и бутовые. Подкрановые балки и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 14

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	1000	2000	3000	5000	6000
	а	б	в	г	д
1	19,2	15,7	15,1	12,6	9,5
2	20,2	16,5	15,9	13,2	10,0
3	21,1	17,3	16,6	13,9	10,5
4	22,1	18,1	17,4	14,5	10,9
5	24,0	19,6	18,9	15,8	11,9
6	34,6	28,3	27,2	22,7	17,1
7	38,4	31.4	30,2	25,2	19,0
8	40,5	33,1	31,9	26,6	20,0
9	51,8	42,4	40,8	34,0	25,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 14)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	10	8	7	7
Стены, перегородки и колонны	31	30	28	28	27
Покрытия и перекрытия	14	16	17	19	19
Кровля	9	9	8	8	7
Полы	8	8	9	7	9
Проемы	9	9	9	9	9
Отделочные работы	5	3	4	6	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10	11	11	10	10
Прочие работы	2	4	6	6	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и бутовые. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 15

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	500	1000	3000
	а	б	в
1	14,7	13,5	11,7
2	15,4	14,2	12,3
3	16,2	14,9	12,9
4	16,9	15,5	13,5
5 6	18,4 26,5	16,9 24,3	14,6 21,1
7	29,4	27,0	23,4
8	31,0	28,5	24,7
9	39,7	36,5	81,6
Удельный вес отдельны» конструктивных элементов в процента»

(к табл. 15)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	17	17	17
Стены, перегородки и колонны	37	37	37
Покрытия и перекрытия	8	8	8
Кровля	7	7	7
Полы	4	4	4
Проемы	9	9	9
Отделочные работы	7	7	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4	4	4
Прочие работы	7	7	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты деревянные. Стены деревянные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 16

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	500	1000
	а	б
1	11,3	9,0
2	11,9	9,5
3	12,4	10,5
4	13,0	10,9
5	14.1	11,3
6	20,3	16,2
7	22,6	18,0
8	23,8	19,0
9	30,5	24,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 16)

Конструктивные элементы	а, б
Фундаменты	7
Стены, перегородки и колонны	37
Покрытия и перекрытия	12
Кровля	11
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и цементные. Здания оборудованы электроосвещением, а при объемах более 200 куб. м и вентиляцией.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 17

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 100	до 200	до 300	до 500	до 1000	свыше 1000
	а	б	в	г	д	е
1	38,4	34,2	31,4	28,0	19,2	18,0
2	40,3	35,9	32,9	29,4	20,2	18,9
3	42,2	37,6	34,5	30,8	21,1	19,8
4	44,1	39,4	36,1	32,2	22,1	20,7
5	48,0	42,8	39,2	35,0	24,0	22,8
6	69,1	61,6	56,5	50,4	34,6	32,4
7	76,7	68,5	62,7	56,0	38,4	36,0
8	80,6	71,9	65,9	58,8	40,3	37,8
9	104,0	92,4	84,7	75,6	51,8	48,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 17)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	20	20	19	18	18
Стены, перегородки и колонны	28	25	23	26	28
Покрытия и перекрытия	10	11	15	11	8
Кровля	6	6	7	8	9
Полы	7	5	8	7	5
Проемы	19	22	14	11	8
Отделочные работы	2	2	2	2	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	2	4	5	8
Прочие работы	7	7	8	12	15
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы бетонные и цементные. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 18

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояс	200	600	1000	2000
	а	б	в	г
1	25,7	19,1	17,6	17,1
2	27,0	20,0	18,4	17,9
3	28,3	21,0	19,4	18,8
4	29,5	21,9	20,2	19,6
5	32,1	23,8	22,0	21,3
6	46,2	34,3	31,6	30,7
7	51,4	38,1	35,1	34,1
8	53,9	40,0	36,9	35,8
9	69,3	51,5	47,4	46,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 18)

Конструктивные элементы	а	б	в	r
Фундаменты	20	18	18	19
Стены и перегородки	41	34	34	85
Покрытия и перекрытия	3	5	5	6
Кровля	8	9	10	10
Полы	4	5	6	6
Проемы	9	14	13	11
Отделочные работы	4	3	3	2
Электроосвещение	1	1	2	2
Прочие работы	10	11	9	9
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ МАГАЗИНЫ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и панельные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, асфальтовые, дощатые, бетонные и керамические. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 19

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 3000	до 6000	до 12000	свыше 12000
	а	б	в	г
1	14,0	10,1	9,1	6,0
2	14,7	10,6	9,6	6,9
3	15,4	11,1	10,0	7,3
4	16,1	11.6	10,5	7,6
5	17,5	12,6	11,4	8,3
6	25,2	18,2	16,4	11,9
7	28,0	20,2	18,2	13,2
8	29,5	21,3	19,2	13,9
9	37,8	27,3	24,6	17,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 19)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	15	12	10	10
Стены, перегородки и колонны	31	29	28	24
Покрытия и перекрытия	20	20	22	24
Кровля	5	7	7	7
Полы	13	16	18	20
Проемы	7	7	5	4
Отделочные работы	2	2	3	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5	4	4	5
Прочие работы	2	3	3	4
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ МАГАЗИНЫ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия и перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы цементные, асфальтовые, дощатые, бетонные и керамические. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 20

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	1000	2000
	а	б
1	14,5	12,1
2	16,2	12,7
3	16,0	13,3
4	16,7	13,9
5	18,1	15,1
6	26,1	21,8
7	29,0	24,2
8	30,6	25,6
9	39,2	32,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 20)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	10	8
Стены, перегородки и колонны	40	31
Покрытия и перекрытия	20	24
Кровля	о	11
Полы	6	9
Проемы	5	7
Отделочные работы	2	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6	7
Прочие работы	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ С РАМПАМИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Полы асфальтобетонные и дощатые. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная и из асбестоцементных листов. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 21

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 1000	до 5000	до 10 000	свыше 10000
	а	б	в	г
1	21,0	15,4	12,6	7,4
2	22,1	16,2	13,3	7,7
3	23,1	16,9	13,9	8,1
4	24,2	17,7	14,5	8,5
5	26,3	19,3	15,8	9,2
6	37,8	27,8	22,8	13,2
7	42,0	30,9	25,3	14,7
8	44,1	32,4	26,5	15,4
9	56,8	41,7	34,1	19,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 21)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	35	28	25	22
Стены, перегородки и колонны	16	15	14	13
Покрытия и перекрытия	13	16	18	20
Кровля	3	4	5	6
Полы	20	23	24	24
Проемы	3	4	4	6
Отделочные работы	2	2	2	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7	7	7	7
Прочие работы	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ С РАМПАМИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стен кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 22

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	2000	3000	5000	10000
	а	б	в	г
1	13,7	12,8	11,5	8,6
2	14,4	13,4	12,1	9,0
3	15,1	14,1	12,7	9,5
4	15,8	14,7	13,2	9,9
5	17,1	16,0	14,4	10,8
6	24,7	23,0	20,7	15,5
7	27,4	25,6	23,0	17,2
8	28,8	26,9	24,2	18,1
9	37,0	34,6	31,1	23,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 22)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	24	23	23	20
Стены, перегородки и колонны	25	23	21	18
Покрытия и перекрытия	11	11	13	13
Кровля	5	5	5	5
Полы	15	16	15	16
Проемы	8	9	9	10
Отделочные работы	2	2	2	2
Электротехнические работы	1	1	1	1
Прочие работы	9	10	11	16
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ С РАМПАМИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные. Стены деревянные. Покрытия и перекрытия деревянные. Полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 23

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	100	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г	д
1	27,9	14,6	12,9	10,7	10,0
2	29,3	15,3	13,5	11,2	10,5
3	30,7	16,1	14,2	11,8	11,0
4	32,1	16,8	14,8	12,3	11,5
5	34,9	18,3	16,1	13,4	12,5
6	50,2	26,3	23,2	19,3	18,0
7	55,8	29,2	25,8	21,4	20,0
8	58,6	30,7	27,1	22,5	21,0
9	75,3	39,4	34,8	28,9	27,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 23)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	15	12	11	9	8
Стены, перегородки и колонны	33	31	29	27	25
Покрытия и перекрытия	10	19	14	17	17
Кровля	6	6	7	7	7
Полы	12	14	15	16	18
Проемы	10	10	10	10	11
Отделочные работы	2	2	2	2	2
Электротехнические работы	1	1	1	1	1
Прочие работы	11	11	11	11	11
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ БЕЗ РАМП

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и панельные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Полы асфальтовые. Кровля рулонная. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 24

Территориальный	Объем зданий в куб. м
пояс	до 500	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г	д	е
1	21,3	18,0	17,6	14,2	12,5	11,0
2	22,4	18,9	18,5	14,9	13,1	11,6
3	23,4	19,8	19,4	15,6	13,8	12,1
4	24,5	20,7	20,2	16,3	14,4	12,7
5	26,6	22,5	22,0	17,8	15,6	13,8
6	38,3	32,4	31,7	25,6	22,5	19,6
7	42,6	36,0	35,2	28,4	25,0	22,0
8	44,7	37,8	37,0	29,8	26,3	23,1
9	57,5	48,6	47,5	38,3	33,8	29,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 24)

Конструктивные элементы	а - б	в	г	д - е
Фундаменты	15	13	10	8
Стены, перегородки и колонны	38	35	34	31
Покрытия и перекрытия	13	15	16	17
Кровля	6	7	7	7
Полы	8	7	8	9
Проемы	7	8	8	8
Отделочные работы	3	4	4	4
Электротехнические работы	2	3	3	3
Прочие работы	8	8	10	13
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ БЕЗ РАМП

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 25

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г
1	13,4	12,9	11,0	9,3
2	14,1	13,5	11,6	9,8
3	14,7	14,2	12,1	10,2
4	15,4.	14,8	12,7	12,9
5	16,8	16,1	13,8	11,6
6	24,1	23,2	19,8	16,7
7	26,8	25,8	22,0	18,6
8	28,1	27,1	23,1	19,5
9	36,2	34,8	29,7	25,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 25)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	14	12	10	10
Стены, перегородки и колонны	36	34	32	28
Покрытия и перекрытия	17	19	24	26
Кровля	5	6	6	6
Полы	12	12	13	15
Проемы	9	10	9	9
Отделочные работы	2	2	1	1
Электротехнические работы	2	2	2	2
Прочие работы	3	3	3	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ БЕЗ РАМП

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные. Стены деревянные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые- и дощатые. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 26

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	600	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г	д
1	15,4	12,0	8,9	7,9	6,1
2	16,2	12,6	9,3	8,3	6,4
3	16,9	13,2	9,8	8,7	6,7
4	17,7	13,8	10,2	9,1	7,0
5	19,3	15,0	11,1	9,9	7,6
6	27,7	21,6	16,0	14,3	11,0
7	30,8	24,0	17,8	15,8	12,2
8	32,3	25,2	18,7	16,6	12,8
9	41,6	32,4	24,0	21,3	16,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 26)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	19	16	14	10	8
Стены, перегородки и колонны	25	23	20	19	18
Покрытия и перекрытия	16	19	22	26	27
Кровля	7	5	5	5	5
Полы	15	20	22	23	25
Проемы	8	8	9	9	9
Отделочные работы	3	2	2	1	1
Электротехнические работы	2	2	2	2	2
Прочие работы	5	5	5	5	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная и из асбестоцементных листов усиленного профиля. Полы асфальтовые. Сооружения оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 27

Территориальный	Площадь сооружений в кв. м до
пояс	1500	3000
	а	б
1	43,9	40,3
2	46,1	42,3
3	48,3	44,3
4	50,5	46,4
5	54,9	50,4
6	79,0	72,5
7	87,8	80,6
8	92,2	84,6
9	118,5	108,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 27)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты Колонны	17 17	17 17
Покрытия	15	16
Кровля	9	10
Полы	12	14
Электроосвещение Рампа	1 26	1 23
Пандус	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты - деревянные стулья. Колонны деревянные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, дощатые и глинобитные. Сооружения оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 28

Территориальный	Площадь сооружений в кв. м. до
пояс	500	1000
	а	б
1	30,2	28,9
2	31,7	30,4
3	33,2	31,8
4	34,7	33,2
5	37,8	36,1
6	54,4	52,0
7	60,4	57,8
8	63,4	60,7
9	81,5	78,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 28)

Конструктивные элементы	а - б
Фундаменты	2
Колонны	4
Покрытия	20
Кровля	13
Полы	35
Электроосвещение Платформа	1 19
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОТКРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Полы асфальтобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 29

Территориальный	Площадь сооружений в кв. м
пояс	до 600	до 1000	свыше 1000
	а	б	в
1	28,3	24,1	17,5
2	29,7	25,3	18,4
3	31,1	26,5	19,3
4	32,6	27.7	20,1
5	35,4	29,5	21,4
6	50,9	43,4	31,6
7	56,6	48,2	35,0
8	59,4	50,6	36,8
9	76,4	65,1	47,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 29)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	48	46	45
Полы	48	51	53
Прочие работы	4	3	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОТКРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты - деревянные стулья. Верхнее строение - деревянные прогоны по стульям, поперечины и продольный настил из досок.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 30

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13,5	14,2	14,9	15,5	16,9	24,3	27,0	28,4	36,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 30)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	40
Верхнее строение	60
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАВЕСЫ

Характеристика сооружений

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Колонны деревянные. Покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, дощатые и глинобитные. Навесы оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 кв. м сооружения в руб.

Таблица 31

Территориальный	Площадь сооружений в кв. м до
пояс	500	1000
	а	б
1	22,1	16,6
2	23,2	17,4
3	24,3	18,3
4	25,4	19,1
5	27,6	20,8
6	39,8	29,9
7	44,2	33,2
8	46,4	34,9
9	59,7	44,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 31)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	3	3
Колонны	5	6
Покрытия	47	45
Кровля	5	5
Полы	33	32
Электроосвещение	1	1
Прочие работы	6	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (НАДЗЕМНЫЕ)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и же бетонные. Стены кирпичные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные и цементные. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания и 1 кв. м рампы в руб.

Таблица 32

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	500	1000	2000	Рампы
	а	б	в	г
1	25,7	19,6	18,1	26,5
2	27,0	20,6	19,0	27,8
3	28,3	21,6	19.9	29,2
4	29,5	22,6	20,8	30,5
5	32,1	24,6	22,6	33,1
6	46,2	35,4	32,6	47,7
7	51,4	39,3	36,2	53,0
8	53,9	41,2	38.0	55,7
9	69,3	53,0	48,9	71.6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к. табл. 32)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	19	18	16	63
Стены, перегородки и колонны	32	30	29	-
Перекрытия и покрытия	8	9	10	-
Кровля	6	8	9	-
Полы	10	12	14	32
Проемы	10	10	10	-
Отделочные работы	3	3	3	-
Электроосвещение	8	6	5	-
Прочие работы	4	4	4	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (НАДЗЕМНЫЕ)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные., бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы дощатые, бетонные, асфальтовые и из керамических плиток. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания и 1 кв. м рампы в руб.

Таблица 33

Территориальный	Объем зданий в куб. м до	Рампы
пояс	1000	2000	3000
	а	б	в	г
1 2 3	27,7 29,1 30,5	24,1 25,3 26,5	22,1 23,2 24,3	26,5 27,8 29,2
4	31,9	27,7	25,4	30,5
5	34,6	30,1	27,6	33,1
6 7 8 9	49,9 55,4 58,2 74,8	43,4 48,2 50,6 65,1	39,8 44,2 46,4 59,7	47,7 53,0 55,7 71,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 33)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	13	12	10	63
Стены, перегородки и колонны	24	22	21	-
Перекрытия и покрытия	7	8	8	-
Кровля	13	11	11	-
Полы	8	11	11	32
Проемы	8	7	6	-
Отделочные работы	3	3	4	-
Сантехнические и электротехнические работы	18	20	23	-
Прочие работы	6	6	6	5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (НАДЗЕМНЫЕ)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены бутовые и кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная по деревянным прогонам. Полы бетонные. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 34

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	500	1000	2000
	а	б	в
1	13,8	11,4	10,3
2	14,5	12,0	10,8
3	15,2	12,5	11,3
4	15,8	13,1	11,9
5	17,2	14,3	12,9
6	24,8	20,6	18,6
7	27,5	22,9	20,6
8	28,9	24.0	21,7
9	37,2	30,9	27,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 34)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	22	20	19
Стены, перегородки и колонны	30	24	24
Перекрытия и покрытия	17	21	22
Кровля	6	6	6
Полы	9	12	14
Проемы	6	9	6
Отделочные работы	1	1	1
Электроосвещение	3	3	3
Прочие работы	6	5	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ И МАСЕЛ (ПОЛУПОДЗЕМНЫЕ)

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены бутовые и кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы бетонные. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 35

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	500	1000
	a	б
1	20,8	17,7
2	21,9	18,6
3	22,9	19,5
4	23,9	20,4
5	26,0	22,1
6	37,5	31,9
7	41,7	35,4
8	43,7	37,2
9	56,2	47,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 35)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	23	22
Стены, перегородки и колонны	40	37
Перекрытия и покрытия	12	15
Кровля	3	3
Полы	6	7
Проемы	3	4
Отделочные работы	1	1
Электротехнические работы	2	2
Прочие работы	10	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 1 - 2- И 3 - 4 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 36

	1 - 2-этажные здания	3 - 4-этажные здания
Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	2000	6000	10 000	10 000	20 000	40 000
	а	б	в	г	д	е
1	27,0	25,7	25,3	21,4	20	18,1
2	28,4	27,0	26,6	22,5	21	19,0
3	29,7	28,3	27,8	23,5	22	19,9
4	31,1	29,6	29,1	24,6	23	20,8
5	33,8	32,1	31,6	26,8	25	22,6
6	48,6	46,3	45,5	38,5	36	32,6
7	54,0	51,4	50,6	42,8	40	36,2
8	56,7	54,0	53,1	44,9	42	38,0
9	73,0	69,0	68,0	57,8	54	48,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 36)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	4	3	3	4	4	4
Стены и перегородки	23	23	23	26	26	26
Перекрытия и покрытия	18	15	15	11	11	11
Кровли	12	8	8	8	8	8
Полы	7	9	9	11	11	11
Проемы	10	12	12	9	9	9
Отделочные работы	8	6	6	6	6	6
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	16	22	22	23	23	23
Прочие работы	2	2	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 1 - 2- И 3 - 4 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия деревянные и железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 37

	1 - 2-этажные здания	3 - 4-этажные здания
Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	3000	5000	15000
	а	б	в
1	23,4	22,4	19,6
2	24,6	23,5	20,6
3	25,7	24,6	21,6
4	26,9	25,8	22,5
5	29,3	28,0	24,5
6	42,1	40,3	35,3
7	46,8	44,8	39,2
8	49,1	47,0	41,2
9	63,0	60,0	52,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 37)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	4	4	4
Стены и перегородки	23	23	23
Перекрытия и покрытия	18	18	18
Кровли	12	12	12
Полы	7	7	10
Проемы	10	10	9
Отделочные работы	8	8	6
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	16	16	16
Прочие работы	2	2	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены каменные облегченные, из всех видов кирпича и легких камней. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 38

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	3000	6000
	а	б
1	22,8	21,8
2	23,9	22,9
3	25,1	24,0
4	26,2	25,1
5	28,5	27,3
6	41,0	39,2
7	45,6	43,6
8	47,9	45,8
9	62,0	58,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 38)

Конструктивные элементы	а, б
Фундаменты	4
Стены и перегородки	20
Перекрытия и покрытия	19
Кровли	12
Полы	7
Проемы	11
Отделочные работы	8
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	17
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены деревянные рубленые, брусчатые и смешанные (кирпичные и деревянные). Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 39

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 3000 куб. м	21,3	22,4	23,4	24,5	26,6	38,3	42,6	44,7	57,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 39)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены и перегородки	25
Перекрытия и покрытия	10
Кровли	4
Полы	16
Проемы	9
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	19
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты - деревянные стулья или каменные столбы. Стены щитовые и каркасно-засыпные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные репичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 40

	Здания 1-этажные	Здания 2-этажные
Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	2000	3000	5000
	а	б	в
1	21,9	21,1	19,5
2 3	23,0 24,1	22,2 23,2	20,5 21,5
4	25,2	24,3	22,4
5 6 7 8 9	27,4 39,4 43,8 46,0 69,1	26,4 38,0 42,2 44,3 57,0	24,4 35,1 39,0 41,0 52,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 40)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	5	3	3
Стены и перегородки	27	32	30
Перекрытия и покрытия	7	10	10
Кровли	8	4	4
Полы	20	14	15
Проемы	10	10	11
Отделочные работы	7	10	10
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	14	14	14
Прочие работы	2	3	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2- И 3 - 4 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 41

Территориальный	1 - 2 - этажные здания	3 - 4 - этажные здания
пояс	Объем зданий в куб. м до
	2000	3000	5000	10000	3000	5000	10000	20000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2 3 4 5 6 7 8 9	20,7 21,7 22,8 23,8 26,9 37,3 41,4 43,5 55,9	18,9 19,8 20,8 21,7 23,6 34,0 37,8 39,7 51,0	18,0 18,9 19,8 20,7 22,5 32,4 36,0 37,8 48,6	16,3 17,1 17,9 18,7 20,4 29,3 32,6 34,2 44,0	18,9 19,8 20,8 21,7 23,6 34,0 37,8 39,7 51,0	17,1 18,9 18,8 19,7 21,4 30,8 34,2 35,9 46,2	15,9 16,7 17,5 18,3 19,9 28,6 31,8 33,4 42,9	13,9 14,6 15,3 16,0 17,4 25,0 27,8 29,2 37,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 41)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты	5	5	5	5	5	5	5	5
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровли	27 12 6	26 16 6	25 15 4	28 15 4	28 15 4	28 15 4	28 15 4	24 11 8
Полы	8	7	8	9	9	9	9	12
Проемы	10	11	11	10	10	10	10	8
Отделочные работы Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства Прочие работы	5 24 3	5 21 3	6 23 3	6 21 2	6 21 2	6 21 2	6 21 2	6 25 1
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2- И 3 - 4 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия деревянные и железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 42

	1 - 2 - этажные здания	3 - 4 - этажные здания
Территориальный	Объем здания в куб. м до
пояс	300	2000	3000	5000	3000	5000	10 000	20000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2 3	36,7 38,5 40,4	20,2 21,2 22,2	19,2 20,2 21,1	16,9 17,7 18,6	18,8 19,7 20,7	17,6 18,5 19,4	16,0 16,8 17,6	13,8 14,5 15,2
4 5 6 7 8 9	42,2 45,9 66,0 73,0 77,0 99,0	23,2 26,3 36,4 40,4 42,4 54,5	22,1 24,0 34,6 38,4 40,3 51,8	19,4 21,1 30,4 33,8 35,5 45,6	21,6 23,5 33,8 37,6 39,5 50,8	20,2 22,0 31,7 35,2 37,0 47,5	18,4 20,0 28,8 32,0 33,6 43,2	15,9 17,3 24,8 27,6 29,0 37,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 42)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з
Фундаменты	5	4	5	5	5	5	5	4
Стены и перегородки	27	26	28	28	28	28	28	24
Перекрытия и покрытия Кровли	12 6	16 6	15 4	15 4	15 4	15 4	15 4	11 8
Полы	8	9	9	9	7	9	9	12
Проемы	10	8	10	10	10	10	10	8
Отделочные работы	5	6	5	6	5	5	6	6
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	24	24	21	21	21	21	21	26
Прочие работы	3	1	3	3	3	3	2	1
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутовые и бутобетонные. Стены каменные облегченные, из всех видов кирпича и легких камней. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 43

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	300	2000	3000	5000
	а	б	в	г
1	35,1	19,7	18,5	16,3
2	36,9	20,7	19,4	17,1
3	38,6	21,7	20,4	17,9
4	40,4	22,7	21,3	18,7
5	43,9	24,6	23,1	20,4
6	63,0	35,5	33,3	29,3
7	70,0	39,4	37,0	32,6
8	74,0	41,4	38,9	34,2
9	95,0	53,2	50,0	44,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 43)

Конструктивные элементы	а, б	в, г
Фундаменты	5	5
Стены и перегородки	2	26
Перекрытия и покрытия	16	16
Кровли	4	4
Полы	9	8
Проемы	10	11
Отделочные работы	6	5
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	22	22
Прочие работы	2	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены деревянные рубленые и брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные). Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 44

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем, зданий до 2000 куб. м	21	22,1	23,1	24,2	26,3	37,8	42	44,1	56,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 44)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены и перегородки	25
Перекрытия	8
Кровли	6
Полы	16
Проемы	9
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	19
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты - деревянные стулья или каменные столбы. Стены щитовые и каркасно-засыпные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 45

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 500 куб. м	25,6	26,9	28,2	29,4	32	46,1	51,2	53,8	69
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 45)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	5
Стены и перегородки	27
Перекрытия	7
Кровли	8
Полы	20
Проемы	10
Отделочные работы	7
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	14
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ 1 - 2- И 4 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 46

	l - 2 -этажные здания	4-этажные здания
Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	200	1000	2000	3000	10 000	20 000
	а	б	в	г	д	е
1	31,3	25,9	24,3	23,6	20,1	22,4
2	32,9	27,2	25,5	24,8	21,1	23,5
3	34,4	28,5	26.7	26,0	22,1	24,6
4	36,0	29,8	27,9	27,1	23,1	25,8
5	39,1	32,4	30,4	29,5	25,1	28,0
6	56,3	46,6	43,7	42,5	36,2	40,3
7	63,0	51,8	48,6	47,2	40,2	44,8
8	66,0	54,4	51,0	49,6	42,2	47,0
9	85,0	70,0	66,0	64,0	54,3	61,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 46)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	4	4	3	3	4	4
Стены и перегородки	23	23	23	23	24	25
Перекрытия	18	18	15	15	11	14
Кровли	12	12	8	8	8	4
Полы	7	7	9	9	12	9
Проемы	10	10	12	12	8	9
Отделочные работы	8	8	6	6	6	8
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	16	16	22	22	26	25
Прочие работы	2	2	2	2	1	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены деревянные рубленые и брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные). Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация,  электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 47

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	300	500	1000	2000	3000
	а	б	в	г	д
1	29,8	25,0	24,1	22,5	21,3
2	31,3	26,3.	25,3	23,6	22,4
3	32,8	27,5	26,5	24,8	23,4
4	34,3	28,8	27,7	25,9	24,5
5	37,3	31,3	30,1	28,1	26,6
6	53,6	45,0	43,4	40,5	38,3
7	59,6	50,0	48,2	45,0	42,6
8	63,0	52,5	50,6	47,3	44,7
9	80,0	68,0	65,0	61,0	57,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 47)

Конструктивные элементы	а, б	в, д
Фундаменты	5	4
Стены и перегородки	25	26
Перекрытия	8	10
Кровли	6	4
Полы	16	14
Проемы	9	10
Отделочные работы	9	11
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	19	18
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты - деревянные, стулья или каменные столбы. Стены щитовые и каркасно-засыпные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 48

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	100	500
	а	б
1	27,4	24,3
2	28,8	25,5
3	30,1	26,7
4	31,5	27,9
5	34,3	30,4
6	49,3	43,7
7	54,8	48,6
8	57,5	51,0
9	74,0	66,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах.

(к табл. 48)

Конструктивные элементы	а, б
Фундаменты	5
Стены и перегородки	27
Перекрытия	7
Кровли	8
Полы	20
Проемы	10
Отделочные работы	7
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	14
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ПОСТЫ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Колонны и столбы железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы цементные, бетонные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 49

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	1000	2000
	а	б
1	20,8	19,5
2	21,8	20,5
3	22,9	21,5
4	23,9	22,5
5	26,0	24,4
6	37,4	35,1
7	41,5	39,0
8	43,6	41,0
9	56,1	52,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 49)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровли	10 26 8 10	9 23 10 11
Полы	15	16
Проемы	12	12
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	6 7 6	5 8 6
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ПОСТЫ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Колонны и столбы кирпичные. Перекрытия деревянные или деревянные настилы по металлическим балкам.. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы цементные, бетонные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 50

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	1000	2000
	а	б
1	20,6	18,9
2	21,6	19,9
3	22,7	20,8
4	23,7	21,8
5	25,7	23,7
6	37,0	34,2
7	41,1	38,0
8	43,2	39,9
9	55,4	51,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 50)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	10	9
Стены и перегородки	26	24
Перекрытия	8	8
Кровли Полы	10 15	10 17
Проемы	12	13
Отделочные работы Сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	6 7 6	5 8 6
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ПОСТЫ

Характеристика зданий

Фундаменты деревянные. Стены деревянные брусчатые, рубленые и каркасные. Кровли рулонные, деревянные. Покрытия деревянные. Полы цементные, асфальтовые, дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности. IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 51

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 200 куб. м	21	22	23,1	24,1	26,2	37,8	42	44,1	56,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 51)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	19
Стены и перегородки	29
Перекрытия	9
Кровли	15
Полы	4
Проемы	13
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Колонны и столбы железобетонные и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные, рулонные. Полы цементные, бетонные, асфальтобетонные, дощатые, из линолеума и керамических плиток. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 52

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	3000	4000	5000
	а	б	в
1	28,9	26,6	25,4
2	30,3	28,0	26,7
3	31,8	29,3	27,9
4	33,2	30,6	29,2
5	36,1	33,3	31,8
6	52,0	47,9	45,7
7	57,8	53,3	50,8
8	60,7	55,9	53,4
9	78,0	71,9	68,6
Примечание. Здания пожарных депо, совмещенные с общежитиями ПОХР, расцениваются по таблицам 52, 63, 54.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 52)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	9	7
Стены и перегородки	25	24
Перекрытия и покрытия	9	11
Кровли	12	12
Полы	9	11
Проемы	6	6
Отделочные работы	3	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	19	17
Прочие работы	8	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Колонны и столбы кирпичные или деревянные. Перекрытия деревянные или деревянные настилы по металлическим балкам. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы цементные, бетонные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 53

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	3000	4000	5000
	а	б	в
1	20,7	19,3	18,3
2	21,8	20,3	19,2
3	22,8	21,2	20,1
4	23,8	22,2	21,0
5	25,9	24,2	22,9
6	37,3	34,8	32,9
7	41,4	38,7	36,6
8	43,5	40,6	38,4
9	55,9	52,2	49,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 53)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	5	5	5
Стены, перегородки и колонны	33	32	31
Перекрытия и покрытия	8	9	9
Кровли	5	6	6
Полы	10	11	11
Проемы	13	13	13
Отделочные работы	10	10	10
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8	8	8
Прочие работы	8	8	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

Характеристика зданий

Фундаменты деревянные. Стены деревянные брусчатые, рубленые и каркасные. Колонны и столбы деревянные. Покрытия деревянные. Кровли рулонные и деревянные. Полы цементные, асфальтобетонные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий в руб.

Таблица 54

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 1000 куб. м	15	15.7	16.5	17,2	18,7	27	30	31,5	40,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 54)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	4
Стены и перегородки	19
Перекрытия и покрытия	12
Кровли	17
Полы	10
Проемы	14
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	11
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОХОДНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 55

Территориальный	Объем здания в куб. м до
пояс	100	500
	а	б
1	34,5	30,0
2	36,2	31,5
3	38,0	33,0
4	39,7	34,5
5	43,1	37,5
6	62,0	54,0
7	69,0	60,0
8	72,0	63,0
9	93,0	81,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 55)

Конструктивные элементы	а, б
Фундаменты	4
Стены и перегородки	20
Перекрытия и покрытия	12
Крыши (кровли)	15
Полы	9
Проемы	11
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	18
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОХОДНЫЕ ПУНКТЫ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 56

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	200	2000
	а	б
1	22,8	20,7
2	23,9	21,7
3	25,1	22,8
4	26,2	23,8
5	28,5	25,9
6	41,0	37,3
7	45,6	41,4
8	47,9	43,5
9	62,0	55,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 56)

Конструктивные элементы	а, б
Фундаменты	4
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия	20 12
Крыши	15
Полы	9
Проемы	11
Отделочные работы Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства Прочие работы	6 18 5
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОХОДНЫЕ ПУНКТЫ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные, из естественного камня, крупноблочные и крупнопанельные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 57

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	500	1000	3000	5000
	а	б	в	г
1	24,5	23,7	20,3	16,1
2	25,7	24,9	21,3	16,9
3	27,0	26,1	22,3	17,7
4	28,2	27,3	23,3	18,5
5	30,6	29,6	25,4	20,1
6	44,1	42,7	36,5	29,0
7	49,0	47,4	40,6	32,2
8	51,5	49,8	42,6	33,8
9	66,0	64,0	54,8	43,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 57)

Конструктивные элементы	а, б	в, г
Фундаменты	4	4
Стены и перегородки	20	26
Перекрытия и покрытия	12	13
Крыши (кровли)	15	10
Полы	9	9
Проемы	11	12
Отделочные работы	6	4
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	18	16
Прочие работы	5	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОХОДНЫЕ КОНТОРЫ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика здании

Фундаменты -железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены каменные, облегченные из всех видов кирпича и легких камней. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 58

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	600	1000	3000	5000
	а	б	в	г
1	23,9	23,0	19,5	15,5
2	25,1	24,2	20,5	16,3
3	26,3	25,3	21,5	17,1
4	27,5	26,5	22,4	17,8
б	29,9	28,8	24,4	19,4
6	43,0	41,4	35,1	27,9
7	47,8	46,0	39,0	31,0
8	50,2	48,3	41,0	32,6
9	65,0	62,0	52,7	41,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 58)

Конструктивные элементы	а, б	В, Г
Фундаменты	4	5
Стены и перегородки	19	24
Перекрытия и покрытия	12	14
Крыши	15	10
Полы	9	7
Проемы	12	11
Отделочные работы	6	5
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	19	22
Прочие работы	4	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОХОДНЫЕ КОНТОРЫ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты железобетонные, бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены деревянные рубленые и брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные). Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 59

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	200	500	1000	3000
	а	б	в	г
1	28,6	23,2	23,0	19,5
2	30,0	24,4	24,2	20,5
3	31,5	25,5	25,3	21,5
4	32,9	26,7	26,5	22,4
5	35,8	29.0	28,8	24,4
6	51,5	41,8	41,4	35,1
7	57,2	46,4	46,0	39,0
8	60,0	48,7	48,3	41,0
9	77,0	63,0	62,0	52,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 59)

Конструктивные элементы	а, б	в, г
Фундаменты	5	4
Стены и перегородки	25	26
Перекрытия	8	10
Крыши	6	4
Полы	16	14
Проемы	9	10
Отделочные работы	9	11
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	19	18
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОХОДНЫЕ КОНТОРЫ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты  деревянные стулья или каменные столбы. Стены щитовые и каркасно-засыпные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 60

Территориальный	1-этажные здания	2-этажные здания
пояс	Объем зданий в куб. м до
	100	200	300	500	1000
	а	б	в	г	д
1	28,7	27,6	24,0	31,1	19,8
2	30,1	29,0	25,2	22,2	20,8
3	31,6	30,4	26,4	23,2	21,8
4	33,0	31,7	27,6	24,3	22,8
5	35,9	34,5	30,0	26,4	24,8
6	51,7	49,7	43,2	38,0	35,6
7	57,4	55,2	48,0	42,2	39,6
8	60,0	58,0	50,4	44,3	41,6
9	77.0	75,0	65,0	57,0	53,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 60)

Конструктивные элементы	а - г	д
Фундаменты	5	3
Стены и перегородки	27	32
Перекрытия	7	10
Крыши	8	4
Полы	20	14
Проемы	10	10
Отделочные работы	7	10
Внутренние сантехнические, электротехнические и слаботочные устройства	14	14
Прочие работы	2	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные и железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб..

Таблица 61

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	100	500	1000
	а	б	в
1	34,5	29,8	21,5
2	36,2	31,3	22,6
3	38,0	32,8	23,7
4	39,7	34,3	24,7
5	43,1	37,3	26,9
6	62,1	53,6	38,7
7	69,0	59,6	43,0
8	73,0	63,0	45,4
9	93,2	80,5	58,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 61)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	18	17	15
Стены и перегородки	36	34	33
Перекрытия	8	10	14
Крыши	7	7	6
Полы	8	10	12
Проемы	5	6	6
Отделочные работы	9	8	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4	4	4
Прочие работы	5	4	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные и деревянные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий в руб.

Таблица 62

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояс	300	500	1000
	а	б	в
1	26,7	21,7	19,2
2	28,0	22,8	20,2
3	29,4	23,9	21,1
4 5	30,7 33,4	25,0 27,1	22,1 24,0
6 7	48,1 53,4	39,1 43,4	34,6 38,4
8 9	56,3 72,1	45,8 68,6	40,6 61,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 62)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	16	12	11
Стены и перегородки	40	36	29
Перекрытия	5	7	8
Крыши	7	8	8
Полы	7	10	12
Проемы	8	8	9
Отделочные работы	5	7	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8	8	11
Прочие работы	4	4	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены деревянные рубленые, брусчатые и щитовые, с наружной оштукатуркой или обшивкой. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация в электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная здания стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 63

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	200	600
	а	б
l	23,6	22,3
2	24,8	23,4
3	26,0	24,5
4	27,1	25,6
5	29,5	27,9
6	42,5	40,1
7	47,2	44,6
8	50,0	47,1
9	64,0	60,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 63)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	7	4
Стены и перегородки	44	40
Перекрытия	6	7
Крыши	10	11
Полы	6	12
Проемы	7	6
Отделочные работы	7	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8	9
Прочие работы	5	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ВОХР И ПОХР 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые и паркетные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 64

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	2000	5000
	а	б
1	28,7	23,2
2	30,1	24,4
3	31,6	25,5
4	33,0	26,7
5	35,9	29,0
6	51,7	41,8
7	67,4	46,4
8	61,9	49,0
9	77,5	63,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 64)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	12	9
Стены и перегородки	31	23
Перекрытия	16	25
Кровли	4	4
Полы	7	9
Проемы	9	8
Отделочные работы	8	9
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8	11
Прочие работы	5	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ВОХР И ПОХР 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные и железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые и паркетные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 65

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	1000	2000	3000	5000
	а	б	в	г
1	26,7	24,4	23,7	21,9
2 3	28,0 29,4	25,6 26,8	24,9 26,1	23,0 24,1
4	30,7	28,1	27,3	25,2
5	33,4	30,5	29.6	27,4
6 7	48,1 53,4	43,9 48,8	42,7 47,4	39,4 43,8
8	56,3	51,5	50,0	46,2
9	72.1	66,0	64,0	69,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 65)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	15	12	10	8
Стены и перегородки	27	25	94	24
Перекрытия	5	6	6	7
Кровли	7	6	6	5
Полы	8	8	9	11
Проемы	9	9	10	10
Отделочные работы	14	17	17	17
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13	15	15	16
Прочие работы	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ВОХР И ПОХР 1 - 2 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены деревянные рубленые брусчатые и щитовые, с наружной штукатуркой или обшивкой. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые и паркетные.

Предусмотрены отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 66

Территориальный	Объем зданий в куб. м до
пояс	1000	2000	3000
	а	б	в
1	24.4	23,0	22,1
2	25,6	24,2	23.2
3	26,8	25,3	24,3
4	28,1	26,5	25,4
5	30,5	28,8	27,6
6	43,9	41,4	39,8
7	48,8	46,0	44,2
8	51.5	48,5	46,6
9	66,0	62,1	59,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 66)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	5	4	3
Стены и перегородки	40	39	38
Перекрытия	6	7	8
Кровли	9	10	6
Полы	11	12	14
Проемы	8	7	7
Отделочные работы	9	9	10
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10	19	12
Прочие работы	2	2	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПИТОМНИКИ ДЛЯ СОБАК 1 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты деревянные. Стены деревянные каркасно-засыпные или каркасно-плитные с наружной штукатуркой, рубленые и брусчатые без наружной штукатурки. Перекрытия деревянные. Кровли толевые, рубероидные и деревянные. Полы дощатые.

Предусмотрены печное отопление и электроосвещение.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 67

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 100 куб. м	35	36,8	38,5	40,3	43,8	63	70	74	95
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 67)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	15
Стены и перегородки	40
Перекрытия	5
Кровли	6
Полы	5
Проемы	15
Отделочные работы	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КУХНИ ДЛЯ СОБАК 1 - ЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и деревянные. Перекрытия деревянные. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы дощатые.

Предусмотрены печное отопление, водопровод и электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 68

Территориальный пояс	1	2	8	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 100 куб. м	33,7	35,4	37,1	38,8	42,1	61	67,4	71,1	91
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 68)

Конструктивные элементы	%
Фундаменты	7
Стены и перегородки	40
Перекрытия	19
Кровли	5
Полы	6
Проемы	8
Отделочные работы	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОНЮШНИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Колонны и столбы деревянные или кирпичные. Перекрытия деревянные или деревянные настилы по металлическим балкам. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные и рулонные. Полы дощатые, глинобитные.

Предусмотрены отопление, водопровод, электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 69

Территориальный	Объем зданий куб. м до
пояс	500	2000
	а	б
1 2	14,5 15,2	13,8 14,5
3	16,0	15,2
4	16,7	15,9
5	18,1	17,3
6	26.1	24,8
7	29.0	27,6
8	30,6	29,1
9	39,2	37,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 69)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	16	11
Стены и перегородки	43	38
Перекрытия	8	10
Кровли	6	9
Полы	8	10
Проемы	7	9
Отделочные работы	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8	7
Прочие работы	2	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ

Характеристика сооружений

а) ограды сплошные на деревянных столбах высотой до 3 м;

б) ограды сплошные на деревянных столбах высотой до 2 м;

в) ограды решетчатые со сплошным цоколем высотой до 3 м;

г) ограды решетчатые со сплошным цоколем высотой до 2 м;

д) ограды решетчатые без цоколя высотой до 2 м;

е) ограды решетчатые высотой до 1,5 м;

ж) ограды из колючей проволоки высотой до 3 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 70

Территориальный пояс	а	б	в	г	д	е	ж
1 2	19,0 19,9	14,2 14,9	17,0 17,9	12,9 13,5	11,6 12.1	5,8 6,0	3,7 3,9
3 4 5 6 7 8	20,9 21,8 23,7 34,2 38,0 39,9	15,6 16,3 17,7 25,5 28,3 29,7	18,7 19,6 21,3 30,6 34,0 35,7	14,2 14,8 16,1 23,1 25,7 27,0	12,8 13,3 14.5 20,8 23,1 24,3	6,4 6,6 7,2 10,4 11,5 12,1	4,1 4,3 4,7 6,7 7,4 7,8
9	51,3	38,2	45,9	34,7	31,2	15,5	10,0


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ КИРПИЧНЫЕ СПЛОШНЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С ЦОКОЛЕМ И ДЕРЕВЯННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Характеристика сооружений

а) кирпичные сплошные ограды на ленточных или столбовых бутовых, бутобетонных фундаментах. Высота до 3 м;

б) кирпичные столбы, кирпичный цоколь, заполнение деревянное. Высота до 3 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 71

Территориальный пояс	а	б
1	37,3	31,2
2	39,2	32,8
3	41,0	34,3
4	42,9	35,9
5	46,6	39,1
6	67,1	56,3
7	75,0	62,5
8	78,3	66,0
9	100,0	84.4


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЛБЫ С СЕТЧАТЫМ И ДЕРЕВЯННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Характеристика сооружений

а) глухие и решетчатые железобетонные панели на железобетонных столбах. Высота до 1,3 м;

б) низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах. Высота до 2,2 м;

в) глухие железобетонные панели на железобетонных столбах. Высота до 2,5 м;

г) низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах. Высота до 2,8 м;

д) низ из глухих, верх из решетчатых железобетонных панелей на железобетонных столбах. Высота до 3,5 м;

е) низ из сплошных железобетонных панелей, верх из колючей проволоки на железобетонных столбах. Высота до 3,5 м;

ж) цоколь из глухих железобетонных панелей, верх из металлической сетки на железобетонных столбах. Высота до 2,8 м;

з) металлическая сетка на железобетонных столбах. Высота до 1,3 м;

и) цоколь из глухих железобетонных панелей, верх деревянный решетчатый на железобетонных столбах. Высота до 2,8 м;

к) деревянное решетчатое заполнение на железобетонных столбах. Высота до 1,3 м.

Восстановительная стоимость 1 м, ограды в руб.

Таблица 72

Территориальный пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	11,2	22,5	24,5	28,5	35,2	30,4	21,8	8,8	24,1	7,2
2	11,8	23,6	25,7	29,9	36,9	31,9	22,9	9,2	25,3	7,6
3	12,3	24,8	27,0	31,4	38,7	33,4	24,0	9,7	26,5	7,9
4	12,9	25,9	28,2	32,8	40,5	35,0	25,1	10,1	27,7	8,3
5	14,1	28,1	30,6	35.6	44,0	38,0	27,3	11,0	30,1	9,0
6	20,2	40,5	44,1	51,3	63,3	54,7	39,3	15,8	43,3	13,0
7	22,6	45,0	49,0	57,0	70,4	61,0	43,6	17,5	48,2	14,4
8	23,6	47,2	51,4	59,8	74,0	64,0	45,8	18,4	50,6	15,1
9	30,4	61,0	66,1	77,0	95,0	82,0	58,9	23,7	65,0	19,4


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика сооружений

а) ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем высотой до 3 м;

б) ограды металлические с кирпичными столбами и кирпичным цоколем высотой до 2,5 м;

в) ограды металлические с металлическими стойками высотой до 3 м',

т) ограды металлические с металлическими стойками высотой до 2 м',

д) ограды из металлического штакетника с металлическими стойками высотой до 2 м.

Восстановительная стоимость 1 м ограды в руб.

Таблица 73

Территориальный пояс	а	б	в	г	д
1	77,0	57,0	69,0	47,4	10,1
2 3	81,0 85,0	60,0 63,0	72,5 76,0	49,8 52,1	10,6 11,1
4 5	88,6 96,3	66,0 71,3	79,4 86,3	54,5 59,3	11,6 12,6
6	139,0	103,0	124,0	85,3	18,2
7 8 9	154,0 162,0 208,0	114,0 120,0 154,0	138,0 145,0 186,0	95,0 99,5 128,0	20,2 21,2 27,3


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ II ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика сооружений

в) автомобильные металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах высотой до 1,5 м;

б) автомобильные металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах высотой до 2,5 м;

в) железнодорожные металлические ворота без калиток в оградах на кирпичных столбах высотой до 2,2 м;

г) железнодорожные металлические ворота с калитками в оградах на кирпичных столбах высотой до 3,5 м;

д) деревянные ворота с калитками на кирпичных столбах высотой до 3,5 м.

Восстановительная стоимость 1 кв. м ворот в руб.

Таблица 74

Территориальные пояс	а	б	в	г	д
1	53,2	34,0	29,4	29,9	39,7
2	55,9	35,7	30,9	31,0	41,7
3	58,5	37,4	32,3	32.5	43,7
4	61,2	39,0	33,8	34,0	45,6
5	66,5	42,4	36,8	36,9	49.6
6	96,0	61,1	52,9	53,2	71,4
7	106,4	68,0	58,8	59,0	79.4
8	112,0	71,3	62,0	62,0	83.4
9	144,0	92,0	79,4	80,0	107,2


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ III ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ СТАНЦИИ

Вводные указания

Укрупненные показатели стоимости газогенераторных станций разработаны на 1000 нм3 газа их проектной производительности.

Показатели учитывают полный комплекс зданий и сооружений газогенераторной станции, состоящей из главного корпуса, сооружений топливоподачи, установок по очистке газа и циркуляционных систем водоснабжения.

Для определения стоимости комплекса зданий газогенераторных станций приведены таблицы удельного веса отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости главных корпусов, сооружений топливоподачи циркуляционных систем.

Укрупненные показатели разработаны для газогенераторных станций энергетического газа и газогенераторных станций технологического газа.

При этом стоимость строительных работ на единицу производительности газогенераторных станций по энергетическому газу определена по роду газифицируемого топлива (антрацит, коксик, полукоксик, каменные угли, челябинские, богословские и подмосковные бурые угли).

Если газогенераторные станции работают на бурых углях других месторождений и с другой производительностью газа на единицу топлива, за единицу надлежит принимать челябинские угли. Для перехода от челябинских углей на любой другой бурый уголь применяются переходные коэффициенты, определяемые в зависимости от производительности генераторов по формуле:

К = (g + q) / (g1 + q1)

где g - напряженность процесса газификации для челябинских углей в кг/м2ч;

g1 - напряженность в процессе газификации конкретных углей кг/м2ч;

q q1 - выход газа на челябинских или других углях в нм3/кг.

Значения g, g1, q и q1 принимаются по эксплуатационным данным для каждой переоцениваемой газогенераторной станции.

Восстановительная стоимость главных корпусов газогенераторных станций энергетического газа приведена в таблице 77.

В зависимости от метода очистки к восстановительной стоимости главных корпусов газогенераторных станций применяются добавки, помещенные в таблице 77:

а) при мокрой очистке газа от пыли и смолы в стояках и скрубберах с выдачей холодного газа (п.п. 72 - 85);

б) при очистке газа от смолы и пыли в электрофильтрах (п. 86).

Стоимость строительных работ по сооружению газогенераторных станций технологического газа (водяного) определена также по роду газифицируемого топлива на единицу проектной производительности при антраците и полукоксе.

Укрупненные показатели не учитывают стоимости строительных работ по сооружению установок по сероочистке газа. Показатели для переоценки сооружений по сероочистке газов приведены в сборнике № 6.

В тех случаях, когда газогенераторные станции расположены в I, III или IV климатических районах, к укрупненным показателям следует применять коэффициенты:

для I климатического района 1,06

для III климатического района 0,96

для IV климатического района 0,95

Для газогенераторных станций, не имеющих в своем составе отдельной топливоподачи (в случаях, когда углеподготовка совмещена с другими потребителями предприятий и оценивается в целом для предприятия), для пересчета стоимости строительства главного корпуса необходимо применять коэффициент для строитель работ при переходе от II к III климатическому району 0,94; к IV климатическому району - 0,93.

Укрупненные показатели учитывают стоимость следующих работ:

а) общестроительных по всему комплексу зданий и сооружений газогенератор станций;

б) специальных по подземному хозяйству;

в) внутренних санитарно-технических;

г) электроосветительных;

д) фундаментов под оборудование.

Укрупненные показатели разработаны для 1 - 5-го территориальных поясов.

Пример 1. Определение восстановительной стоимости газогенераторной станции отопительного газа, находящейся в Московской области.

Проектная производительность ГГС 10000 нм3/ч, работает станция на подмосковных углях.

Газостанция расположена в 1-м территориальном поясе и относится ко II климатическому району.

В составе газостанции: топливоподача, главный корпус, мокрая очистка газа и циркуляционная система водоснабжения.

Согласно укрупненным показателям, восстановительная стоимость газогенераторной станции определяется в следующих размерах.

		Стоимость строительных работ в тыс. руб.
Здания и сооружения	Шифр таблиц	на 1000 нм3/ч газа	производительность 10000 нм3/ч
Топливоподача	Табл. 75, п. 63	18,2	182
Главный производственный корпус (получение газа)	Табл. 77, п. 66	24,1	241
Очистка газа	Табл. 77, п. 73	0,7	7
Циркуляционные системы водоснабжения	Табл. 79. п. 57	8,4	84
Физический износ находят в процентах и в денежном выражении. Для определения размеров физического износа составляем расчетную таблицу (см. табл. на стр. 74).

Физический износ газогенераторной станции в денежном выражении составляет:

182 х 0,196 + 241 х 0,245 + 7 х 0,2 + 84 х 0,222 = 115 тыс. руб.

Пример 2. Определение восстановительной стоимости газогенераторной станции отопительного газа, находящейся в Красноярском крае, работающей на каменных углях.

Проектная производительность газостанции 15000 нм3/ч газа.

Газостанция находится в 4-м территориальном поясе и относится к I климатическому району.

В составе газостанции: топливоподача, главный производственный корпус, очистка газа грубая и через электрофильтры, циркуляционная система водоснабжения.

Конструктивные элемента	Удельный вес конструктивных элементов, %	Износ конструктивных элементов, %	Удельный износ конструктивных элементов, %
Топливоподача при производительности до 20 т/ч
Склад с приемными устройствами	40	20	8,0
Дробление и сортировка	40	25	10,0
Эстакады	20	8	1,6
Итого	-	-	19,6
Главный корпус ври стальном каркасе
Фундаменты	10	-	-
Металлоконструкции	23	20	4,6
Железобетонные конструкции	2	10	0,2
Стены и перегородки	23	30	6,9
Перекрытия и кровля	7	40	2,8
Полы	4	20	0,8
Проемы	4	30	1,2
Отделочные работы	2	50	1,0
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	15	20	3,0
Прочие работы	10	40	4,0
Итого	-	-	24,5
Очистка газа	100	20	20,0
Циркуляционные системы водоснабжения
Насосная станция	23	20	4,6
Градирня	31	30	9,3
Лотки, каналы, трубопроводы, эстакады	8	30	2,4
Фусоотстойники и пылеотстойники	3	10	0,3
Смолоотстойники горизонтальные	10	20	2,0
Смолоотстойники вертикальные	9	20	1,8
Приемные резервуары	4	10	0,4
Смолохранилища	8	10	0,8
Площадки для фусов и смолы	2	30	0,6
Фундаменты под оборудование	2	-	-
Итого...	-	-	22,2
Восстановительная стоимость газостанции определяется в следующих размерах (см. табл. на стр. 75).

Для газогенераторных станций, расположенных вне 1 - 5-го территориальных поясов, восстановительная стоимость определяется по бухгалтерским данным инвентаризационной стоимости капитального строительства.

По газогенераторным станциям, работающим на торфе и древесине, восстановительные стоимости в настоящем сборнике не приведены.

В состав комплекса газогенераторных станций входят следующие здания и сооружения.

1. Главный корпус газогенераторных станций,: состоящий из трех объединенных объемов; генераторного зала, машинного зала и вспомогательных и бытовых помещений

		Стоимость строительных работ в тыс. руб.
		на 1000 нм3/ч газа	полная на
Здания и сооружения	Шифр таблиц	для условий 4-го террито- риального пояса и II климатическо- го района	для условий 4-го террито- риального пояса и I климатического района с применением коэффициента 1,06	проектную производитель ность 18000 нм3/ч для условий 4-го территориаль- ного пояса и I климатическо- го района
Топливоподача	Табл. 75 п. 30	13,7	14,5	217,5
Главный производственный корпус (получение газа)	Табл. 77 п. 28	13.3	14,1	211,5
Очистка газа через электрофильтры	Табл. 77 п. 86	0,7	0,7	10,5
Циркуляционная система водоснабжения	Табл. 79 п. 19	6,7	7.1	106,5
Итого	-	-	-	546
а) помещения генераторного зала решены в железобетонном или металлическом каркасе. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Междуэтажные перекрытия железобетонные. Надбункерная эстакада железобетонная. Кровельные покрытия железобетонные, утепленные;

б) помещения машинного зала. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные с пилястрами для подкранового пути. Кровельные покрытия из волнистых асбестоцементных плит по железобетонным балкам и прогонам, утепленные;

в) подсобные и бытовые помещения многоэтажные (3 - 5 этажей). Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровельные покрытия железобетонные, утепленные.

2. Топливоподача - -комплекс сооружений, состоящий из:

а) склада угля & разгрузочными устройствами;

б) приемного бункера;

в) дробильно-сортировочных отделений;

г) наклонных эстакад, соединяющих дробильно-сортировочные отделения со складом угля и с главным корпусом газостанции.

Как правило, дробильно-сортировочные отделения и эстакады решены в железобетоне, а иногда в металле.

Подземные части здания бутобетонные или железобетонные. Заполнение каркасов зданий кирпичное. Перекрытия междуэтажные и кровельные - железобетонные, утепленные.

3. Циркуляционная. система водоснабжения газогенераторных станций - комплекс сооружений, состоящий из:

а) насосной станции - кирпичного здания с заглубленной частью на 2 - 3,5 м;

б) градирни - башенной капельной с железобетонным резервуаром и колоннами, с деревянным оросителем и деревянной обшивкой вытяжной башни;

в) фусоотстойника, горизонтальных смолоотстойников (или пылеотстойников), приемных резервуаров и резервуаров смолохозяйства - железобетонных заглубленных сооружений;

г) вертикальных отстойников - надземных металлических или железобетонных на железобетонных колоннах;

д) площадки для фусов и смолы с бетонными полами и стенками высотой до 1 м.


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ III ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ СТАНЦИИ

ТОПЛИВОПОДАЧИ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ СТАНЦИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ГАЗА

Таблица 75

		Производи- тельность	Стоимость в тыс. руб. на 1000 нм3/ч газа
№	Характеристика зданий в сооружений	по газу	Территориальный пояс
п.п.		в1000 нм3/ч	1	2	3	4	5
			а	б	в	г	д
1	Топливоподачи для газостанций, работающих на антраците	5	14,0	14,7	15,4	16,1	17,5
2	То же	10	7.1	7,5	7,8	8,2	8,9
3	То же	15	5,1	5,3	5,6	5,8	6,3
4	То же	20	9,0	9,4	10,0	10,3	11,2
5	То же	25	7,2	7,6	8,0	8,3	9,1
6	То же	30	6,2	6,5	6,8	7,1	7,8
7	То же	35	5.1	5,3	5,6	5,8	6,4
8	То же	40	4,4	4,6	4,9	5,1	5,5
9	То же	45	4,1	4,3	4,5	4,7	5,1
10	То же	50	3,5	3,6	3,8	4,0	4,3
11	То же	60	3,2	3,4	3,5	3,7	4,0
12	То же	70	6,0	6,3	6,6	6,9	7,5
13	То же	80	6,2	5,5	5,8	6,0	6,5
14	То же	90	4,7	4,9	5,1	5,4	5,8
15	То же	100	4,2	4,4	4,6	4,8	5,2
16	То же	110	3,8	4,0	4,2	4,4	4,7
17	Топливоподачи. для газостанций, работающих на полукоксе и коксике	5	13,6	14,2	14,9	15,6	17,0
18	То же	10	18,2	19,1	20,0	20,9	22,7
19	То же	15	11,8	12,4	13,0	13,6	14,8
20	То же	20	9,1	9,5	10,0	10,5	11,4
21	То же	25	7,2	7,5	7,9	8,3	9,0
22	То же	30	6,0	6,3	6,6	6,9	7,5
23	То же	35	12,1	12,7	13,3	13,9	15,1
24	То же	40	10,5	11,0	11,5	12,0	13,1
25	То же	45	9,3	9,7	10,2	10,6	11,6
26	То же	50	8,3	8,8	9,2	9,6	10,4
27	То же	60	7,0	7,4	7,7	8,1	8,8
28	Топливоподачи для газостанций, работающих на каменных углях	5	13,6	14,3	15,0	15,7	17,0
29	То же	10	7,4	7,8	8,1	8,5	9,3
30	То же	15	11,9	12,5	13,1	13,7	14,8
31	То же	20	9,1	9,5	10,0	10,4	11,3
32	То же	25	7,2	7,5	7,9	8,3	9,0
33	То же	30	6,0	6,3	6,6	6,9	7,5
34	То же	35	5,1	5,4	5,6	5,9	6,4
35	То же	40	4,4	4,6	4,9	5,1	5,5
36	То же	45	3,8	4,0	4,2	4,4	4,8
37	То же	50	8,3	8,8	9,2	9,6	10,4
38	То же	60	7,0	7,4	7,7	8,1	8,8
39	То же	70	5,8	6,3	6,6	6,9	7,5
40	То же	80	5,2	5,5	5,8	6,0	6,5
41	То же	90	4,6	4,9	5,1	5,4	5,8
42	Топливоподачи для газостанций, работающих на бурых челябинских углях	5	13,6	14,3	15,0	15,7	17,0
43	То же,	10	18,2	19,1	20,0	20,9	22,7
44	То же	15	11,8	12,4	13,0	13,6	14,8
45	То же	20	9,1	9,5	10,0	10,4	11,3
46	То же	25	7,2	7,5	7,9	8,3	9,0
47	То же	30	14,0	14,7	15,4	16,1	17,5
48	То же	35	12,1	12,7	13,3	13.9	15,1
49	То же	40	10,5	11,1	11,6	12,1	13,2
50	То же	45	9,3	9,7	10,2	10,7	11,6
51	То же	50	8,3	8,8	9,2	9,6	10,4
52	Топливоподачи для газостанций, работающих на бурых богословских углях	5	13,6	14,3	15,0	15,7	17,0
53	То же	10	18,2	19,1	20,0	20,9	22,7
54	То же	15	11,8	12,4	13,0	13,6	14,8
55	То же	20	9,1	9,5	10,0	10,4	11,3
56	То же	25	7,2	7,5	7.9	8,3	9,0
57	То же	30	14,0	14,7	15,4	16,1	17,5
58	То же	35	12,1	12,7	13,3	13,9	15,1
59	То же	40	10,5	11,1	11,6	12.1	13,2
60	То же	45	9,3	9,8	10,2	10,7	11,6
61	То же	50	8,3	8,8	9,2	9,6	10,4
62	Топливоподачи для газостанций, работающих на бурых подмосковных углях	5	13,6	14,3	15,0	15,7	17,0
63	То же	10	18,2	19,1	20,0	20,9	22,7
64	То же	15	11.8	12,4	13,0	13,6	14,8
65	То же	20	21,4	22,5	23,5	24.6	26,7
66	То же	25	16.8	17,6	18,4	19,3	21,0
67	То же	30	14,0	14,7	15,4	16,1	17,5
68	То же	35	16,2	17,0	17,8	18,7	20,3
69	То же	40	10,6	11.1	11,6	12,1	13,2
Удельный вес отдельных сооружений топливоподачи в процентах при работе газогенераторных станций на рядовых каменных и бурых углях

(к табл. 75 и 76)

	Наименование сооружений
Производительность топливоподачи (по перерабатываемому углю)	склад	приемные устройства	дробление и сортировка	эстакады	Итого
При производительности топливоподачи до 20 т/ч	40	20	100
То же, от 20 до 50 т/ч	25	18	30	27	100
То же, более 50 т/ч	35	33	21	11	100
Удельный вес отдельных сооружений топливоподачи в процентах при работе газогенераторных станций на антраците и полукоксе

(к табл. 75 и 76)

Производительность топливоподачи до 20 т/ч
Склад топлива	35
Приемные устройства	20
Сортировка	20
Эстакады	25
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ III ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ СТАНЦИИ

ТОПЛИВОПОДАЧИ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ СТАНЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (ВОДЯНОГО) ГАЗА

Таблица 76

		Производи- тельность	Стоимость в тыс. руб. на 1000 нм3/ч газа
№	Характеристика зданий в сооружений	по газу	Территориальный пояс
п.п.		в1000 нм3/ч	1	2	3	4	5
			а	б	в	г	д
1	Топливоподачи для газостанций, работающих на антраците или коксе	30	20,2	21,3	22,3	23,3	25,3
2	То же	40	18,7	19,6	20,5	21,5	23,3
3	То же	50	18,0	18,9	19,8	20,7	22,6
4	То же	60	17,9	18,8	19,7	20,6	22,4
5	То же	70	17,9	18,8	19,7	20,6	22,4
6	То же	80	18,0	18,9	19,8	20,6	22,5
7	То же	90	18,0	18,9	19,8	20,7	22,5
8	То же	100	17,9	18,8	19,7	20,6	22,3
9	То же	110	18,0	18,9	19,8	20,7	22,5
10	То же	120	18,0	18,9	19,8	20,7	22,5
11	Топливоподачи для газостанций, работающих на полукоксе	30	20,8	21,8	22,9	23,9	26,0
12	То же	40	17,7	18,6	19,5	20,4	22,1
13	То же	50	17,2	18,1	18,9	19,8	21,5
14	То же	60	16,9	17,8	18,6	19,4	21,1
15	То же	70	16,9	17,8	18,6	19,4	21,1
16	То же	80	16,9	17,8	18,6	19,4	21,1
17	То же	90	16,9	17,8	18,6	19,4	21,1
18	То же	100	16,9	17,8	18,6	19,4	21,1
19	То же	110	16,9	17,8	18,6	19,4	21,1
20	То же	120	16.9	17,8	18,6	19,4	21,1
Удельный вес отдельных сооружений топливоподачи в процентах при работе газогенераторных станций на рядовых каменных и бурых углях

(к табл. 75 и 76)

	Наименование сооружений
Производительность топливоподачи (по перерабатываемому углю)	склад	приемные устройства	дробление и сортировка	эстакады	Итого
При производительности топливоподачи до 20 т/ч	40	40	-	20	100
То же, от 20 до 50 т/ч	25	18	30	27	100
То же, более 50 т/ч	35	33	21	11	100
Удельный вес отдельных сооружений топливоподачи в процентах при работе газогенераторных станций на антраците и полукоксе

(к табл. 75 и 76)

Производительность топливоподачи до 20 т/ч
Склад топлива	35
Приемные устройства	20
Сортировка	20
Эстакады	25
Итого	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ III ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ СТАНЦИИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ СТАНЦИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ГАЗА

Таблица 77

		Производи- тельность	Стоимость в тыс. руб. на 1000 нм3/ч газа
№	Характеристика зданий в сооружений	по газу	Территориальный пояс
п.п.		в1000 нм3/ч	1	2	3	4	5
			а	б	в	г	д
1	Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на антраците (получение газа)	10	14,6	15,3	16,0	16,8	18,2
2	То же	15	10,8	11,4	11,9	12,5	13,6
3	То же	20	9,2	9,7	10,1	11,3	11,5
4	То же	25	8,2	8,7	9.1	9,5	10,3
5	То же	30	7,9	8,3	8,7	9,1	9,9
6	То же	35	7,9	8,3	8,7	9,1	9,9
7	То же	40	7,7	8,1	8,5	8,8	9,6
8	То же	45	7,5	7,8	8,2	8,6	9,3
9	То же	50	7,7	8,1	8,5	8,8	9,6
10	То же	60	7,7	8,1	8,5	8,8	9,6
11	То же	70	7,1	7,5	7,8	8,2	8,9
12	То же	80	6,4	6,8	7,1	7,4	8,1
13	То же	90	5,8	6.6	6,3	6,6	7,2
14	То же	100	5,3	5,6	5,8	6,1	6,6
15	Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на полукоксе (получение газа)	5	27,6	29,0	30,4	31,8	34,5
16	То же	10	15,3	16,0	16,8	15,3	19,1
17	То же	15	12,3	12.9	13,5	14,2	15,4
18	То же	20	10,5	11,0	11,6	12,1	13,1
19	То же	25	10,1	10,6	11,1	11,6	12,6
20	То же	30	9,7	10,2	10,7	11,2	12.1
21	То же	35	9,5	10,0	10,4	10,9	11,9
22	То же	40	9,8	10,3	10,8	11,3	12,3
23	То же	45	9,8	10,3	10,8	11,3	12,3
24	То же	50	9,7	10,2	10,7	11,2	12,1
25	То же	60	8,4	8,8	9,2	9,6	10,5
26	Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на каменных углях (получение газа)	5	28,3	29,7	31,1	32,5	35,3
27	То же	10	15,3	16,0	16,8	17,5	19,1
28	То же	15	12,2	12,1	12,7	13,3	14,4
29	То же	20	9,8	10,3	10,8	11,3	12,3
30	То же	25	9,4	9,9	10,3	10,8	11,7
31	То же	30	9,0	9,5	9,9	10,4	11,3
32	То же	35	8,7	9.1	9,6	10,0	10.9
33	То же	40	8.8	9,3	9,7	10,1	11,0
34	То же	45.	9,2	9,6	10,1	10,5	11,4
35	То же	50	9,0	9,5	9,9	10,4	11,3
36	То же	60	8.4	8,8	9,2	9,6	10,5
37	То же	70	7,5	7,8	8.2	8,6	9,3
38	То же	80	6,6	6.9	7,2	7,5	8,2
39	То же	90	6,1	6,4	6,7	7,0	7,6
40	Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на бурых челябинских углях (получение газа)	5	28,3	29,7	31,1	32,5	35,3
41	То же	10	15,3	16,0	16,8	17,5	19,1
42	То же	15	11,5	12,1	12,7	13,3	14,4
43	То же	20	9,8	10,3	10,8	11.3	12,3
44	То же	25	9,4	9,9	10,3	10,8	11,7
45	То же	30	9,0	9,5	9,9	10,4	11,3
46	То же	35	8,7	9,1	9,6	10,0	10,9
47	То же	40	8,8	9,3	9.7	10,1	11,0
48	То же	45	9,2	9,6	10,1	10,5	11,4
49	То же	50	9,0	9,5	9,9	10,4	11,3
50	То же	60	8,4	8,8	9.2	9,6	10,5
51	То же	70	7,5	7,8	8,2	8,6	9,3
52	То же	80	6,6	6,9	7,2	7,5	8,2
53	То же	90	6,1	6,4	6,7	7,0	7,6
54	Главные корпуса газогенераторных станций, работающих	5	28,8	30,3	31,7	33,1	36,0
55	на бурых богословских углях (получение газа) То же	10	18.2	19,1	20,0	20,9	22,7
56	То же	15	16,2	17,0	17,8	18,6	20,2
57	То же	20	15,3	16,0	16,8	17,5	19,1
58	То же	25	15,6	16,4	17,2	17,9	19,5
59	То же	30	15,4	16,2	16,9	17,7	19,3
60	То же	35	14,4	15,1	15,8	16,5	19,1
61	То же	40	12,8	13,4	14,0	14,7	16,0
62	То же	45	11,6	12,2	12,8	13,4	14,6
63	То же	50	10,6	11,2	11,7	12,2	13,3
64	То же	60	9,5	10,0	10,4	10.9	11,9
65	Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на бурых углях (получение газа)	5	31,2	32,7	34,3	35,9	39,0
66	То же	10	24,1	25,3	26,5	27,7	30,2
67	То же	15	22,3	23,4	24,5	25,6	27,8
68	То же	20	23,1	24,3	25,4	26,6	28,9
69	То же	25	20,2	21,2	22,2	23,3	25,3
70	То же	30	17,4	18,3	19,1	20,0	21,8
71	То же	35	15,6	16,4	17,2	17,9	19,5
72	Для газостанций холодного газа на мокрую очистку газа в стояках и скрубберах добавляется	5	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1
73	То же	10	0,7	0.8	0,8	0,8	0,9
74	Для газостанций холодного газа на мокрую очистку газа в стояках и скрубберах добавляется	15	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
75 76 77 78	То же То же То же То же	20 25 30 35	0,6 0,6 0,6 0,5	0,7 0,6 0,6 0,6	0,7 0,7 0,6 0,6	0,7 0,7 0,7 0,6	0,8 0,7 0,7 0,7
79 80 81 82 83	То же То же То же То же То же	40 45 50 60 70	0,5 0,5 0,5 0,4 0,4	0,5 0,5 0,5 0,4 0,4	0,6 0,5 0,5 0,5 0,4	0,6 0,6 0,5 0,5 0,4	0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
84	То же	80	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
85	То же	90	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
86	На очистку газа от пыли и смолы в электрофильтрах добавляется	5 - 90	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов главных корпусов газогенераторных станций в процентах

(к табл. 77 и 78)

Конструктивные элементы и виды работ	Каркас металлический	Каркас железобетонный
	а	б
Фундаменты	10	11
Металлоконструкции	23	3
Железобетонные конструкции	2	20
Стены и перегородки	23	24
Перекрытия и кровля	7	5
Полы	4	5
Проемы	4	7
Отделочные работы	2	4
Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение	15	15
Прочие работы	10	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ III ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ СТАНЦИИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ СТАНЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (ВОДЯНОГО) ГАЗА

Таблица 78

		Производи- тельность	Стоимость в тыс. руб. на 1000 нм3/ч газа
№	Характеристика зданий в сооружений	по газу	Территориальный пояс
п.п.		в1000 нм3/ч	1	2	3	4	5
			а	б	в	г	д
1	Главные корпуса газогенераторных станции водяного газа, работающих на антраците	30	32,8	34,4	36,0	37,7	41,0
2	То же	40	32,0	33,6	35,2	36,8	40,0
3	То же	50	31,4	33,0	34,6	36,1	39,3
4	То же	60	31,1	32,6	34,2	35,7	38,8
5	То же	70	31,0	32,5	34,1	35,6	38,7
6	То же	80	30.7	32,3	33,8	35,3	38,4
7	То же	90	30,5	32,0	33,6	35,1	38,1
8	То же	100	30,5	32,0	33,6	35,1	38,1
9	То же	110	30,3	31,8	33,3	34,8	37,9
10	То же	120	30,3	31,8	33,3	34,8	37,9
11	Главные корпуса газогенераторных станций, работающих на полукоксе	30	35,4	37,2	38,9	40,7	44,2
12	То же	40	34,5	36,3	38,0	39,7	43,2
13	То же	50	33,9	35,6	37,3	39,0	42,4
14	То же	60	33,6	35,2	36,9	38,6	41.9
15	То же	70	33,4	35,1	36,8	38.5	41.7
16	То же	80	33,2	34.8	36,5	38,2	41.5
17	То же	90	33,0	34,6	36,3	37,9	41,2
18	То же	100	33,0	34,6	36,3	37,9	41.2
19	То же	110	32,7	34,3	36,0	37.6	40,9
20	То же	120	32,7	34.3	36,0	37,6	40,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов главных корпусов газогенераторных станций в процентах

(к табл. 77 и 78)

Конструктивные элементы и виды работ	Каркас металлический	Каркас железобетонный
	а	б
Фундаменты	10	11
Металлоконструкции	23	3
Железобетонные конструкции	2	20
Стены и перегородки	23	24
Перекрытия и кровля	7	5
Полы	4	5
Проемы	4	7
Отделочные работы	2	4
Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение	15	15
Прочие работы	10	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 18

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ. ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ОТДЕЛ III ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ СТАНЦИИ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ СТАНЦИЙ

Таблица 79

		Производи- тельность	Стоимость в тыс. руб. на 1000 нм3/ч газа
№	Характеристика зданий в сооружений	по газу	Территориальный пояс
п.п.		в1000 нм3/ч	1	2	3	4	5
			а	б	в	г	д
1	Циркуляционные системы водоснабжения ГГС, работающих на антраците, при размещении насосной станции в главном корпусе ГГС	10	4,9	5,1	5.4	5,6	6,1
2	То же	15	4,8	5.1	5,3	5.6	6.1
3	Циркуляционные системы водоснабжения ГГС, работающих на антраците, при размещении насосной станции в отдельном здании	15	7,0	7,3	7.7	8,0	8,7
4	То же	20	6.7	7,0	7.3	7,7	Я,3
5	То же	25	6,4	6,7	7,0	7.3	7,9
6	То же	30	6,0	6.3	6,6	6.9	7,5
7	То же	35	5,6	5,9	6,2	6.4	7,0
8	То же	40	5,2	5,5	5,8	6,0	6,6
9	То же	45	5,2	5,5	5.7	6,0	6,5
10	То же	50	5,1	5,4	5,7	5.9	6,4
11	То же	60	5,0	5,3	5,5	5,8	63
12	То же	70	5,0	5,2	5,4	5,7	6,2
13	То же	80	4,9	5,1	5,4	5,6	6,1
14	То же	90	4,8	5,1	5,3	5.6	6,0
15	То же	100	4,8	5,0	5,2	5,5	6,0
16	Циркуляционные системы водоснабжения ГГС, работающих на каменных углях, при размещении насосной станции в главном корпусе газостанции	5	6.3	6,6	6,9	7,2	7,8
17	То же	10	5,3	5,6	5.9	6.1	6,7
18	То же, но при расположении насосной станции в отдельном здании	10	6,2	6,5	6,8	7,1	7,8
19	То же	15	5,8	6,1	6.4	6,7	7,3
20	То же	20	5,4	5.6	5,9	6,2	6,7
21	То же	25	5,1	5,3	5.6	5,9	6,4
22	То же	30	4,9	5.2	5,4	5.7	6,2
23	То же	35	4,8	5.0	5,2	5,5	6,0
24	То же	40	4,6	4,8	5,1	5,3	5.8
25	То же	45	4,4	4,6	4,8	5.0	5,5
26	То же	50	4,0	4,2	4.4	4.6	5,0
27	То же	60	3,3	3.5	3.7	3,8	4,2
28	То же	70	3,2	3,4	3.5	3,7	4,0
29	То же	80	3,1	3.3	3,4	3.6	3.9
30	То же	90	3,0	3,2	3,3	3,5	3,8
31	Циркуляционные системы водоснабжения ГГС, работающих на бурых челябинских углях, при расположении насосной станции в отдельном здании	5	11,9	12,5	13,1	13,7	14,9
32	То же	10	8,6	9,0	9,4	9,9	10,7
33	То же	15	7,5	7,8	8,2	8,6	9,3
34	То же	20	6,4	6,8	7,1	7,4	8,1
35	То же	25	5,5	5,8	6,1	6,3	6,9
36	То же	30	4,9	5,1	5,4	5,6	6,1
37	То же	35	4,7	4,9	5,2	5,4	5,9
38	То же	40	4,5	4,7	5,0	5,2	5,6
39	То же	45	4,3	4,5	4,8	5,0	5,4
40	То же	50	4,1	4,3	4,5	4,8	5,2
41	То же	60	3,8	3,9	4,1	4,3	4,7
42	То же	70	3,4	3,6	3,7	3,9	4,2
43	То же	80	3,4	3,6	3,7	3,9	4,2
44	То же	90	3,4	3,6	3,7	3,9	4,2
45	Циркуляционные системы водоснабжения ГГС, работающих на бурых богословских углях, при расположении насосной станции в отдельном здании	5	10,0	10,5	11,0	11,6	12,6
46	То же	10	6,2	6,5	6,8	7,1	7,7
47	То же	15	5,4	5,7	6,0	6,2	6,8
48	То же	20	5,0	5,2	5,5	5,7	6,2
49	То же	25	4,7	5,0	5,2	5,4	5,9
50	То же	30	4,5	4,7	4,9	5,2	5,6
51	То же	35	4,4	4,6	4,8	5,0	5,5
52	То же	40	4,3	4,5	4,7	4 9	5,3
53	То же	45	4,2	4,4	4,6	4,8	5,2
54	То же	50	4,1	4,3	4.5	4,7	5,1
55	То же	60	3,6	3,7	3,9	4,1	4,5
56	Циркуляционные системы водоснабжения ГГС, работающих на бурых подмосковных углях, при расположении насосной станции в отдельном здании	5	10,2	10,7	11,2	11,7	12,8
57	То же	10	8,4	8,8	9,2	9,6	10,5
58	То же	15	6,5	6,8	7,1	7,4	8,1
59	То же	20	5.7	6,0	6,3	6.6	7,2
60	То же	25	5,0	5,2	5,5	5.7	6,2
61	То же	30	40,0	5,1	5,3	5.6	6,1
62	То же	35	4,7	4,9	5.2	5,4	5,9
Удельный вес сооружений циркуляционных систем газогенераторных станций в процентах

(к табл. 79)

	Системы, работающие на углях
Сооружения	антраците, производительно- стью по газу 6 - 100 тыс. нм3/ч	прокопьевских производительно- стью по газу 5 - 90 тыс. нм3/ч	челябинских, подмосковных и богословских, производительно- стью по газу 6 - 90 тыс. нм3/ч
	a	б	е
Насосная станция	14	15	23
Градирня	54	43	31
Лотки, каналы, трубопроводы, эстакады	9	7	8
Фусоотстойники и пылеотстойники Смолоотстойники горизонтальные Смолоотстойники вертикальные Приемные резервуары	14 - - 4	18 - 5 7	3 10 9 4
Смолохранилища	-	-	8
Площадки для фусов и смолы Фундаменты под оборудование	4 1	4 1	2 2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 18-ПД

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости передвижных домов, применяемых в различных отраслях строительства.

2. Показатели восстановительной стоимости предназначены для переоценки основных фондов и определены для девяти территориальных поясов.

Восстановительная стоимость для X пояса определяется по стоимости смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением инвентарной части домов на 3 % и неинвентарной на 20 %.

Распределение территории СССР по поясам приведено в Общей части к сборникам.

3. Восстановительная стоимость передвижных домов включает в себя показатели стоимости инвентарной и неинвентарной части дома.

4. Показателями восстановительной стоимости инвентарной части домов учтены следующие расходы, связанные с приобретением и доставкой домов (блоков домов) на склад строительно-монтажной (или другой) организации:

стоимость домов по оптовой цене, транспортные расходы по доставке их с завода-изготовителя и заготовительно-складские расходы;

стоимость комплектующего оборудования (сантехническое, электрооборудование и производственное оборудование помещений бытового обслуживания).

5. В показатели восстановительной стоимости. неинвентарной части домов включены затраты на перевозку домов (блоков домов) со склада строительной организации до места установки (монтажа) дома, затраты по подготовке оснований, установке (монтажу) домов, подключению к инженерным коммуникациям, а. также по снятию (демонтажу) домов.

Стоимость перечисленных работ включает в себя прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, стоимость проектно-изыскательских работ и-др.

6. Показатели восстановительной стоимости инвентарной части домов используются при переоценке основных фондов подрядными строительно-монтажными и другими организациями, на балансе которых числятся передвижные дома.

7. Показатели стоимости неинвентарной части домов применяются при переоценке лишь в том случае, если эти затраты не входят в состав 8-ой главы сводного сметно-финансового расчета строительства.

8. Показатели восстановительной стоимости передвижных домов, помещенные в сборнике, распространяются на все климатические районы СССР (без применения поправочных коэффициентов).

9. Порядок использования сборника для определения восстановительной стоимости передвижного дома с учетом его физического износа дается на следующем примере. На Рязанской ГРЭС требуется определить полную восстановительную стоимость дома типа ПДУ для посемейного поселения и для общежития. Город Рязань по перечню Общей части к сборникам относится к I территориальному поясу, следовательно, полная восстановительная стоимость дома по табл. 1 определяется в сумме 5870 руб. Общий физический износ дома в целом по определению технической комиссии составляет 20 %.

Физический износ всего дома в денежном выражении определяется суммой

5870х0,2=1174 руб.

Эта сумма физического износа в денежном выражении распределяется, на инвентарную и неинвентарную часта дома пропорционально восстановительной стоимости их в следующих размерах:

инвентарная часть

1174/5870х4760=952 руб.;

неинвентарная часть

1174/5870х1110=222 руб.


СБОРНИК № 18-ПД

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ДОМА ТИПА ПДУ

Общая техническая характеристика

Дом состоит из двух блоков. Каркас деревометаллический, снаружи обшит досками (вагонкой), внутри - фанерой по нестроганным доскам. Теплоизоляция стен из древесноволокнистых плит, пола и потолка из минеральной ваты. Крыша покрыта кровельной сталью, пол покрыт линолеумом

Отопление водяное от центральной котельной. Освещение электрическое.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

домов типа ПДУ, в зависимости от к размеров и назначения

Таблица 1 На 1 дом в руб.

					Полная	В том числе части
№ п.п.	Наименование домов и их назначение	Марка или тип	Дополнительная характери стика по отдельным домам	Террито риаль- ные пояса	восстано- вительная стоимость	инвен- тарная	неинвен- тарная
1	Дом для посемейного	ПДУ	Полезная площадь 38,64	I	5870	4760	1110
	заселения и для общежи-		кв. м	II-III	5960	4760	1200
	тия			IV	6260	4990	1270
				V	6330	4990	1340
				VI	6930	5080	1850
				VII	7200	5150	2050
				VIII	7640	5260	2380
				IX	8160	5390	2770
2	Котельная	ПДУ	Котельная укомплектова-	I	12710	12300	410
			на четырьмя водогрейными котлами «Универ-ал», Габариты 10000х	II-III IV V	12760 13360 13380	12300 12880 12880	460 480 500
			3140х4000 мм	VI	13670	13120	550
				VII	13900	13290	610
				VIII	14280	13570	710
				IX	14730	13910	820
3	Красный уголок	ПДУ - 1	Полезная площадь 38,9	I	5400	4290	1110
			кв. м	II-III	5490	4290	1200
				IV	5770	4500	1270
				V	5830	4490	1340
				VI	6430	4580	1850
				VII	6690	4640	2050
				VIII	7120	4740	2380
				IX	7630	4860	2770
4	Контора передвижная	ПДУ - 2	Полезная площадь 38,9	I	5570	4470	1100
			кв. м	II - III	5660	4460	1200
				IV	5950	4680	1270
				V	6020	4680	1340
				VI	6620	4760	1860
				VII	6870	4820	2050
				VIII	7310	4930	2380
				IX	7820	5050	2770
5	Ателье бытового	ПДУ - 3	Полезная площадь 38,64	I	5380	4330	1050
	обслуживания		кв. м	II - III	5470	4330	1140
				IV	5740	4530	1210
				V	5810	4530	1280
				VI	6410	4620	1790
				VII	6660	4680	1980
				VIII	7080	4780	2300
				IX	7570	4900	2670
6	Пункт медицинский	ПДУ - 4	Полезная площадь 34,45	I	5560	4460	1100
			кв. м	II - III	5650	4450	1200
				IV	5940	4670	1270
				V	6000	4660	1340
				VI	6610	4750	1860
				VII	6860	4810	2050
				VIII	7300	4920	2380
				IX	7810	5040	2770
7	АТС и радиоузел	ПДУ - 5	Полезная площадь 38,9	I	9350	8260	1090
			кв. м	II - III	9440	8260	1180
				IV	9900	8650	1250
				V	9970	8650	1320
				VI	10640	8810	1830
				VII	10950	8920	2030
				VIII	11470	9120	2350
				IX	12090	9340	2750
8	Склад передвижной	ПДУ-6	Состоит из 2 домов.	I	8460	7290	1170
			Полезная площадь 84 кв. м.	II - III	8560	7290	1270
			Площадь складских	IV	8980	7630	1350
			помещений 77,8 кв. м	V	9050	7630	1420
				VI	9710	7770	1940
				VII	10020	7870	2150
				VIII	10540	8040	2500
				IX	11140	8240	2900
9	Столовая передвижная	ПДУ - 7	Состоит из 2 домов.	I	22490	18140	4350
			Полезная площадь 142,3	II	22850	18140	4710
			кв. м	III	22860	18140	4720
				IV	24000	18980	5020
				V	24270	18990	5280
				VI	26690	19340	7350
				VII	27700	19590	8110
				VIII	29450	20010	9440
				IX	31480	20510	10970
10	Детский сад и ясли	ПДУ - 8	Состоит из 4 домов. Полезная площадь 145,7 кв. м	I II-III IV	21310 21670 22760	16950 16950 17740	4360 4720 5020
				V	23030	17740	5290
				VI	25430	18070	7360
				VII	26420	18300	8120
				VIII	28140	18700	9440
				IX	30140	19160	10980
11	Душевая и прачечная	ПДУ - 9	Состоит из 2 домов. Полезная площадь 74,5 кв. м	I II III	11850 12030 12040	9680 9680 9680	2170 2350 2360
				IV	12640	10130	2510
				V	12770	10130	2640
				VI	13990	10320	3670
				VII	14520	10460	4060
				VIII	15390	10680	4710
				IX	16430	10950	5480
12	Магазин передвижной	ПДУ - 10	Состоит из 2 домов. Полезная площадь 69,8 кв. м	I II III	10100 10270 10280	7950 7950 7950	2150 2320 2330
				IV	10800	8320	2480
				V	10930	8320	2610
				VI	12120	8480	3640
				VII	12600	8580	4020
				VIII	13440	8770	4670
				IX	14420	8990	5430


СБОРНИК № 18-ПД

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ДОМА ТИПА ГПД

ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дом состоит из двух блоков. Представляет собой жесткую объемную конструкцию, состоящую из отдельных плоских панелей с деревометаллическим каркасом, обшитым с наружной стороны шпунтованными досками, а с внутренней древесностружечными плитами.

Утеплитель в стенах - изоляционная древесноволокнистая плита, в перекрытиях - минеральный войлок. Крыша покрыта кровельной сталью, пол покрыт линолеумом.

Освещение электрическое. Отопление водяное от центральной котельной; водопровод, канализация.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

домов типа ГПД в зависимости от их размеров н назначения

Таблица 2. На 1 дом руб.

					Полная	В том числе части
№ п.п.	Наименование домов и их назначение	Марка или тип	Дополнительная характери стика по отдельным домам	Террито риаль- ные пояса	восстано- вительная стоимость	инвен- тарная	неинвен- тарная
13	Дом жилой для посемейного заселения и для общежития	ГПД - 1	Полезная площадь 42,03 кв. м Жилая площадь 30,27 кв. м	I II - III IV	6580 6670 7010	5480 5480 5750	1100 1190 1260
				V	7080	5750	1330
				VI	7690	5850	1840
				VII	7960	5920	2040
				VIII	8420	6050	2370
				IX	8950	6200	2750
14	Контора передвижная	ГПД - 2	Полезная площадь 42,3 кв. м Жилая площадь 11,6 кв. м	I II - III IV V	6500 6590 6920 6990	5400 5400 5660 5660	1000 1190 1260 1330
				VI	7600	5760	1840
				VII	7870	5840	2030
				VIII	8330	5960	2370
				IX	8860	6110	2750
15	Ателье бытового	ГПД - 3	Полезная площадь 41,9	I	6380	5290	1090
	обслуживания		кв. м	II - III	6470	5390	1180
				IV	6790	5530	1260
				V	6860	5530	1330
				VI	7470	5630	1840
				VII	7750	5710	2040
				VIII	8200	5830	2370
				IX	8730	5980	2750
16	Пункт медицинский	ГПД - 4	Полезная площадь 41,6	I	6070	4980	1090
			куб. м. Рабочая площадь	II	6160	4980	1180
			34,5 кв. м	III	6170	4980	1190
				IV	6470	5210	1260
				V	6540	5210	1330
				VI	7150	5310	1840
				VII	7410	5380	2030
				VIII	7850	5490	2360
				IX	8380	5630	2750
17	АТС и радиоузел	ГПД - 5	Полезная площадь 42 кв.	I	11710	10620	1090
			м. Рабочая площадь 34,9	II - III	11800	10620	1180
			кв. м	IV	12370	11110	1260
				V	12430	11110	1320
				VI	13160	11320	1840
				VII	13490	11460	2030
				VIII	14070	11710	2360
				IX	14750	12010	2740
18	Склад передвижной	ГПД-б	Состоит из 2 домов.	I	10820	9640	1180
			Полезная площадь 84 кв.	II - III	10920	9640	1280
			м. Рабочая; площадь 84	IV	11450	10090	1360
			кв. м	V	11520	10090	1430
				VI	12230	10280	1950
				VII	12560	10410	2150
				VIII	13140	10640	2500
				IX	13810	10900	2910
19	Столовая передвижная	ГПД - 7	Состоит из 4 домов.	I	29520	25160	4360
			Полезная площадь 169,5	II - III	29880	25160	4720
			кв. м. Рабочая площадь	IV	31360	26340	5020
			155,2 кв. м	V	31620	26330	5290
				VI	34190	26830	7360
				VII	35300	27170	8130
				VIII	37200	27760	9440
				IX	39430	28450	10980
20	Детский сад и ясли	ГПД - 8	Состоит из 4 домов.	I	24470	20110	4360
			Полезная площадь 168,6	II - III	24840	20110	4730
			кв. м. Рабочая площадь	IV	26080	21050	5030
			147,6 кв. м	V	26350	21050	5300
				VI	28800	21440	7360
				VII	29850	21720	8130
				VIII	31630	22180	9450
				IX	33730	22740	10990
21	Душевая и прачечная	ГПД-9	Состоит из 2 домов. Полезная площадь 84,4 кв.	I II - III	16230 16410	14050 14050	2180 2360
			м. Рабочая площадь 79,5	IV	17220	14710	2510
			кв. м	V	17350	14710	2640
				VI	18660	14980	3680
				VII	19240	15180	4060
				VIII	20220	15500	4720
				IX	21380	15890	5490
22	Магазин передвижной	ГПД-10	Состоит из 2 домов. Полезная площадь 82,3 -	I II - III	12650 12830	10480 10480	2170 2350
			кв. м. Рабочая площадь	IV	13470	10970	2500
			75,8 кв. м	V	13610	10970	2640
				VI	14840	11170	3670
				VII	15380	11320	4060
				VIII	16270	11560	4710
				IX	17330	11850	5480
23	Красный уголок	ГПД-11	Полезная площадь 42,4 кв. м. Рабочая площадь	I II -III	6140 6230	5050 5050	1090 1180
			35,3 кв. м	IV	6550	5290	1260
				V	6620	5290	1330
				VI	7230	5390	1840
				VII	7500	5460	2040
				VIII	'7930	5570	2360
				IX	8460	5710	2750


СБОРНИК № 18-ПД

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III ДОМА ТИПА СПД

ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Каркас металлический с деревянными стойками и обвязкой, обшит снаружи и внутри дреками (вагонкой).

Теплоизоляция из двух слоев, древесноволокнистых плит толщиной 25 мм. Стены окрашены. Крыша покрыта кровельной сталью.

Отопление водяное от центральной котельной.

Освещение электрическое.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

домов типа СПД в зависимости от их размеров и назначения

Таблица 3 На 1 дом в руб.

					Полная	В том числе части
№ п.п.	Наименование домов и их назначение	Марка или тип	Дополнительная характери стика по отдельным домам	Террито риаль- ные пояса	восстано- вительная стоимость	инвен- тарная	неинвен- тарная
24	Мастерская главного механика	СПД	Состоит из 3 передвижных домов. Полезная	I II	18070 18120	17490 17490	580 630
			площадь 73,2, куб. м	III	18150	17490	660
				IV	18960	18310	650
				V	18990	18310	680
				VI	19950	18650	1300
				VII	20330	18890	1440
				VIII	20970	19290	1680
				IX	21730	19780	1950
25	Лаборатория строитель-	СПД	Состоит из 2 домов	I	10450	10070	380
	ная		передвижных. Полезная	II	10490	10070	420
			площадь 48,8 кв. м	III	10500	10070	430
				IV	10970	10540	430
				V	10990	10540	450
				VI	11600	10740	860
				VII	11840	10880	960
				VIII	12220	11110	1110
				IX	12680	11390	1290
26	Котельная	СПД	Предназначена для	I	11190	10880	310
			отопления жилого	II	11230	10880	350
			поселка из передвижных	III	11240	10880	360
			домов. Габариты 10000 х	IV	11750	11390	360
			3140 х 4000 мм	V	11760	11390	370
				VI	12180	11600	580
				VII	12390	11750	640
				VIII	12760	12010	750
				IX	13180	12310	870
27	Дом передвижной	СПД - 1	Полезная площадь 24,4	I	2700	2500	200
	вагонного типа		кв. м. Жилая площадь 19	II	2710	2500	210
			кв. м	III	2720	2500	220
				IV	2840	2620	220
				V	2840	2620	220
				VI	3100	2670	430
				VII	3180	2700	480
				VIII	3320	2760	560
				IX	3480	2830	650
28	Телефонная станция	СПД - 2	Полезная площадь 24,4	I	8840	8650	190
	и радиоузел		кв. м	II	8860	8650	210
				III	8870	8650	220
				IV	9270	9060	210
				V	9280	9060	220
				VI	9660	9230	430
				VII	9820	9340	480
				VIII	10100	9540	560
				IX	10430	9780	650
29	Красный уголок	СПД - 3	Полезная площадь 24,4	I	2520	2330	190
			кв. м	II	2530	2330	200
				III	2540	2330	210
				IV	2550	2340	210
				V	2660	2440	220
				VI	2910	2480	430
				VII	2990	2520	470
				VIII	3120	2570	550
				IX	3270	2630	640
30	Помещение для обогрева	СПД - 4	Полезная площадь 24,4	I	2580	2380	200
			кв. м	II	2600	2380	220
				III	2610	2380	230
				IV	2720	2490	230
				V	2730	2490	240
				VI	2980	2540	440
				VII	3060	2570	490
				VIII	3200	2630	570
				IX	3350	2690	660
31	Контора начальника участка	СПД - 3	Полезная площадь 27,15 кв. м	I II	2900 2910	2700 2700	200 210
				III	2920	2700	220
				IV	3050	2830	220
				V	3060	2830	230
				VI	3310	2880	430
				VII	3400	2920	480
				VIII	3540	2980	560
				IX	3710	3060	650
32	Мастерская столярно-плотническая ремонтная	СПД - 3	Состоит из 2 передвижных домов, соединенных роликовыми столами. Площадь застройки 100	I II III IV	8890 8930 8940 9340	8460 8460 8460 8860	430 470 480 480
			кв. м	V	9360	8860	500
				VI	9940	9020	920
				VII	10150	9140	1010
				VIII	10520	9340	1180
				IX	10940	9570	1370
33	Ателье бытового обслуживания	СПД - 4	Полезная площадь 24,4 кв. м	I II - III	2770 2790	2580 2580	190 210
				IV	2910	2700	210
				V	2920	2700	220
				VI	3180	2750	430
				VII	3250	2780	470
				VIII	3390	2840	550
				IX	3560	2920	640
34	Пункт медицинский	СПД - 5	Полезная площадь 24,4	I	2690	2500	190
			кв. м	II	2700	2500	200
				III	2710	2500	210
				IV	2820	2610	210
				V	2830	2610	220
				VI	3090	2660	430
				VII	3180	2700	480
				VIII	3300	2750	550
				IX	3460	2820	640
35	Прачечная	СПД - 6	Полезная площадь 24,4	I	3990	3800	190
			кв. м	II -III	4010	3800	210
				IV	4190	3980	210
				V	4200	3980	220
				VI	4480	4050	430
				VII	4580	4100	480
				VIII	4750	4190	560
				IX	4940	4290	650
36	Столовая № 1	СПД - 7	Полезная площадь 24,4	I	2610	2420	190
			кв. м	II	2630	2420	210
				III	2640	2420	220
				IV - V	2750	2530	220
				VI	3010	2580	430
				VII	3080	2610	470
				VIII	3220	2670	550
				IX	3380	2740	640
37	Столовая № 2	СПД - 8	Полезная площадь 24,4	I	2520	2330	190
			кв. м	II - III	2540	2330	210
				IV	2650	2440	210
				V	2660	2440	220
				VI	2910	2480	430
				VII	3000	2520	480
				VIII	3130	2570	560
				IX	3280	2630	650
38	Кухня № 1	СПД - 9	Полезная площадь 24,4	I	3140	2950	190
			кв. м	II - III	3160	2950	210
				IV	3300	3080	220
				V	3310	3080	230
				VI	3570	3140	430
				VII	3660	3180	480
				VIII	3810	3250	560
				IX	3980	3330	650
39	Кухня № 2	СПД - 10	Полезная площадь 24,4	I	2910	2710	200
				II	2920	2710	210
				III	2930	2710	220
				IV	3050	2840	210
				V	3070	2840	230
				VI	3320	2890	430
				VII	3410	2930	480
				VIII	3550	2990	560
				IX	3720	3070	650
40	Магазин передвижной	СПД - 11	Предназначен для	I	3230	3040	190
			обслуживания рабочих	II	3240	3040	200
			передвижного поселка.	III	3250	3040	210
			Габариты 9040 х 3160 х	IV	3390	3180	210
			2900 мм	V	3400	3180	220
				VI	3670	3240	430
				VII	3750	3280	470
				VIII	3900	3350	550
				IX	4080	3440	640
41	Склад	СПД - 12	Предназначен для	I	2550	2360	190
			хранения продуктов и	II	2560	2360	200
			промтоваров. Полезная	III	2570	2360	210
			площадь 24,4 кв. м	IV	2680	2470	210
				V	2690	2470	220
				VI	2940	2520	420
				VII	3020	2550	470
				VIII	3140	2600	540
				IX	3300	2670	630
42	Кладовая инструмен-	СПД -	Полезная площадь 24,4	I	2870	2670	200
	тальная	12-1		II	2890	2670	220
				III	2900	2670	230
				IV - V	3030	2800	230
				VI	3290	2850	440
				VII	3380	2890	490
				VIII	3520	2950	570
				IX	3680	3020	660
43	Кладовая материальная	СПД- 12-2	Полезная площадь 24,4 кв. м	I II	2680 2700	2480 2480	200 220
				III	2710	2480	230
				IV	2830	2600	230
				V	2840	2600	240
				VI	3100	2640	460
				VII	3180	2680	500
				VIII	3310	2730	580
				IX	3480	2800	680
44	Баня	СПД - 13	Полезная площадь 24,4	I	3120	2930	190
			кв. м	II	3130	2930	200
				III	3140	2930	210
				IV	3280	3070	210
				V	3290	3070	220
				VI	3550	3120	430
				VII	3630	3160	470
				VIII	3780	3230	550
				IX	3950	3310	640
45	Душевая	СПД - 14	Полезная площадь 23,5	I	2870	2680	190
			кв. м	II	2880	2680	200
				III	2890	2680	210
				IV	3020	2810	210
				V	3020	2800	220
				VI	3290	2860	430
				VII	3370	2900	470
				VIII	3510	2960	550
				IX	3670	3030	640


СБОРНИК № 18-ПД

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. ВАГОНЫ - ДОМА НА КОЛЕСНОМ ХОДУ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

вагонов - домов на колесном ходу в зависимости от их размеров и назначения

Таблица 4 На 1 дом в руб.

					Полная	В том числе части
№ п.п.	Наименование домов и их назначение	Марка или тип	Дополнительная характери стика по отдельным домам	Террито риаль- ные пояса	восстано- вительная стоимость	инвен- тарная	неинвен- тарная
46	Вагон-общежитие	ВО -6-00	Представляет собой при	I	3230	3210	20
			цепную конструкцию,	II - III	3230	3200	30
			состоящую из кузова,	IV - V	3380	3350	30
			смонтированного на	VI	3450	3420	30
			металлической раме с	VII	3500	3460	40
			поворотной тележкой,	VIII	3580	3540	40
			дышлом, двумя осями, рессорами и колесами на пневматическом ходу. Кузов деревянный с внутренней обшивкой древесностружечной плитой, разделен на три части	IX	3670	3620	50
47	Вагон-общежитие	ВО - 6У	Представляет собой при	VI	3970	3930	40
	для проживания в северных районах		цепную конструкцию, состоящую из кузова,	VII VIII	4020 4100	3980 4060	40 40
			смонтированного на шасси с четырьмя колесами автомобиля ЗИЛ - 164. Кузов собирается из отдельных утепленных щитов	IX	4210	4160	50
48	Вагон-общежитие	ВО - 8	Кузов металлический с	I - III	4280	4230	50
			наружной обшивкой из	IV - V	4480	4430	50
			листовой стали,	VI	4570	4510	60
			внутренней - из слоя	VII	4630	4570	60
			рубероида и фанеры.	VIII	4730	4660	70
			Теплоизоляция из мипоры. Крыша покрыта кровельной сталью, пол покрыт линолеумом. Отопление водяное. Освещение электрическое. Площадь жилая 26,4 кв. м	IX	4870	4790	80
49	Вагон-общежитие	ВО - 10	Пол, стены и крыша	I	3300	3280	20
			цельнометаллические с	II -III	3310	3280	30
			внутренней термоизоля-	IV - V	3460	3430	30
			цией стекловатой и	VI	3530	3500	30
			пенопластом. Внутри	VII	3580	3540	40
			обшивка стен и потолков	VIII	3660	3620	40
			выполняется рубероидом, фанерой, линкрустом с последующей окраской масляной краской. Снабжен котлом водяного центрального отопления с естественной циркуляцией. Освещение электрическое	IX	3760	3710	50
50	Вагон-общежитие	ВО - 12А	Кузов деревянный на	I - II	2100	. 2080	20
			металлическом шасси с	IV - V	2200	2180	20
			грузошинами, наружной	VI	2250	2220	30
			обшивкой из листовой	VII	2270	2240	30
			стали, внутренней - из	VIII	2330	2290	40
			фанеры. Теплоизоляция из мипоры. Крыша покрыта кровельной сталью. Жилая площадь 17 кв. м	IX	2390	2350	40
51	Вагон-душевая	ВД - 1	Состоит из раздевалки,	I	5040	5020	20
			душевой, котельной и	II - III	5050	5020	30
			прачечной. Снабжен	IV - V	5280	5250	30
			водяным котлом, сти-	VI	5390	5350	40
			ральной машиной. Пол,	VII	5460	5420	40
			стены и крыша цельно -	VIII	5580	5540	40
			металлические с внутренней изоляцией мипорой. Освещение электрическое. Общая площадь 29,5 кв. м	IX	5720	5670	50
52	Вагон-душевая	ВД - 5	Кузов установлен на	I - III	3840	3820	20
			двухосной металличе	IV - V	4020	4000	20
			ской тележке на четырех	VI	4100	4070	30
			колесах с шинами. Кузов	VII	4150	4120	30
			вагона деревянный.	VIII	4250	4210	40
			Собирается из отдельных утепленных щитов с наружной обшивкой из листовой стали	IX	4360	4320	40
53	Вагон-дом	ВД - 8М	Кузов деревянный на	I	3610	3570	40
			металлических	II - III	3620	3570	50
			угольниках с наружной	IV - V	3790	3740	50
			обшивкой из листовой	VI	3860	3810	50
			стали по твердой древес-	VII	3920	3860	60
			новолокнистой плите,	VIII	4010	3940	70
			внутренней - из фанеры, оклеенной линкрустом и окрашенной масляной краской Теплоизоляция из дре- весноволокнистых плит	IX	4120	4040	80
54	Вагон-сушилка	ВС - 00	Кузов установлен на	I - III	3510	3490	20
			специальном шасси ВО-	IV - V	3670	3650	20
			8-10 с поворотной	VI	3750	3720	30
			тележкой, на четырех	VII	3800	3770	30
			колесах ЗИЛ - 164 без	VIII	3890	3850	40
			тормозной системы. Кузов имеет деревянный каркас с наружной обшивкой из листовой стали с прокладкой листа пергамина и внутренней обшивкой из фанеры	IX	3990	3950	40
55	Вагон-столовая	ВС - 12	Кузов деревянный на	I - III	2940	2920	20
			колесах с грузолентами с	IV - V	3080	3060	20
			наружной обшивкой из	VI	3150	3120	30
			листовой стали, внутрен-	VII	3190	3160	30
			ней - из фанеры. Тепло-	VIII	3260	3230	30
			изоляция из мипоры. Крыша покрыта кровельной сталью. Пол тамбура и зала деревянный. Отопление водяное. Освещение электрическое	IX	3350	3310	40
56	Вагон-столовая	ВС - 20	Кузов металлический с	I	5060	5010	50
			наружной обшивкой из	II - III	5070	5020	50
			листовой стали, внутрен-	IV - V	5300	5250	50
			ней - из рубероида и	VI	5410	5350	60
			фанеры. Теплоизоляция	VII	5480	5410	70
			из пенопласта ПС-Б.	VIII	5610	5530	80
			Внутренние стены оклеены линкрустом. Крыша покрыта кровельной сталью. Отопление и освещение электрическое	IX	5760	.5670	90
57	Вагон-баня	ВБ - 6А	Кузов деревянный на	I - III	2480	2460	20
			металлических колесах с	IV - V	2590	2570	20
			грузолентами. Наружная	VI	2650	2620	30
			обшивка из листовой	VII	2690	2660	30
			стали, внутренняя из фа-	VIII	2740	2710	30
			неры. Пол деревянный. Моечные отделения покрыты листовой сталью. Теплоизоляция из мипоры. Крыша покрыта кровельной сталью. Отопление водяное. Освещение электрическое	IX	2820	2780	40
58	Вагон - медицинский	ВМ - 00	Кузов установлен на	I - III	3500	3480	20
	пункт		специальном шасси ВО -	IV -V	3660	3640	20
			8 - 10 с поворотной	VI	3740	3710	30
			тележкой на четырех	VII	3780	3750	30
			колесах ЗИЛ - 164 без	VIII	3860	3830	30
			тормозной системы. Кузов состоит из деревянного каркаса. Снаружи обшит листовой сталью с прокладкой листа пергамином, внутри - фанерой. Теплоизоляция крыши и пола из пяти слоев древесноволокнистых плит толщиной 12,5 мм. Отопление водяное. Освещение электрическое	IX	3970	3930	40
59	Вагон-магазин	ВМ - 1	Состоит из торгового	I	4670	4630	40
			помещения и склада.	II - III	4680	4630	50
			Кузов металлический с	IV - V	4900	4850	50
			наружной обшивкой из	VI	4990	4940	50
			листовой стали, внутрен-	VII	5060	5000	60
			ней - из рубероида и	VIII	5180	5110	70
			фанеры. Теплоизоляция из пенопласта ПС-Б. Крыша покрыта кровельной сталью. Отопление и освещение электрическое	IX	5310	5230	80
60	Вагон-прачечная	ВП - 00	Кузов установлен на	I - III	4790	4760	30
			шасси с передней пово-	IV - V	5020	4990	30
			ротной осью на четырех	VI	5120	5080	40
			колесах автомобиля ЗИЛ	VII	5190	5150	40
			- 164 без тормозной системы. Кузов смонтирован из двух боковых, двух торцовых щитов, пяти перегородок, двух потолочных щитов, пола и крыши. Снаружи обит листовой сталью, внутри - древесноволокнистой плитой. Теплоизоляция из пяти слоев древесноволокнистых плит 12,5 мм. Крыша покрыта кровельной сталью. Отопление водяное. Освещение электрическое	VIII IX	5310 5440	5260 5390	50 50
61	Вагон - промтоварный	ВПМ - 1	Состоит из двух вагонов-	I	9080	9000	80
	магазин		домиков и тамбура. Сте-	II - III	9090	9000	90
			ны и крыша цельно-	IV	9510	9420	90
			металлические с внут-	V	9520	9420	100
			ренней термоизоляцией	VI	9700	9600	100
			из легких теплоизоля-	VII	9840	9720	120
			ционных материалов.	VIII	10070	9940	130
			Внутренняя обшивка стен и крыш рубероидом и фанерой, а полов рубероидом и деревянными шпунтованными досками. Отопление и освещение электрическое	IX	10330	10180	150
62	Вагон - домик для	ВПО - 00	Представляет собой прицепную конструкцию,	I - III IV - V	3090 3230	3070 3210	20 20
	обогрева рабочих и		состоящую из кузова,	VI	3290	3270	20
	приема пищи		смонтированного на	VII	3350	3320	30
			шасси с четырьмя коле-	VIII	3430	3390	40
			сами автомобиля ЗИЛ - 164. Кузов собирается из отдельных утепленных щитов. Оборудован системой снабжения холодной и горячей водой	IX	3510	3470	40
63	Вагон - красный уголок	ВКУ - 00	Представляет собой при-	I	2800	2790	10
			цепную конструкцию,	II - III	2810	2790	20
			состоящую из кузова,	IV - V	2940	2920	20
			смонтированного на	VI	3000	2970	30
			шасси с четырьмя	VII	3040	3010	30
			колесами автомобиля	VIII	3110	3080	30
			ЗИЛ - 164. Кузов собирается из отдельных утепленных щитов. Отопление и освещение электрическое	IX	3180	3150	30
64	Вагон-контора	ВК - 00	Кузов установлен на	I - III	3410	3390	20
			специальном шасси ВО -	IV - V	3570	3550	20
			8-10 с поворотной	VI	3650	3620	30
			тележкой на четырех	VII	3700	3670	30
			колесах ЗИЛ - 164 без	VIII	3770	3740	30
			тормозной системы. Кузов деревянный с наружной обшивкой из стали с прокладкой листа пергамина и внутренней обшивкой из фанеры. Теплоизоляция стен, крыши и пола из пяти слоев древесно-волокнистых плит. Крыша покрыта кровельной сталью. Отопление водяное, освещение электрическое	IX	3880	3840	40
65	Мастерская спайщиков	МС	Состоит из специального	I - III	2360	2350	10
	передвижная		деревянного кузова,	IV - V	2470	2460	10
			обшитого сталью	VI	2520	2510	10
			оцинкованной, который	VII	2550	2540	10
			монтируется, на	VIII	2610	2600	10
			одноосном прицепе типа 1 - АП -1,5	IX	2670	2660	10
66	Станция малярная	М -2П-4	Смонтирована на двух	I	6040	6020	20
	передвижная		осном прицепе 2П-4	II - III	6050	6020	30
			унифицированного	IV - V	6330	6300	30
			кузова (фургоне) с -	VI	6450	6420	30
			окнами и дверью. Пред-	VII	6540	6500	40
			назначена для механиза-	VIII	6690	6640	50
			ции малярных работ	IX	6860	6810	50
67	Кузница передвижная	М-	Представляет собой уте-	I	5600	5520	80
		127353	пленную конструкцию,	II	5620	5530	90
			состоящую из отдельных	III	5610	5530	80
			сборных утепленных щитов с вмонтированным	IV - V VI	5880 5990	5790 5900	90 90
			пневматическим моло-	VII	6070	5970	100
			том ПМ-50, горном, с	VIII	6220	6100	120
			вентиляцией	IX	6390	6250	140
68	Мастерская передвижная	КИ -2П-	Предназначена для уст-	I	3270	3250	20
		4	ройства рулонной мягкой	II - III	3280	3250	30
			кровли и выполнения	IV - V	3430	3400	30
			изоляционных работ на	VI	3490	3460	30
			объектах сельского	VII	3540	3510	30
			хозяйства. Смонтирована	VIII	3610	3580	30
			на двухосном прицепе 2П-4 с бортовым деревянным кузовом	IX	3710	3670	40
69	Полевой вагон-общежи-	ПВ -14-2	Кузов деревянный на	I	1970	1950	20
	тие		металлических колесах с	II -III	1980	1950	30
			наружной обшивкой из	IV - V	2070	2040	30
			досок (вагонкой), внут-	VI	2110	2080	30
			ренней - из фанеры. Теп-	VII	2130	2110	20
			лоизоляция из древесно-	VIII	2200	2160	40
			волокнистых плит. Крыша покрыта кровельной сталью. Отопление печное и водяное. Освещение электрическое	IX	2250	2210	40
70	Вагон-баня	ПВБ - 6	Кузов деревянный на	I - III	1860	1850	10
			металлических колесах с	IV - V	1950	1930	20
			наружной и внутренней	VI	1990	1970	20
			обшивкой из досок.	VII	2010	1990	20
			Теплоизоляция из	VIII	2070	2040	30
			древесноволокнистых плит. Крыша покрыта кровельной сталью. Отопление водяное. Освещение электрическое	IX	2120	2090	30
71	Котельная передвижная	ПКБМ -	Установлена на двух	I	82180	81840	340.
	на мазуте с	10/8	четырехосных железно-	II - III	82210	81840	370
	химводоочисткой		дорожных платформах.	IV	86040	85670	370
			Предназначена для	V	86050	85670	380
			отопления жилого	VI	87710	87280	430
			поселка из домиков	VII	88860	88390	470
			вагонного типа	VIII	90850	90300	550
				IX	92190	91550	640
72	Тележка подкатная	ПТ - 8	Предназначена для пере-	I - III	1 150	1 140	10
			мещения унифицирован-	IV - V	1200	1 190	10
	.		ных- вагонов различного	VI	1220	1210	10
			назначения, а также	VII	1250	1230	20
			используется как прицеп	VIII	1270	1250	20
			для перевозки крупногабаритных грузов. Перевозка домиков осуществляется в сцепе с автомобилями ЗИЛ - 157 или МАЗ - 200	IX	1300	1280	20
73	Тележка для шести-мест	ВО -8 -	Предназначена для уста-	I - III	950	940	10
	ных вагонов-домиков	10	новки и перемещения	IV - V	990	980	10
			шестиместного вагона	VI	1010	1000	10
			общежития. Состоит из	VII	1030	1020	10
			сварной рамы с поворот-	VIII	1050	1040	10
			ной передней частью без тормозной системы. Подвеска рессорная	IX	1070	1060	10
74	Участковая мастер-	ПУРМ	Предназначена для про-	I	36820	36760	60
	ская передвижная		ведения ремонта и тех-	II - III	36880	36760	120
			нического обслуживания	IV	38590	38470	120
			машин и оборудования,	V	38600	38470	130
			применяемых при	VI	39340	39200	140
			строительстве магист-	VII	39850	39700	150
			ральных трубопроводов.	VIII	40720	40550	170
			Состоит из двух вагонов-домиков ВО -8 и подкатной тележки	IX	41770	41570	200
75	Автофургон	АПО -8А	Предназначен для про-	I	4080	4060	20
			живания 8 человек.	II - III	4090	4060	30
			Утепленный кузов.	IV - V	4280	4250	30
			Установлен на раме	VI	4360	4330	30
			шасси, снабженной	VII	4420	4390	30
			рессорной подвеской, передней поворотной осью, тормозной системой и прицепным устройством. Ходовая часть на четырех колесах. Кузов - каркас деревянный, обшитый снаружи декапированной сталью, а внутри фанерой. Теплоизоляция - пенопластом. Отопление водяное. Освещение электрическое	VIII IX	4520 4640	4480 4590	40 50
76	Общежитие передвижное для рабочих буровых установок	КГ -1- 8М	Устроен на базе одно- осного прицепа на четы- рех колесах с буксирным устройством. Средство буксировки - трехосный грузовой автомобиль или гусеничный трактор	I - III IV - V VI VII VIII IX	2420 2530 2580 2610 2680 2750	2410 2520 2570 2600 2660 2730	10 10 10 10 20 20
77	Ходовая часть к передвижным вагонам-домикам	-	Предназначена для перевозки вагона-общежития ВО-8, вагона-столовой ВС-20 и вагона-магазина	I - III IV - V VI VII	1260 1320 1350 1370	1250 1300 1330 1350	10 20 20 20
			ВМ-1. Ходовая часть	VIII	1390	1370	20
			состоит из передней с дышлом и задней транспортных тележек. Тележки одноосные на базе удлиненного заднего моста автомобиля ЗИЛ - 150. Количество колес 6	IX	1440	1410	30


СБОРНИК № 18-ПД

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V Прочие дома

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

прочих домов в зависимости от их назначения

Таблица 5 На 1 дом в руб.

					Полная	В том числе части
№ п.п.	Наименование домов и их назначение	Марка или тип	Дополнительная характери стика по отдельным домам	Террито риаль- ные пояса	восстано- вительная стоимость	инвен- тарная	неинвен- тарная
78	Электромастерская передвижная	МД -19-00	Предназначена для ремонта электрооборудо-	I II	9070 9090	8720 8720	350 370
			вания. Состоит из двух	III	9110	8720	390
			домов типа СПД с вмон-	IV	9510	9120	390
			тированным в них	V	9530	9130	400
			оборудованием. Каркас	VI	10120	9300	820
			металлический с дере-	VII	10320	9420	900
			вянными стойками и об-	VIII	10670	9620	1050
			вязкой. Обшит снаружи и внутри досками (вагон-кой). Теплоизоляция из двух слоев древесно-волокнистых плит. Крыша покрыта кровельной сталью. Отопление водяное. Освещение электрическое	IX	11140	9860	1280
79	Контора передвижная	ПК - 5	Кузов деревянный с	I	3010	2840	170
			наружной обшивкой из	II	3020	2840	180
			листовой стали, внутрен-	III	3030	2840	190
			ней - из фанеры. Тепло-	IV	3160	2970	190
			изоляция из мипоры.	V	3170	2970	200
			Крыша покрыта	VI	3730	3020	710
			кровельной сталью	VII	3840	3060	780
				VIII	4040	3130	910
				IX	4270	3210	1060
80	Столовая передвижная	ПС - 16	Каркас металлический.	I	4170	4000	170
			Снаружи обшит	II - III	4190	4000	190
			листовой сталью, внутри	IV -V	4380	4180	200
			- фанерой.	VI	4670	4260	410
			Теплоизоляция из мипо-	VII	4770	4320	450
			ры. Крыша покрыта	VIII	4930	4410	520
			кровельной сталью. Отопление и освещение электрическое	IX	5130	4520	610
81	Душевая	ПД - 4	Каркас металлический,	I	5040	4860	180
			снаружи обшит листовой	II - III	5060	4860	200
			сталью, внутри - фане-	IV	5290	5080	210
			рой. Теплоизоляция из	V	5300	5090	210
			мипоры. Крыша покрыта	VI	5600	5180	420
			кровельной сталью. Ото-	VII	5710	5240	470
			пление водяное. Осве-	VIII	5900	5360	540
			щение электрическое	IX	6120	5490	630
82	Душевая передвижная	ПД -6М	Кузов деревянный с металлической оковкой.	I II	4960 4970	4790 4790	170 180
			Внутренняя обшивка	III	4980	4790	190
			гардеробной, мыльной и	IV	5190	5010	180
			тамбура выполняется	V	5200	5010	190
			клеевыми щитами из	VI	5500	5100	400
			фанеры. Наружная	VII	5610	5170	440
			обшивка, крыша, наруж-	VIII	5790	5280	510
			ные узлы из детали окрашены нитроэмалью. Теплоизоляция стен и потолков из теплопласта. Крыша покрыта кровельной сталью. Освещение электрическое	IX	6010	5410	600
83	Общежитие передвижное	ПО - 8	Кузов деревянный с на	I - II	3530	3350	180
			ружной обшивкой из	III	3550	3350	200
			листовой стали, внутрен-	IV -V	3700	3500	200
			ней - из фанеры. Тепло-	VI	3980	3570	410
			изоляция из мипоры.	VII	4060	3600	460
			Отопление водяное.	VIII	4210	3690	520
			Освещение электрическое	IX	4400	3790	610
84	Квартира передвижная	ПКВ - 2	Кузов деревянный с на	I	3380	3200	180
			ружной обшивкой из	II	3390	3200	190
			листовой стали, внутрен-	III	3400	3200	200
			ней - из фанеры. Тепло-	IV	3550	3350	200
			изоляция из мипоры.	V	3560	3350	210
			Крыша покрыта кро-	VI	3830	3420	410
			вельной сталью. Отопле-	VII	3890	3440	450
			ние водяное. Освещение	VIII	4050	3530	520
			электрическое	IX	4230	3620	610
85	Радиоузел - красный	ПКР - 18	Кузов деревянный с	I	3470	3300	170
	уголок		наружной обшивкой из	II	3480	3300	180
			листовой стали, внутрен-	III	3490	3300	190
			ней - из фанеры. Тепло-	IV	3640	3450	190
			изоляция из пенопласта.	V	3650	3450	200
			Крыша покрыта кро-	VI	3920	3520	400
			вельной сталью. Отопле-	VII	4000	3560	440
			ние водяное. Освещение	VIII	4150	3640	510
			электрическое	IX	4330	3730	600
86	Склад материальный	ПСМ - 4	Кузов деревянный с на-	I	2880	2710	170
	передвижной		ружной обшивкой из	II - III	2900	2710	190
			листовой стали, внутрен-	IV	3030	2840	190
			ней - из фанеры. Тепло-	V	3040	2840	200
			изоляция из мипоры.	VI	3290	2890	400
			Крыша покрыта кро-	VII	3370	2930	440
			вельной сталью. Отопле-	VIII	3500	2990	510
			ние водяное. Освещение электрическое	IX	3670	3070	600


19
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Техническая часть

Отдел 1. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Отдел II. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 750 мм

Отдел III. Подъездные и внутренние автомобильные дороги

Отдел IV. Эстакады. каналы, тоннели, камеры

Отдел V. Сооружений при производственных котельных


Отдел 1
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел 1. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Вводные указания

Раздел 1. Путь и путевые устройства

Раздел 2. Искусственные сооружения

Раздел 3. Здания производственно-технические и служебные

Раздел 4. Прочие сооружения и устройства


Отдел II
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел II. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 750 мм

Вводные указания

Раздел 1. Путь и путевые устройства

Раздел 2. Здания производственно-технические и прочие сооружения и устройства


Отдел III
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел III. Подъездные и внутренние автомобильные дороги

Вводные указания

Раздел 1. Дороги

Раздел 2. Гаражи


Отдел IV
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел IV. Эстакады. каналы, тоннели, камеры

Вводные указания

Раздел 1. Эстакады для воздушной прокладки трубопроводов

Раздел 2. Крановые эстакады

Раздел 3. Каналы

Раздел 4. Тоннель

Раздел 5. Камеры

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах


Отдел V
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел V. Сооружений при производственных котельных

Вводные указания

Таблица 95. Дымовые трубы железобетонные

Таблица 96. Дымовые трубы кирпичные

Таблица 97. Дымовые трубы металлические

Таблица 98. Газоходы

Таблица 99. Золопроводы

Таблица 100. Разгрузочные устройства закрытые (включая фундаменты под оборудование и железнодорожные пути)

Таблица 101. Разгрузочные устройства открытые

Таблица 102. Дробильное отделение

Таблица 103. Приемное устройство и галереи топливоподачи

Таблица 104. Мазутное хозяйство

Таблица 105. Здания пневмошлакозолоудаления


Раздел 1
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел 1. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Раздел 1. Путь и путевые устройства

Земляное полотно

Таблица 1. Восстановительная стоимость 1 км однопутного земляного полотна в тыс. руб.

Таблица 2. Восстановительная стоимость крепления откосов земляного полотна, кюветов к устройства дренажа мелкого заложения в руб.

Балластный слой

Таблица 3. Восстановительная стоимость балластировки 1 км однопутных участков подъездных и внутренних путей с открытым балластным слоем в тыс. руб.

Таблица 4. Восстановительная стоимость балластировки 1 км станционного пути при ширине междупутья 4,80 м, в тыс. руб.

Таблица 5. Восстановительная стоимость балластировки 1 км станционного пути при ширине междупутья 5,30 м, в тыс. руб.

Таблица 6. Восстановительная стоимость балластировки 1 км однопутных участков внутренних путей с заглубленным балластным слоем, в тыс. руб.

Рельсовый путь (без балластного слоя)

Таблица 7. Восстановительная стоимость 1 км пути из новых материалов в тыс. руб.

Таблица 8. Восстановительная стоимость одного комплекта стрелочного перевода и глухого пересечения, уложенных из новых 1 материалов, в тыс. руб.

Противоугоны, путевая защита и принадлежности пути

Таблица 9. Восстановительная стоимость противоугонов, путевой защиты, путевых знаков и путевых упоров в руб.

Таблица 10. Восстановительная стоимость переездов с деревянным настилом и шлагбаумов на переездах в тыс. руб.

Таблица 11. Восстановительная стоимость переездов с настилом из железобетонных плит в тыс. руб.


Раздел 2
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел 1. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Раздел 2. Искусственные сооружения

Вводные указания

Трубы сборные железобетонные, водопропускные круглые

А. Под тяжелые и нормальные нагрузки при засыпке над трубой от 0,4 до 1,0 м

Таблица 12. Восстановительная стоимость 1 п. м звеньев трубы в руб.

Таблица 13. Восстановительная стоимость оголовков (2 оголовка) в руб.

Б. Для пропуска каналов оросительных систем при минимальной засыпке над трубой 0,25 м.

Таблица 14. Восстановительная стоимость 1 пог. м звеньев трубы в руб.

Таблица 15. Восстановительная стоимость оголовков (2 оголовка) в руб.

Дюкеры сборные железобетонные (для пропуска водотоков через «нулевые места» и выемки)

Таблица 16. Восстановительная стоимость 1 пог. м звеньев и оснований в руб.

Таблица 17. Восстановительная стоимость оголовков дюкера (2 оголовка) в руб.

Таблица 18. Лотки междушпальные сборные, железобетонные


Раздел 3
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел 1. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Раздел 3. Здания производственно-технические и служебные

Локомотиво-вагонные депо

Таблица 19. Тепловозо-вагонные депо для тепловозов ТГМ и ТГК на 1 и 2 стойла

Таблице 20. Локомотиво-вагонное депо на 1 стойло с экипировочным пунктом для тепловозов и электровозов

Таблица 21. Локомотиво-вагонные депо на 2 и 3 стойла для тепловозов и электровозов

Таблица 22. Локомотиво-вагонные депо на 4 и 9 стойл для тепловозов и электровозов

Таблица 23. Объединенное ремонтное хозяйство железнодорожного транспорта промышленного предприятия

Таблица 24. Паровозо-вагонное депо

Здания вагонного хозяйства

Пункты технического осмотра (ПТО) на 250 и 500 вагонов для промышленных железных дорог

Таблица 25. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания ПТО на 250 вагонов в руб.

Таблица 26. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания ПТО на 500 вагонов в руб.

Здания энергоснабжения

Таблица 27. Тяговые подстанции на 4 кремниево-выпрямительных агрегата

Таблица 28. Дежурные пункты дистанции контактной сети

Станционные и служебные здания

Таблица 29. Здания заводских станций

Таблица 30. Транспортные управления, совмещенные со зданиями заводских станций

Таблица 31. Посты электрической централизации, совмещенные со зданиями заводских станций


Раздел 4
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел 1. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 1524 мм

Раздел 4 Прочие сооружения и устройства

Пункты экипировки паровозов

Таблица 32. Сооружения и устройства экипировочных пунктов

Таблица 33. Установка по подаче угля и песка на паровоз

Линии связи

Таблица 34. Восстановительная стоимость 1 км столбовой линии связи (без установки траверс подвески проводов) в руб.

Таблица 35. Восстановительная стоимость установки 1-й траверсы в руб.

Таблица 36. Восстановительная стоимость подвески 1 км проводов в руб.

Таблица 37. Восстановительная стоимость прокладки 1 км кабеля в руб.

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Вводные указания

Таблиц а 38. Полуавтоматическая блокировка

Автоматическая блокировка

Таблица 39. Восстановительная стоимость 1 км железнодорожной линии, оборудованной автоблокировкой (без питающей линии и сигнальных проводов) в руб.

Таблица 40. Восстановительная стоимость высоковольтной сигнальной линии автоблокировки на 1 км (без стоимости проводов) в руб.

Таблица 41. Электроключевая зависимость стрелок на станциях, оборудованных автоблокировкой

Таблица 42. Автоматическая сигнализация на переездах линий, оборудованных автоблокировкой

Таблица 43. Электрическая централизация стрелок

Таблица 44. Сигнализация на въездах и выездах в цеховые, складские здания и при пересечении людских потоков и на внутренних путях

Таблица 45. Переездная сигнализация


Раздел 1
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел II. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 750 мм

Раздел 1. Путь и путевые устройства

Таблица 46. Земляное полотна

Балластный слой

Таблица 47. Восстановительная стоимость балластировки 1 км однопутного участка подъездных и внутренних путей с открытым балластным слоем в тыс. руб.

Таблица 48. Восстановительная стоимость балластировки 1 км станционного пути в тыс. руб.

Рельсовый путь (без балластного слоя)

Таблица 49. Восстановительная стоимость 1 км пути из новых материалов в тыс. руб.

Таблица 50. Восстановительная стоимость одного комплекта стрелочного перевода из новых материалов в руб.

Таблица 51. Восстановительная стоимость одного глухого пересечения из новых материалов в руб.

Таблица 52. Противоугоны и принадлежности пути

Искусственные сооружения

Таблица 53. Унифицированные сборные пролетные строения мостов

Таблица 54. Опоры крайние под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона

Таблица 55. Опоры промежуточные под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно напряженного железобетона


Раздел 2
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел II. Подъездные и внутренние железнодорожные пути колеи 750 мм

Раздел 2. Здания производственно-технические и прочие сооружения и устройства

Таблица 56. Локомотиво-вагонные депо

Таблица 57. Пескосушилка со складом сырого песка


Раздел 1
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел III. Подъездные и внутренние автомобильные дороги

Раздел 1. Дороги

Таблица 58. Земляное полотно

Дорожные одежды

Таблица 59. Восстановительная стоимость 100 кв. м подстилающего слоя дорожных одежд, руб.

Таблица 60. Восстановительная стоимость 100 кв. м оснований дорожных одежд, руб.

Таблица 61. Восстановительная стоимость 100 кв. м дорожных покрытий в руб.

Таблица 62. Восстановительная стоимость укрепительных полос у кромки дорожной одежды, крепления обочин, подзоров и отмосток, дорожек и тротуаров, бортовых камней в руб.

Таблица 63. Обстановка дороги

Искусственные сооружения

Таблица 64. Водопропускные сборные железобетонные трубы для пропуска каналов оросительных систем с минимальной засыпкой над трубой 0,25 м

Таблица 65. Унифицированные сборные предварительно напряженные железобетонные пролетные строения мостов длиной 9, 12, 15, 18 и 24 м под автомобили БелАЗ-540 весом в груженом состоянии 51,5 т


Раздел 2
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел III. Подъездные и внутренние автомобильные дороги

Раздел 2. ГАРАЖИ

Таблица 66. Гаражи на 3—30 автомобилей

Таблица 67. Гаражи на 1—30 автомобилей

Таблица 68. Гаражи на 60 большегрузных автомобилей типа БелАЗ с закрытой стоянкой

Таблица 69. Гаражи на 100 большегрузных автомобилей типа БелАЗ с закрытой стоянкой


Раздел 1
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел IV. Эстакады. каналы, тоннели, камеры

Раздел 1. Эстакады для воздушной прокладки трубопроводов

Таблица 70. Одностоечные стальные эстакады

Таблица 71. Одностоечные железобетонные эстакады

Таблица 72. Двухстоечные железобетонные эстакады (одноярусные и двухъярусные)

Приложение к 1 разделу. Вес водоводов и паропроводов, проложенных на эстакаде


Раздел 2
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел IV. Эстакады. каналы, тоннели, камеры

Раздел 2. Крановые эстакады

Таблица 73. Крановые однопролетные эстакады

Таблица 74. Крановые однопролетные эстакады

Таблица 75. Крановые однопролетные эстакады

Таблица 76. Крановые двухпролетные эстакады

Таблица 77. Крановые двухпролетные эстакады

Таблица 78. Крановые двухпролетные эстакады

Таблица 79. Крановые трехпролетные эстакады

Таблица 80. Крановые трехпролетные эстакады

Таблица 81. Крановые трехпролетные эстакады


Раздел 3
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел IV. Эстакады. каналы, тоннели, камеры

Раздел 3. КАНАЛЫ

Таблица 82. Непроходные односекционные каналы с кирпичной облицовкой

Таблица 83. Непроходные односекционные бетонные каналы

Таблица 84. Непроходные односекционные каналы из сборных железобетонных элементов

Таблица 85. Непроходные двухсекционные каналы с кирпичной облицовкой

Таблица 86. Непроходные двухсекционные бетонные каналы

Таблица 87. Непроходные двухсекционные каналы из сборных железобетонных элементов


Раздел 4
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел IV. Эстакады. каналы, тоннели, камеры

Раздел 4. Тоннель

Таблица 88. Проходные односекционные кирпичные тоннели

Таблица 89. Проходные односекционные тоннели из монолитного железобетона

Таблица 90. Проходные односекционные тоннели из сборных железобетонных элементов

Таблица 91. Проходные двухсекционные кирпичные тоннели

Таблица 92. Проходные двухсекционные тоннели из монолитного железобетона

Таблица 93. Проходные двухсекционные тоннели из сборных железобетонных элементов


Раздел 5
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел IV. Эстакады. каналы, тоннели, камеры

Раздел 5. Камеры

Таблица 94. Камеры вентиляционные и технологические


Техническая часть
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 	Сборник № 19. является продолжением сборника № 18 и содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости сооружений, а также зданий железнодорожного и автомобильного транспорта, имеющихся во многих отраслях народного хозяйства, предназначается для переоценки основных фондов.

1. 	Сборник состоит из отделов:

отдел 1. Подъездные и внутренние пути колеи 1524 мм;

отдел II. Подъездные, и внутренние пути колеи 750 мм;

отдел П1. Подъездные и внутренние автомобильные дороги;

отдел IV. Эстакады, каналы, тоннели, камеры;

отдел V. Сооружения при производственных котельных.

1. 	Показатели восстановительной стоимости приведены по девяти территориальным поясам. Единичную стоимость для 10-го территориального пояса следует принимать по показателям смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

Распределение территории СССР по территориальным поясам и по климатическим районам приведено в Общей части ко всем сборникам.

1. 	Показатели стоимости сооружений и здания учитывают полную восстановительную стоимость, включая накладные расходы, плановые накопления и внеобъемные затраты (временные здания и сооружения, очистка территории, удорожание работ в зимнее время, прогрессивно-премиальная система оплаты труда, удорожание стоимости электроэнергии и транспортировки привозных материалов, организованный набор рабочей силы, компенсации по заработной плате в связи с изменением тарифных ставок, проектно-изыскательские работы и авторский надзор, содержание дирекции, непредвиденные расходы).

1. 	Восстановительная стоимость сооружений и зданий включает стоимость общестроительных работ и специальных работ по внутренним санитарно-техническим устройствам, освещению и т. п.

Стоимость фундаментов под оборудованием в восстановительную стоимость не входит, и ее нужно учитывать совместно с переоценкой стоимости оборудования.

1. 	Полная стоимость объекта (сооружения, здания) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на общее количество единиц измерения оцениваемого объекта. При этом надо учитывать поправки, приведенные в технической части сборника и во вводных указаниях соответствующих отделов и разделов или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

7, Для упрощения определения стоимости зданий с учетом их физического износа таблицы восстановительной стоимости сборника сопровождаются вспомогательными таблицами удельной стоимости (в процентах) отдельных конструктивных элементов в общей стоимости зданий

1. 	Восстановительная стоимость сооружений и здании определена для 11 климатического района. Восстановительную стоимость сооружений и зданий для других климатических районов нужно определять умножением приведенной в таблицах восстановительной стоимости на следующие поправочные коэффициенты:

Климатический	Коэффициенты к восстановительной стоимости
район	сооружений	зданий
I	1,02	1,06
II	0,99	0,98
IV	0,98	0,97
1. 	Для производственно-технических и служебных зданий, помещенных в сборнике, указана группа капитальности, соответствующая их характеристике, приведенной при каждой таблице. При определении восстановительной стоимости зданий, относящихся к иной группе капитальности, следует применять поправочные коэффициенты:

Группа капиталь-	Поправочные коэффициенты по группам капитальности
ности по сборнику	1	11	III	IV	V
I	1,00	0,96	0,85	0,70	0,66
II	1,04	1,00	0,89	0,73	0,69
III	1,18	1,13	1,00	0,83	0,78
IV	1.43	1,37	1,21	1,00	0.94
V	1,52	1,45	1,29	1,06	1,00
Капитальность здании в натуре следует определять, руководствуясь классификацией зданий по группам капитальности, приведенной в Общей части ко всем сборникам.

1. 	Правила определения строительного объема зданий приведены в Общей части ко всем сборникам. Порядок определения измерителей отдельных сооружений в необходимых случаях приводится во вводных указаниях к соответствующим отделам.


Вводные указания
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Вводные указания

1. 	Показатели стоимости приведены в четырех отделах:

Раздел I. Путь и путевые устройства

Раздел 2. Искусственные сооружения

Раздел 3. Здания производственно-технические и служебные

Раздел 4. Прочие сооружения и устройства

1. 	Показатели стоимости настоящего отдела предназначаются для переоценки подъездных и внутренних путей колеи 1524 мм, принадлежащих предприятиям различных министерств и ведомств.

1. 	В сборнике приводятся показатели стоимости для отражений н зданий, специфичных для промышленного железнодорожного транспорта. Восстановительная стоимость сооружений и зданий промышленного железнодорожного транспорта и железнодорожного транспорта общего пользования, на которые отсутствуют показатели стоимости в этом отделе, определяется по сборнику № 21.

1. 	Лесовозные железнодорожные пути колен 1524 мм следует оценивать по сборнику № 9.

1. 	Стоимость зданий и сооружений железнодорожного транспорта колеи 1524 мм, специфичных для предприятий определенных отраслей промышленности (специальных путей металлургических производств, в том числе путей на металлических шпалах и др.) нужно определять по соответствующим отраслевым сборникам.

1. 	В таблицах восстановительной стоимости, помещенных в этом отделе, показатели стоимости сооружений, относящихся к подъездным путям, приведены при длине последних до 3 км. При определении восстановительной стоимости сооружении подъездных путей большей протяженности соответствующие табличные стоимости следует увеличивать на 5 %.

Пример пользования сборником

Требуется определить восстановительную стоимость подъездного пути колеи 1524 мм протяжением 2,6 км к химическому заводу, находящемуся в Архангельской области.

Архангельская область относится к 4 территориальному ножу и II климатическому району.

А. Восстановительную стоимость определяем на основании дачных натурных обмеров набором стоимостей отдельных сооружении:

а) земляное полотно имеет ширину 5,5 м. Средняя рабочая отметка земляного полотна на протяжении 0,9 км -3.0 м, на остальном протяжении - 1,8 м. Откосы земляного полотна на пойменном участке укреплены каменной наброской в плетневых клетках; площадь укреплении 1500 кв. м.

Восстановительная стоимость (табл. I, прим. 1 и 3 и табл. 2):

(30,8 х 0,9 + 4,6 х 1,7 + (14,6 - 4,6) х 0,8 х 1,7) х 1,055 + 6,2 х 1500 х 0.001 = 61,143 тыс. руб.

б) балластировке пути произведена песчаным балластом толщиной слоя под шпалой 0,25 м.

Восстановительная стоимость (табл. 3):

16,6 х 2,6 = 43,160 тыс. руб.;

в) рельсовый путь уложен из рельс типа Р-43 при числе шпал не прямых участках общей длиной 2,1 км -1440 и на кривых общей длиной 0,5 км - 1600.

Восстановительная стоимость (табл. 7);

40,6 х 2,1 + 42,9 х 0,5 = 106.710 тыс. руб.;

г) согласно обмерам, на пути уложено 500 шт. противоугонов; на заносимых участках установлено 1000 шт. снеговых деревянных щитов; на всем протяжении стоят путевые знаки.

Восстановительная стоимость (табл. 9):

(35,2 х 5 + 610 х 10 + 291 х 2,6) х 0,001 = 7,333 тыс. руб.;

д) на пути оборудовано два неохраняемых переезда шириной настила 4,5 и 7,0 м с пропуском воды с двух сторон.

Восстановительная стоимость (табл. 10):

5,93 + 7,2 = 13,130 тыс. руб.;

е) на пути есть две круглые водопропускные железобетонные трубы диаметром 1,0 м длиной по звеньям 8.0 и 1,0х2 длиной 10,0 м. На подъездном пути перевозки производятся в подвижном составе с нормальными осевыми нагрузками.

Восстановительная стоимость (табл. 12 и 13):

(127 х 8 + 551 + 266 х 10 + 800) х 0,001 = 5,027 тыс. руб.

Полная восстановительная стоимость подъездного пути (без зданий и остальных сооружений) составит 236,503 тыс. руб.

Б. Определяем физический износ подъездного пути в процента» и в денежном выражении.

Для определения физического износа подъездного пути составляем следующую расчетную таблицу.

Сооружения составляющие стоимость подъездного пути	Восстановительная стоимость сооружений, тыс. руб.	Износ сооружений, %	Износ сооружений в денежном выражении, тыс. руб.
	а	б	в
Земляное полотно	61,143	5	3,06
Балластный слой	43,160	10	4,32
Рельсовый путь	106,710	15	16,0
Противоугоны, снеговые щиты, путевые знаки	7,333	30	2,2
Переезды	13,130	10	1,31
Искусственные сооружения	6,027	10	0,5
Итого	236,503	11,5	27,39
В графе «б» помещен процент износа отдельных сооружений подъездного пути, определенный инвентаризационной комиссией

В графе «в» дан износ отдельных сооружений подъездного пути в денежном выражении, полученный перемножением показателен графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий физический износ подъездного пути и денежном выражении составляет 27,39 тыс. руб.

Общий физический износ подъездного пут в процентах составляет 11,5 %.


Таблица 1
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Восстановительная стоимость 1 км однопутного земляного полотна в тыс. руб.

Таблица 1

Территориаль- ный пояс	Подъездные пути и не расположенные в отметках планировки промышленной площадки внутренние пути при рабочих отметках земляного полотна, м	Внутренние пути расположенные в отметках планировки промышленной площадки, при балластном слое	Стан- цион- ные пути
	до 1	2	3	5	7	9	11	открытом	заглубленном
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	3,9	12,4	26,1	80	135	208	335	2,9	1,9	7,7
2	4,1	13	27,4	84	142	218	351	3	2	8,1
3	4,2	13,4	28,2	86	146	224	361	3,1	2,1	8,3
4	4,6	14,6	30,8	94	160	245	395	3,4	2,2	9,1
5	5,0	15,9	33,4	102	173	266	428	3,7	2,4	9,9
6	5,4	17,2	36,3	111	188	289	465	4,0	2,6	10,7
7	5,8	18,4	38,6	118	200	307	495	4,2	2,8	11,4
8	7,0	22,2	46,7	142	242	372	599	5,2	3,4	13.8
9	7,1	22,6	47,5	145	246	378	610	5,3	3,5	14
Примечания.

1. 	Восстановительные стоимости земляного полотна для промежуточных значений его рабочих отметок определяется интерполяцией.

2. 	Восстановительные стоимости земляного полотна не учитывают стоимости крепления его откосов, дренажных устройств мелкого заложения, прокладки внутренних путей с заглубленным балластным слоем, искусственных сооружений и производства работ в скальных грунтах.

1. 	Восстановительные стоимости земляного полотна подъездных и внутренних путей с открытым балластным слоем определены для полотна шириной поверху 5 м, при иной ширине полотна в табличные стоимости надо вводить поправку в размере 11 % на каждый метр изменения ширины полотна поверху.

1. 	Восстановительные стоимости земляного полотна внутренних путей с заглубленным балластным слоем определены для однопутного полотна. Для получения восстановительной стоимости двухпутного полотна с заглубленным балластным слоем табличную стоимость однопутного полотна надо умножать на коэффициент 2,09 при междупутье 5,30 м и на коэффициент 1,97 при междупутье 4,80 м. Восстановительная стоимость земляного полотна каждого дополнительного пути сверх двух определяется умножением соответствующей стоимости двухпутного полотна на коэффициент 0,7.


Таблица 2
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Восстановительная стоимость крепления откосов земляного полотна, кюветов к устройства дренажа мелкого заложения в руб.

Таблица 2

	Единица	Территориальный пояс
Мероприятия и устроПстм	измере-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ния	а	б	в	г	д	г	ж	з	и
Крепления откосов земляного полотна
одерновка в клетку одерновка сплошная	кв. м «	0,8 1,3	0,8 1,4	0,8 1,4	0,9 1,5	1,0 1,7	1,1 1,8	1,1 1,9	1,4 2,3	1,4 2,3
одиночное мощение на соломе то же, на щебне	«	3,1 5,2	3,2 5,5	3,4 5,7	3,7 6,2	4,0 6,7	4,3 7,3	4,6 7,8	5,6 9,4	5,6 9,5
Упоры в подошве откоса:
при одиночном мощении на соломе	1 м упора	5,6	5,9	6,0	6,6	7,1	7,8	8.3	10,0	10,2
то же, на щебне	То же	7,8	8,2	8.4	9.2	10.0	10,8	11,5	13,9	14.2
Каменная наброска в плетневых клетках	кв. м	5.3	5,5	5,7	6,2	6,8	7,3	7,8	9,4	9,6
Двойное мощение в плетневых клетках	«	6,5	6,8	7,0	7,7	8,3	9,1	9,6	11,7	11,9
Сборные бетонные плиты площадью 0,25 кв. м при толщине плиты 8 см на слое щебня 10 см	«	9,3	9.7	10,0	11,0	11,3	12,9	13,7	16 6	16,9
То же, при толщине плит свыше 8 см на каждый см дополни тельной толщины к стоимости	«	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
Упоры в подошве откосов, укреп- ленных сборными бетонными плитами площадью 0,25 кв. м	1 м  упора	6,3	6,6	6,8	7,4	8,0	8,7	9,3	11,2	11,4
Сборные бетонные плиты площадью до 1 кв. м при толщине плит до 16 см	кв. м	16,1	16,9	17,3	18,9	20,5	22,3	23,8	28,7	29,2
Упоры в подошве откосов, укреп ленных сборными бетонными плитами площадью 1 кв. м	1 м упора	19,1	20,1	20,6	22,5	24,5	26,6	28,3	34,9	34,8
Одерновка откосов кюветов и мощение их дна	1 м кювета	4,4	4,6	4,7	5,1	5,6	6,1	6,4	7,8	7,9
Мощение откосов и дня кюветов	кв. м	4,8	5,0	5,2	5,6	6,1	6,6	7,1	8,6	8,7
Трубчатый дренаж мелкого зало- жения в корыте земляного полотна	1 м дренажа	3,9	4,1	4,3	4,7	5,0	5,5	5,8	7,1	7,2
Водоприемный колодец трубчатого дренажа	1 колодец	1	243	249	27	296	321	342	413	420


Таблица 3
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ

Восстановительная стоимость балластировки I км однопутных участков подъездных и внутренних путей с открытым балластным слоем в тыс. руб.

Таблица 3

	Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалой в см
Терррито- риальный пояс	песчаный	карьерная песчано- гравийная смесь	асбестовый	природный щебень, металлургический шлак	двухслойный: щебеночный на песчаной подушке
	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30	35	20/20	25/20	35/20
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	11,8	14,1	16,5	12,1	14,4	16,8	17,7	21,0	24,5	16,6	20,1	23,6	27,3	26,7	30,3	35,8
2	12,4	14,8	17,4	12,7	15,1	17,7	18,6	22,0	25,8	17,4	21,1	24,8	28,6	28,0	31,8	37,6
3	12,8	15,2	17,8	13,1	15.6	18,2	19,1	22.8	26,5	18,0	21,7	25.5	29,5	28,8	34,3	38,7
4	14,0	16,6	19,5	14,3	17,0	19,8	21,0	24,8	29,0	19,6	23,7	27,9	32,3	31,5	35,8	42,3
5	15,1	18,0	21,0	15,4	18,4	21,4	22,6	26,8	31,3	21,2	25,7	30,1	34,8	34,1	38,9	45,9
6	16,4	19,6	22,9	16,8	20,0	23,3	24,6	29,1	34,0	23,1	27,9	32,7	37,7	37,0	42,0	49,6
7	17,5	20,9	24,4	18,0	21,3	24,8	26,2	31,1	36,3	24,6	29,7	34,9	40,4	39,6	44,8	53,0
8	21,1	25,2	29,6	21,7	25,8	30,0	31,6	37,6	43,8	29,7	35,9	42,3	48,9	47,8	54,2	64,0
9	21,4	25,6	30,0	22,0	26,2	30,5	32,2	38,1	44,4	30,1	36,5	42,9	49,6	48,6	55,1	65,0
Примечания.

1. 	Для двухслойного балласта в числителе дается толщина щебеночного слоя, в знаменателе - толщина песчаной подушки.

1. 	Восстановительную стоимость балластировки 1 км двухпутных участков определяют умножением табличных показателей на коэффициенты:

а) при песчаном, песчано-гравийном и асбестовом балласте - 2,20;

б) при балластах из природного щебня, металлургического шлака - 2,26;

в) при двухслойном балласте - 2,23.

1. 	Восстановительная стоимость балластного слоя из сортированного гравия принимается во стоимости щебеночного слоя с поправочным коэффициентом 0,87.


Таблица 4
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ

Восстановительная стоимость балластировки 1 км станционного пути при ширине междупутья 4,80 м,

в тыс. руб.

Таблица 4

	Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалы в см
	крайние станционные пути	средние станционные пути
Территори- альный пояс	песчаный	карьерная песчано- гравийная смесь	асбестовый	песчаный	карьерная песчано- гравийная смесь	асбестовый	щебень, металлур- гический шлак
	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	13,8	16,2	14,3	16,6	20,8	24,2	16,1	18,6	16,5	19,0	24,9	27,7	26,0	30,0
2	14,5	17,0	15,0	17,4	21,8	25,4	16,9	19,4	17,3	20,0	26,2	29,1	27,3	31,5
3	14,9	17,5	15,4	17,9	22,5	26,1	17,4	20,0	17,8	20,5	26,8	29,8	28,0	32,4
4	16,3	19,1	16.9	19,6	24,5	28,6	19,0	21,8	19,5	22,4	29,4	32,7	30,7	35,4
5	17,7	20,7	18,3	21,2	26,6	31,0	20,6	23,7	21,0	24,3	31,8	35,4	33,2	38,3
6	19,2	22,5	19,8	23,0	28,8	33,4.	22,2	25,6	22,8	26,3	34 ,4	38,3	36,0	41,5
7	20.4	24,0	21,2	24,6	30,8	35,8	23,8	27,4	24,4	28,1	36,9	41,0	38,5	44,4
8	24,7	28,9	25,5	29,.6	37,2	43,3	28,8	33,1	29,5	34,0	44,4	49,4	46,5	53,7
9	25,1	29,4	26,0	30,2	.37,8	44,0	29,3	33,7	30,0	34,6	45,3	50,5	47,4	54,6


Таблица 5
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ

Восстановительная стоимость балластировки 1 км станционного пути при ширине междупутья 5,30 м,

в тыс. руб.

Таблица 5

	Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалы в см
	крайние станционные пути	средние станционные пути
Территори- альный пояс	песчаный	карьерная песчано- гравийная смесь	асбестовый	песчаный	карьерная песчано- гравийная смесь	асбестовый	щебень, металлур- гический шлак
	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	14,8	17,3	15,2	17,7	22,0	25,8	17,9	20,6	18,3	21,1	26,7	30,9	29,0	33,4
2	15,5	18,2	15,8	18,6	23,0	27,0	18,8	21,6	19,2	22.2	28,0	32,4	30,4	35,2
3	16,0	18,7	16.3	19,1	23,7	27,9	19,3	22,3	19,8	22,8	28,8	33,3	31,4	36,0
4	17,4	20,4	17,9	20,8	26,0	30,4	21,2	24,3	21,6	24.9	31,7	36,4	34,2	39,4
5	18,9	22,2	19,5	22,6	28,2	33,0	22,9	26,4	23,4	27,0	34,2	39.7	37,1	42,7
6	20,6	24,1	21.1	24,6	30,5	35,9	24,9	28,7	25,6	29,3	37,1	43.0	40,3	46,3
7	21,9	25,6	22,4	26,2	32,6	38,1	26,4	.30,5	27,1	31,0	39,5	45,7	43,0	49,4
8	26,5	31,0	27,3	31,8	39,5	46,3	32,1	37,0	32,8	37,9	48.0	55,3	52,0	60,0
9	27,0	31,4	27,7	32,3	40,0	47,0	32,6	37,5	33,4	38,3	48,6	56,4	52,8	61,0


Таблица 6
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ

Восстановительная стоимость балластировки 1 км однопутных участков внутренних путей с заглубленным балластным слоем, в тыс. руб.

Таблица 6

	Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалы в см
Территориаль-	песчаный	карьерная песчано-гравийная смесь
ный пояс	20	25	30	»	25	30
	а	б	в	г	д	е
1	15,4	17,8	20,1	15,8	18,2	20,6
2	16,2	18,7	21,1	16,6	19,1	21,6
3	16,6	19,2	21,7	17,1	19,7	22,2
4	18,2	21,0	23,7	18,7	21,4	24,3
5	19,7	22,8	25,8	20,2	23,3	26,4
6	21,4	24,7	28,0	22,0	25,3	28,6
7	22,8	26,3	29,7	23,3	27,0	30,5
8	27,6	31,8	36,0	28,3	32,6	36,8
9	28,1	32,4	36,6	28,8	33,3	37,5
Примечание.

Восстановительную стоимость балластировки двухпутных участков определяют умножением соответствующих показателей стоимости таблицы на коэффициенты: 2,09 - при междупутьи 5,30 м и 1,97 - при междупутьи 4,80 м.

Восстановительная стоимость балластировки каждого дополнительного пути сверх двух определяется умножением соответствующей восстановительной стоимости балластировки двухпутного участка на коэффициент 0,7.


Таблица 7
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ (БЕЗ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ)

Восстановительная стоимость 1 км пути из новых материалов в тыс. руб.

Таблица 7

	Пути на деревянных шпалах	Пути на железобетонных шпалах
	Р-65 при числе шпал на 1 км пути	Р-50 при числе шпал на 1 км пути	Р-43 при числе шпал на 1 км пути	Р-38 при числе шпал на 1 км пути	Р-ЗЗ при числе шпал на 1 км пути	Р-65 при числе шпал 1 км пути	Р-50 при числе шпал на 1 км пути	Р-43 при числе шпал на 1 км пути
	2000	1840	2000	1840	1600	1840	1600	1440	1840	1600	1440	1600	1440	2000	1840	2000	1840	1600	1840	1600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	Ф
1	50,0	47,8	44,1	42,2	39,1	39,4	36,3	34,4	36,9	34,0	32,0	28,4	26,8	79	75	72	68	62	66	59,4
2	52,6	50,2	46,4	44,4	41,1	41,5	38,2	36,2	38,8	35,7	33,7	29,9	28,2	83	78	76	72	65	69	63
3	54,1	51,7	47,7	45,6	42,3	42,6	39,3	37,2	39,9	36,7	34,7	30,7	29,0	85	81	78	74	67	71	64
4	59,0	56,4	52,1	49,8	46,2	46,0	42,9	40,6	43,6	40,1	37,8	33,5	31,6	93	88	85	80	73	77	70
5	64	62	56,5	54,1	50,1	50,5	46,5	44,1	47,3	43,5	41,1	36,4	34,3	101	95	92	87	79	84	76
6	70	67	62	58,8	54,5	54,9	50,6	47,9	51,4	47,3	44,6	39,6	37,3	109	103	100	94	86	91	82
7	74	71	66	63	57,9	58,4	53,8	50,9	54,7	50,3	47,5	42,1	39,7	117	110	107	101	91	97	88
8	90	80	79	76	70	71	65	62	66	61	57,5	50,9	48,1	141	133	129	121	110	117	106
9	91	87	80	77	71	72	66	63	67	62	58,4	51,7	48,9	143	135	131	123	112	119	108


Таблица 8
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ (БЕЗ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ)

Восстановительная стоимость одного комплекта стрелочного перевода и глухого пересечения, уложенных из новых 1 материалов, в тыс. руб.

Таблица 8

Терри- ториаль- ный пояс	Обыкновенные одиночные стрелочные переводы при марках крестовин и типах рельсов	Симметричные стрелочные переводы при марках крестовин и типах рельсов	Перекрестные стрелочные переводы при марках крестовин и типах рельсов	Глухие пересечения при марках крестовин к типах рельсов
	1/9	1/7	1/5	1/6	1/9	2/9	2/6
	Р-65	Р 50	Р-43	Р-50	Р-43	Р-43	Р-50	Р-43	Р-50	Р-43	Р-50	Р-43	Р-50	Р-43
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	5,07	3,68	2,66	2,87	2,55	2,23	2,83	2,31	8,9	7,3	4,03	3,69	3,91	3,50
2	5,33	3,87	2,80	3,02	2,68.	2,35	2,98	2,43	9,3	7,7	4,24	3,88	4,11	3,68
3	5,48	3,98	2,88	3,10	2,76	2,41	3,06	2,50	9,6	7,9	4,36	3,99	4,23	3,78
4	5,99	4,35	3,14	3,39	3,01	2,64	3,34	2,73	10,6	8,7	4,76	4,36	4,62	4,14
5	6,5	4,72	3,41	3,68	3,27	2,86	3,63	2,96	11,5	9,4	5,17	4,73	5,01	4,49
6	7,0	5,12	3,71	4,00	3,55	3,11	3,94	3,22	12,4	10,2	5,61	5,14	5,44	4,87
7	7,5	5,45	3,94	4,25	3,78	3,30	4,19	3,42	13,2	10,9	5,97	5,46	5,79	5,18
8	9,1	6,6	4,77	5,14	4,57	4,00	5,07	4,14	15,9	13,1	7,3	6,7	7,1	6,3
9	9,1	6,8	4,85	5,23	4,64	4,06	5,15	4,21	16,2	13,3	7,4	6,8	7,2	6,4
Примечание. Восстановительную стоимость стрелочных переводов и глухих пересечений из рельсов типа Р-33 и Р-38 следует принимать по стоимости стрелочных переводов и глухих пересечений из рельсов Р-43.


Таблица 9
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОТИВОУГОНЫ, ПУТЕВАЯ ЗАЩИТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Восстановительная стоимость противоугонов, путевой защиты, путевых знаков и путевых упоров в руб.

Таблица 9

						Путевые упоры
Террито- риальный пояс	Противо- угоны, 100 шт.	Снеговые щиты, 100 шт	Железобетон- ные снего- защитные заборы, п. м	Живые снеговые насаждения, га	Путевые знаки, 1 км пути	деревянные, 1 упор.	железобетонные, 1 упор
	а	б	в	г	д	е	ж
1	29,8	539	24.7	265	247	329	423
2	31,3	566	25,9	278	259	345	444
5	32,2	582	26,7	286	267	355	457
4	35,2	640	29,2	313	291	388	499
5	38,1	690	31,6	339	316	421	541
6	41,4	750	34,3	368	343	457	588
7 8 9	44,8 53,3 54,2	800 960 980	36,6 44,2 45,0	392 474 482	366 442 450	487 589 599	630 760 770


Таблица 10
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОТИВОУГОНЫ, ПУТЕВАЯ ЗАЩИТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Восстановительная стоимость переездов с деревянным настилом и шлагбаумов на переездах в тыс. руб.

Таблица 10

	Переезды через один железнодорожный путь	Добавки к восстановительным стоимостям по соответствую-
Террито- риальный пояс	без пропуска воды	С пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон	щим предыдущим графам на каждый дополнительный путь сверх одного	Шлагбаумы
	ширина переезда, м
	4,5	7,0	14,0	4,5	7,0	14,0	4,5	7,0	14,0	4,5	7,0	14,0	4,5 и 7,0	14,0
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	2,54	3,12	5,20	3,78	4,61	7,3	5,03	6,1	9,4	0,62	0,95	1,83	0,48	1,03
2	2,67	3,28	5,46	3,97	4,84	7,7	5,28	6,4	9,9	0,65	1,00	1,92	0,50	1,08
3	2,74	3,37	5,62	4,08	4,98	7,9	5,43	6,6	10,2	0,67	1,03	1,98	0,52	1,11
4	3,00	3,68	6,1	4,46	5,44	8,6	5,93	7,2	11,1	0,73	1,12	2,16	0,57	1,21
5	3,25	3,99	6,7	4,84	5,9	9,4	6,4	7,8	12,1	0,79	1,22	2,34	0,61	1,32
6	3,53	4,34	7,2	5,25	6,4	10,2	7	8,5	13,1	0,86	1,32	2,54.	0,67	1,43
7	3,76	4,62	7,7	5,59	6,8	10,8	7,4	9	14	0,92	1,41	2,71	0,71	1,52
8	4,55	5,58	9,3	6,8	8,3	13,1	9	10,9	16,9	1,11	1,7	3,28	0,86	1,84
9	4,62	5,68	9,5	6,9	8,4	13,3	9,2	11,1	17,2	1,13	1,73	3,33	0,87	1,87
Примечание. При высоте насыпи более 1 м восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда на 6 % и на 9 % при пропуске воды с двух сторон.


Таблица 11
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 1. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОТИВОУГОНЫ, ПУТЕВАЯ ЗАЩИТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Восстановительная стоимость переездов с настилом из железобетонных плит в тыс. руб.

Таблица 11

	Через железнодорожные пути на деревянных шпалах
	через один путь	через два пути
Территори- альный пояс	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон
	ширина переезда, м
	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	4,3	4,8	5,7	5,6	6,2	7,3	5,9	6,6	7,8	7,3	8,1	9,4
2	4,5	5	6	5,9	6,5	7,7	6,2	7,0	8,2	7,6	8,5	9,9
3	4,6	5,1	6,2	6,1	6,7	7,9	6,4	7,2	8,5	7,9	8,8	10,2
4	5,1	5,6	6,7	6,7	7,4	8,6	7	7,8	9,2	8,6	9,6	11,1
5 6	5,5 6,0	6,1 6,6	7,3 7,9	7,2 7,8	8 8,7	9,4 10,2	7,6 8,2	8,5 8,2	10 10,9	9,3 10,1	10,4 11,3	12,1 13,1
7	6,4	7	8,5	8,4	9,2	10,8	8,8	9,8	11,6	10,8	12	13,9
8 9	7,7 7,8	8,5 8,7	10,2 10,4	10,1 10,3	11,2 11,3	13,1 13,3	10,6 10,8	11,9 12,1	14 14,2	13 13,3	14,5 14,8	16,9 17,1
Продолжение

	Через железнодорожные пути на железобетонных шпалах
	через один путь	через два пути
Территори- альный пояс	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон	с пропуском воды с одной стороны	с пропуском воды с двух сторон
	ширина переезда, м
	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10
	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш
1	4,8	5,2	6,2	6,1	6,7	7,8	6,2	6,9	8,1	7,5	8,3	9,7
2	5	5,5	6,5	6,4	7	8,2	6,5	7,2	8,5	7,9	8,8	10,1
3	5,1	5,7	6,7	6,6	7,2	8,4	6,7	7,4	8,7	8,1	9	10,4
4	5,6	6,2	7,3	7,2	7,9	9,2	7,3	8,1	9,5	8,9	9.8	11,4
5	6,1	6,7	7,9	7,8	8,6	10	7,9	8,8	10,3	9,6	10,7	12,4
6	6,6	7,3	8,6	8,5	9,3	10,8	8,6	9,6	11,2	10,5	11,6	13,4
7	7	7,7	9,2	9	9,9	11,5	9,1	10,2	11,9	11,1	12,3	14,3
8	8,5	9,4	11,1	10,9	12	13,9	11	12,3	14,4	13,5	14,9	17,3
9	8,7	9,5	11,3	11,1	12,2	14,2	11,2	12,5	14,7	13,7	15,2	17,6
Примечания.

1. При высоте насыпи более 1 м восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда на 5 % и на 8 % при пропуске воды с двух сторон.

2. Восстановительная стоимость шлагбаумов определяется по таблице 10.


Вводные указания
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Вводные указания

В восстановительную стоимость искусственных сооружении, помещенных во втором разделе, не входит стоимость укрепления откосов подводящего и отводящего русел, которую следует определять дополнительно по таблице 2 первого раздела настоящего сборника.

Восстановительные стоимости двухочковых труб н дюкеров, а также трехочковых труб н дюкеров нужно определять умножением приведенной в таблицах восстановительной стоимости звеньев н оголовков одноочковых труб и дюкеров на следующие поправочные коэффициенты:

Число очков	Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости
	звеньев	оголовков
2	2,0	1,5
3	3,0	1.9
Восстановительная стоимость труб с засыпкой над трубой более 1,0 м, а также мостов, путепроводов и других искусственных сооружений определяется по сборнику № 21.


Таблица 12
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ

А. Под тяжелые и нормальные нагрузки при засыпке над трубой от 0,4 до 1,0 м

Восстановительная стоимость 1 п. м звеньев трубы в руб.

Таблица 12

	Диаметр отверстии труб. м
	независимо от нагрузки	под нормальную нагрузку	под тяжелую нагрузку
	0,5	0,75	2 х 0,75	1,0	2 х 1,0	1,0	2 х 1,0
	а	б	в	г	д	е	ж
1	58,7	81	169	107	225	118	246
2	62	85	177	113	236	124	258
3	63	87	182	116	243	127	263
4	69	95	199	127	266	139	290
5	75	103	216	137	288	151	315
6	82	112	235	149	313	161	342
7	87	120	250	159	333	175	364
8	105	145	302	192	403	211	441
9	107	117	307	195	410	215	448


Таблица 13
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ

А. Под тяжелые и нормальные нагрузки при засыпке над трубой от 0,4 до 1,0 м

Восстановительная стоимость оголовков (2 оголовка) в руб.

Таблица 13

Территориаль-	Диаметр отверстия труб, м
ный пояс	0,6	0,75	2 х 0.75	1,0	2 х 1,0
	а	б	в	г	д
1	164	318	481	467	670
2	172	334	505	490	710
3	177	343	519	504	730
4	194	375	567	551	800
5	210	407	620	597	860
6	228	442	670	650	940
7	243	471	710	690	1000
8	294	569	860	840	1210
9	299	579	870	850	1230


Таблица 14
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ

Б. Для пропуска каналов оросительных систем при минимальной засыпке над трубой 0,25 м.

Восстановительная стоимость 1 п. м звеньев трубы в руб.

Таблица 14

Территориаль-	Диаметр отверстия труб, м
ные пояса	0,8	0.75	1,0
	а	б	в
1	53,7	72	125
2	56,4	73	131
3	58,0	78	135
4	6.3	85	117
5	69	93	160
6	75	100	173
7	79	107	185
8	96	129	223
9	98	132	227


Таблица 15
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ

Б. Для пропуска каналов оросительных систем при минимальной засыпке над трубой 0,25 м.

Восстановительная стоимость оголовков (2 оголовка) в руб.

Таблица 15

Территориальный	Диаметр отверстия труб, м
пояс	0,5	0,75	1,0
	а	б	в
1	138	263	454
2	145	276	477
3	149	284	491
4	163	310	536
5	177	336	582
6	192	365	630
7	205	389	670
8	248	470	810
9	252	478	830


Таблица 16
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ДЮКЕРЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ДЛЯ ПРОПУСКА ВОДОТОКОВ ЧЕРЕЗ «НУЛЕВЫЕ МЕСТА» И ВЫЕМКИ)

Восстановительная стоимость 1 п. м звеньев и оснований в руб.

Таблица 16

		Вид основания
Территориальные	Звенья	Лекальные блоки на дно котлована
пояса	Диаметр отверстия, м
	0,75	1,0	1,25	1,5	0,75	1,0	1,25	1,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	119	170	224	283	110	165	211	274
2	125	178	235	297	115	173	221	288
3	128	183	242	306	118	178	228	296
4	140	200	261	334	129	194	249	324
5	152	217	287	362	140	211	270	351
6	165	236	311	394	152	229	293	381
7	176	251	332	419	162	244	312	406
8	212	304	401	507	196	294	378	491
9	216	З09	408	515	199	299	384	499
Продолжение

		Вид основания
Территориальные	Звенья	Лекальные блоки на дно котлована
пояса	Диаметр отверстия, м
	0,75	1,0	1,25	1,5	0,75	1,0	1,25	1,5
	и	к	л	м	н	о	п	р
1	196	276	356	414	106	127	190	239
2	206	290	374	432	112	133	200	251
3	211	299	384	444	115	137	205	259
4	231	326	420	485	125	150	224	282
5	251	354	456	526	136	163	243	306
6	272	384	495	571	148	177	264	333
7	290	409	527	610	157	188	281	354
8	350	495	640	740	190	227	340	429
9	356	503	650	750	193	231	346	436
Примечание. Полная стоимость дюкера (без оголовков) определяется суммированием стоимости звеньев и оснований.


Таблица 17
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ДЮКЕРЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ДЛЯ ПРОПУСКА ВОДОТОКОВ ЧЕРЕЗ «НУЛЕВЫЕ МЕСТА» И ВЫЕМКИ)

Восстановительная стоимость оголовков дюкера (2 оголовка) в руб.

Таблица 17

Территориальный	Диаметр отверстия, м
пояс	0,75	1,0	1,25	1,50
	а	б	в	г
1	352	600	830	960
2	370	630	870	1010
3	380	650	890	1040
4	416	710	970	1140
5	451	770	1060	1230
6	490	840	1150	1340
7	521	890	1220	1430
8	630	1080	1480	1730
9	640	1100	1500	1760


Таблица 18
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Лотки междушпальные сборные, железобетонные

Восстановительная стоимости 1 п. м звеньев и оголовков лот«а в руб.

Таблица 18

	Нагрузка
Территораль- ный пояс	нормальная С14	тяжелая (от специального подвижного состава)
	Глубина лотке, м
	0,4	0,63	0,86	0,4	0,63	0,86
	а	б	в	г	д	е
1	25,7	43,7	62	27,0	46,3	70
2	26,9	45,9	65	28,4	44,6	74
3	27,8	47,2	67	29,2	50,0	76
4	30,3	51,6	73	31,9	54,6	83
5	32,9	55,9	79	34,6	59,2	90
6	35,7	61	86	37,5	61	98
7	38,0	65	91	40,0	63	104
8	46,0	78	110	48,3	83	126
9	46,8	80	112	49,1	84	128


Таблица 19
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЛОКОМОТИВО-ВАГОННЫЕ ДЕПО

Тепловозо-вагонные депо для тепловозов ТГМ и ТГК на 1 и 2 стойла

Характеристика

Депо на 1 стойло: фундаменты бутобетонные; стены из шлакобетонных камней или дырчатого кирпича; полы асфальтобетонные; перекрытия и покрытие из сборных железобетонных плит; утеплитель из пенобетона; кровля рулонная.

Группа капитальности II

Депо на 2 стойла: фундаменты железобетонные; колонны и балки сборные железобетонные; стены из дырчатого кирпича или шлакобетонных камней, перекрытия и покрытие из сборных железобетонных плит; утеплитель - плитный пенобетон; кровля рулонная.

Группа капитальности II

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 19

Территориальный	На 1 стойло	На 2 стойла
пояс	а	б
1	18,9	14,6
2	19,8	15,3
3	21,7	16,8
4	22,7	17,5
5	23,6	18,2
6	34,0	26,3
7	37,8	29,2
8	39,7	30,7
9	51,0	39,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 19)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	10	10
Стены	27	24
Металлоконструкции	1	1
Перекрытия и покрытия	5	9
Кровля	7	9
Полы	3	4
Приемы	6	7
Отделочные работы	3	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	27	27
Прочие работы	11	11
Итого	100	100


Таблице 20
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЛОКОМОТИВО-ВАГОННЫЕ ДЕПО

Локомотиво-вагонное депо на 1 стойло с экипировочным пунктом для тепловозов и электровозов

Характеристика

Фундаменты бутобетонные с железобетонными сборными балками, наружные стены из пустотелого кирпича; перегородки кирпичные и гипсобетонные; покрытие из сборных крупнопанельных железобетонных плит; утеплитель из плитного пенобетона; полы асфальтовые, цементные, глинобитные; кровля рулонная.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблице 20

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	17,2	18.1	19,8	20,6	21,5	31,0	34,4	36,1	46.4
Удельный вес отдельный конструктивных элементов в процентах

(к табл. 20)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	11
Стены и перегородки	24
Покрытия и перекрытия	8
Кровли	10
Полы	5
Проемы	8
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	29
Прочие работы	3
Итого	100


Таблица 21
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЛОКОМОТИВО-ВАГОННЫЕ ДЕПО

Локомотиво-вагонные депо на 2 и 3 стойла для тепловозов и электровозов

Характеристика

Депо на 2 стойла: фундаменты под колонны железобетонные, фундаментные балки и колонны из сборного железобетона; стены из крупных бетонных блоков или пустотелого кирпича; покрытие из сборных железобетонных плит по стропильным железобетонным балкам; утеплитель из плитного пенобетона; кровля рулонная; полы бетонные и из асфальтобетонных и керамических плиток.

Группа капитальности II.

Депо на 3 стойла: фундаменты под колонны железобетонные; фундаментные балки и колонны из сборного железобетона; стены из крупных бетонных блоков или пустотелого кирпича; покрытие из сборных железобетонных плит по стропильным железобетонным фермам и балкам; утеплитель из плитного пенобетона; кровля рулонная; полы бетонные, асфальтобетонные и из керамических плиток.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 21

	На 2 стойла	На 3 стойла
	с наружными стенами
Территориальный пояс	из пустотелого кирпича	из крупных бетонных блоков	из пустотелого кирпича	из крупных бетонных блоков
	а	б	в	г
1	10,2	11,1	9,3	9,8
2	10,7	11,7	9,8	10,3
3	11,7	12,8	10,7	11,3
4	12,2	13,3	11,2	11,8
5	12,8	13,9	11,6	12,2
6	18,4	20,0	16,7	17,6
7	20,4	22,2	18,6	19,6
8	21,4	23,3	19,5	20,6
9	27,5	30,0	25,1	26,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 21)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты Стены и перегородки	10 30	9 36	9 29	8 32
Металлоконструкции	1	1	1	1
Перекрытия и покрытия	7	7	8	8
Кровля	9	9	10	9
Полы	4	3	5	5
Проемы	8	7	7	7
Отделочные работы	5	4	5	5.
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22	20	22	21
Прочие работы	4	4	4	4
Итого	100	100	100	100


Таблица 22
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЛОКОМОТИВО-ВАГОННЫЕ ДЕПО

Локомотиво-вагонные депо на 4 и 9 стойл для тепловозов и электровозов

Характеристика

Депо на 4 стойл а: здание каркасное; фундаменты железобетонные монолитные; колонны, фундаментные и подкрановые балки из сборного железобетона; стены из шлакобетонных блоков; покрытие из сборных железобетонных крупнопанельных плит, уложенных по сборным железобетонным фермам и балкам кровли; утеплитель из плитного пенобетона; полы асфальтобетонные, цементные, из керамических плиток и дощатые; кровля рулонная.

Группа капитальности II.

Депо на 9 стойл: характеристики аналогична приведенной выше для депо на 4 стойла.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 22

Территориальный пояс	На 4 стойла	На 9 стоил
	а	б
1	9,2	7,4
2	9,7	7.8
3	10,6	8.5
4	11,0	8,9
5	11,5	9,2
6	16,6	13,3
7	18,4	14,8
8	19,3	15,5
9	24.8	20,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 22)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	7	6
Стены и перегородки Металлоконструкции	29 3	29 3
Покрытие и перекрытие Кровля	7 13	8 13
Полы	5	6
Проемы	6	6
Отделочные работы	5	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические и специально-строительные работы	24	24
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


Таблица 23
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЛОКОМОТИВО-ВАГОННЫЕ ДЕПО

Объединенное ремонтное хозяйство железнодорожного транспорта промышленного предприятия

Характеристика

Фундаменты, колонны, подкрановые балки и фермы из сборного железобетона наружные стены из панелей ячеистого бетона и кирпичные; полы бетонные и из керамических плиток; перекрытия из крупнопанельных сборных железобетонных плит; утеплитель из плит ячеистого бетона; переплеты стальные; кровля рубероидная и толевая.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 23

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	9,1	9,6	10,5	10,9	11,4	16,4	18,2	19,1	24,6
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 23)

Конструктивные элементы
Фундаменты	11
Степы и перегородки	24
Металлоконструкции	5
Покрытия и перекрытия	8
Кровля	7
Полы	6
Проемы	4
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические, электротехнические устройства и специально-строительные работы	26
Прочие работы	5
Итого	100


Таблица 24
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЛОКОМОТИВО-ВАГОННЫЕ ДЕПО

Паровозо-вагонное депо

Характеристика

Фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы цементные, глинобитные и асфальтобетонные; кровля рулонная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 24

Территориаль-	На 1 стойло	На 2 стойло	На 3 стойло
ный пояс	без мастерской	с мастерской	без мастерской	с мастерской	с мастерской
	а	б	в	г	д
1	16,4	16,2	12,1	13,5	12,4
2	17,2	17,0	12,7	14,2	13,0
3	18,9	18,6	13,9	15,5	14,3
4	19,7	19,4	14,5	16,2	14,9
5	20,8	20,2	15,1	16.9	15,5
в	29,5	29,2	21,8	24,3	22,3
7	32,8	32,4	24,2	27,0	24,8
в	34,4	34,0	25,4	28,4	26,0
9	44,3	43,7	32,7	36,5	33,5
Удельный вес отдельный конструктивных элементов в процентах

(к табл. 24)

Конструктивны» элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты	18	16	16	16	16
Стены и перегородки Металлоконструкции Перекрытия и покрытия, кровля Полы	22 2 15 4	23 2 16 5	22 2 22 2	23 2 19 6	22 1 22 6
Проемы	10	8	8	8	8
Отделочные работы Смотровые канавы	3 6	3 4	3 6	2 5	3 4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	16	20	14	15	14
Прочие работы	4	3	5	4	4
Итого	100	100	100	100	100


Таблица 25
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЗДАНИЯ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА

Пункты технического осмотра (ПТО) на 250 и 500 вагонов для промышленных железных дорог

Характеристика

Фундаменты ленточные бутобетонные или столбовые из крупных бетонных блоков; наружные стены: а) из обыкновенного кирпича, б) из дырчатого кирпича или шлакобетонных камней со щелевидными пустотами; полы в котельной бетонные, в концепропиточной и санузлах из керамических плиток, в остальных помещениях - дощатые; покрытие из крупнопанельных железобетонных плит; утеплитель - шлак, пенобетон или фибролит; кровля рулонная.

Группа капитальности П.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания ПТО на 250 вагонов в руб.

Таблица 25

	Стены
	из дырчатого кирпича или шлакобетонных камней	из обыкновенного глиняного кирпича
Территориальный	Фундаменты
пояс	из бутобетона	из бетонных блоков	из бутобетона	из бетонных блоков
	а	б	в	г
1	32,1	37,7	30,2	35,5
2	33,7	39,6	31,7	37,3
3	36,9	43,4	34,7	40,8
4	38,5	45,2	36,2	42,6
5	40,2	47,1	37,7	4-4,4
6	58,0	68,0	54,0	64,0
7	64,0	75,0	60,0	71,0
8	68,0	79,0	64,0	75,0
9	90,0	102,0	85,0	97,0
Удельный вес отдельный конструктивных элементов в процентах

(к табл. 25)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	6	20
Стены и перегородки	20	17
Покрытие и перекрытие	10	9
Утепление покрытия и кровли	7	6
Полы	7	6
Приемы	10	8
Отделочные работы	6	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства и каналы	33	28
Прочие устройства	1	1
Итого	100	100


Таблица 26
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЗДАНИЯ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА

Пункты технического осмотра (ПТО) на 250 и 500 вагонов для промышленных железных дорог

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания ПТО на 500 вагонов в руб.

Таблица 26

	Стены
	из дырчатого кирпича или шлакобетонных камней	из обыкновенного глиняного кирпича
Территориальный	Фундаменты
пояс	из бутобетона	из бетонных блоков	из бутобетона	из бетонных блоков
	а	б	в	г
1	29,6	34,7	30,0	34,0
2	31,1	36,4	31,5	35,7
3	34,0	40,0	34,5	39,0
4 5 6	35,5 37,0 53,0	41,6 43,4 63,0	36,0 37,5 54,0	40,8 42,5 61,0
7	59,0	69,0	60,0	68,0
8	62,0	73,0	63,0	72,0
9	83,0	98,0	84,0	95,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 26)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	6	19	7	19
Стены и перегородки	21	18	25	22
Покрытие и перекрытие Утепление покрытия и кровля	11 8	9 7	10 7	7 7
Полы	8	6	7	6
Проемы	11	9	10	9
Отделочные работы	6	6	6	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства и каналы	27	24	26	23
Прочие работы	2	2	2	1
Итого	100	100	100	100


Таблица 27
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЗДАНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Тяговые подстанции на 4 кремниево-выпрямительных агрегата

Характеристика

Фундаменты бутовые под стены и из монолитного железобетона под колонны; колонны, железобетонные; степи подвала бутовые с облицовкой с одной стороны кирпичом; стены наземной части кирпичные, перегородки железобетонные; междуэтажные перекрытия железобетонные ребристые со сборными железобетонными плитами; перекрытия кровли из железобетонных балок таврового сечения крупнопанельными железобетонными плитами; кровля утепленная из рубероида; утеплитель -плитный пенобетон, полы в подвале цементные на подготовке из бетона с покрытием линолеумом, кислотостойким асфальтом или кислотоупорным кирпичом; полы по перекрытиям подвала из метлахских плиток, цементные и паркетные

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 27

Территори- альный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	18,7	19.6	21,5	22,4	23,4	33,7	37,4	39,3	50,5
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 27)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	8
Каркас, стены и перегородки	33
Покрытие и перекрытие	15
Кровля	7
Полы	5
Проемы	3
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	23
Прочие работы	2
Итого	100


Таблица 28
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

ЗДАНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Дежурные пункты дистанции контактной сети

Характеристика

Фундаменты из железобетонных блоков; фундаментные башмаки и балки из сборного железобетона; колонны и балки-фермы из сборного железобетона; наружные стены из керамзитобетонных простеночных панелей; внутренние стены и перегородки из керамзитобетонных панелей, сборных гипсобетонных плит и из армированного металлической сеткой кирпича; покрытие из сборных железобетонных крупнопанельных плит по сборным железобетонным балкам-фермам; кровля утепленная, рубероидная трехслойная; полы на бетонной подготовке, из керамических плиток, бетонные или деревянные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 28

Территориальный пояс	Не совмещенные с тяговой подстанцией	Состыкованные с тяговой подстанцией
	а	б
1	24,5	23,4
2	25,7	24,6
3	28,2	26,9
4	29,4	28,1
5	30,6	29,2
6	44,1	42,1
7	49,0	46,8
8	51,4	49,1
9	66,0	63,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 28)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	9	9
Каркас, стены, перегородки Перекрыто и покрытие Кровля	33 11 8	32 11 8
Полы	4	4
Проемы Отделочные работы	12 6	12 6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	16	17
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


Таблица 29
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

СТАНЦИОННЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЗДАНИЯ

Здания заводских станций

Характеристика

Фундаменты ленточные бутобетонные; стены из дырчатого кирпича или из шлакобетонных со щелевидными пустотами камней; покрытие из сборных многопустотных плит; кровля рулонная; полы дощатые или из керамических плиток.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 29

	С центральным отоплением	Отоплением от котла местной установки
Территори-	Рабочая площадь, кв. м
альный пояс	23	38	54	81	110	23	38	54	81	110
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	37,3	33,7	31,8	29,7	28,1	38,7	34,8	32,8	30,7	29,0
2	39,2	35,4	33,4	31,2	29,5	40,6	36,5	34,4	32,2	30,4
3	42,9	38,8	36,6	34,2	32,3	44,5	40.0	37,7	35,3	33,4
4	44,8	40,4	38,2	35,6	33,7	46,4	41,8	39,4	36,8	34,8
5	46,6	42,1	39,8	37,1	35,1	48,4	43,5	41,0	38,4	36,2
6	67,0	61,0	57,2	53,5	50,6	70,0	63,0	59,0	55,3	52,2
7	75,0	67,0	64,0	59,4	56,2	77,0	70,0	66,0	61,0	58,0
8	78,0	71,0	67,0	62,0	59,0	81,0	73,0	69,0	64,0	61,0
9	101,0	91,0	86,0	80,0	76,0	104,0	94,0	89,0	83,0	78,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 29)

Конструктивные элементы	а, е	б, ж	в, з	г, и	д, к
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля Полы Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и. электротехнические устройства и каналы Прочие работы	7 28 13 8 4 8 4 26 2	7 28 13 10 4 6 5 24 1	7 28 16 10 5 6 5 22 1	7 25 18 11 5 8 6 19 1	6 24 19 12 6 8 6 18 1
Итого	100	100	100	100	100


Таблица 30
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

СТАНЦИОННЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЗДАНИЯ

Транспортные управления, совмещенные со зданиями заводских станций

Характеристика

Фундаменты бутобетонные ленточные или столбчатые; стены из дымчатого кирпича или из шлакобетонных со щелевидными пустотами камней; покрытие - сборные железобетонные многопустотные и ребристые плиты; кровля рулонная; полы ксилолитовые, из керамических плиток и цементные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб м здания в руб.

Таблица 30

	Стены м дырчатого кирпича	Стены из шлакобетонных камней
Территориаль-	Рабочая площадь в куб. м до
ный пояс	192	375	563	192	375 -563
	а	6	в	г	Д
1	29,1	26,3	24,2	29,8	24,7
2	30,6	27,6	25,4	31,3	25,9
3	33,5	30,2	27,8	34,3	28,4
4	34,9	31,6	29,0	35,8	29,6
5	36,4	32,9	30,2	37,2	30,9
6	52,4	47,3	43,6	53,6	44,5
7	58,2	62,6	48,4	59,6	49,4
8	61,0	55,2	50,8	63,0	51,9
9	79,0	71,0	65,0	80,0	67,0
Примечание. Здания транспортных управлений площадью 375 и 563 куб. м двухэтажные.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 30)

Конструктивные элементы	а, г	б, в, д
Фундаменты	5	4
Стены и перегородки Перекрытие и покрытие Кровля	21 - 30	24 8 18
Полы	7	7
Проемы	9	10
Отделочные работы	7	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	17
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


Таблица 31
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 3. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

СТАНЦИОННЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЗДАНИЯ

Посты электрической централизации, совмещенные со зданиями заводских станций

Характеристика

Фундаменты ленточные бутобетонные; стены из дырчатого кирпича или из шлакобетонных камней со щелевидными пустотами; перекрытие из сборных многопустотных железобетонных плит; кровля рулонная; полы дощатые или из керамических плиток.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 31

	Стены
Территориальный	нз дырчатого кирпич»	из шлакобетонных каынсА
пояс	Рабочая площадь, кв. м
	98	120	98	120
	а	б	в	г
1	24,1	23,2	25,5	24,6
2	25,3	24,4	26,8	25,8
3	27,7	26,7	29,3	28,9
4	28,9	27,8	30,6	29,5
5	30,1	29,0	31,9	30,8
6	43,4	41,8	45,9	44,3
7	48,2	46,4	51,0	49,2
8	50,6	48,7	53,5	51,7
9	65,0	63,0	69,0	67,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 31)

Конструктивные глементы	а, в	б, г
Фундаменты	6	6
Стены и перегородки Покрытие и перекрытие Кровля	20 18 14	20 19 15
Полы	11	11
Проемы	9	8
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства и каналы	6 15	6 14
Прочие	1	1
Итого	100	100


Таблица 32
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

ПУНКТЫ ЭКИПИРОВКИ ПАРОВОЗОВ

Сооружения и устройства экипировочных пунктов

Характеристика

Раздаточная смазки с пескосушилкой: фундаменты бетонные; стены кирпичные, перекрытия железобетонные; кровля рулонная, утепленная.

Сарай для песка: фундаменты - железобетонные столбы; каркая деревянный с дощатой обшивкой, кровля холодная.

Кочегарная канава: основание бетонное, плита и стены железобетонные, приямок - бетонное кольцо; гидроизоляция двойная горячим битумом.

Гидравлическая колонка: диаметр колонки 200 мм, фундамент бетонный, стены и днище колодца бетонные; гидроизоляция цементная штукатурка, отвод воды из колодца канализационной трубой

Восстановительная стоимость объекта в тыс. руб.

Таблица 32

	Раздаточная смазки с пескосушилкой объем здания, куб. м	Сарай для песка площадь сарая, кв. м	Кочегарная канава длиной 22 м	Гидравлическая колонка
	до 200	до 300	до 30	до 50
	а	б	в	г	д	е
1	6,39	9,66	1,01	1,23	3,32	1,52
2	6,71	10,14	1,06	1.29	3,49	1,60
3	6,90	10,43	1,09	1,33	3,59	1.64
4	7,54	11,40	1,19	1,45	3.92	1,79
5	8,18	12,36	1,29	1,57	4,25	1,95
6	8,88	13,43	1,40	1.71	4,61	2,11
7	9,46	14,30	1,49	1,82	4,91	2,25
8	11,44	17,29	1,81	2,20	6,94	2,72
9	11,63	17,58	1,84	2,24	6,04	2,77


Таблица 33
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

ПУНКТЫ ЭКИПИРОВКИ ПАРОВОЗОВ

Установка по подаче угля и песка на паровоз

Характеристика

Электрифицированный кран-укосина: грузоподъемность 1,25 т; фундаменты под кран - бетонные блоки.

Автопогрузчик: грузоподъемность 5 т; площадка под автопогрузчик шлаковая.

Скреперная установка: с ямами для угля и шлака подпорные стенки угольных и шлаковых ям бутобетонные; погрузочная эстакада металлическая с перекрытием из железобетонных плит пролетное строение моста - металлические прокатные профили.

Паровой грейферный кран: грузоподъемность 6 т, железнодорожный подкрановый путь - рельсы Р-43; шпалы деревянные; балласт песчаный.

Грейферная тележка: колонны эстакады монорельса металлические; фундаменты - монолитный бутобетон; кровля волнистая асбофанера по деревянной обрешетке или рулонная.

Восстановительная стоимость установки в тыс. руб.

Таблица 33

	Установка
Территориаль- ный пояс	кран-укосина	автопогрузчик	скреперная установка	паровой грейферный кран	грейферная тележка
	а	б	в	г	д
1	0,50	0,45	37,80	1,29	3,87
2	0,52	0,47	40,64	1,35	4,06
3	0,54	0,49	41,80	1,39	4,18
4	0,59	0,53	45,67	1,52	4,57
5	0,64	0,58	49,54	1,65	4,95
6	0,70	0.63	53,79	1,79	5,38
7	0,74	0,67	57,28	1,91	5,73
8	0,90	0,81	69,27	2,31	6,93
9	0,91	0,82	70,43	2,35	7,01


Таблица 34
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

ПУНКТЫ ЭКИПИРОВКИ ПАРОВОЗОВ

Линии связи

Восстановительная стоимость 1 км столбовой линии связи (без установки траверс подвески проводов) в руб.

Таблица 34

	Опоры
	деревянные, пропитанные, устанавливаемы в грунт	деревянные, непропитанные в железобетонных приставках	железобетонные
Территори-	типа Н-20	типа У-25	типа Н-20	типа У-25	типа	Добавлять или
альный пояс	Длина, м	Н-20	исключать на
	6,5	7,5	8,5	6,5	7,5	8,5	6,5	7,5	8,5	6,5	7,5	8,5		каждую опору при количестве их на 1 км отличном от 20
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	790	960	1190	1010	1230	1310	1110	1260	1320	1420	1580	1630	1710	71
2	830	1010	1250	1070	1290	1380	1170	1330	1390	1490	1650	1710	1800	75
3	850	1040	1290	1100	1330	1420	1200	1360	1430	1540	1700	1760	1850	77
4	930	1130	1410	1200	1450	1550	1310	1490	1560	1560	1860	1920	2020	84
5	1010	1230	1520	1300	1580	1680	1420	1620	1690	1690	2020	2080	2190	91
6	1100	1330	1660	1410	1710	1820	1550	1750	1830	1830	2190	2260	2380	99
7	1170	1420	1760	1500	1820	1940	1650	1870	1950	1950	2330	2410	2530	105
8	1410	1720	2130	1820	2200	2350	1990	2260	2360	2360	2820	2910	3060	127
9	1430	1740	2170	1850	2240	2390	2020	2300	2400	2400	2870	2960	3120	130


Таблица 35
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

ПУНКТЫ ЭКИПИРОВКИ ПАРОВОЗОВ

Линии связи

Восстановительная стоимость установки 1-й траверсы в руб.

Таблица 35

	Траверса
Территориальный пояс	одинарная	двойная
	а	б
1	4,7	9,8
2	4.9	10,3
3	5,1	10,6
4	5,5	11,6
5	6,0	12,5
6	6,5	13,6
7	7,0	14,5
8	8,4	17,5
9	8,5	17,8


Таблица 36
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

ПУНКТЫ ЭКИПИРОВКИ ПАРОВОЗОВ

Линии связи

Восстановительная стоимость подвески 1 км проводов в руб. (без стоимости проводов)

Таблица 36

Территориальный	Стальные	Медные
пояс	d = 4 мм	d =5 мм	d = 3 мм	d = 4 мм
	а	б	в	г
1	54,6	70	124	209
2	57,3	74	131	219
3	59	76	134	226
4	64	83	147	247
5	70	90	159	267
6	76	97	173	290
7	81	104	184	309
8	98	125	222	374
9	99	127	226	380
Примечание. Стоимость проводов определяется дополнительно по прейскуранту № 15-09 1967 г.


Таблица 37
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

ПУНКТЫ ЭКИПИРОВКИ ПАРОВОЗОВ

Линии связи

Восстановительная стоимость прокладки 1 км кабеля в руб.

Таблица 37

Территориальный пояс	Кабель ТГ под землей в асбоцементных трубах со стоимостью кабеля	Кабель ТБ под землей со стоимостью кабеля	Кабель подъемный магистральный всех марок без стоимости кабеля, соединительных и оконечных муфт
	а	б	в
1	3280	1860	78
2	3440	1950	82
3	3540	2010	84
4	3870	2190	92
5	4200	2380	99
6	4560	2580	108
7	4850	2750	115
8	5870	3330	139
9	5960	3380	141
Примечания

1. В показателях на прокладку кабелей учтен полный комплекс работ, в том числе- устройство покрытий для траншей в период производства работ, монтаж соединительных и разветвительных муфт, установка кабельных ящиков (для воздушного кабеля), ввод кабеля в здания.

2. Стоимость магистрального кабеля определяется дополнительно по прейскуранту № 15-09 1967 г.


Вводные указания
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Вводные указания

Стоимость диспетчерской централизации следует определять по суммарной стоимости автоматической блокировки, электрической централизации стрелок и стоимости кабельных линий.


Таблиц а 38
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Полуавтоматическая блокировка

Восстановительная стоимость устройств на 1 раздельный пункт в руб.

Таблиц а 38

Территориальный пояс	Полуавтоматическая блокировка с учетом стоимости входных сигналов	Дополнительно за каждый выходной сигнал
а	б	в
1	1610	110
2	1690	116
3	1740	119
4	1900	130
5	2060	141
6	2240	153
7	2380	163
8	2880	197
9	2930	200


Таблица 39
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Автоматическая блокировка

Восстановительная стоимость 1 км железнодорожной линии, оборудованной автоблокировкой (без питающей линии и сигнальных проводов) в руб.

Таблица 39

	Однопутная автоблокировка	Двухпутная автоблокировка
Территориальный пояс	дли паровой и тепловозной тяги	для электрической тяги	дли паровой и тепловозной тяги	для электрической тяги
	а	б	в	г
1	658	417	860	582
2	586	438	910	610
3	600	450	930	630
4	660	492	1020	690
5	710	534	1100	740
6	780	580	1200	810
7	830	620	1280	860
8	1000	750	1550	1040
9	1020	760	1570	1060


Таблица 40
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Автоматическая блокировка

Восстановительная стоимость высоковольтной сигнальной линии автоблокировки на 1 км

(без стоимости проводов) в руб.

Таблица 40

	На деревянных опорах	На железобетонных опорах
Территориальный	Одноцепная	Двухцепная	Одноцепная	Двухцепная
пояс	Тип линии
	Н	У	ОУ	Н	У	ОУ	Н	У	ОУ	Н	У	ОУ
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	1930	2270	2530	2390	2820	3150	2140	2560	2910	3560	4280	4850
2	2020	2380	2650	2500	2960	3310	2250	2690	3060	3740	4490	5100
3	2080	2450	2730	2580	3050	3400	2310	2770	3150	3850	4620	5240
4	2270	2680	2980	2810	3330	3720	2520	3020	3440	4200	5050	5730
5	2470	2900	3230	3050	3610	4030	2740	3280	3730	4560	5470	6200
6	2680	3150	3510	3320	3920	4380	2970	3560	4050	4950	5950	6700
7	2850	3360	3740	3530	4170	4660	3170	3790	4310	5270	6300	7200
8	3151	4060	4520	4270	5050	5640	3830	4590	5220	6400	7700	8700
9	3510	4130	4600	4340	5130	5730	3890	4660	5300	6500	7800	8800
Примечание. Стоимость проводов определяется дополнительно по прейскуранту № 15-09 1967 г.


Таблица 41
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Электроключевая зависимость стрелок на станциях, оборудованных автоблокировкой

Восстановительная стоимость оборудования стрелок устройствами - на одну стрелку в руб.

Таблица 41

Территориальный пояс	При паровой и тепловозной тяге	При электрической тяг«
	а	б
1	940	980
2	990	1030
3	1010	1060
4	1110	1160
5	1200	1250
6	1300	1360
7	1390	1450
8	1680	1750
9	1710	1780


Таблица 42
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Автоматическая сигнализация на переездах линий, оборудованных автоблокировкой

Восстановительная стоимость одного переезда в руб.

Таблица 42

Территориальный пояс	На однопутных линиях	На двухпутных линиях
	а	б
1	564	610
2	592	640
3	610	660
4	670	720
5	720	780
6	780	850
7	840	900
8	1010	1100
9	1030	1110


Таблица 43
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Электрическая централизация стрелок

Восстановительная стоимость оборудования стрелок устройствами в на одну стрелку в руб.

Таблица 43

	При паровой и тепловозной тяге	При электрической тяге
Территориаль- ный пояс	при числе стрелок до 15	при числе стрелок свыше 15	при числе стрелок до 15	при числе стрелок свыше 15
	а	б	в	г
1	840	760	900	950
2	880	800	940	1000
3	900	820	970	1030
4	990	900	1060	1120
5	1070	970	1150	1220
6	1160	1060	1240	1320
7	1240	1120	1320	1410
8	1500	1360	1600	1700
9	1520	1380	1630	1730


Таблица 44
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Сигнализация на въездах и выездах в цеховые, складские здания и при пересечении людских потоков и на внутренних путях

Восстановительная стоимость одной установки в руб.

Таблица 44

	Сигнализация на въездах и выездах
Территориаль- ный пояс	при путевом развитии, не оборудованном устройствами СЦБ, также на бункерные эстакады и приемные ямы	при путевом развитии, оборудованном устройствами электрической централизации стрелок и сигналов	при расположе- нии около них переезда, не оборудованного устройствами автоматической переездной сигнализации	при совмещении железнодорожного и автодорожного въезда в здание	при пересечении людских потоков
	а	б	в	г	д
1	96	33	117	98	188
2	101	35	123	103	197
3	104	36	126	106	203
4	113	39	138	116	222
5	123	42	150	125	241
6	133	46	163	136	261
7	142	49	173	145	278
8	172	59	209	175	337
9	175	60	213	178	342


Таблица 45
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 1524 л.и

Раздел 4 ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

Переездная сигнализация

Восстановительная стоимость строительных работ одного комплекта в руб.

Таблица 45

Территориальный	Тип схемных узлов рельсовых цепей
пояс	МРЦ1	МРЦ2	МРЦ3
	а	б	в
1	598	404	610
2	630	424	640
3	650	436	660
4	710	476	720
5	770	517	780
6	830	562	850
7	890	598	910
8	1070	720	1100
9	1090	740	1110
Примечания:

1. Стоимость устройств фидеров электропитания не учтена.

2. Длина и жильность кабелей определяется в каждом конкретном случае, а стоимость кабелей учитывается дополнительно.

3. Стоимость оборудования и его монтажа не учтена.


Вводные указания
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Вводные указания

1. Показатели стоимости приводится в двух разделах:

раздел 1. Путь и путевые устройства;

раздел 2. Здания производственно-технические и прочие сооружения и устройства.

2. Показатели стоимости II отдела предназначаются для пер оценки подъездных и внутренних железнодорожных путей колеи 750 мм, принадлежащих предприятиям различных министерств и ведомств.

3. Восстановительную стоимость следующих мероприятий и сооружений нужно определять по таблицам 1 отдела сборника:

крепления откосов земляного полота и кюветов (табл. 2);

путевой зашиты и путевых знаков (табл. 9);

круглых железобетонных труб и дюкеров (табл. 12, 13, 14, 15, 16 и 17).

4. Восстановительную стоимость сооружений и зданий, на которые отсутствуют показатели в этом сборнике, следует определять по показателям стоимости сооружений и зданий железных дорог колеи 750 мм, содержащимся в сборниках № 9, 16 и 21, при совпадении их технических характеристик.


Таблица 46
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Восстановительная стоимость 1 км однопутного земляного полотна в тыс. руб.

Таблица 46

Территориаль- ный пояс	Подъездные пути при рабочих отметках земляного полотна в м	Станцион- ные пути	Внутризавод- ские пути с открытым балластным слоем
	а	б	в	г	д	е	ж
1	3,2	9,9	22	70	154	4,2	2,1
2 3	3,4 3,5	10,4 10,7	23,1 23,8	74 76	162 166	4,4 4,5	2,2 2,3
4	3,8	11,7	26	83	182	4,9	2,5
5	4,1	12,7	28,2	90	197	5,3	2,7
6	4,4	13,8	30,6	97	214	5,8	3,0
7	4,7	14,7	32,5	104	228	6,2	3,1
8	5,7	17,7	39,4	125	276	7,4	3,8
9	5,8	18,0	40,0	128	280	7,6	3,9
Примечания

1. Восстановительные стоимости земляного полотна для промежуточных значений его рабочих отметок определяется интерполяцией.

2 Восстановительные стоимости земляного полотна не учитывают стоимости укрепления его откосов, искусственных сооружений и производства работ в скальных грунтах.

3 Восстановительные стоимости земляного полотна определены для полотна шириной поверху 3,5 м. При иной ширине полотна поверху необходимо вводить поправку В размере 2 % на каждые 10 см изменения ширины полотна.


Таблица 47
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ

Восстановительная стоимость балластировки 1 км однопутного участка подъездных и внутренних путей с открытым балластным слоем в тыс. руб.

Таблица 47

	Материал балласта при толщине слоя под шпалой в см
Территориаль- ный пояс	песок	песчано-гравийная смесь	щебень, металлургический шлак, сортированный гравий	асбестовые отходы
	15	20	15	20	15	20	15	20
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	5,8	7,2	5,9	7,4	8,2	10,4	10,0	12,4
2	6,1	7,6	6,2	7,9	8,6	10,9	10,5	13,0
3	6,3	7,8	6,4	8,0	8,8	11,2	10,8	13,4
4	6,8	8,5	7,0	8,7	9,7	12,3	11,8	14,6
5	7,4	9,2	7,6	9,5	10,5	13,3	12,8	15,9
6	8,1	10,0	8,2	10,3	11,4	14,4	13,9	17,3
7	8,6	10,7	8,7	10,9	12,2	15,4	14,8	18,4
8	10,4	12,9	10,5	13,2	14,7	16,6	17,9	22,2
9	10,5	13,1	10,8	13,5	14,9	19,1	18,2	22,8
Примечание. Для получения восстановительной стоимости балластировки 1 км двухпутного полотна необходимо к приведенным стоимостям независимо от рода балласта применять поправочный коэффициент 2,38.


Таблица 48
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ

Восстановительная стоимость балластировки 1 км станционного пути в тыс. руб.

Таблица 48

	Крайние пути	Средние пути
	Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалы в см
Территориальный пояс	песок	гравийная смесь	песок	песчано- гравийная смесь	щебень металлургиче- ский шлак, сортирован- ный гравий
	15	20	15	20	15	20	18	20	18	20
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2 3 4 5 6 7 8 9	9,6 10,1 10,4 11,3 12,3 13,3 14,2 17,2 17,5	11,2 11,8 12,1 13,2 14,3 15,6 16,6 20,0 20,4	9,8 10,3 10,6 11,6 12,5 13,6 14,5 17,5 17,8	11,4 12,0 12,3 13,5 14,6 15,9 16,9 20,4 20,7	10,9 11,4 11,8 12,9 14,0 15,2 16,2 19,5 19,8	12,9 13,6 14,0 15,2 16,5 17,9 19,1 23,1 23,5	11,1 11,7 12,0 13,1 14,2 15,5 16,4 19,9 20,2	13,2 13,8 14,3 15,6 16,9 18,4 19,6 23,6 24,0	17,6 18,5 19,0 20,7 22,5 24,4 26,0 31,5 32,0	21,1 22,2 22,2 24,9 27,0 29,4 31,3 37,8 38,4


Таблица 49
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ (БЕЗ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ)

Восстановительная стоимость 1 км пути из новых материалов в тыс. руб.

Таблица 49

	Тип рельсов
Территориальный	Р-24	Р-18	Р-15
пояс	Количество шпал на 1 км пути ,
	1760	1600	1050	1500	1650	1500
	а	б	в	г	д	е
1 2 3 4 5 6 7 8 9	17,1 18,0 18,5 20,2 21,9 23,8 25,3 30,6 31,2	16,5 17,3 17,8 19,4 21,1 22,9 24,4 29,5 30,0	14,0 14,7 15,1 16,5 17,9 19,4 20,7 25,0 25,5	13,6 14,3 14,7 16,0 17,4 18,9 20,1 24,3 24,7	12,2 12,8 13,2 14,4 15,7 17,0 18,1 21,9 22,2	11,9 12,5 12,8 14,0 15,2 16,5 17,6 21,3 21,6


Таблица 50
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ (БЕЗ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ)

Восстановительная стоимость одного комплекта стрелочного перевода из новых материалов в руб.

Таблица 50

	Тип рельсов
Территориальный	Р-24	Р-18	Р-15
пояс	Марка крестовки
	1/9	1/8	1/9	1/8	1/7	1/9	1/8	1/7
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	730	660	584	518	481	542	482	463
2	760	700	610	544	505	569	506	486
3	790	720	630	559	519	585	521	500
4	860	780	690	610	568	640	569	546
5	930	850	750	660	680	690	620	593
6	1010	920	810	720	670	750	670	640
7	1080	980	860	770	710	800	710	690
8	1300	1190	1050	930	860	970	860	830
9	1320	1210	1060	940	880	990	880	840


Таблица 51
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ (БЕЗ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ)

Восстановительная стоимость одного глухого пересечения из новых материалов в руб.

Таблица 51

	Тип пересечений
Территориальный	прямое	косое
пояс	а	б
1	272	365
2	286	383
3	294	391
4	321	430
5	348	467
6	378	507
7	403	539
8	487	650
9	495	660


Таблица 52
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОТИВОУГОНЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Восстановительная стоимость противоугонов, путевых упоров и переездов в руб.

Таблица 52

Территориальный пояс	Противоугоны, 100 шт.	Путевые упоры деревянные, 1 шт.	Путевые упоры металлические, 1 шт.	Переезды 100 кв. м настила
	а	б	в	г
1	14,0	272	132	1510
2	14,7	286	139	1590
3	15,1	294	143	1630
4	16,5	322	156	1780
5	17,9	349	169	1930
6	19,4	379	183	2100
7	20,7	403	195	2210
8	25,0	488	236	2710
9	25,5	496	240	2750


Таблица 53
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Унифицированные сборные пролетные строения мостов

Восстановительная стоимость 1 пог. м прилета в руб.

Таблица 53

Территориаль- ные пояса	Пролетные строения из обычного железобетона длиной в м	Пролетные строения из предварительно напряженного железобетона длиной в м
	6,0	9,0	12,0	9,0	12,0	15,0	18,0	24,0
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	219	272	271	336	325	380	389	456
2	230	286	285	353	341	399	408	479
3	237	294	293	363	351	410	420	492
4	258	321	320	395	384	448	459	538
5	280	348	347	430	416	486	498	584
6	304	378	377	467	452	528	541	630
7	321	403	401	497	481	562	576	670
8	392	487	485	600	582	680	700	820
9	399	495	493	610	592	690	710	830


Таблица 54
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Опоры крайние под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и предварительно

напряженного железобетона

Восстановительная стоимость 1 опоры в тыс. руб.

Таблица 54

	Стоечные	Свайные
Территориальный	Высота опоры, м
пояс	5	7	3	5
	а	б	в	г
1	7,8	8,7	3,2	3,6
2	8,2	9,1	3,4	3,8
3	8,5	9,4	3,5	3,9
4	9,3	10,3	3,8	4,3
5	10,0	11,1	4,1	4,6
6	10,9	12,1	4,5	5,0
7	11,6	12,9	4,8	5,3
8	14,0	15,6	5,8	6,5
9	14,3	15,8	5,9	6,6


Таблица 55
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 1 ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Опоры промежуточные под унифицированные сборные пролетные мосты из обычного и

предварительно напряженного железобетона

Восстановительная стоимость 1 опоры

Таблица 55

	Двухстолбчатые, тыс. руб.	Массивно-столбчатые, тыс. руб.	Свайные, руб.	По схеме мостов секции, руб.
Территориаль-	Высота опоры, м	тип I	тип II
ный пояс	5	7	9	5	7	9	3; 5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	9,2	11,2	15,0	13,7	15,1	19,2	930	810	1160
2	9,7	11,8	15,7	14,3	15,8	20,2	970	850	1210
3	10,0	12,1	16,2	14,7	16,3	20,8	1000	880	1250
4	10,9	13,3	17,7	16,1	17,8	22,7	1090	960	1360
5	11,9	11,4	!9,2	17,5	19,3	24,6	1190	1040	1480
6	12,9	15,6	20,8	19,0	21,0	26,7	1290	1130	1610
7	13,7	16,6	22,2	20,2	22,3	28,9	1370	1200	1710
8	16,6	20,0	26,8	24,4	27,0	31.4	1660	1460	2070
9	16,9	20,5	27,3	24,8	27,5	35,0	1690	1480	2100
Примечания.

1. В графах «а - е» приведены восстановительные стоимости опор на естественном основании. При определении восстановительной стоимости опор на свайном основании необходимо к приведенным стоимостям применять поправочные коэффициенты 0,74 - для двухстолбчатых опор и 0,79 - для массивно-столбчатых.

2. Тип 1 - опора высотой 2 м, в поперечном сечении - две сваи, Тип II - опора высотой 3 - 4 м, в поперечном сечении—три сваи.


Таблица 56
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 2. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

ЛОКОМОТИВО-ВАГОННЫЕ ДЕПО

Характеристика

Паровозо-вагонное депо: фундаменты бутобетонные и бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная.

Группа капитальности II.

Паровозные депо: фундаменты бутовые и бетонные, стены деревянные; покрытия деревянные; кровля рулонная.

Группа капитальности IV.

Мотовозные депо: фундаменты - деревянные стулья стены деревянные; покрытия деревянные; кровля рулонная.

Группа капитальности IV.

Вагоноремонтное депо: фундаменты деревянные; стены деревянные; полы дощатые; покрытия деревянные; кровля рулонная.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 56

Территориаль- ный пояс	Паровозо-вагонное депо на 1 паровозное и 4 вагонных стойла с мастерской	Паровозные депо с количеством стойл	Мотовозное депо на 2 стойла	Вагоноремон тное депо на 1 стойло
		2	3	4
	а	б	в	г	д	е
1	16,6	14,1	13,8	13,1	14,1	14,9
2	17,4	14,8	14,5	13,8	14,8	15,6
3	19,1	16,2	15,9	15,1	16,2	17,1
4	19,9	16,9	16,6	15,7	16,9	17,9
5	20,8	17,6	17,2	16,4	17,6	18,6
6	29,9	25,4	24,8	23,6	25,4	26,8
7	33,2	28,2	27,6	26,2	28,2	29,8
8	34,9	29,6	29,0	27,5	29,6	31,3
9	41,8	38,1	37,3	35,4	38,1	40,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 56)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	21	6	6	6	7	6
Стены и перегородки	23	19	16	15	25	29
Перекрытия и покрытия, кровля Полы Проемы Отделочные работы	18 6 6 4	20 7 9 9	27 9 9 6	28 9 8 6	16 15 14 12	16 13 12 13
Смотровые канавы	2	8	6	5	-	-
Внутренние, санитарно-технические и электротехнические устройства	17	20	18	20	10	10
Прочие работы	3	2	3	3	1	1
Итого	100	100	100	100	100	Гоо


Таблица 57
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм

Раздел 2. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

ПЕСКОСУШИЛКА СО СКЛАДОМ СЫРОГО ПЕСКА

Характеристика

Фундаменты деревянные; стены деревянные; полы глинобитные; кровля рулонная.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 57

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем зданий до 200 куб. м	19	20	20,5	22,4	24,3	26,4	28,1	34,0	34,6


Вводные указания
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Вводные указания

1. 	Показатели стоимости приведены в двух разделах:

Раздел 1. Дороги;

Раздел 2. Гаражи.

1. 	Восстановительные стоимости, приведенные в III отделе, предназначаются для переоценки подъездных и внутренних дорог, принадлежащих предприятиям различных министерств и ведомств

1. 	Восстановительную стоимость следующих мероприятий и сооружении надо определять по таблицам 1 отдела этого сборника:

крепления откосов земляного полотна и кюветов (табл. 2);

переездов и шлагбаумов (табл. 10 и 11);

круглых и железобетонных труб и дюкеров (табл. 12, 13. 16 и 17).

1. 	При определении восстановительной стоимости многоочковых труб и дюкеров следует применять поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости одноочковых труб и дюкеров, приведенные н вводные указаниях ко второму разделу 1 отдела сборника.

1. 	Восстановительную стоимость сооружений и зданий, на которые отсутствуют показатели в этом сборнике, следует определять по показателя стоимости зданий и сооружений автомобильного транспорта и автомобильных дорог, содержащимся в сборнике № 23, при совпадении их технических характеристик.

1. 	К восстановительным стоимостям, помещенным в III отделе, при переоценке зданий н сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, следует применять поправочные коэффициенты, указанные в п. 8 технической части настоящего сборника.


Таблица 58
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Восстановительная стоимость I км земляного полотна в тыс. руб.

Таблица 58

	Подъездные дороги и не расположенные в отметках планировки промышленной площадки внутренние дороги, при рабочих отметках земляного полотна в м	Внутренние дороги, расположенные в отметках планировки промышленной площадки. При поперечном профиле
Территориаль- ные пояса	до 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 7	7 - 9	с обочинами и открытым водоотводам	с бортовыми камнями
	а	6	в	г	д	е	ж	з	и
I	3,4	13,1	25,2	50	72	119	187	8,1	4,6
2	3,6	13,8	26,5	52,5	76	124	197	8,5	4,8
3	3,7	14,2	27,2	54	82	128	202	6,8	5,0
4	4,0	15,5	29,7	59	85	140	221	9,6	5,4
5	4,4	16,8	32,3	64	92	152	240	10,4	5,9
6	4,7	18,2	35,0	69	100	165	260	11,3	6,4
7	5,0	19,4	37,3	74	107	175	277	12,0	6,8
8	6,1	23,5	45,1	89	129	212	335	14,5	8,2
9	6,2	23,8	45,9	91	131	216	341	14.7	8,4
Примечания.

1. 	Восстановительные стоимости земляного полотна не учитывают стоимости укрепления его откосов, дренажных устройств мелкого заложения в корыте земляного полотна и искусственных сооружений, которые определяются в соответствии с вводными указаниями (отдел III, п. 3).

1. 	Восстановительные стоимости земляного полотна подъездных дорог н не расположенных в отметках планировки промышленной площадки внутренних дорог определены для земляного полотна шириной поверху 10 м. При иной ширине земляного полотна в табличные восстановительные стоимости надо вводить поправку в размере 8 % на каждый метр изменения ширины полотна поверху.

1. 	Восстановительные стоимости земляного полотна внутренних дорог, расположенных в отметках планировки промышленной площадки, определены для дорог с проезжей частью шириной 6 м. При иной ширине проезжей части (заглубленного корыта) в табличные восстановительные стоимости надо вводить поправку на каждый метр изменения ширины проезжей части в размере 10% при поперечном профиле с обочинами и открытым водоотводом и в размере 17 % при поперечном профиле с бортовыми камнями.


Таблица 59
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Восстановительная стоимость 100 кв. м подстилающего слоя дорожных одежд, руб.

Таблица 59

	Подстилающий слой при толщине 20 см
Территориальный пояс	песчаный	карьерная песчано-гравийная смесь	щебеночный
	а	б	в
1	171	248	352
2	180	260	370
3	185	268	380
4	202	293	415
б	219	317	451
6	238	345	489
7	253	367	521
8	306	444	630
9	311	451	640
Примечание. При толщине подстилающего слоя, отличи от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки в размере 5% на каждый сантиметр изменения мощности слоя.


Таблица 60
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Восстановительная стоимость 100 кв. м оснований дорожных одежд, руб.

Таблица 60

	Основание при толщине слоя 15 см
Террито- риальный пояс	грунтовое, укрепленное вяжущими материалами	гравий- ное	щебеноч- ное	гравийное двухслойное (нижний слой 9 см, верхний 6 см) обработанное вяжущими материалами	щебеночное двухслойное (нижний слой 9 см, верхний 6 см) с пропиткой битумом	цементно-бетонное
	а	б	в	г	д	е
1	144	216	291	277	348	621
2	151	227	305	291	365	652
3	156	234	314	300	376	670
4	170	255	343	327	411	730
5	184	277	372	355	445	790
6	200	301	404	386	484	860
7	213	320	430	411	515	920
8	258	387	520	497	623	1110
9	262	393	529	505	633	1130
Примечание. При толщине слоя основания, отличной принятой в таблице, и восстановительная стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки на каждый сантиметр изменений толщины слоя основания: 5% - при цементно-бетонном; 8% - гравийном и щебеночном; 12% - при щебеночном, пропитанном битумом; 15 % - при гравийном, обработанном вяжущими материалами.


Таблица 61
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Восстановительная стоимость 100 кв. м дорожных покрытий в руб.

Таблица 61

Террито- риальный пояс	Грунтовое, укрепленное вяжущими материалами, слоем толщиной 15 см	Белое гра- вийное серповидно- го профиля толщиной 12 см по оси	Гравийное толщиной 8 см, об- работан- ное биту- мом	Белое щебеноч- ное тол- щиной 8 см	Черное щебеночное однослойное толщиной 8 см с поверх- ностной обработкой	Черное щебеночное двух- слойное: ниж- ний слой 6 см, верхний 4 см с поверх- ностной обработкой	Асфальтобе тонное однослойное толщиной 4 см	Асфальтобе- тонное двух- слойное: ниж- ний слой 4 см, верхний 2,5 см поверхностной обработкой	Цементно- бетонное толщиной 18 см
	а	б	в	г	л	е	ж	з	и
1	140	137	187	218	299	370	205	368	780
2	145	143	196	219	314	388	215	386	820
3	151	148	202	236	323	399	222	397	850
4	165	161	221	257	353	436	242	434	920
5	179	175	239	279	383	473	263	471	1000
6	194	190	260	303	415	514	285	511	1090
7	207	202	277	323	442	547	304	544	1160
8	250	245	335	391	535	662	367	658	1400
9	255	249	340	397	544	673	373	669	1430
Примечание. При толщине слоя покрытия, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки на каждый сантиметр изменения толщины слоя покрытия: белого гравийного серповидного профиля 8%; гравийного, обработанного битумом, .15%; белого щебеночною 7%; черного щебеночного однослойного 14%; черного щебеночного двухслойного 9%; асфальтобетонного однослойного 12%; асфальтобетонного двухслойного 7%; цементно-бетонного 5%.


Таблица 62
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Восстановительная стоимость укрепительных полос у кромки дорожной одежды, крепления обочин, подзоров и отмосток, дорожек и тротуаров, бортовых камней в руб.

Таблица 62

	Укрепительные полосы у кромок дорожной одежды	Крепление обочин слоем толщиной 7 см	Дорожки и тротуары	Бетонные бортовые камни	Моще- ные подзоры
Террито- риальный пояс	щебеноч- ные толщиной 10 см, 100 кв. м	цементно- бетонное толщиной 16 см, 100 кв. м	щебеноч- ное, 100 кв. м	гравийное, 100 кв. м	асфаль- тобетон- ные, 100 кв. м	для отделения проезжей части дороги, 100 пог. м	для отделения тротуаров и дорожек, 100 пог. м	и отмостка, 100 кв. м
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	228	860	128	108	370	850	247	256
2	292	900	134	113	389	900	259	269
3	300	930	138	116	400	920	267	276
4	328	1010	151	127	437	1010	291	302
5	356	1100	164	138	474	1090	316	328
6	386	1190	178	150	514	1190	343	356
7	411	1270	189	159	548	1260	366	379
8	497	1540	229	193	662	1530	442	458
9	506	1560	233	196	673	1550	500	466
Примечание При толщине укрепительных полос у кромок проезжей части и слоя крепления обочин, отличной от принятой в таблице в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки на каждый сантиметр изменения толщины слоя: укрепительной щебеночной полосы 10%; цементно-бетонной - 6% и крепления обочин - 13% вне зависимости от материала, используемого для крепления.


Таблица 63
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 63

Территориаль- ный пояс	Перила деревянные	Тумбы ограждения, 10 шт.	Парапеты, 10 п. М	Дорожные сигнальные и путевые знаки, 10 шт.
	10 п. М	деревянные	железобетонные	каменные	бетонные	деревянные	железобетонные
	а	б	в	г	д	е	ж
1	49,5	41,4	48,9	187	296	74	92
2	52,0	43,5	51,3	196	311	78	97
3	53,5	44,7	52,8	902	320	80	100
4	58.4	48,9	57,7	220	349	87	109
5	63,0	53,0	63,0	239	379	95	118
6	69,0	57.6	68,0	260	412	103	129
7	73,0	61,0	72,0	276	438	110	137
8	89,0	74,0	88,0	334	530	132	166
9	90,0	75,0	69,0	340	539	135	168
Примечание. Восстановительная стоимость переездов и шлагбаумов принимается по таблицам 10 и 11 Отдела 1.


Таблица 64
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водопропускные сборные железобетонные трубы для пропуска каналов оросительных систем с минимальной засыпкой над трубой 0,25 м

Восстановительная стоимость 1 п. М звеньев в руб.

Таблица 64

Территориальный	Диаметр отверстия труб, м
пояс	0,5	0,75	1,0
	а	б	в
1	61	72	111
2	64	76	117
3	66	78	120
4	72	85	131
5	78	93	142
6	85	100	155
7	91	107	165
8	110	129	199
9	112	132	203
Примечание. Восстановительную стоимость оголовков следует принимать по таблице 15 отдела 1 этого сборника.


Таблица 65
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 1. ДОРОГИ

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Унифицированные сборные предварительно напряженные железобетонные пролетные строения мостов длиной 9, 12, 15, 18 и 24 м под автомобили БелАЗ-540 весом в груженом состоянии 51,5 т

Восстановительная стоимость 1 п. М в руб.

Таблица 65

Территориаль-	Пролетные строения длиной в м
ный пояс	9	12	15	18	24
	а	б	в	г	д
1	2030	2000	1940	2160	2450
2	2130	2100	2000	2270	2600
3	2190	2160	2100	2330	2640
4	2390	2370	2300	2550	2890
5	2600	2570	2480	2760	3130
6	2820	2790	2700	3000	3400
7	3000	3000	2870	3200	3620
8	3630	3590	3470	3870	4380
9	3690	3650	3530	3930	4460


Таблица 66
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 2. ГАРАЖИ

Гаражи на 3—30 автомобилей

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные или из блоков; колонны кирпичные и железобетонные; перекрытия металлические н железобетонные; кровли рулонные, железин асбоцементные н черепичные; полы бетонные, цементные, асфальтовые и дощатые.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м зданий в руб.

Таблиц 66

	Объем зданий, куб. м, до
Территориальный	1000	2000	5000
пояс	на количество автомобилей
	3 - 5	10	20 - 30
	а	б	в
1	20,0	15,5	13,4
2	21,0	16,3	14,1
3	23,0	17,8	15,4
4	24,0	18,9	16,1
5	25,0	19,4	16,8
6	36,0	27,9	24,1
7	40,0	31,0	26,8
8	42,0	32,6	28,1
9	54,0	41,8	36,2
Удельный вес отдельный конструктивных элементов в процентах

(к табл. 66)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	13	10	8
Стены, колонны, перегородки Перекрытия и покрытии	22 23	21 25	17 29
Кровля Полы	6 7	7 10	7 12
Проемы	8	8	7
Отделочные работы	5	4	3
Внутренние санитарно-технические и электроосветительные устройства	15	14	16
Прочие работы	1	1	1
Итого	100	100	100


Таблица 67
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 2. ГАРАЖИ

Гаражи на 1—30 автомобилей

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные или из блоков; колонны кирпичные и железобетонные; перекрытия металлические и железобетонные; кровли рулонные, железные, асбестоцементные и черепичные; полы бетонные, цементные, асфальтовые и дощатые.

Группа капитальности III

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 67

	Объем зданий, куб. м, до
	500	1000	2000	6000
Территориальный	На количество автомобилей
пояс	1 - 2	3 - 5	10	20 - 30
	а	б	в	г
1 2 3 4 5 6 7 8 9	20,4 21,4 23,5 24,5 25,5 36,7 40,8 42,8 56,1	17,3 18,2 19,9 20,8 21,6 31,1 34,6 86,3 46,7	13,2 13,9 15,2 15,8 16,5 23,8 26,4 27,7 35,6	10,7 11,2 12,3 12,8 13,4 19,3 21,4 22,5 28,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов

(к табл. 67)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Фундаменты	17	13	10	8
Стены, колонны, перегородки Перекрытия и покрытия	30 6	28 10	25 13	20 17
Кровли	7	7	8	9
Полы	7	8	12	15
Проемы	6	9	10	10
Отделочные работы	5	5	5	4
Внутренние санитарно-технические и электроосветительные устройства	18	16	15	15
Прочие работы	4	4	2	2
Итого	100	100	100	100


Таблица 68
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 2. ГАРАЖИ

Гаражи на 60 большегрузных автомобилей типа БелАЗ с закрытой стоянкой

Гараж состоит: из производственного корпуса и административно-бытового с переходной галереей, контрольно-пропускного пункта.

Характеристика

Производственный корпус: здание каркасное; фундаменты под колонны монолитные железобетонные, стаканного типа фундаменты под стены, фундаментные балки, колонны, подкрановые балки и перекрытия из сборного железобетона; стены панельные железобетонные и кирпичные; покрытие из железобетонных сборных плит по железобетонным стропильным фермам; полы бетонные, из керамических плиток и асфальтобетонные; кровля рулонная; утеплитель - пенобетон.

Группа капитальности II.

Административно-бытовой корпус: здание двухэтажное; фундаменты под колонны монолитные железобетонные стаканного типа; фундаменты под стены, фундаментные балки, колонны и перекрытия из сборного железобетона; стены панельные керамзитобетонные и кирпичные; перегородки кирпичные и гипсолит вые; полы бетонные, из керамических плиток, линолеума паркетные.

Группа капитальности II.

Переходная галерея: фундаменты ленточные бетонные стены кирпичные; покрытие из сборных железобетонных плит; полы цементные с линолеумом на бетонной подготовке.

Группа капитальности II.

Контрольно-пропускной пункт (навес): фундаменты под колонны столбовые монолитные железобетонные; каркас из сборных железобетонных колонн с металлическими двутавровыми ригелями; покрытие из сборных железобетонных плит по двутавровым ригелям; кровля из волнистой асбофанеры; полы асфальтобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 68

Территориальный пояс	Производственный корпус	Административно- бытовой корпус с пе- реходной галереей	Контрольно-пропускной пункт (навес)
	а	б	в
1	10,5	33,4	5,8
2	11,0	35,1	6,1
3	12,1	38,4	6,7
4	12,6	40,1	7,0
5	13,1	41,8	7,2
6	18,9	60,0	10,4
7	21,0	67,0	11,6
8	22,0	70,0	12,2
9	28,4	90,0	15,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 68)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	7	7	7
Каркас, стены, перегородки Металлоконструкции Перекрытия и покрытия	24 6 7	34 1 13	21 13 20
Кровли	9	8	6
Полы	9	9	33
Проемы	7	9	-
Отделочные работы	2	7	-
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23	18	-
Прочие работы	6	4	-
Итого	100	100	100


Таблица 69
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Раздел 2. ГАРАЖИ

Гаражи на 100 большегрузных автомобилей типа БелАЗ с закрытой стоянкой

В гараже есть производственный, административно-бытовой н вспомогательный корпуса, контрольно-пропускной пункт.

Характеристика

Производственный корпус; фундаменты под колонны из монолитного железобетона, стаканного типа; фундаменты под стены, фундаментные балки, колонны, подкрановые балки и перекрытия из сборного железобетона; стены панельные железобетонные; покрытие из железобетонных плит по стропильным железобетонным фермам; кровля рулонная; утеплитель из пенобетона, полы бетонные, асфальтобетонные и из керамических плиток.

Группа капитальности II.

Административно-бытовой корпус; здание двухэтажное; фундаменты под колонны сборные железобетонные, башмаки стаканного типа; фундаменты под стены сборные железобетонные; колонны н перекрытия железобетонные; покрытие из железобетонных плит по стропильным фермам; стены панельные железобетонные; кровля рулонная; утеплитель - пенобетон; полы на бетонной подготовке, из керамических плиток, линолеума и паркетные.

Группа капитальности II.

Вспомогательный корпус: фундаменты ленточные из сборных железобетонных блоков; перекрытии -сборные железобетонные плиты; стены кирпичные; покрытие из сборных железобетонных плит; кровля рулонная; утеплитель - пенобетон; полы бетонные, из керамических плиток и линолеума.

Группа капитальности II.

Контрольно-пропускной пункт (навес); характеристика аналогична приведенной для гаража на 60 автомобилей.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 69

Территориальный пояс	Производственный корпус	Административно-бытовой корпус	Вспомогательный корпус
	а	б	в
1	9,5	30,0	19,7
2	10,0	31,5	20,7
3	10,9	34,5	22,7
4	11,4	36,0	23,6
5	11,9	37,5	24,6
6	17,1	54,0	35,5
7	19,0	60,0	39,4
8	19,9	63,0	41,3
9	25,7	81,0	53,2
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м КПП приведена в таблице 68.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 69)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	6	7	12
Каркас, стены, перегородки	26	23	30
Металлоконструкции	-	-	1
Перекрытия и покрытия	15	17	10
Кровли и фонари	14	10	8
Полы	11	11	6
Проемы	4	6	8
Отделочные работы	4	6	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19	19	22
Прочие работы	1	1	-
Итого	100	100	100


Вводные указания
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Вводные указания

1. 	Показатели стоимости приведены в пяти разделах:

раздел 1. Эстакады для воздушной прокладки трубопроводов;

раздел 2. Крановые эстакады;

раздел 3. Каналы;

раздел 4. Тоннели;

раздел 5. Камеры.

1. 	Показатели стоимости сооружений этого отдела определены для условий, когда грунтовые воды отсутствуют. При уровне грунтовых вод, расположенном выше оснований сооружений, показатели стоимости сооружений нужно увеличивать умножением на следующие поправочные коэффициенты:

Показатели стоимости по разделам	Поправочный коэффициент
1 и 2	1,05
3	1,53
4 и 5	1,18
1. 	Восстановительную стоимость сооружений, параметры которых значительно отличаются от приведенных в этом отделе, не применяющихся во всех отраслях народного хозяйства, надо определять по соответствующим отраслевым сборникам.

1. 	Общее количество единиц измерителя по отдельным оцениваемым сооружениям определяется:

а) протяженность эстакад для воздушной прокладки трубопроводов, каналов и тоннелей - по осевой линии с разверткой участков в компенсаторных узлах - для эстакад и занимаемых компенсаторными нишами - для каналов и тоннелей. Длину участков, занимаемых вентиляционными или технологическими камерами, следует учитывать отдельно - по наружному габариту камер по осевой линии;

б) площадь застройки крановых эстакад - по размерам между наружными гранями колонн крайних рядов.

1. 	В восстановительную стоимость эстакад для воздушной прокладки трубопроводов, а также каналов и тоннелей стоимость трубопроводов не включена. Ее следует находить по таблицам сборника № 5 отдела «Тепловые сети», содержащим стоимость трубопроводов без строительных конструкций.

1. 	Восстановительная стоимость эстакад при промежуточном весе труб на 1 п. м определяется:

по интерполяции - для стальных эстакад;

по ближайшему большему значению веса труб - для железобетонных эстакад.

1. 	Таблицы удельного веса отдельных конструктивных элементов для 3, 4, 5 разделов помещены в конце 5 раздела.


Таблица 70
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 1. ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Одностоечные стальные эстакады

Характеристика

Фундаменты железобетонные; опоры, траверсы, площадки, лестницы и ограждения стальные.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Таблица 70

Территориаль-	Вес труб на 1 м эстакады, кг
ный пояс	150	300	500	1000	1500	2000	3000
	а	б	в	г	д	е	ж
1	26,8	59,4	90,5	155,9	215,3	259,8	326,6
2	28,1	62,4	95,0	163,7	226,0	272,8	342,9
3	30.8	68,3	104,1	179,3	247,5	298,7	375.6
4	32,1	71,3	108,6	187,0	258,3	311,7	391,9
б	33,5	74,2	113,1	194,8	269,1	324,7	408,3
6	48,2	106,9	162,9	280,6	387,5	467,6	587,9
7	53,6	118,8	181,0	311,7	430,5	519,6	653,2
8	56,2	124,7	190,1	327,3	452,0	545,5	685,9
9	72,3	160,4	244,0	420,8	581,2	701,4	881,9
Примечание. Вес труб на эстакаде определяется по их количеству и диаметрам (см. приложение к настоящему разделу).

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 70)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж
Фундаменты	25	25	25	18	17	14	13
Опоры	48	48	48	67	72	77	79
Прочие работы	27	27	27	15	11	9	9
Итого	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 71
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 1. ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Одностоечные железобетонные эстакады

Характеристика

Фундаменты, опоры, траверсы железобетонные; площадки, лестницы, ограждения стальные.

Группы капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Таблица 71

Территориаль-	Вес труб на 1 м эстакады, кг
ный пояс	500	1000	1500	2000	3000
	а	б	в	г	д
1	94,3	126,0	146,8	153,6	167,2
2	99,0	132,3	154,1	161,3	175,6
3	108,5	144,9	168,8	176,6	192,3
4	113,2	151,2	176,2	184,3	200,6
5	117,9	157,5	183,5	192,0	209,0
6	169,7	226,8	264,2	276,5	301.0
7	188,6	252,0	293,6	307,2	334,4
8	198,0	264,6	308,3	322,6	351,1
9	254,6	340,2	396,4	414,7	451,4
Примечание. Вес труб на эстакаде определяется по их количеству и диаметрам (см. приложение к настоящему разделу).

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 71)

Конструктивные элементы	а	б	°	Г	ц
Фундаменты Опоры Прочие работы	26 49 25	24 59 17	24 59 17	23 61 16	22 62 16
Итого	100	100	100	100	100


Таблица 72
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 1. ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Двухстоечные железобетонные эстакады (одноярусные и двухъярусные)

Характеристика

Фундаменты, опоры, траверсы железобетонные; площадки, •ПУ ницы и ограждения стальные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Таблица 72

	Одноярусные эстакады	Двухъярусные эстакады
Территориаль-	Вес труб на 1 м эстакады, кг
ный пояс	2000	3000	4000	3000	401)0	6000 • "= »-.
	а	б	в	г	д	е
1 2	182,1 191,2	197,4 207,3	201,6 211,7	268,8 282,2	285,0 299,3	294,4 309,1
3	209,4	227.0	231,8	309,1	327,8	338,6
4	218,5	236,9	241,9	322,6	342,0	363,3
5	227,6	246,8	252,0	336,0	356,3	368,0
6	327,8	355,3	362.9	483,8	513,0	529,9
7	364,2	394,8	403,2	537,6	570,0	588,8
8 9	382,4 491,7	414,6 533,0	423,4 544.3	564,5 725,8	598,5 769,6	618,2 794,9
Примечание. Вес труб на эстакаде определяется по их количеству и диаметрам (см. приложение к настоящему разделу).

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 72)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	28	27	27	25	23	23
Опоры	57	59	59	65	67	68
Прочие работы	15	14	14	10	10	9
Итоги	100	100	100	100	100	100


Приложение к 1 разделу
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 1. ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К 1 РАЗДЕЛУ

Вес водоводов и паропроводов, проложенных на эстакаде

	Вес трубопроводов, кг на 1 м
Диаметр, мм	водоводов	паропроводов
40 - 50	31	53
70 -80	59	80
100	81	99
125	107	126
150	134	161
200 250	190 246	222 272
300	322	363
350	384	407
400	470	515
450 500	540 617	584 650
600	698	720
700	780	810
Примечания.

1. Вес трубопроводов учитывает также воды и теплоизоляции

2 Вес паропроводов определен с учетом веса соответствующих по диаметру конденсатопроводов


Таблица 73
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 2 КРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

Крановые однопролетные эстакады

Характеристика

Фундаменты железобетонные; колонны железобетонные; подкрановые балки: железобетонные при шаге колонн 6 м, стальные при шаге колонн 12 м, грузоподъемность крана 5 - 10 т.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м эстакады в руб.

Таблица 73

	Шаг колонн 6 м	Шаг колонн 12 м
	Пролет, м, до
Территориаль-	12	15	18	18	24	30
ный пояс	Высота до верха подкранового рельса, м
	5	6	5	6	8	9	6	8	8	10	8	10	8	10	12
	а	6	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
1	30,0	31,2	25,8	26,7	28,3	28,8	23,7	25,1	31,2	21,9	17,7	18,1	15,3	15,7	19,2
2	31,5	32,7	27,0	28,0	29,7	30,2	24,9	26.4	22,3	23,0	18,6	19,0	16,1	16,5	20,2
3	34,6	35,8	29,6	30,7	32,5	33,1	27,2	28,9	24,4	25,2	20,4	20,8	17,6	18,1	22,1
4	36,1	37,4	30,9	32,0	34,0	34,5	28,4	30,1	25,4	26,3	21,2	21,7	18,4	18,8	23,0
5	37,6	38,9	32,2	33,4	35,4	36,0	29,6	31,4	26,5	27,4	22,1	22,6	19,1	19,6	24,0
6	54,1	56,1	46,4	48,1	50,9	51,8	42,6	45,2	38,2	39,4	31,9	32,6	27,5	28,3	34,6
7	60,1	62,3	51,5	53,4	56,6	57,6	47,4	50,2	42,4	43,8	35,4	36,2	30,6	31,4	38,4
8	63,1	65,4	54,1	56,1	59,4	60,4	49,7	52,7	44,5	46,0	37,2	38.0	32,1	33,0	40,3
9	81,1	84,1	69,5	72,1	76,4	77,7	64,0	67,8	57,2	59,1	47,8	48.9	41,3	42,4	51,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 73)

Конструктивные элементы	а	6	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
Фундаменты	23	22	24	24	23	22	24	23	14	13	15	14	15	14	12
Колонны	19	22	19	20	23	26	19	23	29	32	26	29	25	28	38
Балки подкрановые	42	41	40	39	38	36	37	35	36	35	34	33	33	32	27
Полы	12	11	13	13	12	12	16	15	16	15	20	19	22	21	18
Прочие работы	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 74
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 2 КРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

Крановые однопролетные эстакады

Характеристика

Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки: железобетонные при шаге колонн 6 м и стальные при шаге колонн 12 м; грузоподъемность крана 15 - 20 т.

Группа капитальности П.

Восстановительная стоимость I кв. м эстакады в руб.

Таблица 74

	Шаг колонн 6 м	Шаг колони 12 м
	Пролет м до,
Территориаль-	15	18	18	24	30
ный пояс	Высота до верха подкранового рельса, м
	8	9	8	9	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	35,9	36,9	31,0	31,5	24,2	25,2	30,3	20,1	20,8	24,7	17,6	18,2	21,4
2	37,7	38,7	32,6	33,1	26,4	26,5	31,8	21,1	21,8	25,9	18,5	19,1	22,5
3	41,3	42,4	35,7	36,2	27,8	29,0	34,8	23,1	23,9	28,4	20,2	21,0	24,6
4	43,1	44,3	37,2	37,8	29,0	30,2	36.4	24,1	25,0	29,6	21,1	21,9	25,7
5	44,9	46,1	38,8	39,4	30,2	31,5	37,9	25,1	26,0	30,9	22,0	22,8	26,7
6	64,7	66,4	55,8	56,7	43,6	45,4	54,5	36,2	37,4	44,5	31,7	32,8	38,5
7 8	71,9 75,4	73,8 77,5	62,0 65,1	63,0 66,2	48,4 50,8	50,4 52,9	60,6 63,6	40,2 42,2	41,6 43,7	49,4 51,9	35,2 37,0	36,5 38,3	42,8 44,9
5	97,0	99,6	83,7	85,1	65,3	68,0	81,8	54,3	56,2	66,7	47,5	49,2	57,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 74)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Фундаменты	23	22	23	22	21	20	17	21	20	17	22	21	18
Колонны	23	25	23	25	26	29	39	25	28	38	23	26	36
Балки подкрановые	39	39	38	37	35	34	29	33	32	27	32	31	26
Полы	11	10	12	12	14	13	11	17	16	14	19	18	16
Прочие работы	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 75
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 2 КРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

Крановые однопролетные эстакады

Характеристика

Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки стальные, с шагом колонн. 12 м, грузоподъемность крана 30 и 50 т.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м эстакады в руб.

Таблица 75

	Грузоподъемность крана 30 т	Грузоподъемность крана 50 т
Террито-	Пролет, м
риаль-	18	24	30	24	30
ный пояс	Высота до верха подкранового рельса, м
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
1	31,1	31,7	37,3	26,2	26,6	31,0	23,0	23,4	26,9	30,7	31,4	36,1	26,6	27,1	30,9
2	32,7	33,3	39,2	27,5	27,9	32,5	24,1	24,6	28,2	32,2	33,0	37,9	27,9	28,5	32,4
3	35,8	36,5	42,9	30,1	30,6	35,6	26,4	26,9	30,9	35,3	36,1	41,5	30,6	31,2	35,5
4	37,3	38,0	44,8	31,4	31,9	37,2	27,6	28,1	32,3	36,8	37,7	43,3	31,9	32,5	37,1
5	38,9	39,6	46,6	32.7	33,2	38,7	28,7	29,2	33,6	38,4	39,2	45,1	33,2	33,9	38,6
6	56,0	57,1	67,1	47,2	47,9	55,8	41,4	42.1	48,4	55,3	56,5	65,0	47,9	48,8	55,6
7	62,2	63,4	74,6	52,4	53,2	62,0	46,0	46,8	53,8	61,4	62,8	72,2	53,2	54,2	61,8
8	65,3	66,6	78,3	55,0	55,9	65,1	48,3	49,1	56,5	64,5	65,9	75,8	55,9	56,9	64,9
9	84,0	85,6	100,7	70,7	71,8	83,7	62,1	63,2	72,6	82,9	84,8	97,5	71,8	73,2	83,4
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 75)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
Фундаменты	26	25	22	24	24	22	25	24	22	26	25	22	27	26	23
Колонны	21	24	33	20	22	31	18	21	29	19	22	31	18	21	30
Балки подкрановые	32	31	27	31	30	26	30	29	25	34	33	29	32	31	27
Полы	18	17	15	22	21	18	24	23	21	18	17	15	20	19	17
Прочие работы	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 76
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 2 КРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

Крановые двухпролетные эстакады

Характеристика

Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки: железобетонные при шаге колонн 6 м и стальные при шаге колонн 12 м; грузоподъемность крана 5 - 10 т.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м эстакады в руб.

Таблица 76

	Шаг колонн 6 м	Шаг колонн 12 м
Территориаль-	Пролет, м, до
ный пояс	12	15	18	18	24	30
	Высота до верха подкранового рельса, м
	5	6	5	6	8	9	6	8	9	8	10	8	10	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	29,3	30,4	25,1	25,9	27,8	28,1	23,2	24,6	25,0	19,6	20,4	16,4	16,9	14,3	14,8	17,0
2	30,7	31,9	26,4	27,2	29,2	29,5	24,4	25,9	26,2	20,6	21,4	17,2	17,8	15,0	!5,5	17,9
3	33,6	34,9	28,9	29,8	32,0	32,4	26,7	28,3	28,7	22,5	23,5	18,9	19,4	16,4	17,0	19,6
4	35,1	36.4	30,1	31,1	33,4	33,8	57,8	29,6	29,9	23,5	24,5	19,7	20,3	17,2	17,8	20,4
5	36,6	38,0	31,4	32,4	34,8	35,2	29,0	30,8	31,2	24,5	25.5	20,5	21,1	17,9	18,5	21,2
6	52,7	54,7	45,2	46,7	50,1	50,7	41,8	44,4	44,9	35,3	36,7	29,5	30,4	25,7	26,6	30,6
7	58,5	60,7	50,2	51,8	55,7	56,3	46,4	49,3	49,9	39,2	40,8	32,8	33,8	28,6	29,6	34,0
8	61,4	63,8	52,7	54,4	58,4	59,1	48,7	51,8	52,4	41,2	42,8	34,4	35,5	30,0	31,1	35,7
9	79,0	82,0	67,8	70,0	75,1	76,0	62,7	66,6	67,4	52,9	55,1	44,3	45,6	38,6	40,0	45,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 76)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
Фундаменты	24	23	25	24	22	22	25	24	24	13	12	14	13	14	13	11
Колонны	20	22	18	21	25	27	20	23	24	27	30	25	28	24	27	35
Балки подкрановые	38	37	37	36	34	33	34	33	32	37	36	36	35	35	34	30
Полы	13	13	15	14	14	13	16	15	15	18	17	20	19	23	22	20
Прочие работы	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 77
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 2 КРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

Крановые двухпролетные эстакады

Характеристика

Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки: железобетонные при шаге колонн 6 м и стальные при шаге колонн 12 м; грузоподъемность крана 15 - 20 т.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость I кв. м эстакады в руб.

Таблица 77

	Шаг колонн 6 м	Шаг колонн 12 м
Террито-	Пролет, м, до
риальный	15	18	18	24	30
пояс	Высота до верха подкранового рельса, м
	8	9	8	9	8	10	I2	8	10	12	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	34,8	38,2	29,9	31,0	23,7	24,7	27,9	19,8	20,5	23,0	17,0	17,6	19,6
2	36,6	40,1	31,4	32,6	24,9	25,9	29,3	20,8	21,5	24,1	17,8	18,5	20,6
3	40,0	43,9	34,4	35,7	27,3	28,4	32,1	22,8	23,6	26,4	19,5	20,2	22,5
4	41,8	45,8	35,9	37,2	28,4	29,6	33,5	23,8	24,6	27,6	20,4	21,1	23,5
5	43,5	47,7	37,4	38,8	29,6	30,9	34,9	24,7	25,6	28,7	21,2	22,0	24,5
6	62,7	68,7	53,8	55,8	42,7	44,5	50,2	35,6	36,9	41,4	30,6	31,7	35,3
7	69,6	76,3	59,8	62,0	47,4	49,4	55,8	39,6	41,0	46,0	34,0	35,2	39,2
8	73,1	80,1	62,8	65,1	49,8	51,9	58,6	41,6	43,0	48,3	35,7	37,0	41,2
9	94,0	103,0	80,7	83,7	64,0	66,7	75,3	53,5	55,3	62,1	45,9	47,5	52,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 77)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Фундаменты	23	21	24	23	19	18	16	20	19	17	21	20	18
Колонны	25	31	23	28	24	27	35	21	24	31	20	23	30
Балки подкрановые	37	34	36	33	38	37	33	37	36	32	36	35	31
Полы	11	10	13	12	15	14	12	18	17	16	19	18	17
Прочие работы	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 78
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 2 КРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

Крановые двухпролетные эстакады

Характеристика

Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки стальные, шагом колонн 12 м; грузоподъемность крана 30 и 50 т.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м2 эстакады в руб.

Таблица 78

	Грузоподъемность крана 30 т	Грузоподъемность крана 50 т
	Пролет, м
Территори-	18	24	30	24	30
альный	Высота до верха подкранового рельса, м
пояс	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
1	30,3	31,0	34,6	25,1	25,7	28,4	21,9	22,4	24,6	29,3	29,9	33,2	25,6	26,2	28,8
2	31,8	32,5	36,3	26,4	27,0	29,8	23,0	23,5	25,8	30,8	31,4	34,9	26,9	27,5	30,2
3	34,8	35,6	39,8	28,9	29,6	32,7	25,2	25,8	28,3	33,7	34,4	38,2	29,4	30,1	33,1
4	36,4	37,2	41,5	30,1	30,8	34,1	26,3	26,9	29,5	35,2	35,9	39,8	30,7	31,4	34,6
5	37,9	38,7	43,2	31,4	32,1	35,5	27,4	28,0	30,7	36,6	37,4	41,5	32,0	32,7	36,0
6	54,5	55,8	62,3	45,2	46,3	51,1	39,4	40,3	44,3	52,7	53,8	59,8	46,1	47,2	51,8
7	50,6	62,0	69,2	50,2	51,4	56,8	43,8	44,8	49,2	58,6	59,8	66,4	51,2	52,4	57,6
8	63,6	65,1	72,7	52,7	54,0	79,6	46,0	47,0	51,7	61,7	62,8	69,7	53,8	55,0	60,5
9	81,8	83,7	93,4	67,8	69,4	76,7	59,1	60,5	66,4	79,1	80,7	89,6	69,1	70,7	77,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 78)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
Фундаменты	23	22	19	24	23	20	24	23	20	24	23	21	25	24	22
Колонны	19	22	29	18	21	27	16	19	25	17	20	27	16	19	25
Балки подкрановые	37	36	33	35	34	32	34	33	30	37	36	33	36	35	32
Полы	18	17	16	20	19	18	23	22	22	19	18	16	20	19	18
Прочие работы	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100-	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 79
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 2 КРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

Крановые трехпролетные эстакады

Характеристика

Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки: железобетонные при шаге колонн 6 м и стальные при шаге колонн 12 м; грузоподъемность крана 5 - 10 т.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м эстакады в руб.

Таблица 79

	Шаг колонн 6 м	Шаг колонн 12 м
	Пролет, м. до
Территори-	12	15	18	18	24	30
альный пояс	Высота до верха подкранового рельса, м
	5	6	5	6	8	9	6	8	9	8	10	8	13	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	25,0	25,6	21,5	21,9	23,4	23,5	19,6	20,7	20,8	19,2	19,9	16,0	16,6	14,0	14,4	16,2
2	26,2	26,9	22,5	23,0	24,5	24,7	20,5	21,7	21,9	20,2	20,9	16,8	17,4	14,7	15,1	17,0
3	28.7	29,4	24,7	25,2	26,9	27,1	22,5	23,8	23,9	22,1	22,9	18,4	19,1	16,1	16,6	18,6
4	29,9	30,7	25,8	26,3	28,0	28,2	23,5	24,8	25,0	23.0	23,9	19,2	19,9	16,8	17,3	19,4
5	31,2	32,0	26,8	27,4	29,2	29,4	24,4	25,8	26.0	24,0	24,9	20,0	20,7	17,5	18,0	20,2
6	44,9	46,1	38,6	39,5	42,1	42,3	35,2	37,2	37,5	34,6	35,8	28,8	29,9	25,2	25,9	29,2
7	49,9	51,2	42,9	43,9	46,7	47,1	39,1	41,3	41,7	38,4	39.8	32,0	33,2	28,0	28,8	32,4
8	52,4	53,8	45,1	46,1	49,1	49,4	41,1	43,4	43,7	40,3	41,8	33,6	34,9	29,4	30,2	34,0
9	67,4	69,1	58,0	59,2	63,1	63,5	52,8	55,8	56,2	51,8	53,7	43,2	44.8	37,8	38,9	43,7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 79)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
Фундаменты	20	19	21	20	19	19	22	21	21	13	12	13	12	13	12	11
Колонны	16	19	15	16	21	23	17	20	22	27	30	25	28	23	26	34
Балки подкрановые	45	44	42	41	40	39	38	37	36	37	36	36	35	35	34	30
Полы	14	13	17	16	15	14	18	17	16	18	17	21	20	25	24	21
Прочие работы	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 80
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 2 КРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

Крановые трехпролетные эстакады

Характеристика

Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки: железобетонные при шаге колонн 6 м и стальные при шаге колонн 12 м; грузоподъемность крана 15 - 20 т.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м эстакады в руб.

Таблица 80

	Шаг колонн 6 м	Шаг колонн 12 м
Террито-	Пролет, м, до
риальный	15	18	18	24	30
пояс	Высота до верха подкранового рельса, н
	8	9	8	9	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	29,3	29,9	25,1	25,9	23,3	24,2	26,8	19,4	20,2	22,1	16,7	17,2	18,8
2	30,7	31,4	26,4	27,2	24,5	25,4	28,1	20,4	21,2	23,2	17,5	18,1	19,7
3	33,6	34,4	28,9	29,8	26,8	27,8	30,8	22,3	23,2	25,4	19,2	19,8	21,6
4	35,1	35,9	30,1	31,1	28,0	29,0	32,2	23,3	24,2	26,5	20,0	20,6	22,6
5	36,6	37,4	31,4	32,4	29,1	30,2	33,5	24,2	25,2	27,6	20,9	21,5	23,5
6	52,7	53,8	45,2	46,7	41,9	43,6	48,2	34,9	36,4	39,8	30,1	31,0	33,8
7	58,5	59,8	50,2	51,8	46,6	48,4	53,6	38,8	40,4	44,2	33,4	34,4	37,6
8	61,4	62,8	52,7	54,4	48,9	50,8	56,3	40,7	42,4	46,4	35,1	36,1	39,5
9	79,0	80,7	67,8	70,0	62,9	65,3	72,4	52,4	54,5	59,7	45,1	46,4	50,8
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 80)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Фундаменты	19	18	20	19	18	17	16	19	18	17	19	18	17
Колонны	21	23	20	22	23	26	33	21	24	30	19	22	28
Балки подкрановые	43	42	42	41	39	38	34	38	37	33	37	36	32
Полы	12	12	13	13	16	15	13	18	17	16	21	20	19
Прочие работы	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 81
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 2 КРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

Крановые трехпролетные эстакады

Характеристика

Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки стальные, с шагом колонн 12 м; грузоподъемность крана 30 и 50 т.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м эстакады в руб.

Таблица 81

	Грузоподъемность крана 30 т	Грузоподъемность крана 50 т
Террито-	Пролет, м
риальный	18	24	30	24	30
пояс	Высота до верха подкранового рельса, м
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
1	29,6	30,4	33,2	24,5	25,1	27,3	21,3	21,8	23,5	28,6	29,3	32,0	25,0	25,6	27,8
2	31,1	31,9	34,9	25,7	26,4	28,7	22,4	22,9	24,7	30,0	30,8	33,6	26,2	26,9	29,2
3	34,0	34,9	38,2	28,2	28,9	31,4	24,5	25,1	27,0	32,9	33,7	36,8	28,7	29,4	32,0
4	35,5	36,4	39,8	29,4	30,1	32,8	25,6	26,2	28,2	34,3	35,2	38,4	30,0	30,7	33,4
5	37,0	38,0	41,5	30,6	31,4	34,1	26,6	27,2	29,4	35,7	36,6	40,0	31,2	32,0	34,7
6	53,3	54,7	59,8	44,1	45,2	49,1	38,3	39,2	42,3	51,5	52,7	57,6	45,0	46,1	50,0
7	59,2	60,7	66,4	49,0	50,2	54,6	42,6	43,6	47,0	57,2	58,6	64,0	50,0	51,2	55,6
8	62,2	63,8	69,7	51,4	52,7	57,3	44,7	45,8	49,3	60,1	61,5	67,2	52,5	53,8	58,4
9	79,9	82,0	89,6	66,1	67,8	73,7	57,5	58,9	63,4	77,2	79,1	86,4	67,5	69,1	75,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 81)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
Фундаменты	22	21	19	22	21	19	22	21	19	23	22	20	23	22	20
Колонны	19	22	28	17	19	25	16	18	24	17	20	26	15	18	24
Балки подкрановые	38	37	34	37	35	33	35	34	32	38	37	34	37	36	33
Полы	18	17	16	21	22	20	24	24	22	19	18	17	22	21	20
Прочие работы	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 82
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 3. КАНАЛЫ

Непроходные односекционные каналы с кирпичной облицовкой

Характеристика

Основание бетонное: стены каналов кирпичные; покрытие железобетонное, изоляция стен и покрытий битумная; конструкции под скользящие опоры железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 82

Террито	Размеры каналов в свету, см
риальный	25х19	35х19	40х23,5	50х19	55х23,5	60х31	60х46	70х31	70х38,5	80х38.5	90х61	100х46	100х53,5
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	10,8	12,5	12,9	14,2	14,9	15,7	17,4	18,5	20,1	21,4	31,3	26,2	29,9
2	11,3	13,1	13,6	14,9	15,6	16,5	18,3	19,4	21,1	22,5	32,9	27,6	31,4
3	12,4	14,3	14,9	16,3	17,1	18,1	20,0	21,3	23,1	24,6	36,0	30,2	34,4
4	12,9	15,0	15,5	17,0	17,9	18,9	20,9	22,2	24,1	25.7	37,6	31,5	35,9
5	13,5	15,6	16,2	17,7	18,8	19,7	21,8	23,1	25,1	26,8	39,2	32,8	37,4
6	19,4	22,4	23,3	25,5	26.8	28,3	31,4	33,3	36.1	38,6	56,4	47,3	53,8
7	21,5	24,9	25,9	28,3	29,8	31,5	34,8	37,0	40,2	42,8	62,7	52,5	59,8
8	22,6	26,2	27,2	29,7	31,3	33,0	36,6	38,9	42,2	.45,0	65,8	55,1	62,8
9	29,1	33.6	35,0	38,2	40,2	42,5	47,0	50,0	54,2	57,8	84,6	70,9	80,7
Продолжение

Террито	Размеры каналов в свету, см
риальный	110х53,5	120х38,5	120х61	120х76	130х61	140х53,5	140х76	150х61	150х76	160х53,5	170х76	180х76	180х106
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	32,9	27,7	39,7	46,8	43,6	46,2	52,1	48,0	55,3	46,9	59,5	62,9	72,6
2	34,5	29,1	41,7	49,2	45,7	48,5	54,7	50,4	58,1	49,3	62,5	66,1	76,2
3	37,8	31,9	45,6	53,8	50,1	53,1	60,0	55,2	63,6	54,0	68,5	72,3	83,5
4	39,5	33,9	47,6	56,2	52,3	55,5	62,6	57,6	66,3	56,3	71,4	75,5	87,1
5	41,1	34,6	49,6	58,5	54,4	57,8	65,2	60,0	69,1	58,7	74,4	78,6	90,7
6	59,2	49,9	71,4	84,3	78,4	83,2	93,9	86,5	99,5	84,5	107,2	113,2	130,7
7	65,8	55,4	79,4	93,6	87,1	92,4	104,3	96,1	110,6	93,9	119,1	125,8	145,2
8	69,1	58,2	83,3	98,3	91,5	97,1	109,5	100,9	116,1	98,6	125,0	132,1	152,5
9	88,9	74,8	107,2	126,4	117,6	124,8	140,8	129,7	149,3	126,8	160,7	169,9	196,0


Таблица 83
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 3. КАНАЛЫ

Непроходные односекционные бетонные каналы

Характеристика

Основание и стенки каналов бетонные; покрытие железобетонное; изоляция стен и покрытий битумная; конструкции под скользящие опоры железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 83

Террито-	Размеры каналов в свету, см
риальный	25х19	35х19	40х23,5	50х19	55х23.5	60х31	60х46	70х31	80х38,5	90х38,5	90х61	100х46	100х53,5
пояс	а	6	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	11,5	13,1	13,9	14,7	15,8	17,2	25,8.	20,6	20,9	23,8	37,5	33,7	34,6
2	12,1	13,8	14,6	15,4	16,6	18,0	27,1	21,6	21,9	25,0	39,3	35,3	36,3
3	13,2	15,1	16,0	16,9	18,2	19,7	29,7	23,6	24,0	27,4	43,1	38,7	39,8
4	13,8	15,7	16,7	17,6	19,0	20,6	31,0	24,7	25,1	28,6	45,0	40.4	41,5
5	14,4	16,4	17.4	18,4	19,8	21,5	32,2	25,7	26,1	29,8	46,8	42,1	43,2
6	20,7	23,6	25,0	26,4	28,5	30,9	46,4	37,0	37,6	42,9	67,4	60,6	62,2
7	23,0	26,2	27,8	29,4	31,6	34,3	51,6	41,1	41,8	47,7	74,9	67,3	69,2
8	24,2	27,5	29,2	30,8	33,2	36,1	54,2	43,2	43,9	50,1	78,7	70,7	72,6
9	31,1	35,4	37,5	39,7	42,7	46,4	69,7	55,5	56,4	64,4	101,1	90,9	93,4
Продолжение

Террито-	Размеры каналов в свету, см
риальный	110х53,5	120х38,5	120х61	120х76	130х61	140х53,5	140х76	150х61	150х68,5	160х68,5	170х76	180х76	180х106
пояс	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	э
1	36,2	34,6	44,5	58,4	48,7	41,8	63,5	52,9	65,5	66,8	72,4	74,7	96,6
2	38,0	36,3	46,8	61,3	51,2	43,9	66,7	55,6	68,8	70,1	76,1	78,4	100,4
3	41,6	39,8	51,2	67,2	56,0	48,0	73,1	60,9	75,3	76,8	83,3	85,9	110,0
4	43,4	41,5	53,4	70,1	58,5	50,1	76,2	63,5	78,6	80,2	86,9	89,6	114,8
5	45,2	43,2	55,7	73,0	60,9	52,2	79,4	66,1	81,9	83,5	90,5	93,3	119,5
6	65,1	62,2	80,2	105,2	87,7	75,2	114,4	95,3	117,9	120,2	130,4	134,4	172,1
7	72,3	69,2	89,1	116,8	97,5	83,6	127,1	105,8	131,0	133,6	144,9	149,3	191,2
8	75,9	72,6	93,5	122,7	102,3	87,7	133,4	111,1	137,5	140,3	152,1	156,8	200,8
9	97,6	93,4	120,2	157,7	131,6	112,8	171,5	142,9	176,8	180,4	195,6	201,6	258,2


Таблица 84
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 3. КАНАЛЫ

Непроходные односекционные каналы из сборных железобетонных элементов

Характеристика

Основание, стенки, покрытие, конструкции Под скользящие опоры сборные железобетонные; изоляция стен в покрытии битумная.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 84

Террито-	Размеры каналов в свету, см
риальный	60х30	60х45	60х60	90х45	90х60	90х90	90х120	120х90	120х120	160х90	160х120	210х60	210х90	210х120
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	22,8	25,9	28,9	36,0	39,3	49,3	80,3	77,3	90,8	92,5	105,0	123,1	138,3	149,9
2	23,9	27,2	30,3	37,8	41,3	51,8	84,3	81,2	95,3	97,2	110,2	129,3	145,2	157,4
3	26,2	29,8	33,2	41,4	45,2	56,7	92,3	88,9	104,4	106,4	120,7	141,6	159,1	172,4
4	27,4	31,1	34,7	43,2	47,2	59,2	96,4	92,8	109,0	111,0	126,0	147,7	166,0	179,9
5	28,5	32,4	36,1	45,0	49,1	61,1	100,4	96,6	113,5	115,7	131,2	163,9	172,9	187,4
6	41,0	46,6	52,0	64,8	70,7	88,7	144,5	139,1	163,4	166,5	189,0	221,6	249,0	269,8
7	45,6	51,8	57,8	72,0	78,6	98,6	160,6	154,6	181,6	185,1	210,0	246,2	276,7	299,8
8	47,9	54,4	60,7	75,6	82,5	103,5	168,6	162,3	190,7	194,3	220,5	258,5	290,5	314,8
9	61,6	69,9	78,0	97,2	106,1	133,1	216,8	208,7	245,2	249,8	283,5	332,4	373,5	404,7


Таблица 85
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 3. КАНАЛЫ

Непроходные двухсекционные каналы с кирпичной облицовкой

Характеристика

Основание бетонное; стенки каналов кирпичные; покрытие железобетонное; изоляция стен и покрытий битумная, конструкции скользящие опоры железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 85

	Размеры каналов в свету, см
Территориаль-	2(53 х 61)	2(68 х 68,8)	2(70 х 76)	2(80 х 83,8)	2(90 х 106)
ный пояс	а	б	в	г	д
1	37,6	38,4	60,0	54,7	61,4
2	39.5	40,3	62,4	67,4	64,4
3	43,3	44,2	57,4	62,9	70,6
4	45,2	46,1	59,9	65,6	73,6
5	47,0	48,0	62,4	68,3	76,7
6	67,7	60,1	89,9	98,4	110,4
7	75,3	76,8	99,9	109,3	122,7
8	79,0	80.7	104,9	114,8	128,9
9	101,6	103,7	134,9	147,6	165,7


Таблица 86
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 3. КАНАЛЫ

Непроходные двухсекционные бетонные каналы

Характеристика

Основание и стены каналов бетонные; покрытие железобетонное; изоляция стен и покрытий битумная; конструкции под скользящие опоры железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 86

	Размеры каналов в свету, см
Территориаль-	2(55 х 61)	2(60 х 68,5)	2(70 х 76)	2(80 х 83,5)	2(90 х 106)
ный пояс	а	б	в	г	д
1	37,1	42,0	59,4	60,5	87,8
2	39,0	44,1	62,4	63,5	92,2
3	42,7	48,3	68,3	69,6	100,9
4	44,5	50,4	71,3	72,6	105,3
5	46,5	52,5	74,2	75,6	109,7
6	66,8	75,6	106,9	108,9	158,0
7	74,2	84,0	118,8	121,0	175,6
8	77,9	88,2	124,7	127,0	184,3
9	100,2	113,3	160,4	163,3	237,0


Таблица 87
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 3. КАНАЛЫ

Непроходные двухсекционные каналы из сборных железобетонных элементов

Характеристика

Основание, стенки, покрытие, конструкции под скользящие опоры железобетонные сборные; изоляция стен и покрытий битумная.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м канала в руб.

Таблица 87

Территориаль	Размеры канала в свету, см
ный пояс	2 (60 х 90)	2 (60 х 45)	2 (60 х 60)	2 (90 х 45»	2 (90 х 60)	2 (90 х 90)	2 (120 х 90)
	а	б	в	г	д	е	ж
1	46,1	52,4	58,8	72,7	79,8	99,3	130,9
2	48,4	65,0	61,7	76,3	83,8	104,3	137,4
3	53,0	60,3	67,6	83,6	91,8	114,2	150,5
4	55,3	68,9	70,6	87,2	95,8	119,2	157,0
5	57,6	65,5	73,5	90,9	99,7	124,1	163,6
6	82,9	94,3	105,8	130,9	143,6	178,7	235,6
7	92,1	104,8	117,6	145,4	159,6	198,6	261,7
8	96,7	110,0	123,5	152,7	167,6	208,5	274,8
9	124,4	141,5	158,8	196,3	215,5	268,1	353,3
Продолжение

Территориаль	Размеры канала в свету, см
ный пояс	2 (120 х 120)	2 (150 х 90)	2 (150 х 120)	2 (210 х 60»	2 (210 х 90)	2 (210 х 120)
	з	и	к	л	м	н
1	149,8	162,6	183,5	245,3	245,9	268,1
2	157,3	170,7	192,6	257,6	258,2	281,5
3	172,3	187,0	211,0	282,1	282,8	308,3
4	179,8	195,1	220,2	294,4	295,1	321,7
5	187,3	203,2	229,3	306,6	307,4	335,1
6	269,7	292,7	330,2	441,5	442,6	482,5
7	299,7	325,2	366,9	490,6	491,8	536,1
8	314,6	341,5	385,3	515,1	516,4	562,9
9	404,5	439,0	495,4	662,3	663,9	723,8


Таблица 88
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 4. ТОННЕЛИ

Проходные односекционные кирпичные тоннели

Характеристика

Основание бетонное; стены кирпичные; покрытие железобетонное; изоляция стен и покрытий битумная, конструкции под скользящие опоры стальные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м тоннеля в руб.

Таблица 88

Территориаль-	Размеры тоннелей в свету, см
ный пояс	170х180	190 х 180	230 х180	250 х 180	170 х 210	190 х 210	230 х 210	250 х 210
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	145,4	149,8	168,5	178,6	152,6	164,2	181,4	191,5
2	152,7	157,2	176,9	187,5	160,3	172,4	190,5	201,1
3	167,3	172,2	193,7	205,3	175,5	188,8	208,7	220,2
4	174,5	179,7	202,2	214,3	183,2	197,0	217,7	229,8
5	181,8	187,2	210,6	223,2	190,8	205,2	226.8	239,4
6	261,8	269,6	303,3	321,4	274,7	295,5	326,6	344,7
7	290,9	299,5	337,0	357,1	405,3	328,3	362,9	383,0
8	305,4	314,5	353,8	375,0	320,5	344,7	381,0	402,2
9	392,7	404,4	454,9	482,1	412,1	443,2	489,9	517,1
Продолжение

Территориаль-	Размеры тоннелей » свету см
ный пояс	170 х 240	190 х 240	230 х 240	250 х 240	170 х 300	190 х 300	230 х 300	250 х 300
	и	к	л	м	н	о	п	р
1	161,3	172,8	190,1	201,6	184,3	195,8	214,6	224,4
2	169,3	181,4	199,6	211,7	193,5	205,6	225,3	235,9
3	185,5	198,7	918,6	231,8	212,0	225,2	246,7	258,3
4	193,5	207,4	228,1	241,9	221,2	235,0	257,5	269,6
5	201,6	216,0	237,6	252,0	230,4	244,8	268,2	280,8
6	290,3	311,0	342,1	362,9	331,8	352.5	386,2	404,3
7	322,6	245,6	380,2	403,2	368,6	391,7	429,1	449,3
8	338,7	362,9	399,2	423,4	387,1	411,3	450,6	471,7
9	435,5	466,6	513,2	544,3	497,7	528,8	579,3	606,5


Таблица 89
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 4. ТОННЕЛИ

Проходные односекционные тоннели из монолитного железобетона

Характеристика

Основание железобетонное на бетонной подготовке; стены железобетонные монолитные; покрытие железобетонное монолитное или сборное; изоляция стен и покрытия битумная; конструкции под скользящие опоры стальные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м тоннеля в руб.

Таблица 89

Территориаль-	Размеры тоннелей в свету, см
ный пояс	170 х 180	190 х 180	230 х 180	250 х 180	170 х 210	190 х 210	230 х 210	250 х 210
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	172,6	178,1	200,0	212,3	182,2	195,9	216,5	228,8
2	181,2	187,0	210,0	223,0	191,3	205,7	227,3	240,2
3	198,5	204,8	230,0	244,2	209,5	225,3	248,9	263,1
4	207,1	213,7	240,0	254,8	218,6	235,1	259,7	274,5
5	215,8	222,6	250,0	265,4	227,8	244,9	270,6	286,0
6	310,7	320,6	360,0	382,2	328,0	352,6	389,6	411,8
7	345,2	356,2	400,0	424,7	364,4	391,8	432,9	457,6
8	362,5	374,0	420,0	445,9	382,6	411,4	454,6	480,5
9	466,1	480,9	540,0	573,0	492,0	529,0	584,4	617,7
Продолжение

Территориаль-	Размеры тоннелей в свету, см
ный пояс	170 х 240	190 х 240	230 х 240	250 х 240	170 х 300	190 х 300	230 х 300	250 х 300
	и	к	л	м	н	о	п	р
1	191,8	205,5	226,0	239,7	219,2	232,9	254,8	267,1
2	201,4	215,8	237,3	251,7	230,2	244,6	267,6	280,5
3	220,6	236,6	200.0	275,7	252,1	267,8	293,0	307,2
4	230,2	246,6	271,3	287,7	263,0	279,5	306,8	320,6
5	239,7	256,9	282.6	299,7	274,0	291,1	318,5	333,9
6	345,2	369,9	406,9	431,5	394,6	419,2	468,7	480,9
7	383,6	411,0	452.1	479,6	438,4	465,8	509,6	534,3
8	402,8	431,5	474,7	503,5	460,3	489,1	535,1	561,0
9	517,9	554,8	610,3	647,3	591,8	628,8	688,0	721,3


Таблица 90
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 4. ТОННЕЛИ

Проходные односекционные тоннели из сборных железобетонных элементов

Характеристика

Основание железобетонное сборное на песчаной подсыпке; стены, покрытие железобетонные сборные; изоляция стен и покрытия битумная; конструкции под скользящие опоры стальные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м тоннеля в руб.

Таблица 90

Территориаль-	Размеры тоннелей в свету, см
ный пояс	150 х 210	180 х 210	210 х 210	240 х 210	300 х 210	360 х 210	420 х 210	210 х 240
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	162,8	182,5	211,1	238,1	373,8	417,0	567,8	235,7
2	170,9	191,5	221,6	250,0	392,5	437,9	596,2	247,5
3	187,2	209,8	242,7	273,8	429,9	479.6	653,0	271,1
4	195,4	218,9	253,3	285,7	448,6	500,4	681,3	282,9
5	203,5	228,1	263,8	297,7	467,3	521,3	709,7	294,7
6	293,1	328,4	379,9	428,6	672,9	750,6	1022,0	424,3
7	325,6	364,9	422,1	476,4	747,6	834,0	1135,6	471,4
8	341,9	383,1	443,2	500,1	785,0	875,7	1192,0	495,0
9	439,0	492,6	569,9	642,9	1009,3	1126,0	1533,0	636,4
Продолжение

Территориаль-	Размеры тоннелей в свету, см
ный пояс	240 х 240	300 х 240	360 х 240	420 х 240	240 х 300	300 х 300	380 х 300	420 х 300
	и	к	л	м	н	о	п	р
1	255,1	391,0	435,9	507,9	365,5	422,2	471,3	549,6
2	267,8	410,6	457,7	533,3	383,8	443,3	494,8	577,1
3	293,3	449,7	501,3	584,0	420,4	485,6	542,0	633,1
4	306,1	469,3	523,1	609,4	438,6	506,7	565,5	659,5
5	318,8	488,8	544,9	634,8	456,9	527,8	589,1	687,0
6	459,1	703,9	784,7	914,2	658,0	760,0	848,3	989,3
7	510,1	782,1	871,8	1015,7	731,1	844,4	942,6	1099,2
8	535,6	821,2	915,4	1066,5	761,6	886,7	989,7	1154,2
9	688,7	1055,8	1177,0	1371,2	986,9	1140,0	1272,5	1484,0


Таблица 91
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 4. ТОННЕЛИ

Проходные двухсекционные кирпичные тоннели

Характеристика

Основание бетонное; стены кирпичные; покрытие железобетонное; изоляция стен и покрытия битумная; конструкции под скользящие опоры стальные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м тоннеля в руб.

Таблица 91

Территориаль-	Размеры тоннелей в свету, ел
ный пояс	2(170х180)	2(190х180)	2(230х180)	2(250х180)	2(170х210)	2(190х210)	2(230х210)
	а	б	в	г	д	е	ж
1	246,2	272,2	309,6	328,3	267,8	292,3	331,2
2	256,5	285,8	325,1	344,7	281,2	306,9	347,8
3	283,2	313,0	356,0	375,6	308,0	336,2	380,9
4	295,5	326,6	371,5	394,0	321,4	350,8	397,4
5	307,8	310,2	387,0	410,4	334,8	365,4	414,0
6	443,2	489,9	557,3	591,0	482,1	526,2	596,2
7	492,5	544,3	619,2	656,6	535,7	584,6	662,4
8	517,1	571,5	650,2	689,5	562,5	613,9	695,5
9	664,8	734,8	835,9	886,5	723,2	789,3	984,2
Продолжение

Территориаль	Размеры тоннелей в свету, см
ный пояс	2(250х210)	2(170х240)	2(190х240)	2(230х240)	2(250х240)	2(230х300)	2(250х300)
	з	и	к	л	м	н	о
1	348,5	280,8	309,6	348,5	365,8	398,9	417,6
2	365,9	294,8	325,1	365,9	384,0	418,8	438,5
3	400,7	322,9	356,0	400,7	420,6	458,7	480,2
4	418,2	337,0	371,5	418,2	438,9	478,7	501,1
5	435,6	351.0	387,0	435,6	457,2	498,6	522,0
6	627,3	565,4	557,3	627,3	658,4	718,0	751,7
7	697,0	561,6	619,2	697,0	731,5	797,8	835,2
8	731,8	589,7	650,2	731,8	768,1	837,6	877,0
9	940,9	758,2	835,9	940,9	987,5	1077,0	1127,0


Таблица 92
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 4. ТОННЕЛИ

Проходные двухсекционные тоннели из монолитного железобетона

Характеристика

Основание железобетонное на бетонной подготовке; стены железобетонные монолитные: покрытие железобетонное монолитное или сборное; изоляция стен и покрытия битумная; конструкции под скользящие опоры стальные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м тоннеля в руб.

Таблица 92

Территори-	Размеры тоннелей в свету, см
альный	2(170х180).	2(190х180)	2(230х180)	2 (250х180)	2 (170х210)	2 (190х210)	2 (230х210)
пояс	а	б	в	г	д	е	ж
1	293,2	323,3	368,5	389,1	317,8	348,0	394,6
2	307,8	339,5	387,0	408,5	333,7	365,4	414,3
6	337,2	371,8	423,8	447,4	365,5	400,2	453,7
4	351,8	388,0	442,2	466,9	381,4	417,6	473,5
5	366,5	404,2	460,7	486,4	397,3	435,0	493,2
6	527,7	582,0	663,4	700,3	572,1	626,4	710,2
7	586,4	646,7	737,1	778,2	635,7	696,0	789,1
8	615,7	679,0	773,0	817,1	667,5	730,8	828,6
9	791,6	873,0	995,0	1050,5	858,2	939,6	1065,3
Продолжение

Территори-	Размеры тоннелей > свету, ел
альный	2(250х210)	2(170х240)	2(190х240)	2(230х240)	2(250х240)	2(230х300)	2(250х300)
пояс	з	и	к	л	м	н	о
1	415.1	334,3	368,5	415,1	435,7	474,0	497,3
2	435,9	351,0	387,0	435.9	457,4	497,7	522,2
3	477,4	384,4	423,8	477,4	501,0	545,1	571,9
4	498,1	401,1	422,2	498,1	522,8	568,8	596,8
5	518,9	417,9	460,7	518,9	544,6	592,5	621,6
6	747,2	601,7	663,4	747,2	784,2	853,2	895,2
7	830,2	668,6	737,1	830,2	871,3	948,0	994,6
8	871,7	702,0	773,9	871,7	914,9	995,4	1044,4
9	1120,8	902,6	995,0	1120,8	1176,3	1279,9	1342,7


Таблица 93
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 4. ТОННЕЛИ

Проходные двухсекционные тоннели из сборных железобетонных элементов

Характеристика

Основание сборное железобетонное на песчаной подсыпке; стены, покрытие железобетонные сборные: изоляция стен и покрытий битумная; конструкции под скользящие опоры стальные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м тоннеля в руб.

Таблица 93

Территори-	Размеры тоннелей в свету, см
альный	2(240х240)	2(300х240)	2(360х240)	2(420х240)	2(240х300)	2(300х300)	2(360х300)	2(420х300)
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	497,4	601,5	694,4	809,7	535,5	638,5	738,3	851,8
2	522,3	631,5	729,1	850,2	562,3	670,4	775,2	894,3
3	572,0	691,7	798,5	931,2	615,8	734,2	849,1	979,5
4	596,9	721,8	833,3	971,6	642,6	766.2	886,0	1022,1
5	621,7	751,9	868,0	1012,1	669,4	798,1	922,9	1064,7
6	985,3	1082,7	1249,9	1457,5	963,9	1149,3	1329,0	1533,2
7	994,8	1203,0	1388,8	1619,4	1071,0	1277,0	1476,6	1703,5
8	1044,5	1263,1	1458,2	1700,4	1124,6	1340,8	1550,4	1788,7
9	1342,9	1624,0	1874,8	2186,2	1445,9	1723,9	1993,4	2299,7


Таблица 94
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Раздел 5. КАМЕРЫ

Камеры вентиляционные и технологические

Характеристика

Основание железобетонное; покрытие железобетонное сборное; полы цементные; изоляция подземной части битумная.

В камерах вентиляционных: стены кирпичные; двери деревянные; заполнение проемов воздухообмена стальными, жалюзийными решетками; кровля рулонная.

В камерах технологических: стены кирпичные или железобетонные; горловины-лазы кирпичные; люки чугунные; конструкции опор под трубопроводы стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м камеры в руб.

Таблица 94

Территориальный	Камеры	Камеры технологические
пояс	вентиляционные	стены кирпичные	стены железобетонные
	а	б	в
1	23,0	44,3	51,7
2	24,1	46,5	54,3
3	26,4	50,9	59,5
4	27,6	53,1	62,0
5	28,7	55,4	64,6
6	41,4	79,4	93,1
7	46,0	88,6	103,4
8	48,3	93,0	108,6
9	62,1	119,6	139,6


Удельный вес
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ IV. ЭСТАКАДЫ. КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, КАМЕРЫ

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Конструктивные	К таблице 82	К таблице 83	К таблице 85
элементы	а -к, м, п, ч	л, и, о, р - ц, ш - э	а - г	д - и	к - с	т - ц	ч - э	а - д
Днище	21	16	19	21	23	25	27	15
Стены	17	31	28	27	26	25	24	42
Перекрытие и покрытие	35	32	26	30	34	38	42	30
Прочее работы	27	21	27	22	17	12	7	13
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100
Продолжение

Конструктивные	К таблице 86	К таблице 88	К таблице 90
элементы	а - д	а - г	д - з	н - м	н - р	а - ж	з - м	н - р
Днище Стены	14 52	5 51	4 53	4 55	3 60	42 26	38 30	36 32
Перекрытие и покрытие Прочие работы	24 10	31 13	30 13	28 13	25 12	22 10	23 9	23 9
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100
Продолжение

Конструктивные	К таблице 91	К таблице 93	К таблице 94
элементы	а - г	д - э	и - м	н - о	в, д	б, в, ж	г, з	е	а	б	в
Днище	6	6	5	4	25	25	25	23	4	14	12
Стены	49	50	52	56	36	26	23	32	65	29	37
Перекрытие и покрытие	33	32	30	27	20	30	35	26	10	13	11
Прочие работы	12	13	13	13	19	19	17	19	31	44	40
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Примечание. Восстановительная стоимость сооружений, предусмотренных таблицами 84, 87, 89, 92, определяется пропорционально физическому износу конструкции в целом (без учета удельного веса ее отдельных элементов).


Вводные указания
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Вводные указания

1. В этом отделе помещены показатели стоимости сооружений и специальных зданий при производственных котельных: трубы дымовые, газоходы, золопроводы, разгрузочные устройства и др.

2 Восстановительная стоимость, приведенная в таблицах, включает стоимость строительных ч специально-строительных работ без стоимости оборудования, восстановительную стоимость которого нужно принимать по ценникам ЦСУ СССР.


Таблица 95
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика

Фундамент; зольный бункер; ствол; лестница; грозозащита и светоограждение

Восстановительная стоимость одной трубы в тыс. руб.

Таблица 95

Территориаль-	Высота и диаметр верхнего устья, м
ный пояс	180	180	180	150	150	150	150
	8,4	7,4	6	9,6	8,4	7,2	6
	а	в	в	г	д	е	ж
1	1165	1070	974	806	720	645	664
2	1223	1124	1023	846	756	677	593
3	1340	1231	1120	927	828	742	650
4	1398	1284	1169	967	861	774	678
5	1156	1338	1218	1008	900	806	706
6	2097	1926	1753	1451	1296	1161	1017
7	2330	2146	1948	1612	1440	1290	1130
в	2447	2247	2045	1693	1512	1354	1187
9	3146	2889	2630	2176	1944	1742	1526
Продолжение

Территориаль-	Высота и диаметр верхнего устья, м
ный пояс	120	120	120	120	100	100	100	100
	8,4	7,4	6	4,8	4,8	4,2	3,75	3,5
	з	и	к	л	м	н	о	п
1	631	563	477	411	300	269	242	201
2	663	591	501	432	315	282	254	211
3	726	647	548	473	345	309	278	231
4	757	676	572	493	360	323	290	241
5	789	704	596	514	375	336	303	251
6	1136	1013	859	740	540	484	436	362
7	1262	1126	954	822	600	538	484	402
8	1325	1182	1002	863	630	565	508	422
9	1704	1520	1288	1110	810	726	653	543
Примечание: Числитель - высота трубы, знаменатель - диаметр верхнего устья.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 95)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
Фундамент и зольный бункер	13	13	13	13	13	13	13	20	20	20	20	17	17	17	17
Ствол, лестница и грозозащита	86	86	86	86	86	86	86	79	79	79	79	82	82	82	82
Светоограждение	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 96
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундамент; зольный бункер; ствол; лестница; грозозащита и светоограждение.

Восстановительная стоимость одной трубы в тыс. руб.

Таблица 96

Территори-	Высота и диаметр верхнего упьи, л
альный	100	80	80	60	60	60	45	45	45	30	30	30	30
пояс	3,5	3	2,2	4,3	3	2,1	3	2,1	1,5	3	2,1	1,5	1,2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	191	101	81	68	63	55	47	36	34	33	26	20	18
2	201	106	85	72	66	58	49	37	36	34	27	21	19
3	220	116	63	79	72	63	54	40	39	38	30	23	21
4	230	121	97	82	75	66	56	43	41	40	31	24	22
5	239	126	101	56	78	69	59	44	43	41	32	25	23
6	243	182	145	123	113	99	84	64	62	59	46	36	33
7	383	202	161	137	125	110	93	71	68	66	51	40	36
8	402	212	169	143	131	116	99	75	72	69	54	42	38
9	517	273	218	194	169	149	127	96	91	89	69	54	49
Примечание. Числитель - высота  трубы, знаменатель - диаметр верхнего устья

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 96)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Фундамент и зольный бункер	15	26	32	36	30	29	38	45	29	35	41	46	41
Ствол, лестница и грозозащита	84	72	66	62	67	68	59	50	66	65	59	54	59
Светоограждение	1	2	2	2	3	3	3	5	5	-	-	-	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 97
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Характеристика

Фундаменты под оттяжки; поколь и металлическая труба с молниеотводом.

Восстановительная стоимость фундаментов под оттяжки и цоколей на одну трубу, металлических труб

на 1 м трубы в руб.

Таблица 97

Территори-	Диаметр трубы, мм
альный	400	500	630	800	1000
пояс	фундамен ты под оттяжки и цоколь	труба металли ческая	фундамен ты П0.1 оттяжки и цоколь	труба металли ческая	фундаменты под оттяжки и цоколь с молниеотво- дом	труба металли ческая	фундаменты под оттяжки и цоколь с молниеотво- дом	труба металли ческая	фундаменты под оттяжки и цоколь с молниеотво- дом	труба металли ческая
	а	б	в	г	д	е	ж	3		к
1	1740	40,5	1890	48,5	2020	55,4	2270	72,2	2300	86,8
2	1827	42,5	1984	50,9	2121	58,2	2388	75,8	2415	91,1
3	2001	46,6	2173	55,8	2323	63,7	2610	83,0	2645	99,8
4	2088	48,6	2268	58,2	2424	66,5	2724	86,6	2760	104,2
5	2175	50,6	2362	60,6	2525	59,3	2837	90,3	2875	108,5
6	3132	72,9	3402	87,3	3696	99,7	4086	129,9	4140	156,2
7	3480	81,0	3780	97,0	4040	110,8	4540	144,4	4600	173,6
8	3654	85,1	3969	101,9	4242	116,3	4767	151,6	4830	182,3
9	4698	109,4	5103	130,9	5454	149,6	6129	194,9	6210	234,4
Примечание. Высота труб при диаметрах 400-630 мм 20-30 м и при диаметрах 800-1000 мм 20-45 м.


Таблица 98
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ГАЗОХОДЫ

Характеристика

Кирпичные и железобетонные, подземные или надземные от дымонасосной до отдельно стоящих дымовых труб.

Восстановительная стоимость на один котлоагрегат в руб.

Таблица 98

	Подземные	Надземные
Территориальный	производительность котла, т/ч
пояс	50-119	120 - 230	50 - 119	120 - 230
	а	б	в	г
1	2230	3360	4250	7690
2	2341	3528	4462	8074
3	2564	3864	4887	8843
4	2676	4032	5100	9228
5	2787	4200	5312	9612
6	4014	6048	7650	13842
7	4460	6720	8503	15380
8	4683	7056	8925	16149
9	6021	9072	11475	20763
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 98)

Конструктивные элементы	а	б	в	г
Газоходы	100	100	47	44
Опоры (фундаменты, стойки, лестницы)	-	1	53	56


Таблица 99
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ЗОЛОПРОВОДЫ

Характеристика

Две нитки стальных труб с диаметром 200 мм с фасонными частями; фундаменты под опоры; стальные конструкции опор (при металлических опорах) и железобетонные конструкции опор (при железобетонных опорах).

Восстановительная стоимость 1 м трассы • руб.

Таблица 99

	Опоры трассы
Территориальный пояс	металлические	железобетонные
	а	6
1	74,4	66,0
2	77,7	69,3
3	85,1	75,9
4	88,8	79,2
5	92,5	82,5
6	133,2	118,8
7	148,0	132,0
8	155,4	138,6
9	199.8	178,2
Примечания.

1. При металлических опорах с одной ниткой труб к восстановительной стоимости применяется коэффициент 0,8, а с тремя - 1,25

2. При железобетонных опорах с одной ниткой труб к восстановительной стоимости применяется коэффициент 0,7, а с тремя - 1,33.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 99)

Конструктивные элементы	а	б
Опоры	58	54
Трубопроводы	42	46
Итого	100	100


Таблица 100
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Разгрузочные устройства закрытые (включая фундаменты под оборудование и железнодорожные пути)

Характеристика

Подземная часть: монолитный железобетон.

Надземная часть: стены кирпичные и асбоцементные по металлическому фахверку; покрытие из сборных железобетонные плит; скреперный или грейферный кран; фундаменты железобетонные; каркас железобетонный и металлический; стены кирпичные- покрытие железобетонное.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Таблица 100

	Тип
Территориальный	с приемным бункером	скреперный или
пояс	подземная часть	подземная часть	грейферный кран
	а	б	в
1	20,5	8,8	18,3
2	21,5	9,2	19,2
3	23,6	10,1	21,0
4	24,6	10,6	21,9
5	25,6	11,0	22,9
6	36,9	15,8	32,9
7	41,0	17,6	36,6
8	43,0	18,5	38,4
9	65,3	23,8	49,4
Удельный вес отдельных конструктивных элемент» в процентах

(к табл. 100)

Конструктивные элементы	а, б	в
А. Здание (подземная и надземная части)
Фундаменты	30	40
Стены, колонны, перегородки	28	34
Покрытия и перекрытия	6	9
Кровля	4	6
Полы	-	1
Проемы	1	4
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	12	3
Прочие работы	18	2
Итого	100	100
Б. Разгрузочные устройства
Эстакада	97	92
Железнодорожный путь (балласт, шпалы, рельсы)	3	8
Итого	100	100


Таблиц а 101
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ

Восстановительная стоимость 1 м эстакады в руб.

Таблиц а 101

	Разгрузочные железобетонные эстакады для железнодорожной колеи 1524 мм
Территориальный	Высота, м
пояс	1,8	3,0
	а	б
1	346,0	536,0
2	363,3	562,8
3	397,9	616,4
4	415,2	643,2
5	432,5	670,0
6	622,8	964,8
7	692,0	1072,0
8	726,6	1125,6
9	934,2	1447,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 101)

Конструктивные элементы	а	б
Эстакады	78	89
Металлическая футеровка средних секций	6	9
Железнодорожный путь 1524 мм (балласт, шпалы, рельсы)	16	2
Итого	100	100


Таблица 102
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Характеристика

Здание, каналы, фундаменты под оборудование бутовые, бутобетонные или бетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 102

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	23,0	24,0	26.4	27,6	28,7	41,4	46,0	48,3	62,1
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 102)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	14
Стены, колонны, перегородки	36
Перекрытия и покрытии Кровля	16 5
Полы	4
Проемы	6
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	11
Прочие работы	6
Итого	100


Таблица 103
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО И ГАЛЕРЕИ ТОПЛИВОПОДАЧИ

Характеристика

Приемное устройство: бункер железобетонный

Галереи топливоподачи: фундамент бетонный; колонны и перекрытия (покрытия) железобетонные

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 103

Территориальный пояс	Приемное устройство	Галереи топливоподачи
	а	б
1	56,6	34,2
2	59,4	35,9
3	65,4	39,2
4	67,9	41,0
5	70,7	42,7
6	101,9	61,6
7	113,2	68,4
8	118,9	71,8
9	152,8	92,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 103)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	-	12
Стены, колонны, перегородки	-	14
Перекрытия и покрытия	-	43
Кровля	-	9
Полы	-	5
Проемы	-	6
Отделочные работы	-	2
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	4	6
Прочие работы	96	3
Итого	100	100
Примечание. Бункер приемного устройства отнесен к прочим работам.


Таблица 104
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

К мазутному хозяйству относятся: насосная, мазутохранилище, каналы паромазутопроводов с колодцами, нефтеслив.

Характеристика

Насосная: фундаменты бутобетонные, бетонные, железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные сборные; полы бетонные, цементные; здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Мазутохранилище: резервуары железобетонные и металлические; грозозащита; электроосвещение.

Каналы и колодцы бетонные.

Нефтеслив: железнодорожная эстакада металлическая по сборным железобетонным колоннам; железнодорожный путь нормальной, колеи; трубопроводы от мазутонасосной до резервуров.

Восстановительная стоимость на одно мазутное хозяйство в тыс. руб.

Таблица 104

	Размещение резервуаров
Территориаль-	подземное	надземное
ный пояс	количество баков и их емкость, т
	2 х 100	2 х 250	2 х 500	2 х 1000	2 х 200	2 х 400	2 х 1000
	а	6	в	г	д	е	ж
1	49	53	78	93	53	59	86
2	52	56	82	98	55	61	90
3	57	61	90	107	61	67	99
4	59	64	93	112	63	70	103
5	61	66	97	117	66	73	108
6	88	95	140	168	95	105	155
7	98	106	156	186	105	117	172
8	103	111	163	196	111	123	181
9	133	143	210	252	142	158	233
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 104)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д	е	ж
Насосная	52	49	33	36	24	21	15
Мазутохранилище	17	22	22	31	26	35	37
Каналы и колодцы	11	9	9	6	-	-
Нефтеслив	20	20	36	27	50	44	48
Итого	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 105
СБОРНИК № 19

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЙ,

ИМЕЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ V. СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ЗДАНИЯ ПНЕВМОШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ

Характеристика

Фундаменты железобетонные и бетонные; стены кирпичные; полы бетонные; здание оборудовано электроосвещением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 105

Территориаль- ный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	23,1	24,2	26,6	27,7	28,8	41,6	46.2	48,5	62,4
Удельный отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 105)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	19
Стены, колонны, перегородки	42
Покрытия, перекрытия	22
Кровля	-
Полы	3
Проемы	9
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	2
Прочие работы	1
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Отдел II. Портовые склады

Отдел III. Сооружений и зданий для предприятий судостроения и судоремонта


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Раздел 1. Морские причальные сооружения

Раздел 2. Речные причальные сооружения

Раздел 3. Оградительные сооружения

Раздел 4. Выправительные сооружения и оградительные дамбы

Раздел 5. Берегоукрепление

Раздел 6. Низконапорные плотины и шлюзы, судоходные каналы

Раздел 7. Подкрановые пути, покрытия открытых складских площадок и территорий портов и судоремонтных предприятий

Раздел 8. Знаки судоходной обстановки


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Портовые склады

Вводные указания

Таблица 173. Склады одноэтажные

Таблица 175. Склады одноэтажные

Таблица 177. Склады одноэтажные

Таблица 179. Склады одноэтажные

Таблица 181. Склады одноэтажные

Таблица 183. Склады одноэтажные

Таблица 185. Склады многоэтажные

Таблица 187. Склады многоэтажные


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Сооружений и зданий для предприятий судостроения и судоремонта

Вводные указания

Раздел 1. Сооружения для предприятий судостроения и судоремонта

Раздел 2. Здания для предприятий судостроения и судоремонта


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Вводные указания

Таблица 2. Набережная из массивовой кладки

Таблица 4. Набережная из деревянных ряжей с бетонной надстройкой

Таблица 6. Набережная железобетонная уголкового типа

Таблица 8. Набережная - железобетонная свайная эстакада

Таблица 10. Набережная деревянная свайная с бетонным ростверком

Таблица 12. Набережная деревянная свайная с ряжевым надрубом

Таблица 14. Набережная деревянная свайная с каменным ядром

Таблица 16. Набережная - деревянная свайная эстакада

Таблица 18. Набережная из железобетонного шпунта

Таблица 20. Набережная из стального шпунта

Таблица 22. Набережная - железобетонная эстакада на сваях-оболочках

Таблица 24. Набережная - больверк на сваях-оболочках

Таблица 26. Пирс ряжевый

Таблица 28. Пирс железобетонный свайный

Таблица 30. Пирс деревянный свайный

Таблица 32. Пирс железобетонный на сваях-оболочках

Таблица 34. Пирс для судов местных линий на свайном основании

Таблица 36. Оторочка железобетонная свайная


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Раздел 2. Речные причальные сооружения

Вводные указания

Таблица 38. Набережная из деревянных ряжей

Таблица 40. Набережная из массива-гиганта и надстройки из сборных плит

Таблица 42. Набережная из лицевых элементов и контрфорсов

Таблица 44. Двухъярусная набережная с нижним шпунтом и верхним вертикальным элементом

Таблица 46. Набережная железобетонная из сборных плит

Таблица 48. Набережная железобетонная свайная с железобетонным ростверком

Таблица 50. Набережная железобетонная свайная со сборным железобетонным верхним строением

Таблица 52. Набережная деревянная свайная с бетонным ростверком

Таблица 54. Набережная из железобетонного шпунта

Таблица 56. Набережная из металлического шпунта

Таблица 58. Набережная полуоткосная ряжевая с бетонной надстройкой

Таблица 60. Набережная полуоткосная свайная с ряжевым надрубом

Таблица 62. Набережная полуоткосная из деревянного шпунта

Таблица 64. Набережная полуоткосная из железобетонного шпунта

Таблица 66. Набережная из железобетонных оболочек большого диаметра с надстройкой

Таблица 68. Набережная козловой системы

Таблица 70. Набережная из незаанкеренного шпунта

Таблица 71. Бычок причальный ряжевый на свайном основании

Таблица 72. Бычок причальный бетонный или бутобетонный на каменной постели

Таблица 73. Бычок причальный бетонный или бутобетонный на ряжевом основании

Таблица 74. Бычок причальный бетонный на свайном основании

Таблица 75. Бычок причальный из бетона

Таблица 76. Причальная тумба (отдельно стоящая)

Таблица 78. Надстройка на набережной в виде бычков и пал

Таблица 80. Пал в виде куста из металлических труб

Таблица 82. Пал в виде куста из железобетонных свай


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Раздел 3. Оградительные сооружения

Вводные указания

Таблица 84. Молы и волноломы из бетонных массивов

Таблица 86. Молы и волноломы из массивов-гигантов

Таблица 88. Молы и волноломы из наброски бетонных массивов

Таблица 90. Молы и волноломы свайные с бетонной надстройкой

Таблица 92. Молы и волноломы ряженые


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Раздел 4. Выправительные сооружения и оградительные дамбы

Вводные указания

Таблица 94. Запруды и полузапруды из хворостяной кладки на донном тюфяке

Таблица 95. Запруды и полузапруды из тюфячной кладки

Таблица 96. Запруды и полузапруды из каменной наброски на тюфяке

Таблица 98. Запруды земляные с креплением откосов

Таблица 99. Земляные работы по оградительным дамбам


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Раздел 5. Берегоукрепление

Вводные указания

Таблица 100. Крепление откосов мостовой и одерновкой

Таблица 102. Крепление откосов монолитными железобетонными плитами

Таблица 104. Крепление откосов сборными железобетонными плитами

Таблица 106. Крепление подводного откоса каменной наброской, упорные призмы и каменные банкеты

Таблица 107. Крепление подводного откоса и дна хворостяными тюфяками с загрузкой камнем

Таблица 108. Укрепление берега портовых и заводских акваторий


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Раздел 6. Низконапорные плотины и шлюзы, судоходные каналы

Вводные указания

Таблица 111. Земляные работы

Таблица 112. Противофильтрационные подушки и фильтры

Таблица 113. Свайные работы

Таблица 114. Бетонные работы

Таблица 115. Ряжи деревянные

Таблица 116. Затворы в плотинах

Таблица 117. Ворота шлюза

Таблица 118. Деревянные конструкции плотин и шлюзов


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Раздел 7. Подкрановые пути, покрытия открытых складских площадок и территорий портов и судоремонтных предприятий

Вводные указания

Таблица 119. Подкрановые пути

Таблица 121. Покрытия открытых складских площадок, территории портов и судоремонтных заводов


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения

Раздел 8. Знаки судоходной обстановки

Вводные указания

Таблица 123. Знаки створные на металлической ферме

Таблица 125. Знаки створные на металлической решетчатой опоре с оттяжками

Таблица 127. Знаки створные на металлической решетчатой опоре

Таблица 129. Знаки навигационные из труб

Таблица 131. Знаки створные деревянные

Таблица 133. Знак опознавательный маячного типа

Таблица 134. Знак опознавательный цилиндрической формы

Таблица 135. Закрепительный знак

Таблица 136. Знак створный с одним квадратным щитом

Таблица 138. Знак створный с квадратным вертикальным и трапецеидальным щитами

Таблица 140. Знак створный с прямоугольным щитом

Таблица 142. Знак створный в виде трехгранной пирамиды

Таблица 143. Знак створный в виде четырехгранной пирамиды

Таблица 144. Знак створный кромочный задний

Таблица 146. Знак створный кромочный передний

Таблица 148. Знак перевальный с двумя щитами

Таблица 150. Знак перевальный с четырьмя щитами

Таблица 152. Знаки весенние (ориентир)

Таблица 153. Знак ходовой

Таблица 155. Мачта сигнальная - семафорная и штормовая

Таблица 156. Знак у подводных и надводных сооружений

Таблица 158. Знак рейдовый створный

Таблица 159. Знак «Сигнал»

Таблица 161. Знак «Внимание»

Таблица 163. Мачта флажная

Таблица 164. Знак указания местности

Таблица 166. Знак указания километража

Таблица 168. Знак «Путевой огонь»

Таблица 170. Железобетонный якорь

Таблица 171. Подъемник для буев


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Сооружений и зданий для предприятий судостроения и судоремонта

Раздел 1. Сооружения для предприятий судостроения и судоремонта

Вводные указания

Правила подсчета объемов сооружений

Таблица 190. Набережные железобетонные достроенные на призматических сваях с передним шпунтом

Таблица 192. Набережные железобетонные достроенные на призматических сваях с задним шпунтом

Таблица 194. Набережные железобетонные достроенные на сваях-оболочках с задним шпунтом

Таблица 196. Горизонтальные стапельные места и наземные подкрановые пути

Таблица 198. Продольные (наклонные) стапели

Таблица 200. Наклонная часть поперечных слипов

Таблица 202. Трансбордерные ямы

Таблица 204. Сооружения для спуска судов с помощью передаточных плавучих доков

Таблица 206. Открытые эллинги (крановые эстакады)

Таблица 208. Открытые склады стали и секций

Таблица 210. Горизонтальные рельсовые пути на слипах и эллингах

Таблица 212. Наклонные рельсовые пути на поперечных и продольных слипах и эллингах

Таблица 214. Горизонтальные площадки слипа

Таблица 216. Покрытие стапелей и рельсовых путей


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Сооружений и зданий для предприятий судостроения и судоремонта

Раздел 2. Здания для предприятий судостроения и судоремонта

Вводные указания

Эллинги судостроительные (закрытые)

Таблица 217. А. Ширина пролетов 27-33 м

Таблица 219. Б. Ширина пролетов 36-42 м

Таблица 221. Сборочно-сварочные цехи и цехи блоков

Таблица 223. Корпусообрабатывающие цехи

Таблица 225. Главные магазины и склады судового оборудования

Таблица 227. Плазы (отдельно стоящие)

Таблица 229. Лебедочные для слипов

Таблица 231. Пост управления


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости сооружений и зданий предприятий морского и речного флота, судостроения и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели восстановительной стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав портов и водных путей, как-то: подъездных путей, автогаражей, вокзалов, водопроводно-канализационных сооружений, котельных и др., следует принимать по другим сборникам. Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из трех отделов:

Отдел I. Портовые и судоходные гидротехнические сооружения, в их числе: причальные; оградительные; выправительные; берегоукрепления; низконапорные плотины и шлюзы; судоходные каналы; подкрановые пути и покрытия открытых складских площадок; знаки судоходной обстановки.

Отдел II. Портовые склады - здания одноэтажные и многоэтажные.

Отдел III. Сооружения и здания предприятий судостроения и судоремонта - судоспусковые и судоподъемные сооружения, специфические производственные здания.

3. Оценку средне- и высоконапорных гидротехнических судоходных сооружений каналов им. Москвы, Волго-Донского, а также шлюзов и плотин на реках Волге, Каме, Свири, Днепре, Волхове, Иртыше и др. следует производить по сборнику № 5.

4. Показатели восстановительной стоимости сооружений и зданий приведены по 10 территориальным поясам;

границы территориальных поясов указаны в Общей части к сборникам.

5. Уникальные здания и сооружения, выходящие по своим параметрам за пределы предусмотренных сборником (например, наливные камеры, доки, эллинги высотой более 33 м до подкрановых путей, широкие пирсы, пассажирский комплекс в Одессе, Северный мол в Шесхарисе), оцениваются по балансовой стоимости или по имеющимся сметам, приведенным к уровню цен, введенных с 1 января 1969 г.

6. Показатели оценочной стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления, затраты на удорожание работ в зимнее время, на проектно-изыскательские работы, на содержание дирекции, технадзор и др.

7. Сборник содержит восстановительные стоимости на 1 м длины набережной, 1 куб. м здания, на один знак судоходной обстановки и т. д. По напорным сооружениям восстановительная стоимость дается на 1 куб. м бетона, дерева в деле, на 1 т металла в сооружении.

Для получения восстановительной стоимости необходимо стоимость единицы, указанную в сборнике, умножить на длину сооружения, площадь покрытия, объем здания и т. д. и учесть, где это предусматривается, поправку на моральный износ. Порядок учета морального износа приведен в указаниях к соответствующим разделам сборника.

8. Для возможности учета различной степени физического износа частей сооружения в сборнике приведены удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах от стоимости сооружения. Определение физического износа сооружений и зданий производится инвентаризационной комиссией.

9. В заголовке каждой таблицы сборника приводится краткая характеристика сооружения и здания. Большинство сооружений, включенных в сборник, иллюстрируется схематическими чертежами.

10. Порядок пользования таблицами поясняется примерами, приведенными в соответствующих разделах сборника.

11. Определение протяженности, площади и объема сооружений и зданий производится по исполнительным чертежам или по обмерам в натуре. При отсутствии документации объем скрытых работ устанавливается экспертным путем.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Вводные указания

1. Укрупненные показатели по причальным сооружениям составлены на 1 м длины сооружения с учетом стоимости земляных, свайных, бетонных, водолазных и других работ, присущих каждому типу набережных и пирсов.

Объем обратной засыпки учтен по линии откоса котлована; по больверкам объем обратной засыпки учтен на ширину 20 м от линии кордона и высотой, равной высоте набережной, включая разгрузочную каменную призму. Стоимость 1 м сопряжения с берегом оценивается в размере 50 % табличной стоимости 1 м соответствующего типа сооружения.

2. Укрупненные показатели подсчитаны для II группы грунтов (песок, гравий, плотные супеси, суглинки и глина). При других грунтах для свайных сооружений, эстакад и больверков табличная стоимость умножается на коэффициент 1,05.

3. Протяженность сооружения определяется измерением по линии кордона; высота измеряется от кордона до проектного дна акватории у сооружения. При различных типах конструкций набережных в одном сооружении определение стоимости производится для каждого типа отдельно.

4. При высоте сооружения, отличающейся от табличной, стоимость определяется интерполяцией.

5. Стоимость набережной с оторочкой железобетонной свайной определяется по стоимости оторочки с добавлением стоимости старой набережной, определенной по стоимости берегоукрепления. Стоимость набережной с оторочкой из стального шпунта оценивается как набережная из стального шпунта.

6. Восстановительная стоимость гравитационных набережных из массивовой кладки трапецеидального профиля определяется по табл. 2; набережные уголкового тина контрфорсные и с внутренней анкеровкой оцениваются по табл. 6.

7. В стоимости массивовых набережных и набережных ряжевой конструкции учтены дноуглубительные работы и устройство каменной постели толщиной 2 м. При большей толщине постели табличная стоимость увеличивается на величину, равную соотношению толщин постели, умноженную на стоимость постели.

Пример I. Определить восстановительную стоимость 1 м гравитационной набережной из массивовой кладки высотой 10 м для 2-го территориального пояса. Толщина постели 3 м.

Восстановительная стоимость 1 м набережной по табл. 2 и процентовке к ней составляет

2620 + 2620 х 0,19 х (3 - 2) / 2 = 2868,9 руб.

8. Восстановительная стоимость набережных железобетонных эстакадного типа учитывает стоимость сетей промпроводок, дорожных покрытий, подкрановых и железнодорожных путей. В остальных типах набережных перечисленные выше инженерные коммуникации и покрытия должны учитываться дополнительно.

9. Восстановительная стоимость набережных - деревянных эстакад и пирсов определена на условную ширину 10 м и на 1 м длины. При другой ширине конструкции табличная стоимость увеличивается или уменьшается пропорционально ширине конструкции.

Пример 2. Определить восстановительную стоимость 1 м пирса ряжевой конструкции шириной 18 м, высотой 10 м для 3-го территориального пояса.

Восстановительная стоимость 1 м пирса по табл. 26 составляет:

3570 х 18 / 10 = 6426 руб.

10. Искусственно образованные территория, акватория и подходные каналы, если последние числятся на балансе порта, переоцениваются с коэффициентом, равным 1.

11. Сооружения, отличающиеся по конструкции от типов, включенных в сборник, и принятые в эксплуатацию после 1 января 1969 г. оцениваются по балансовой стоимости, а сооружения, принятые в эксплуатацию до 1 января 1969 г., - с коэффициентом 1,27.

12. Поправка на моральный износ причальных сооружений учитывается в следующих случаях:

а) причал выведен из эксплуатации и работает на участке портовой территории как берегоукрепление, оценка стоимости причала определяется по таблицам стоимости берегоукрепления;

б) причал не отвечает технологическим требованиям производства грузовых работ и эксплуатируется как вспомогательный (для портофлота или как пожарный и т. д.), оценка 1 м сооружения производится по соответствующей таблице, но на сниженную высоту, равную 5 м плюс возвышение кордона над уровнем воды;

в) допускаемая нагрузка в прикордонной полосе грузовых неспециализированных причалов менее 3 т/кв. м; восстановительная стоимость причала, определенная по соответствующей таблице, снижается применением коэффициента:

при допускаемой нагрузке 2   т/кв. м k = 0,85;

при допускаемой нагрузке 1,5 т/кв. м k =0,75.

Примечание. К специализированным причалам относятся причалы, на которых погрузочно-разгрузочные операции производятся механизированными установками, перерабатывающими только определенный род груза (зерно, апатит, жидкие грузы и др.);

г) глубина у причала менее необходимой для обеспечения приема судов, работающих на линиях.

Моральный износ учитывается применением снижающего коэффициента, определяемого отношением существующей глубины у причала к глубине, необходимой для приема судов, работающих на линиях, обслуживаемых данным портом;

д) общая ширина оперативной территории для сухогрузных причалов составляет менее 100 м (отсутствуют тыловые линии и недостаточны складские площади).

Моральный износ учитывается применением к табличной стоимости сборника понижающего коэффициента:

при ширине оперативной территории от 80 до 100 м k = 0,98;

при ширине оперативной территории от 60 до   80 м k = 0,94;

при ширине оперативной территории от 40 до   60 м k = 0,91.

Пример 3. Причал из массивовой кладки находится в порту, расположенном во 2-м территориальном поясе. Высота причала 9,5 м, длина 100 м, проектная глубина у причала 7,5 м.

Восстановительная стоимость 1 м причала по табл. 2, применяя интерполяцию, составит 2270 + (2620 - 2270) х 0,5 = 2445 руб. без учета морального износа.

Полная стоимость причала 2445 х 100 = 244,5 тыс. руб.:

а) если причал выведен из эксплуатации и работает как берегоукрепление, то восстановительная стоимость его определяется по табл. 108

740 х 100 = 74 тыс. руб.;

б) если причал не отвечает технологическим требованиям грузовых работ и эксплуатируется как причал портофлота, то восстановительная стоимость его определяется на пониженную высоту 5 + (9,5 - 7,5) = 7 м по табл. 2

1520 х 100 = 152 тыс. руб.;

в) если причал работает как грузовой, но допускаемая нагрузка в прикордонной полосе 2 т/кв. м, то восстановительная стоимость с учетом поправки на моральный износ составит

244,5 х 0,85 = 207,8 тыс. руб.;

г) если причал имеет оперативную территорию, равную 70 м, то восстановительная стоимость с учетом поправки на моральный износ составит

244,5 х 0,94 = 229,8 тыс. руб.

Пример установления физического износа причала

На основании удельных весов конструктивных элементов, приведенных в табл. 2, и процента физического износа этих элементов вычисляется средневзвешенный процент износа причала.

Таблица 1

Конструктивные элементы	Удельный вес, %	Процент износа	Произведение удельного веса на процент износа
Каменная постель	19	-	-
Стенка из массивов	72	10	720
Верхнее строение	9	30	270
Итого	100		990
Средневзвешенный процент износа составит 990 / 100 = 9,9 %; физический износ набережной в денежном выражении составит

244,5 х 0,099 = 24,2 тыс. руб.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из массивовой кладки

Набережная из правильной массивовой кладки на каменной постели с железобетонным верхним строением. За стенкой отсыпана каменная разгрузочная призма. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1510	1880	2260	2610	3110	3510	4010	4550
2	1520	1890	2270	2620	3130	3530	4030	4570
3	1720	2140	2580	2980	3540	4000	4570	5190
4	2170	2710	3250	3760	4480	5050	5770	6550
5	1990	2480	2980	3440	4100	4630	5290	6010
6	3000	3740	4500	5190	6190	6980	7980	9060
7	3550	4420	5310	6130	7310	8250	9420	10690
8	3900	4850	5830	6730	8020	9060	10350	11740
9	4230	5260	6330	7310	8710	9830	11230	12740
10	4710	5870	7050	8140	9700	10950	12510	14200
Таблица 3

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная постель	19
Массивовая стенка	72
Верхнее строение	9
Итого	100
Примечание. Удельный вес разгрузочной призмы в размере 27 % пропорционально распределен на конструктивные элементы.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из деревянных ряжей с бетонной надстройкой

Ряж деревянный, заполненный камнем, установлен на каменной постели; надстройка из бетонных массивов или каменной кладки; за стенкой отсыпана каменная разгрузочная призма. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1600	1740	2140	2780	3420	4080	4630	5140	5670
2	1610	1750	2150	2790	3440	4100	4650	5160	5700
3	1820	1980	2440	3170	3900	4650	5280	5860	6460
4	2300	2500	3080	4000	4920	5880	6670	7400	8160
5	2110	2300	2820	3670	4510	5380	6110	6780	7480
6	3180	3460	4260	5530	6810	8120	9210	10230	11280
7	3760	4090	5030	6530	8040	9590	10880	12080	13320
8	4130	4490	5520	7170	8820	10530	11940	13260	14630
9	4480	4870	5990	7780	9580	11420	12960	14390	15880
10	5120	5570	6850	8900	10940	13060	14320	16450	18140
Таблица 5

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная постель	29
Ряж, загруженный камнем	50
Верхнее строение	21
Итого	100
Примечание. Удельный вес разгрузочной призмы в размере 18 % пропорционально распределен на конструктивные элементы.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная железобетонная уголкового типа

Стенка образуется сборными железобетонными плитами - вертикальной и горизонтальной. Анкерное устройство - сборные железобетонные плиты, стальные анкерные тяги. Верхнее строение - сборные железобетонные лицевые плиты, железобетонный оголовок. Засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2010	2280	2550	2910	3260	3760	3950	4140
2	2020	2290	2560	2920	3270	3780	3970	4160
3	2290	2600	2910	3310	3580	4290	4500	4720
4	2890	3280	3670	4180	4690	5410	5690	5970
5	2650	3010	3370	3840	4300	4960	5210	5470
6	3990	4530	5080	5780	6480	7480	7860	8250
7	4710	5350	5990	6830	7650	8840	9280	9740
8	5180	5880	6580	7500	8400	9700	10190	10690
9	5620	6380	7140	8130	9110	10530	11060	11600
10	6260	7110	7960	9060	10160	11730	12320	12930
Таблица 7

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружении

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная постель	11
Вертикальная и горизонтальная железобетонные плиты	58
Анкерное устройство	17
Верхнее строение	14
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная - железобетонная свайная эстакада

Набережная из железобетонных свай, на сваи уложены сборные железобетонные плиты; покрытие по плитам цементнобетонное. По откосу отсыпана каменная призма с обратным фильтром из щебня или гравия. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1890	2320	2760	3570	3800	4140	4490	4840
2	1900	2330	2770	3590	3820	4160	4510	4860
3	2150	2640	3150	4070	4330	4720	5120	5520
4	2720	3340	3970	5140	5470	5960	6460	6970
5	2490	3060	3640	4710	5020	5460	5930	6390
6	3760	4620	5490	7100	7560	8240	8940	9630
7	4440	5450	6490	8390	8930	9730	10550	11370
8	4880	5980	7120	9210	9800	10680	11580	12490
9	5290	6500	7730	10000	10640	11590	12570	13550
10	5900	7240	8610	11140	11860	12920	14010	15100
Таблица 9

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Крепление откоса и сопряжение с берегом Свайное железобетонное основание Верхнее железобетонное строение	35  42  23
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная деревянная свайная с бетонным ростверком

Основание набережной из деревянных свай, бетонное или бутобетонное верхнее строение, по откосу крепление камнем, засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	8	9	10	11	12
1	1900	2380	2870	3360	3830
2	1910	2390	2880	3380	3850
3	2170	2710	3270	3830	4370
4	2740	3430	4130	4840	5520
5	2510	3140	3790	4440	5060
6	3780	4740	5710	6690	7620
7	4470	5590	6740	7900	9010
8	4900	6140	7400	8670	9880
9	5320	6660	8040	9410	10720
10	5930	7430	8950	10460	11950
Таблица 11

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Верхнее строение	40
Деревянное свайное основание	39
Каменная призма	21
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная деревянная свайная с ряжевым надрубом

Основание набережной из деревянных свай, верхнее строение ряжевое, заполненное камнем. Причалы оборудованы швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	470	770	1070	1340	1960	2370	3150	3620	3990	4370	4740
2	470	770	1080	1350	1970	2380	3170	3640	4010	4390	4760
3	540	880	1220	1530	2230	2700	3590	4130	4550	4980	5400
4	680	1110	1540	1930	2820	3410	4540	5210	5750	6290	6830
5	620	1020	1410	1770	2590	3130	4160	4730	5270	5770	6260
6	940	1530	2130	2670	3900	4720	6270	7200	7940	8700	9430
7	1110	1810	2520	3150	4610	5570	7400	8510	9380	10270	11140
8	1210	1990	2760	3460	5060	6120	8130	9340	10290	11280	12930
9	1320	2160	3000	3750	5400	6640	8820	10140	11170	12240	13270
10	1470	2400	3340	4180	6120	7390	9830	11290	12450	13630	14790
Таблица 13

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

	Удельный вес, %
Конструктивные элементы	Высота 4-6 м	Высота от 7 м и выше
Верхнее строение	46	65
Свайное основание	54	35
Итого	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная деревянная свайная с каменным ядром

Два сплошных свайных ряда, между которыми забиты 2-3 ряда одиночных свай. Пространство между сплошными рядами свай заполнено каменным ядром. Верхнее строение бетонное или из бутовой кладки. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	5	6	7	8	9	10
1	1080	1180	1300	1630	2180	2590
2	1090	1190	1310	1640	2190	2600
3	1230	1340	1480	1860	2480	2950
4	1560	1700	1870	2350	3140	3730
5	1430	1360	1720	2150	2880	3420
6	2150	2350	2590	3240	4340	5150
7	2540	2770	3060	3830	5120	6090
8	2790	3040	3350	4200	5620	6680
9	3020	3300	3640	4560	6100	7250
10	3370	3680	4060	5090	6800	8030
Таблица 15

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Свайное основание и шпунты	37
Каменное ядро	40
Верхнее строение	23
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная - деревянная свайная эстакада

Основание из вертикальных деревянных свай, забитых по откосу, верхнее строение - насадки, прогоны, раскосы, схватки, поднастильные балки и дощатый настил. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 м набережной при ширине 10 м, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	4	5	6	7	8	9	10
1	230	390	450	510	520	520	530
2	240	400	470	510	520	520	530
3	270	450	520	580	590	600	610
4	310	510	600	740	750	760	770
5	320	530	610	680	690	700	710
6	440	740	860	1020	1030	1040	1060
7	510	850	980	1210	1220	1230	1250
8	610	1020	1180	1320	1330	1350	1370
9	620	1030	1190	1440	1460	1470	1490
10	720	1100	1400	1600	1620	1640	1660
Таблица 17

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Свайное основание	49
Верхнее строение	51
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из железобетонного шпунта

Стенка набережной - шпунт железобетонный; анкерное устройство - сборные железобетонные плиты, железобетонные сваи, стальные анкерные тяги; верхнее строение - сборные железобетонные лицевые плиты, плиты разгрузочной платформы, железобетонный оголовок. Засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

	Высота набережной, м
Территориальный пояс	без экранирующих свай	с экраниру ющими сваями
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1030	1390	1750	2110	2470	2940	3420	4430	5540	6640	14270
2	1040	1400	1760	2120	2480	2960	3430	4450	5570	6670	14340
3	1170	1580	1990	2400	2810	3350	3900	5050	6320	7560	16270
4	1480	2000	2520	3040	3550	4230	4920	6380	7980	9550	20550
5	1360	1840	2310	2780	3260	3880	4510	5850	7310	8760	18840
6	2050	2770	3480	4200	4910	5850	6800	8810	11000	13200	28400
7	2420	3270	4110	4960	5800	6910	8030	10410	13000	15590	33540
8	2660	3590	4510	5440	6360	7580	8820	14430	14300	17120	36820
9	2880	3890	4890	5910	6910	8230	9570	12400	15510	18580	39960
10	3210	4340	5450	6580	7700	9170	10660	13820	17280	50700	44520
Таблица 19

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

	Удельный вес, %
Конструктивные элементы	Без экранирующих свай	С экранирующими сваями
Стенка из железобетонного шпунта Анкерное устройство	72  15	57  19
Верхнее строение	13	24
Итого	100	100
Примечание. Удельный вес разгрузочной призмы в размере 17 % пропорционально распределен на конструктивные элементы.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из стального шпунта

Стальная шпунтовая стенка заанкерена при помощи стальных тяг за железобетонную плиту или анкерную стенку из стального шпунта. Верхнее строение - сборные железобетонные лицевые плиты, плиты разгрузочной платформы, железобетонный оголовок. Засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территори-	Высота набережной, м
альный пояс	без экранирующих свай	с экрани- рующими сваями	засыпка камня
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	12
1	460	760	1070	1370	1550	1740	2130	2510	2910	3310	3710	6120	3240
2	460	760	1080	1380	1560	1750	2140	2520	2920	3330	3730	6150	3260
3	520	870	1220	1560	1770	1980	2430	2860	3320	3770	4230	6970	3690
4	660	1090	1540	1970	2230	2510	3070	3610	4190	4770	5340	8810	4670
5	610	1000	1410	1810	2050	2300	2810	3310	3840	4370	4900	8070	4280
6	920	1510	2130	2730	3080	3460	4240	5000	5790	6590	7380	12170	6450
7	1080	1790	2520	3220	3640	4090	5010	5900	6840	7780	8720	14370	7610
8	1190	1960	2760	3540	4000	4490	5500	6480	7510	8540	9570	15780	8360
9	1290	2130	3000	3840	4340	4870	5960	7030	8150	9270	10390	17120	9070
10	1440	2370	3340	4270	4840	5430	6650	7830	9080	10330	11580	19080	10110
Таблица 21

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

	Удельный вес, %
Конструктивные элементы	Без экранирующих свай высотой	С экранирую- щими сваями	Засыпка камнем
	4-8 м	9-12 м	высотой 14 м
Стенка из стального шпунта	62	55	56	48
Анкерное устройство	26	24	17	28
Верхнее строение железобетонное	12	21	27	24
Итого	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная - железобетонная эстакада на сваях-оболочках

Набережная из свай-оболочек диаметром 1,6 м; на сваи-оболочки уложены сборные железобетонные плиты, ригели и бортовые балки; покрытие по плитам цементобетонное. По откосу отсыпана каменная призма с обратным фильтром из щебня. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	12	13	14	15	16	17
1	5190	5430	5670	5910	6150	6390
2	5220	5460	5700	5940	6180	6420
3	5920	6190	6460	6740	7010	7280
4	7470	7820	8160	8510	8860	9200
5	6850	7170	7480	7800	8120	8430
6	10330	10810	11280	11760	12240	12720
7	12200	12760	13320	13890	14450	15020
8	13390	14010	14630	15250	15870	16490
9	14530	15200	15880	16550	17220	17890
10	16190	16940	17690	18440	19190	19940
Таблица 23

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Свайное основание	19
Верхнее строение	48
Крепление откоса и сопряжение с берегом	33
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная - больверк на сваях-оболочках

Стенка набережной - железобетонные сваи-оболочки диаметром 1,6 м; анкерное устройство - железобетонные анкерные плиты, железобетонные сваи, стальные анкерные тяги; верхнее строение - сборные железобетонные лицевые плиты, плиты разгрузочной платформы, железобетонный оголовок. Засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	8	9	10	11	12	13	14
1	4600	5580	6560	7540	8600	9650	10710
2	4630	5610	6590	7580	8640	9700	10760
3	5160	6140	7120	8600	9660	10720	12210
4	7060	8040	9120	10860	11920	12 980	15430
5	6390	7370	8350	9950	11010	12070	14140
6	10130	11110	12090	15010	16070	17130	21320
7	12140	13120	14100	17720	18780	19840	25180
8	13420	14400	15380	19460	20520	21580	27640
9	14650	15630	16610	21120	22180	23240	30000
10	16430	17410	18390	23530	24590	25650	33420
Таблица 25

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Стенка из свай-оболочек	54
Анкерное устройство	19
Верхнее строение	27
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пирс ряжевый

Пирс из ряжа, заполненного камнем. Ряжи установлены на каменной постели и оборудованы швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 м пирса при ширине 10 м, руб.

Территориальный	Высота пирса, м
пояс	8	9	10	11	12	13
1	2360	2830	3130	3280	3410	3550
2	2370	2840	3140	3300	3430	3570
3	2690	3230	3570	3740	3890	4050
4	3400	4080	4510	4720	4910	5110
5	3120	3740	4130	4330	4500	4690
6	4700	5630	6230	6530	6780	7060
7	5550	6650	7360	7710	8010	8340
8	6090	7300	8080	8460	8800	9160
9	6610	7920	8760	9180	9650	9940
10	7360	8830	9760	10 230	10640	10080
Таблица 27

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная постель	10
Ряж, заполненный камнем	90
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пирс железобетонный свайный

Основание пирса железобетонное свайное, верхнее строение - железобетонное ребристое с каналами. Пирс оборудован швартовными и отбойными устройствами.

Восстановительная стоимость 1 м пирса при ширине 10 м, руб.

Таблица 28

Территориальный	Высота пирса, м
пояс	8	9	10	11	12	13	14
1	1050	1120	1210	1320	1410	1490	1590
2	1040	1130	1220	1330	1420	1500	1600
3	1170	1280	1380	1510	1610	1700	1810
4	1480	1610	1740	1900	2030	2140	2290
5	1360	1480	1600	1740	1860	1970	2100
6	2050	2230	2410	2630	2810	2960	3160
7	2420	2630	2840	3100	3310	3500	3740
8	2660	2890	3120	3410	3640	3840	4100
9	2880	3140	3390	3700	3950	4170	4450
10	3210	3490	3780	4120	4400	4650	4960
Таблица 29

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Верхнее строение	40
Свайное основание	60
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пирс деревянный свайный

Основание пирса из деревянных свай, верхнее строение деревянное балочное с дощатым настилом. Пирс оборудован отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 м. пирса при ширине 10 м, руб.

Территориальный	Высота пирса, м
пояс	8	9	10	11	12
1	410	420	450	470	480
2	410	420	450	470	480
3	460	480	510	530	550
4	590	610	640	670	690
5	540	560	590	610	630
6	890	850	890	920	960
7	960	1000	1050	1090	1130
8	1050	1100	1150	1200	1240
9	1140	1190	1250	1300	1340
10	1270	1330	1390	1450	1500
Таблица 31

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Подкосы, насадки, схватки	29
Свайное основание	53
Верхний дощатый настил	18
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пирс железобетонный на сваях-оболочках

Основание пирса - железобетонные сваи-оболочки диаметром 1,6 м, верхнее строение - железобетонные плиты, ригели и бортовые балки, покрытие по плитам цементнобетонное. По откосу отсыпана каменная призма с обратным фильтром из щебня. Пирс оборудован швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 м пирса при ширине 10 м, руб.

Территориальный	Высота пирса, м
пояс	8	9	10	11
1	2050	2100	2150	2200
2	2050	2110	2150	2210
3	2330	2390	2450	2510
4	2950	3020	3100	3170
5	2700	2770	2840	2910
6	4070	4170	4280	4390
7	4810	4930	5060	5180
8	5270	5410	5550	5690
9	5720	5870	6020	6170
10	6370	6540	6710	6880
Таблица 33

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Верхнее строение	70
Свайное основание	30
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пирс для судов местных линий на свайном основании

Основание пирса - железобетонные сваи, рельсы и трубы, верхнее строение - сборные железобетонные плиты, стальные балки с дощатым настилом. Пирс оборудован швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 м пирса при ширине 10 м, руб.

Территориальный пояс	Пирс
	железобетонный	стальной пояс
1	1410	790
2	1420	800
3	1610	910
4	2040	1150
5	1870	1050
6	2810	1580
7	3320	1870
8	3650	2050
9	3960	2230
10	4410	2480
Таблица 35

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
	Пирс железобетонный	Пирс стальной
Свайное основание	43	60
Верхнее строение	57	40
Итого	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 МОРСКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Оторочка железобетонная свайная

Основание оторочки на железобетонных сваях, верхнее строение - сборная железобетонная плита. Оторочка сопрягается с существующей стенкой. Оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 м оторочки, руб.

Территориальный	Высота оторочки, м
пояс	10	11	12	13	14
1	1840	1960	2090	2450	2870
2	1850	1970	2100	2460	2880
3	2100	2230	2380	2800	3270
4	2650	2820	3010	3530	4130
5	2430	2590	2760	3230	3790
6	3660	3900	4160	4880	5710
7	4320	4610	4910	5760	6740
8	4750	5060	5390	6320	7400
9	5150	5490	5850	6860	8040
10	5740	6120	6520	7640	8950
Таблица 37

Удельным вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Свайное основание	49
Верхнее строение	24
Сопряжение с набережной	6
Отсыпка камня	21
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Вводные указания

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости по причальным набережным составлены на 1 м длины сооружения; по причальным бычкам на 1 куб. м бычка. В укрупненных показателях приняты усредненные геологические и гидрологические условия.

2. В таблицах настоящего раздела приведены показатели 1 м набережной с учетом земляных, свайных, бетонных, водолазных и др. работ, присущих каждому типу набережных.

3. Объем обратной засыпки учтен по линии откоса котлована; по больверкам и свайным ростверкам с передним шпунтом - в размере 50 % от объема призмы шириной 20 м и высотой, равной высоте набережной.

4. Единичная стоимость сопряжения набережных с берегом определяется в размере 50 % от табличной стоимости 1 м соответствующего типа стенки.

5. В полуоткосных набережных учтено крепление откосной части набережной, отбойные и швартовные устройства. Объем бычков всех типов, в том числе и на свайном основании, определяется умножением площади горизонтальной проекции на высоту, считая ее от проектной отметки дна у причальной линии бычка и до его верха.

6. В стоимость бычков включены мостки, соединяющие их с берегом или соседним бычком, причальные тумбы и отбойные устройства.

7. При наличии различных типов набережных в причальном фронте порта определение стоимости производится отдельно для каждого конструктивного типа.

8. Протяженность набережной определяется измерением по линии кордона, а в полуоткосных набережных - по верхней линии вертикальной части стенки. Высота набережной измеряется от линии кордона до проектного дна акватории у сооружения.

9. При высоте набережной, отличающейся от табличной, нужно произвести интерполяцию или экстраполяцию. 36

10. Сооружения, отличающиеся по конструкции от типов сооружений, включенных в сборник, и принятые в эксплуатацию после 1 января 1969 г. оцениваются по балансовой стоимости, а сооружения, принятые в эксплуатацию до 1 января 1969 г. переоцениваются по балансовой стоимости с коэффициентом 1,27.

11. При определении удельного веса основных конструктивных элементов сооружений в процентах от общей стоимости, засыпки за стенку и разгрузочные призмы распределены пропорционально на остальные элементы конструкции.

12. Восстановительная стоимость причальных набережных всех пассажирских причалов, а также грузовых причалов портов и пристаней, рассчитанных на полезную нагрузку в прикордонной полосе 2 т/кв. м, определяется по соответствующим таблицам сборника № 20 с внесением стоимостного понижающего коэффициента - 0,9.

13. Учет поправок на моральный износ речных портовых причальных сооружений производится в следующих случаях:

а) причалы выведены из эксплуатации и работают на участке портовой территории как берегоукрепление. Переоценка таких причальных набережных производится по таблицам восстановительной стоимости берегоукрепления сборника № 20;

б) при допускаемой нагрузке в прикордонной полосе грузовых причалов менее 4 т/кв. м восстановительная стоимость причальных набережных, определенная по соответствующей таблице, снижается применением коэффициента:

при допустимой нагрузке 3 т/кв. м k = 0,95;

при допустимой нагрузке 2 т/кв. м k = 0,90;

в) при ширине оперативной территории причала менее 100 м (отсутствуют тыловые подкрановые пути, недостаточны складские площади и т. д.) восстановительная стоимость всего комплекса причала снижается применением коэффициента:

при ширине оперативной территории:

от 80 до 100 м k = 0,98;

от 60 до 80 м   k = 0,94;

от 40 до 60 м   k = 0 91.

Пример. Определить восстановительную стоимость вертикальной причальной набережной из металлического шпунта в 1-м территориальном поясе протяжением 120 м с учетом открылков. Высота набережной 7,5 м. По табл. 56 находим оценочную стоимость 1 м набережной высотой 7 м - 1150 руб. и высотой 8 м - 1290 руб.

Произведя интерполяцию между этими значениями, получим стоимость 1 м набережной высотой 7,5 м.

1150 + (1290-1150) / 1 х 0,5 = 1220 руб.

Восстановительная стоимость набережной составит

1220 х 120 = 146,4 тыс. руб.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из деревянных ряжей

Ряж деревянный, заполненный камнем, установлен на каменную постель, за стенкой отсыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	6	7	8	9	10	11
1	1690	1890	2090	2580	2940	3150
2	1760	1970	2170	2680	3060	3280
3	1980	2210	2440	3020	3440	3690
4	2250	2510	2780	3430	3910	4190
5	2300	2570	2840	3510	4000	4280
6	3240	3630	4010	4950	5640	6000
7	3700	4140	4580	5650	6400	6900
8	4460	4990	5520	6800	7800	8300
9	4490	5030	5560	6900	7800	8400
10	5270	5900	6500	8100	9200	9800
Таблица 39

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Постель	11
Ряж с заполнением и отбойной рамой	89
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из массива-гиганта и надстройки из сборных плит

Стенка образуется из сборного железобетонного массива-гиганта и железобетонной надстройки в виде ребристой плиты, опирающейся своим нижним концом на массив-гигант.

Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	7	8	9	10	11	12
1	2130	2280	3410	3670	3930	4190
2	2220	2370	3550	3820	4090	4360
3	2500	2670	3990	4300	4600	4900
4	2840	3030	4540	4880	5230	5580
5	2900	3100	4640	5000	5350	5700
6	4100	4380	6500	7000	7500	8000
7	4680	5000	7500	8000	8600	9200
8	5640	6000	9000	9700	10400	11100
9	5680	6100	9100	9800	10500	11100
10	6700	7100	10600	11500	12300	13100
Таблица 41

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная постель	10
Массив-гигант	56
Вертикальные железобетонные плиты	27
Анкерные устройства, закладные части и металлические конструкции	5
Отбойные устройства	2
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из лицевых элементов и контрфорсов

Стенка образуется из вертикальных лицевых железобетонных элементов и контрфорсов, жестко соединенных с лицевыми элементами с одной стороны и анкерными плитами с другой. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный пояс	Высота набережной 4 м
1	1790
2	1860
3	2090
4	2380
5	2430
6	3440
7	3920
8	4710
9	4760
10	5580
Примечание. Набережные с вертикальными лицевыми элементами из металлического шпунта оцениваются по табл. 42, с коэффициентом 0,85.

Таблица 43

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная постель	3
Вертикальные лицевые элементы	66
Контрфорсы, анкерные плиты и закладные части	28
Отбойные устройства	3
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Двухъярусная набережная с нижним шпунтом и верхним вертикальным элементом

Стенка образуется из двух ярусов. Нижний ярус выполняется из железобетонного или металлического шпунта или труб-оболочек, заанкеренных металлическими тягами и омоноличенных шапочной балкой. Верхний ярус выполняется из железобетонных элементов, опирающихся на нижнюю балку и заанкеренных металлическими тягами. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный пояс	Высота набережной 13,5 м
1	4550
2	4730
3	5530
4	6300
5	6400
6	9100
7	10400
8	12500
9	12600
10	14800
Таблица 45

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Нижний шпунт	56
Верхний вертикальный элемент	18
Анкерные устройства, закладные части и металлические конструкции	24
Отбойные устройства	2
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная железобетонная из сборных плит

Стенка образуется железобетонными вертикальной сборной и нижней горизонтальной плитами, скрепленными металлическим анкером; горизонтальная плита прижата песчаной засыпкой. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	6	7	8	9
1	830	1010	1200	1380
2	860	1050	1250	1430
3	970	1180	1400	1620
4	1100	1340	1600	1830
5	1130	1370	1630	1880
6	1590	1940	2300	2650
7	1820	2210	2630	3020
8	2190	2670	3170	3640
9	2210	2690	3190	3670
10	2590	3150	3740	4310
Примечание. Стоимость набережной дается для случая строительства насухо.

Таблица 47

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Основание под горизонтальную плиту	13
Горизонтальные сборные железобетонные плиты или монолитная плита	42
Вертикальные сборные железобетонные плиты	40
Анкерные устройства, закладные части и металлические конструкции	2
Отбойные устройства	3
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная железобетонная свайная с железобетонным ростверком

Ростверк монолитный железобетонный, передний шпунт и сваи железобетонные, обратная засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована отбойными устройствами и швартовными тумбами.

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Таблица 48

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	7	8	9
1	1730	1900	2070
2	1800	1980	2150
3	2020	2220	2420
4	2300	2530	2750
5	2350	2580	2810
6	3320	3650	3970
7	3790	4160	4530
8	4570	5020	5460
9	4600	5050	5510
10	5400	5930	6500
Таблица 49

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Свайное основание и шпунт	78
Бетонная надстройка	16
Отбойные устройства	6
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная железобетонная свайная со сборным железобетонным верхним строением

Ростверк сборный железобетонный на железобетонном свайном основании с передним шпунтом, подпорная стенка железобетонная, засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

	Высота ростверка, м
Территориальный	0,85	1,85
пояс	Высота набережной, м
	5	6	7	8	6	7	8	9
1	1410	1990	2570	3150	1590	2170	2750	3330
2	1470	2070	2670	3280	1650	2260	2860	3460
3	1650	2330	3010	3690	1860	2540	3220	3900
4	1870	2650	3420	4190	2110	2890	3660	4430
5	1920	2710	3490	4280	2160	2950	3740	4530
6	2710	3820	4930	6050	3050	4170	5280	6400
7	3090	4360	5630	6900	3480	4750	6020	7300
8	3720	5250	6780	8300	4200	5730	7260	8800
9	3750	5290	6800	8400	4230	5770	7310	8900
10	4400	6200	8000	9800	4960	6800	8600	10400
Таблица 51

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Сваи и шпунт	53
Ростверк	45
Отбойные устройства	2
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная деревянная свайная с бетонным ростверком

Бетонный или бутобетонный ростверк на деревянном свайном основании с передним деревянным шпунтом, засыпка за стенку песчаным грунтом. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	6	7	8	9	10	16
1	1060	1470	1880	2290	2700	3 820
2	1100	1530	1950	2380	2810	3970
3	1240	1720	2200	2680	3160	4470
4	1410	1950	2500	3050	3590	5080
5	1440	2000	2560	3100	3670	5190
6	2030	2820	3610	4400	5180	7300
7	2320	3220	4120	5010	5910	8400
8	2800	3880	4960	6000	7100	10100
9	2820	3910	5000	6100	7200	10200
10	3310	4590	5870	7100	8400	11900
Таблица 53

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Бетонная или бутобетонная надстройка	41
Свайное основание и шпунт	55
Отбойные устройства	4
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из железобетонного шпунта

Шпунт железобетонный таврового сечения, анкерная плита из сборных железобетонных плит, анкерные тяги металлические, обратная засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	6	7	8	9
1  2  3  4  5	1280  1330  1500  1700  1740	1540  1600  1800  2050  2090	1810  1880  2120  2410  2460	2080  2160  2430  2770  2830
6  7  8  9  10	2460  2800  3380  3400  3990	2960  3370  4070  4100  4800	3470  3960  4780  4810  5650	3990  4560  5490  5530  6500
Таблица 55

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Шпунт лицевой стенки и шапочный брус	68
Анкерные тяги, плиты и крепления	29
Отбойные устройства	3
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из металлического шпунта

Металлическая шпунтовая стенка заанкерена при помощи металлических тяг за плиту железобетонную или из металлического шпунта. Шапочный брус железобетонный. Засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 56

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	387	640	890	1150	1290	1460	1780	2110	2430
2	402	660	930	1190	1350	1520	1850	2190	2530
3	453	740	1040	1340	1520	1710	2090	2460	2840
4	515	850	1190	1520	1720	1940	2370	2800	3230
5	526	870	1210	1560	1760	1980	2420	2860	3310
6	740	1220	1710	2200	2490	2800	3420	4040	4670
7	850	1400	1950	2510	2840	3190	3900	4610	5330
8	1020	1680	2350	3020	3420	3850	4710	5560	6400
9	1030	1690	2370	3050	3450	3880	4740	5600	6470
10	1210	1990	2780	3580	4050	4550	5560	6570	7600
Таблица 57

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Верхнее строение железобетонное	8
Стенка из металлического шпунта	70
Анкерное устройство	22
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная полуоткосная ряжевая с бетонной надстройкой

Деревянный ряж, заполненный камнем; постель и разгрузочная призма из камня; верхнее строение бутобетонное или бетонное; откос укреплен каменным мощением. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	7	8	9	10	11	12	13
1	1559	2050	2550	3050	3550	4050	4550
2	1610	2130	2650	3170	3690	4210	4730
3	1810	2400	2980	3570	4150	4740	5320
4	2069	2730	3390	4060	4720	5390	6050
5	2110	2790	3470	4150	4830	5510	6190
6	2980	3940	4900	5860	6820	7780	8740
7	3390	4490	5580	6680	7770	8870	9960
8	4090	5410	6730	8050	9370	10690	12000
9	4120	5450	6780	8100	9440	10770	12100
10	4840	6400	7960	9520	11080	12640	14200
Таблица 59

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

	Удельный вес, %
Конструктивные элементы	Высота 7-9 м	Высота 10-13 м
Постель	13	11
Раж	57	27
Бетонная или бутобетонная надстройка Крепление откосов	20  3	56  4
Отбойные устройства	7	2
Итого	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная полуоткосная свайная с ряжевым надрубом

Ряженый надруб, заполненный песком, опирается на деревянный шпунт и козловые сваи; откос укреплен одиночным мощением. Причал оборудован отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	4	5	6	7
1	496	542	640	800
2	526	564	670	830
3	580	630	750	940
4	660	720	850	1060
5	670	740	870	1090
6	950	1040	1230	1540
7	1090	1190	1400	1750
8	1310	1430	1690	2110
9	1320	1440	1700	2130
10	1550	1690	2000	2500
Таблица 61

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Деревянный шпунт и козловые сваи	75
Ряж	23
Крепление откосов	2
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная полуоткосная из деревянного шпунта

Деревянный шпунт, анкерная плита из деревянных пластин или козловых свай, тяги металлические, по откосу одиночное мощение. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	7	8	9	10	11
1	700	780	860	980	1100
2	730	810	890	1020	1140
3	820	910	1010	1150	1290
4	930	1040	1140	1300	1460
5	950	1060	1170	1330	1500
6	1340	1500	1650	1880	2110
7	1530	1710	1880	2150	2410
8	1850	2060	2270	2590	2900
9	1860	2070	2290	2610	2930
10	2180	2430	2680	3060	3430
Таблица 63

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Шпунт и отбойные сваи	14
Крепление откосов	83
Анкерное устройство	3
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная полуоткосная из железобетонного шпунта

Железобетонный шпунт таврового сечения, анкерная плита из сборного железобетона, тяги металлические, крепление откоса каменной мостовой, обратная засыпка песчаным грунтом. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	8	9	10
1	800	960	1130
2	830	1000	1170
3	940	1120	1320
4	1060	1280	1500
5	1090	1310	1540
6	1540	1840	2170
7	1750	2100	2470
8	2110	2530	2980
9	2130	2550	3010
10	2500	2990	3530
Таблица 65

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Шпунт железобетонный, шапочный брус	83
Отбойные сваи и брусья	4
Анкерные плиты и крепления	4
Крепление откосов	9
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из железобетонных оболочек большого диаметра с надстройкой

Набережная образуется из железобетонных оболочек большого диаметра. Оболочка собирается из сборных железобетонных плит. Надстройка из сборного или монолитного железобетона. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный пояс	Высота набережной 7 м
1	2290
2	2380
3	2680
4	3050
5	3100
6	4400
7	5010
8	6000
9	6100
10	7100
Таблица 67

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Железобетонные плиты оболочки	84
Железобетонная надстройка	15
Отбойные устройства	1
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная козловой системы

Стенка представляет собой козловую систему, состоящую из прямоугольного железобетонного шпунта и наклонных свай с монолитным железобетонным оголовком. Набережная оборудована отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный пояс	Высота набережной 5 м
1	1610
2	1670
3	1890
4	2140
5	2190
6	3100
7	3530
8	4250
9	4280
10	5020
Примечание. Стоимость набережной дается для случая строительства с плавучих средств.

Таблица 69

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Прямоугольный шпунт	50
Наклонные сваи	22
Железобетонный оголовок	28
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Набережная из незаанкеренного шпунта

Стенка образуется из незаанкеренного железобетонного шпунта, труб-оболочек или металлического шпунта. Набережная оборудована швартовыми и отбойными устройствами.

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	2	3	4
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10	283  294  331  750  770  1090  1240  1490  1510  1770	516  537  600  690  700  990  1130  1360  1370  1610	750  780  880  1000  1020  1440  1640  1970  1990  2340
Примечание. Набережные из металлического шпунта оцениваются по табл. 70 с коэффициентом 0,70.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Бычок причальный ряжевый на свайном основании

Деревянный ряж, заполненный камнем.

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 куб. м бычка, руб.

Территориальный пояс	Объем бычка, куб. м
	260	560	2900
1	68	45,2	11
2	71	47	11,4
3	80	52,9	12,9
4	90	60	14,6
5	92	61	15
6	131	87	21,1
7	149	99	24,1
8	180	119	29
9	181	120	29,3
10	212	141	34,3
Примечание. Объем бычка определяется умножением площади поперечного сечения на высоту от проектного дна акватории до верха бычка.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Бычок причальный бетонный или бутобетонный на каменной постели

Бутобетонный ящик, заполненный песчаным грунтом, каменная постель толщиной 1 м, переходный мостик или подъемная платформа. Высота бычка 5-7 м.

Восстановительная стоимость 1 куб. м бычка, руб.

Таблица 72

Территориальный	Объем бычка, куб. м
пояс	с мостиком	с подъемной платформой
	200	230	220	260
1	65	61	61	60
2	68	63	63	62
3	76	71	71	70
4	86	81	81	80
5	88	83	83	82
6	125	117	117	115
7	142	134	134	131
8	172	161	161	158
9	173	162	162	160
10	203	190	190	187
Примечания:

1. Объем бычка определяется умножением площади поперечного сечения на высоту от проектного дна до верха бычка.

2. Стоимость 1 куб. м бычка с подъемной платформой определена без учета подъемной платформы.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Бычок причальный бетонный или бутобетонный на ряжевом основании

Бетонный ящик на ряже, заполненном камнем, постель каменная. Бычок соединен с берегом переходным мостиком или подъемной платформой. Высота бычка 5-7 м.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 куб. м бычка, руб.

Территориальный	Объем бычка, куб. м
пояс	с мостиком	с подъемной платформой
	200	230	280	220	270	360
1	55,6	54,6	42	48,6	43,4	38,8
2	57,8	56,8	43,7	50,5	45,1	40,4
3	65	64	49,1	56,9	50,8	45,4
4	74	73	55,9	65	57,7	51,6
5	76	74	57,1	66	59	52,8
6	107	105	81	93	83	74
7	122	120	92	106	95	85
8	147	144	111	128	115	102
9	148	145	112	129	115	103
10	173	170	131 1	152	135	121
Примечания:

1. Объем бычка определяется умножением площади поперечного сечения на высоту от проектного дна до верха бычка.

2. Оценочная стоимость 1 куб. м бычка с подъемной платформой определена без учета подъемной платформы.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Бычок причальный бетонный на свайном основании

Основание из деревянных свай, бетонный ящик высотой 4 м, заполненный песком, переходный мостик или подъемная платформа для связи с берегом. Высота бычка до 7 м.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 куб. м, руб.

	Объем бычка, куб. м
Территориальный пояс	с мостиком 230	с подъемной платформой 360
1	58,5	33,9
2	61	35,3
3	68	39,7
4	78	45,1
5	80	46,1
6	112	65
7	128	74
8	154	89
9	156	90
10	183	106
Примечания:

1. Объем бычка определяется умножением площади поперечного сечения на высоту от проектного дна до верха

бычка.

2. Стоимость 1 куб. м бычка с подъемной платформой определена без учета подъемной платформы.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Бычок причальный из бетона

Бетонная кладка тела бычка на подготовке из песка и щебня, по периметру основания ограждение деревянным дощатым шпунтом длиной 2,5 м. Высота бычка 10 м.

Таблица 75

Восстановительная стоимость 1 куб. м бычка, руб.

Территориальный пояс	Объем бычка 750 куб. м
1	47,2
2	49,1
3	55,2
4	63
5	64
6	91
7	103
8	125
9	126
10	147


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Причальная тумба (отдельно стоящая)

Тумба на расчетное усилие 5, 10 и 15 т в виде металлической трубы с бетонным фундаментом.

Чугунная тумба на расчетное усилие 10 и 20 т с бетонным фундаментом.

Таблица 76

Восстановительная стоимость одной тумбы, руб.

Территориальный	Из металлической трубы на усилие, т	Чугунная тумба на усилие, т
пояс	5	10	15	10	20
1	186	307	430	190	308
2	193	319	447	198	320
3	218	359	503	222	360
4	247	408	572	253	410
5	253	418	585	258	419
6	357	589	830	365	591
7	407	670	940	416	670
8	491	810	1130	502	810
9	495	820	1140	505	820
10	580	960	1340	593	960
Таблица 77

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Из металлической т	Чугунная усилие, т
	5	10	15	10	20
Бетонный фундамент	83	75	78	93	87
Металлическая часть тумбы Чугунная тумба	17  -	25  -	22  -	-  7	-  13
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Надстройка на набережной в виде бычков и пал

Надстройка на набережной в виде отдельно стоящих бычков и пал из монолитного и сборного железобетона для причаливания судов при высоких горизонтах воды. Надстройка оборудована швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 78

Восстановительная стоимость бычка с палами и мостовым переходом, руб.

Территориальный пояс	Высота надстройки 4 м
1	49800
2	51800
3	58300
4	66000
5	68000
6	96000
7	109000
8	131000
9	132000
10	155000
Таблица 79

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Бычки и палы	65
Переходный мостик	35
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пал в виде куста из металлических труб

Пал образуется из металлических труб, объединенных диафрагмами. Пал оборудован отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 80

Восстановительная стоимость пала, руб.

Территориальный	Высота пала, м
пояс	11	12	13	14	15
1	6600	7600	8600	9500	10500
2	6900	7900	8900	9900	10900
3	7700	8900	10100	11100	12300
4	8800	10100	11400	12600	14000
5	9000	10300	11700	12900	14300
6	12700	14600	16500	18200	20200
7	14500	16600	18800	20800	23000
8	17400	20100	22700	25100	27700
9	17600	20200	22900	25300	27900
10	20600	23700	26800	29600	32800
Таблица 81

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Металлические трубы с диафрагмами	97
Отбойные устройства	3
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 2. РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пал в виде куста из железобетонных свай

Пал образуется из железобетонных свай в виде куста с засыпкой камнем. Поверху установлен монолитный оголовок. Пал соединен с берегом переходным мостиком. Оборудован отбойными и швартовными устройствами.

Таблица 82

Восстановительная стоимость 1 куб. м пала, руб.

Территориальный	Высота пала, м
пояс	5	6	7	8	9
1	354	299	244	189	135
2	368	310	254	200	140
3	414	350	285	221	158
4	471	400	325	251	180
5	481	407	332	257	184
6	680	574	468	363	259
7	770	650	534	414	296
8	930	790	640	497	355
9	940	800	650	503	349
10	1100	930	760	590	421
Таблица 83

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Железобетонные сваи	62
Монолитный оголовок	12
Переходный мостик	18
Каменное заполнение	4
Отбойные устройства	4
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Вводные указания

1. К оградительным сооружениям отнесены молы и волноломы, защищающие акваторию порта и подходной канал от волнения и заносимости.

2. Показатели стоимости оградительных сооружений даны на 1 м длины сооружения в зависимости от его высоты. Высота принимается от проектного дна до гребня сооружения.

3. Стоимость 1 м сооружения подсчитана с учетом всех видов строительных работ, накладных расходов и внеобъемных затрат.

4. Головные уширенные части оградительных сооружений оцениваются с коэффициентом 1,5, а сопряжение молов с берегом с коэффициентом 0,5 к стоимости 1 м сооружения.

5. Длина оградительных сооружений измеряется по гребню (парапету) сооружений. При высоте сооружения, отличающейся от высот в таблицах, стоимость 1 м определяется интерполяцией.

Пример. Определить восстановительную стоимость оградительного мола из бетонных массивов, расположенного во 2-м территориальном поясе. Общая длина мола 450 м, в том числе (в м):

корневая часть	20
участок высотой 10 м	200
участок высотой 12 м	200
уширенная головная часть	30
Восстановительная стоимость по табл. 84 составит

(3430 х 20 х 0,5) + (3430 х 200) + (4170 х 200) + (4170 х 30 х 1,5) = 1741950 руб.

Определение средневзвешенного процента физического износа выполняется так же, как и по причальным сооружениям, исходя из удельного веса конструктивных элементов сооружения и процента износа каждого элемента по оценке на месте.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Молы и волноломы из бетонных массивов

Правильная массивовая кладка стенки на каменной постели.

Таблица 84

Восстановительная стоимость 1 м стенки, руб.

	Высота сооружения, м
	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3080	3120	3250	3380	3410	3570	4150	4750	5320
2	3100	3140	3270	3400	3430	3590	4170	4770	5340
3	3510	3560	3700	3850	3890	4070	4730	5420	6060
4	4440	4490	4680	4870	4910	5140	5980	6840	7660
5	4070	4120	4290	4460	4500	4720	5480	6270	7020
6	6130	6210	6470	6730	6790	7110	8260	9450	10580
7	7240	7330	7640	7940	8010	8400	9750	11160	12500
8	7950	8050	8380	8720	8800	9220	10700	12250	13720
9	8630	8740	9100	9460	9550	10000	11600	13300	14890
10	9620	9730	10 140	10550	10640	11150	12950	14800	16590
Продолжение табл. 84

Территориальный	Высота сооружения, м
пояс	15	10	17	18	19	20	21	22
1	6000	6600	7250	7890	9100	10150	11230	12200
2	6030	6630	7290	7930	9150	10200	11300	12300
3	6840	7520	8260	9000	10370	11570	12800	13900
4	8640	9500	10400	11360	13100	14600	16170	17600
5	7920	8710	9570	10420	12000	13400	14800	16130
6	11940	13130	14400	15700	18100	20200	22300	24300
7	14100	15500	17000	18540	21400	23850	26400	28700
8	13100	17000	18700	20360	23500	26200	28970	31500
9	16800	18500	20300	22090	25500	28 400	31400	34200
10	18 700	20600	22600	24620	28400	31700	35000	38100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Таблица 85

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная отсыпь	23
Стенка из массивов	64
Бетонная надстройка	13
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Молы и волноломы из массивов-гигантов

Железобетонная стенка из массивов-гигантов, заполненных бетоном, песком на каменной отсыпи.

Таблица 86

Восстановительная стоимость 1 м стенки, руб.

Территориальный	Высота сооружения, м
пояс	10	11	12	13	14	15	16
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10	4740  4770  5570  6830  6260  9440  11150  12240  13280  14800	5440  5460  6200  7830  7180  10820  12780  14030  15200  16980	6120 6150  6980  8820  8080  12180  14380  15790  17140  19100	6760  6790  7780  9740  8920  13460  15890  17440  18930  21090	7840  7880  8940  11290  10350  15600  18420  20220  21950  24460	8080  8120  9210  11630  10660  16080  18990  20850  22620  25210	8640 8670 9850 12440 11410 17190 20300 22290 24190 26960
Продолжение

Территориальный	Высота сооружения, м
пояс	17	18	19	20	21	22	23	24
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10	9360  9410  10670  13480  12350  18620  22000  24150  26210  29200	10000  10050  11400  14400  13200  19900  23500  25800  28000  31200	10680  10740  12180  15380  14100  21260  25100  27550  29900  33320	11480  11550  13090  16530  15150  22850  26980  29620  32140  35820	12000  12060  13680  17280  15840  23880  28200  30960  33600  37440	12400  12460  14140  17860  16370  24670  29140  31990  34720  38690	13600  13660  15500  19580  17950  27060  31960  35090  38080  42430	15030 15100 17140 21650 19840 29910 35320 38780 42090 46900
Таблица 87

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная отсыпь	39
Стенка из массивов - гигантов	45
Бетонная надо 70	16
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Молы и волноломы из наброски бетонных массивов

Наброска из бетонных массивов на каменной отсыпи.

Таблица 88

Восстановительная стоимость 1 м волнолома, руб.

Территориальный	Высота сооружения, м
пояс	9	10	11	12	13	14	15	16
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10	3080  3100  3520  4450  4080  6150  7260  7970  8650  9640	3870  3890  4410  5570  5110  7700  9090  9980  10840  12070	4640  4660  5290  6680  6120  9230  10900  11970  12990  14480	5910  5940  6740  8510  7800  11760  13890  15250  16550  18440	6420  6450  7320  9240  8470  12780  15090  16570  17980  20030	6950 6980 7920 10010 9170 13830 16330 17930 19460 21680	7900  7940  9010  11380  10430  15720  18560  20380  22120  24650	8740  8780  9960  12580  11540  17390  20540  22550  24489  27270
Таблица 89

Удельные веса отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная отсыпь	58
Наброска массивов	42
(в том числе подводная наброска)	30
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Молы и волноломы свайные с бетонной надстройкой

Мол из двух наклонных деревянных свайных частоколов, между которыми 2-3 одиночных свайных ряда.

Пространство между свайными частоколами заполнено камнем, над каменной засыпкой уложены бетонные массивы.

Таблица 90

Восстановительная стоимость 1 м мола, руб.

Территориальный	Высота сооружения, м
пояс	6	7	8
1	1010	1610	2060
2	1020	1620	2070
3	1150	2140	2350
4	1450	2320	2970
5	1330	2120	2720
6	2010	3200	4100
7	2370	3780	4840
8	2610	4150	5320
9	2830	4510	5770
10	3150	5020	6430
Таблица 91

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Верхнее строение	9
Свайное основание	47
Каменное ядро	44
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 3. ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Молы и волноломы ряженые

Мол из ряжа, заполненного камнем, постель каменная, надстройка бетонная.

Таблица 92

Восстановительная стоимость 1 м мола, руб.

Территориальный	Высота сооружения, м
пояс	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3280	3520	3760	4000	4230	4460	4680	4910	5130
2	3300	3540	3780	4020	4250	4490	4710	4940	5150
3	3740	4010	4290	4560	4820	5090	5340	5600	5650
4	4720	5070	5410	5760	6090	6430	6940	7070	7380
5	4330	4650	4960	5280	5580	5820	6180	6480	6770
6	6520	7000	7480	7990	8420	8880	9310	9780	10200
7	7700	8270	8830	9400	9940	10490	10990	11440	12050
8	8470	9080	9700	10320	10910	11520	12080	12670	13100
9	9180	9860	10520	11200	11840	12500	13100	13760	14350
10	10230	10980	11930	12680	13200	13920	14600	15330	16000
Таблица 93

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Каменная постель	14
Ряж, заполненный камнем	56
Бетонная надстройка	30
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДАМБЫ

Вводные указания

1. Восстановительная стоимость выправительных сооружений исчислена для средних естественных условий с учетом всех видов работ и затрат.

2. Укрупненные показатели восстановительной стоимости по выправительным сооружениям даны на 1 куб. м сооружения.

3. Объем полузапруд подсчитывается: по высоте - в пределах от подошвы сооружения до верха, по длине  от головы до конца корневой части с включением в объем донных тюфяков и мостовых, уложенных по верху полузапруд.

4. В табличной стоимости оградительной дамбы учтены все виды работ, с которыми связано сооружение земляной дамбы способом гидромеханизации, в том числе и выравнивание земляного полотна откосов для последующего их крепления.

5. Крепление откосов и гребня дамбы следует определять по таблицам, приведенным в разделе «Берегоукрепление».

Пример I. Определить восстановительную стоимость запруды из каменной наброски на тюфяке для 2-го территориального пояса. Высота запруды 4 м, объем ее (с учетом тюфяка и камня) 800 куб. м.

В табл. 96 стоимость 1 куб. м запруды высотой 5 м составляет 21,6 руб., а высотой 3 м - 26,6 руб.

Произведя интерполяцию, определим стоимость запруды для высоты 4 м:

21,6 + (26,6 - 21,6) / 2 х 1 =24,1 за 1 куб. м.

Восстановительная стоимость запруды составит: 24,1 х 800 = 19,3 тыс. руб.

Пример 2. Определить восстановительную стоимость участка земляной оградительной дамбы протяженностью 400 м, находящейся в 1-м территориальном поясе.

Объем земляной части дамбы 60000 куб. м. Площадь покрытия откосов железобетонными плитами толщиной 30 см - 10000 кв. м, толщиной 20 см - 12000 кв. м, подготовка щебеночная толщиной 15 см.

По табл. 102 находим стоимость крепления железобетонными плитами: для толщины 30 см - 20,2 руб., для толщины 20 см - 15,1 руб. за 1 кв. м.

По табл. 99 находим стоимость земляной части дамбы, равную 1,51 руб. за 1 куб. м.

Восстановительная стоимость дамбы составит:

10000 х 20,2 + 12000 х 15,1 + 60000 х 1,51 = 473,8 тыс. руб.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДАМБЫ

Запруды и полузапруды из хворостяной кладки на донном тюфяке

Кладка из хвороста, связанная хворостяным канатом; в основании уложен тюфяк толщиной 25 - 40 см с загрузкой камнем в плетневые клетки. Надводный откос и гребень крепятся камнем 0,15 куб. м на 1 кв. м в плетневых клетках высотой 0,15 м.

Таблица 94

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки, руб.

Территориальный пояс	Тело и голова	Корень пояс
1	17,8	18
2	18,5	18,7
3	20,8	21,1
4	23,7	23,9
5	24,2	24,5
6	34,2	34,6
7	39	39,4
8	47	47,5
9	47,3	47,9
10	55,5	56,2


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДАМБЫ

Запруды и полузапруды из тюфячной кладки

Кладка из хворостяных тюфяков толщиной 0,45-1 м с прошивкой тюфяков свайками длиной 3 м через 2-3 ряда, с пригрузкой камнем из расчета 0,25 куб. м на 1 кв. м кладки.

Таблица 95

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки, руб.

Территориальный пояс	Тело и голова	Корень
1	35	51,2
2	36,4	53,2
3	41	59,9
4	46,6	68
5	47,6	70
6	67	98
7	77	112
8	92	135
9	93	136
10	109	160


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДАМБЫ

Запруды и полузапруды из каменной наброски на тюфяке

Каменная наброска на хворостяном тюфяке толщиной 0,25-0,45 м с креплением его в плетневых клетках камнем 0,1-0,12 куб. м на 1 кв. м с обделкой надводной поверхности наброски.

Восстановительная стоимость 1 куб. м, руб.

Таблица 96

Территориальный	Запруды	Полузапруды
пояс	Высота, м
	1,5	3	5	1,5	3	5
1	40,2	25,6	20,8	42,2	26,9	21,8
2	41,8	26,6	21,6	43,9	28	22,7
3	47	30	24,3	49,4	31,5	25,5
4	53,5	34	27,7	56,1	35,8	29
5	54,7	34,8	28,3	57,4	36,6	29,6
6	77	49,2	39,9	81	51,6	41,9
7	88	56,1	45,6	92	58,9	47,7
8	106	67	54,9	111	71	57,6
9	107	68	55,3	112	72	60
10	125	80	65	132	84	68
Таблица 97

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

	Запруды и пол высотой, м
Конструктивные элементы	1,5	3	5
Хворостяной тюфяк	46	26	15
Каменная наброска	54	74	85
Итого	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДАМБЫ

Запруды земляные с креплением откосов

Насыпь из рефулированного грунта, гребень шириной 5 м возвышается над средним меженным горизонтом воды до 3 м. Подводные откосы укреплены хворостяным тюфяком толщиной 35-45 см с загрузкой камнем в плетневых клетках  слоем 11-12 см. Верховой откос надводной части укреплен одиночной мостовой на слое щебня 15-20 см, а гребень и низовой откос надводной его части укреплены двойной мостовой на слое обратного фильтра.

Таблица 98

Восстановительная стоимость 1 куб. м запруды, руб.

Территориальный	Высота запруды, м
пояс	4	6	8
1  2	10,5  10,9	6,1  6,3	4,4  4,6
3  4  5	12,3  14  14,3	7,1  8,1  8,3	5,2  5,9  6,1
6  7	20,2  23	11,7  13,4	8,5  9,7
8  9  10	27,7  27,9  32,8	16,1  16,2  19	11,7  11,8  13,9
Примечание. Восстановительная стоимость с учетом крепления откосов отнесена на 1 куб. м рефулированного грунта в запруде.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 4. ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДАМБЫ

Земляные работы по оградительным дамбам

Земляные работы по оградительным дамбам производятся гидромеханизированным способом. Равнение откосов и гребня дамб механизировано.

Таблица 99

Восстановительная стоимость намыва 1 куб. м грунта, руб.

Территориальный пояс	Стоимость
1	1,51
2	1,57
3	1,77
4	2,01
5	2,05
6	2,9
7	3,31
8	3,99
9	4,02
10	4,71
Примечание. Стоимость крепления откосов оценивается по табл. 100, 102, 104.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Вводные указания

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости берегоукрепительных сооружений разработаны для нескольких типов конкретных конструкций с определением 1 м протяженности, считая по береговой линии укрепления, а также 1 кв. м площади берегоукрепления различного типа.

2. Стоимость сооружений, указанных в табл. 108, определяется в зависимости от протяженности берегоукреплений. При глубинах, отличных от принятых в сборнике, восстановительная стоимость сооружений, принятых в эксплуатацию после 1 января 1969 г., определяется по балансовой стоимости, а сооружений, принятых в эксплуатацию до 1 января 1969 г. - с коэффициентом 1,27; для пользования остальными таблицами раздела приведен пример.

Пример. Определить восстановительную стоимость крепления берегового откоса каменной мостовой площадью 300 кв. м для 1-го территориального пояса. Мостовая состоит из слоя камня толщиной 20 см щебня - 15 см, песка - 15 см.

По табл. 100 стоимость мостовой, состоящей из слоя камня толщиной 25 см, гравия - 15 см и песка - 10 см равна 7,7 руб. за 1 кв. м.

Согласно примечанию 1 к табл. 100 при увеличении или уменьшении толщины каменной мостовой по сравнению с табличной на 10 см показатель стоимости увеличивается или уменьшается на 1,74 руб. (22,6 %) на 1 кв. м. В примере толщина камня меньше на 5 см, следовательно, единичную стоимость нужно уменьшить на 1,74 / 2 = 0,87 руб. на 1 кв. м.

По примечанию 2 табл. 100 также дана поправка на разницу в толщине слоя песка 0,86 / 2 = 0,43 руб., где 0,86 руб. составляют 11,1 % от стоимости крепления.

С учетом поправок стоимость 1 кв. м крепления равна 7,7 - 0,87 + 0,43 = 7,26 руб. за 1 кв. м.

Восстановительная стоимость мостовой составит 7,26 х 300 = 2,18 тыс. руб.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Крепление откосов мостовой и одерновкой

Каменная мостовая одиночная толщиной 25 см и двойная толщиной 50 см на обратном фильтре из гравия или щебня слоем 15 см и песка 10 см. Крепление камнем в плетневых клетках толщиной 45 см. Сплошная одерновка на слое растительного грунта толщиной 10 см.

Таблица 100

Восстановительная стоимость 1 кв. м крепления, руб.

Территориальный пояс	Мостовая на слое гравия 15 см и песка 10 см	Крепление в плетневых клетках толщиной 45 см	Крепление одерновкой
	Толщина мостовой, см
	25	50
1	7,7	12	10,5	1,9
2	8	12,5	10,9	1,9
3	9	14	12,3	2,2
4	10,2	16	14	2,5
5	10,5	16,3	14,3	2,6
6	14,8	23	20,2	3,6
7	16,9	26,3	23	4,2
8	20,3	31,7	27,7	5
9	20,5	31,9	27,9	5,1
10	24	37,4	32,8	5,9
Примечания:

1. При изменении толщины мостовой на 10 см стоимость 1 кв. м увеличивать или уменьшать по графе «а» на 22,6 %, а по графам «б» и «в» на 14 %.

2. При изменении толщины фильтров на 10 см стоимость 1 кв. м увеличивать или уменьшать по графе «а» для фильтра из песка на 11,1 %, из гравия - на 15,8 %, из щебня - на 16,2 %, по графам «б» и «в» соответственно на 7; 10,1 и 10,3 %.

3. При одерновке без подсыпки растительной земли стоимость 1 кв. м крепления уменьшать на 22,4 %.

Таблица 101

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Мостовая на слое гравия 15 см и песка 10 см	Крепление в плетневых
	Толщина мостовой, см	клетках
	25	50	толщиной 45 см
Фильтр	40	26	14
Крепление	60	74	86
Итого	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Крепление откосов монолитными железобетонными плитами

Разрезные монолитные железобетонные плиты из бетона марки 200 на подготовке из гравия или щебня слоем 15 см.

Таблица 102

Восстановительная стоимость 1 кв. м крепления, руб.

Территориальный	Толщина плит, см
пояс	20	25	30	35	40	45
1	15,1	17	20,2	24,9	27,7	30,3
2	15,7	17,7	21	25,9	28,8	31,5
3	17,7	19,9	23,6	29,1	32,4	35,5
4	20,1	22,6	26,9	33,1	36,8	40,3
5	20,5	23,1	27,5	33,9	37,7	41,2
6	29	32,6	38,8	47,8	53,2	58,2
7	33,1	37,2	44,2	54,5	61	66
8	39,9	44,9	53,3	66	73	80
9	40,2	45,2	53,7	66	74	81
10	47,1	53	63	77	86	95
Таблица 103

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Толщина плит, см
	20	25	30	35	40	45
Подготовка	15	13	11	9	8	7
Крепление	85	87	89	91	92	93
Итого	100	100	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Крепление откосов сборными железобетонными плитами

Крепление откосов разрезными сборными железобетонными плитами из бетона марки «200» на обратном трехслойном фильтре из песка 10 см, мелкого гравия или щебня 10 см и крупного гравия или щебня 15 см. В швах между плитами - сосновые доски.

Крепление откосов омоноличенными по контуру сборными железобетонными плитами из бетона марки «300» на подготовке гравия или щебня толщиной 10 см.

Крепление бровки откоса сборными железобетонными омоноличенными по контуру плитами толщиной 10 см из бетона марки «300» или монолитными железобетонными плитами из бетона марки «150» на Подготовке из гравия или щебня.

Парапет сборный или монолитный из бетона марки «200».

Анкерный упор сборный, железобетонный из бетона марки «200» на гравийной или щебеночной подготовке.

Таблица 104

Восстановительная стоимость 1 кв. м крепления и 1 м парапета и анкерного упора, руб.

	Крепление откоса плитами	Крепление бровки откоса плитами	Парапет	Анкерные упоры высотой, м
	разрезными	омоноличенными по контуру	омоноли-  ченные					0,7		1
	Толщина плит, см	по	моно-	сбор-	моно-	сред-	ниж-	сред-	ниж-
	15	20	10	16	20	контуру	литные	ный	литные	ний	ний	ний	ний
1	21	26,6	18,2	24,9	31,4	18,2	29,3	35,4	20,7	36,3	37,4	58,8	61
2	21,8	27,7	18,9	25,9	32,7	18,9	30,5	36,8	21,5	37,8	38,9	61	63
3	24,6	31,1	21,3	29,1	36,7	21,3	34,3	41,4	24,2	42,5	43,8	69	71
4	27,9	35,4	24,2	33,1	41,8	24,2	39	47,1	27,5	48,3	49,7	78	81
5	28,6	36,2	24,8	33,9	42,7	24,8	39,8	48,1	28,2	49,4	50,9	80	83
6	40,3	51,1	34,9	47,8	60	34,9	56,3	68	39,7	70	72	113	117
7	46	58,3	39,9	54,5	69	39,9	64	78	45,3	79	82	128	134
8	55,4	70	48	66	83	48,1	77	93	54,6	96	99	155	161
9	55,9	71	48,4	66	84	48,4	78	94	55,1	97	99	156	162
10	65,5	83	56,8	78	98	56,8	91	110	65	113	117	183	190
Таблица 105

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Крепление откоса плитами
	разрезными	омоноличенными по контуру
	Толщина плит, см
	15	20	10	15	20
Подготовка Крепление	21  79	17  83	8  92	6  94	5  95
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Крепление подводного откоса каменной наброской, упорные призмы и каменные банкеты

Наброска из камня в воду и упорные подводные призмы или каменные банкеты.

Таблица 106

Восстановительная стоимость 1 куб. м сооружения, руб.

Территориальный пояс	Каменная наброска, подводная упорная призма и каменный банкет
1	15,8
2	16,4
3	18,5
4	21,0
5	21,5
6	30,3
7	34,6
8	41,7
9	42,0
10	49,3


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Крепление подводного откоса и дна хворостяными тюфяками с загрузкой камнем

Хворостяной тюфяк разной толщины с загрузкой камнем.

Таблица 107

Восстановительная стоимость 1 кв. м крепления, руб.

Территориальный	Толщина тюфяка, см
пояс	35	50	70	100
1	10,4	13,6	16,4	20,9
2	10,8	14,1	17,1	21,7
3	12,2	15,9	19,2	24,4
4	13,8	18,1	21,8	27,8
5	14,1	18,5	22,3	28,4
6	20	26,1	31,5	40,1
7	22,8	29,8	35,9	45,8
8	27,5	35,9	43,3	55,2
9	27,7	36,2	43,6	55,6
10	32,4	42,4	51,2	65


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 5. БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Укрепление берега портовых и заводских акваторий

I Тип. В подводной части берегоукрепление состоит из облегченных массивов высотой 2,7 м на каменной постели толщиной 1 м. Надводный откос укреплен бетонными плитами толщиной 0,3 м по слою щебня 0,6 м.

II Тип. Подводный откос 1 : 2 укреплен бетонными плитами толщиной 0,5 м по слою камня 0,4 м и щебня 0,5 м; в надводной части откос укреплен плитами 0,3 м по слою щебня 0,4 м.

III Тип. Отсыпка камня весом 100 кг слоем 1 м в подводной части по откосу 1: 3 и 0,8 м в надводной части по откосу 1: 2. Контрфильтр из щебня слоем 0,5 м.

IV Тип. Стенка высотой 2,7 м из заанкеренного сплошного железобетонного свайного ряда толщиной 0,15 м. За стенкой каменная призма. Надводный откос укреплен бетонными- плитами толщиной 0,3 м по слою щебня 0,6 м.

Таблица 108

Восстановительная стоимость 1 м берегоукрепления, руб.

Территориальный	Тип берегоукрепления
пояс	I	III	II и IV
1	730	840	1080
2	740	850	1090
3	810	960	1240
4	1060	1210	1560
5	970	1110	1430
6	1460	1680	2160
7	1720	1980	2550
8	1890	2170	2800
9	2050	2360	3040
10	2290	2630	3390
Таблица 109

Удельный вес отдельных конструктивных элементов, %

Конструктивные элементы	Тип берегоукрепления
	I	II	III	IV
Постель и фильтр	57	48	61	41
Верхняя одежда (и массивы)	43	52	39	27
Железобетонная стенка	-	-	-	32
Итого	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ И ШЛЮЗЫ, СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Вводные указания

1. В настоящем разделе даны укрупненные показатели восстановительной стоимости низконапорных (до 4 м) плотин и шлюзов, а также судоходных каналов.

2. Показатели стоимости составлены для гидротехнических сооружений на Цнинской, Северо-Двинской, Се-веро-Донецкой, Москворецкой системах и других искусственных водных путях такого же масштаба и типа.

3. Восстановительная стоимость земляных работ предусматривает средние геологические и гидрологические условия при производстве выемок, обратных засыпок, насыпей с их уплотнением, зачистке и планировке откосов насыпей и выемок. При усреднении категорий грунтов не учтены работы в скальных грунтах.

4. Выполнение земляных работ принято современными сухопутными и плавучими механизмами с учетом всех вспомогательных работ и сооружений. Например, при разработке и отсыпке грунта способом гидромеханизации учтены стоимости пульпопроводов, колодцев, сбросных устройств и др.

Устройство противофильтрационных подушек и фильтров при укладке их в котловане насухо дано на 1 куб. м.

5. Таблицы восстановительной стоимости металлического и деревянного шпунтов, деревянных и железобетонных свай, входящих в конструкции шлюзов и плотин, даны для средних условий трудности забивки. Учтены вспомогательные работы и устройства, необходимые для забивки шпунтов и свай в сухом котловане (подмости под копры, рельсовые пути и др.).

6. Укрупненные показатели восстановительной стоимости составлены:

по металлическому шпунту - на 1 г металла;

по деревянному шпунту, деревянным и железобетонным

сваям - на 1 куб. м материала.

7. В восстановительную стоимость 1 куб. м бетона и армированного бетона в плотинах и шлюзах включены затраты на устройство перемычек и водоотлив. Кроме того, в стоимости бетона и армированного бетона учтены расходы на вспомогательные работы (леса, эстакады и др.).

Количество арматуры в армобетонных конструкциях усреднено.

8. В укрупненных показателях стоимости 1 куб. м ряжей в плотинах и шлюзах учтена загрузка ряжей камнем и песчано-глинистым грунтом. В ряжах, устраиваемых в устоях плотин и головах шлюзов, учтены расходы на перемычки и водоотлив.

9. В восстановительных стоимостях щитов Яницкого и Буле, а также воротах шлюзов учтены затраты на закладные части и монтажные работы.

Пример. Определить восстановительную стоимость шлюза с бетонными головами и стенками камеры для 1-го территориального пояса. По имеющимся чертежам и обмерам в натуре определен объем следующих конструктивных элементов:

Шпунт деревянный	160 куб. м
Бетон и армобетон	4900 куб. м
Каменная кладка	5480 куб. м
Крепление: откосов, дна и берм двойной мостовой	2450 кв. м
Крепление одиночной мостовой	1530 кв. м
» в плетневых клетках	3850 кв. м
Земляные выемки	120000 куб. м
Безнапорные насыпи	80000 куб. м
Противофильтрационные подушки	100 куб. м
Фильтры	70 куб. м
Примечание. В объемах работ учтены ворота и подходные каналы.

Пользуясь таблицами стоимости, определяем восстановительную стоимость шлюза для 1-го территориального пояса.

Таблица 110

№ таблицы по сборнику	Конструктивные элементы	Единица измерения	Количество	Стоимость на измеритель	Общая стоимость, тыс. руб.
113	Шпунт деревянный	куб. м	160	275	44
114	Бетон и армобетон	куб. м	4900	70	343
114	Каменная кладка	куб. м	5480	70	384
100	Двойная мостовая	кв. м	2450	12	29,4
100	Одиночная мостовая	кв. м	1530	7,7	11,8
100	Крепление в плетневых клетках	кв. м	3850	10,5	40,5
111	Земляные выемки	куб. м	120000	0,81	97,2
111	Безнапорные насыпи	куб. м	80000	0,93	74,5
112	Противофильтрационные подушки	куб. м	100	4,76	0,5
112	Фильтры	куб. м	70	20,9	1,5
	Итого				1026,4
Восстановительная стоимость шлюза составит 1026,4 тыс. руб.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ И ШЛЮЗЫ, СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Земляные работы

Выемка котлованов в плотинах и шлюзах, судоходных каналах и насыпи напорные и безнапорные.

Таблица 111

Восстановительная стоимость 1 куб. м грунта, руб.

Территориальный	Выемка	Насыпь
пояс	в плотинах	в шлюзах, судоходных каналах	напорная	безнапорная из местного грунта	из привозного грунта
1	1,04	0,81	1,39	0,93	4,13
2	1,11	0,84	1,45	0,97	4,30
3	1,22	0,95	1,63	1,09	4,83
4	1,38	1,08	1,85	1,24	5,49
5	1,41	1,1	1,89	1,26	5,62
6	2,0	1,56	2,67	1,79	7,93
7	2,28	1,77	3,04	2,04	9,04
8	2,75	2,14	3,67	2,46	10,9
9	2,77	2,15	3,7	2,47	11
10	3,24	2,53	4,34	2,9	12,9


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ И ШЛЮЗЫ, СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Противофильтрационные подушки и фильтры

Противофильтрационные подушки глинистые и песчано-глинистые в понурах плотин и шлюзов, а также фильтры из песка, гравия и щебня.

Таблица 112

Восстановительная стоимость 1 куб. м подушки или фильтра, руб.

Территориальный пояс	Глиняная подушка	Фильтр из песка, гравия и щебня
1	4,76	20,9
2	5	21,7
3	5,57	24,5
4	6,3	27,8
5	6,5	28,4
6	9,1	40,1
7	10,4	45,8
8	12,6	55,2
9	12,7	55,6
10	14,9	65,2


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ И ШЛЮЗЫ, СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Свайные работы

Металлический противофильтрационный шпунт типа ШК и ШП длиной до 18 м и более в плотинах и шлюзах.

Деревянный брусчатый шпунт длиной до 7 м в плотинах и шлюзах.

Деревянные сваи длиной до 10 м.

Железобетонные сваи сечением 20 х 20, 25 х 25 и 35 х 35 см.

Таблица 113

Восстановительная стоимость 1 т металлического шпунта 1 куб. м свай и деревянного шпунта, руб.

Территориальный	Шпунт	Сваи
пояс	металлический	деревянный брусчатый	деревянные	железобетонные
1	218	275	86	217
2	227	286	89	226
3	255	322	101	254
4	290	366	114	289
5	296	374	117	295
6	419	528	165	417
7	477	600	188	475
8	576	730	227	573
9	580	730	229	577
10	680	860	268	680


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ И ШЛЮЗЫ, СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Бетонные работы

Сборные тонкостенные железобетонные конструкции, флюбет и устои плотин и шлюзов из армированного бетона. В стоимость 1 куб. м бетона включены устройство и разборка перемычек, водоотлив, а также стоимость закладного металла и анкерных тяг с изоляцией.

Таблица 114

Восстановительная стоимость 1 куб. м бетона, армированного бетона, сборного тонкостенного железобетона и глинобетона, руб.

Территориальный пояс	Бетон и армированный бетон	Сборный тонкостенный железобетон	Глинобетон на понуре
1	70	201	19,2
2	73	209	20
3	82	235	22,5
4	93	267	25,5
5	95	273	26,1
6	134	385	36,9
7	153	440	42
8	185	531	50,7
9	186	535	51,1
10	218	630	59,9


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ И ШЛЮЗЫ, СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Ряжи деревянные

Ряжи деревянные с загрузкой песчано-глинистым грунтом и камнем в плотинах и шлюзах (при строительстве насухо). В единичную стоимость ряжа входят вспомогательные работы (устройство перемычек, водоотлив). В стоимость ряжа камеры шлюзов вспомогательные работы не включены.

Таблица 115

Восстановительная стоимость 1 куб. м ряжа, руб.

Территориальный	Ряж	Ряж стенок камер шлюза
пояс	в головах шлюза	в устоях плотин	со шпунтом	без шпунта
1	35,4	54,4	27,2	22,8
2	36,8	56,6	28,3	23,7
3	41,4	64	31,8	26,7
4	47,1	72	36,2	30,3
5	48,1	74	37	31,1
6	68	104	52,2	43,8
7	78	119	59,6	49,9
8	93	144	72	60
9	94	145	72	61
10	110	170	85	71
Примечание. В восстановительную стоимость 1 куб. м ряжа в стенках камеры шлюзов со шпунтом включена стоимость деревянного шпунта.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ И ШЛЮЗЫ, СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Затворы в плотинах

Деревянные щиты типа Яницкого и Буле.

Таблица 116

Восстановительная стоимость 1 кв. м щита, руб.

Территориальный пояс	Щиты Яницкого и Буле
1	12,6
2	13,1
3	14,7
4	16,8
5	17,1
6	24,2
7	27,6
8	33,1
9	33,5
10	39,3


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ И ШЛЮЗЫ, СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Ворота шлюза

Ворота шлюза. деревянные ригельной системы и деревянные брусчатые.

Таблица 117

Восстановительная стоимость 1 кв. м ворот, руб.

Территориальный пояс	Ворота деревянные
	ригельной системы	стоечные
1	50	69
2	52	72
3	58	81
4	66	92
5	68	94
6	96	132
7	109	151
8	131	181
9	133	183
10	156	215


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 6. НИЗКОНАПОРНЫЕ ПЛОТИНЫ И ШЛЮЗЫ, СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Деревянные конструкции плотин и шлюзов

Верхнее строение свайных конструкций - насадки, прогоны, лежни, фахбаумы и т. д. из деревянных бревен и брусьев, дощатые полы.

Таблица 118

Восстановительная стоимость 1 куб. м дерева, руб.

Территориальный пояс	Стоимость
1	76
2	79
3	89
4	101
5	103
6	146
7	166
8	201
9	202
10	237


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 7. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ, ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДОК И ТЕРРИТОРИЙ ПОРТОВ И СУДОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вводные указания

1. Восстановительная стоимость подкрановых путей в табл. 119 приведена на 1 м нитки в зависимости от конструкции верхнего строения (шпалы, балки, плиты) и от материала шпал.

2. Стоимость покрытия территории и открытых складских площадок в табл. 121 дана на 1 м1 для асфальтобетонных, цементнобетонных покрытий и покрытий из сборных железобетонных плит.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 7. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ, ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДОК И ТЕРРИТОРИЙ ПОРТОВ И СУДОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подкрановые пути

Одни типы подкрановых путей имеют в основании песчаную подготовку и щебеночную постель, шпалы деревянные и железобетонные.

Другие типы подкрановых путей имеют в основании железобетонные плиты и балки на железобетонных сваях и без них.

Таблица 119

Восстановительная стоимость 1 м нитки подкрановых путей, руб.

	Подкрановые пути
Территориальный пояс	на деревянных полушпалах	на железобетонных шпалах	на железобетонных плитах	на железобетонных балках	на железобетонных балках на свайном основании
	а	б	в	г	д
1	41	59	57	67	239
2	41	59	57	67	24
3	46	67	65	76	272
4	59	84	82	96	344
5	54	78	75	88	315
6	81	117	113	133	476
7	96	138	133	157	562
8	105	151	146	172	617
9	114	164	159	187	669
10	127	183	177	208	746
Таблица 120

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы и виды	Подкрановые пути
работ	а	б	в	г	д
Земляные работы	47	26	6	5	-
Свайное основание	-	-	-	-	78
Верхнее строение	22	48	58	62.	13
Рельсовые пути	31	26	36	33	9
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 7. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ, ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДОК И ТЕРРИТОРИЙ ПОРТОВ И СУДОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Покрытия открытых складских площадок, территории портов и судоремонтных заводов

Основание - щебеночное с песчаным выравнивающим слоем, покрытие - цементнобетонное и сборные железобетонные плиты.

Асфальтобетонное покрытие - верхний слой 3 см из мелкозернистого асфальтобетона, нижний слой 5 см из крупнозернистого асфальтобетона на щебеночном основании с пропиткой верхнего слоя битумом; подстилающий слой из песка.

Таблица 121

Восстановительная стоимость 1 кв. м покрытия, руб.

	Покрытие
Территориальный пояс	асфальтобетонное и цементно-бетонное	сборные железобетонные плиты
1	11,8	22
2	11,9	22,1
3	13,5	25
4	17	32
5	15,6	29
6	23,5	44
7	27,7	52
8	30,4	57
9	33	62
10	36,8	69
Примечание. При укладке плит в прикордонной полосе стоимость покрытия из сборных железобетонных плит следует уменьшить на 10 %.

Таблица 122

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Покрытие
	асфальтобетонное и цементно-бетонное	сборные железобетонные плиты
Основание	51	15
Покрытие	49	85
Итого	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Вводные указания

1. Восстановительная стоимость знаков судоходной обстановки приведена в таблицах на один знак в зависимости от его высоты.

2. Высота знака измеряется от уровня земли до фонарной площадки. При несовпадении измеренной высоты с табличной стоимость знака определяется интерполяцией.

3. Восстановительная стоимость в таблицах не учитывает стоимость осветительной аппаратуры, линии электропередачи, кабельной линии и другого оборудования, которое оценивается по соответствующим сборникам.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знаки створные на металлической ферме

Фундаменты бетонные, ферма стальная с деревянным щитом, ограждение деревянное (штакетник), будки для газовых баллонов.

Таблица 123

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Высота знака, м
пояс	30	28	20	24	22	20	18
1	7640	6970	6450	5910	5290	4710	4130
2	7670	7000	6480	5940	5320	4730	4150
3	8700	7950	7350	6740	6030	5370	4710
4	10990	10040	9290	8510	7620	6780	5950
5	10070	9200	8510	7800	6980	6220	5450
6	15180	13870	12840	11760	10530	9370	8220
7	17930	16380	15160	13830	12430	11070	9710
8	19680	17980	16640	15250	13650	12150	10660
9	21360	19520	18060	16550	14810	13190	11560
10	23810	21750	20120	18440	16500	14700	12890
Продолжение

Территориальный	Высота знака, м
пояс	16	14	12	10	8	6	4
1	3050	2490	2130	1760	1370	970	830
2	3060	2500	2140	1770	1380	980	830
3	3480	2840	2430	2010	1560	1100	950
4	4390	3590	3070	2530	1970	1400	1200
5	4030	3290	2810	2320	1810	1280	1100
6	6070	4960	4210	3500	2730	1930	1650
7	7170	5850	5010	4140	3220	2280	1950
8	7870	6420	5500	4540	3530	2500	2140
9	8540	6970	5960	4930	3840	2720	2320
10	9520	7770	6640	5090	4270	3030	2590
Таблица 124

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Фундамент	22
Стальные конструкции знака	53
Щит знака	4
Камера для баллонов	5
Отмостка	7
Ограждение	9
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знаки створные на металлической решетчатой опоре с оттяжками

Створные стальные знаки высотой 7,5 - 13 м с прямоугольным сквозным щитом на стальной решетчатой опоре и железобетонном фундаменте с оттяжками, закрепленными анкерными железобетонными плитами.

Таблица 125

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Высота знака, м
пояс	7,5	9	11	13
1	930	1150	1210	1270
2	970	1200	1260	1320
3	1090	1350	1420	1490
4	1240	1530	1610	1690
5	1260	1560	1650	1730
6	1790	2210	2320	2440
7	2040	2520	2650	2780
8	2450	3020	3180	3340
9	2470	3060	3220	3380
10	2900	3590	3770	3960
Таблица 126

Удельный вес конструктивных элементов сооружения, %

	Высота знака, м
Конструктивные элементы	7.5	9	11	13
Фундаменты	31	27	26	25
Металлоконструкции	53	59	60	61
Щит деревянный	16	14	14	14
Итого	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знаки створные на металлической решетчатой опоре

Створные стальные знаки высотой 15 - 44 м с прямоугольным сквозным щитом на металлической решетчатой опоре и железобетонном фундаменте с оттяжками, закрепленными анкерными железобетонными плитами.

Таблица 127

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Высота знака, м
пояс	15	10	26	32	44
1	1310	2830	3650	4170	5210
2	1360	2940	3800	4740	5420
3	1530	3310	4270	4880	6100
4	1740	3760	4850	5550	6900
5	1780	3850	4960	5670	7100
6	2510	5430	7000	8000	10000
7	2870	6200	8000	9100	11400
8	3440	7400	9600	10000	13700
9	3480	7500	9700	11100	13800
10	4090	8800	11400	13000	16300
Таблица 128

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Высота знака, м
	15	20	26	32	44
Фундамент	23	16	25	22	17
Металлоконструкции	64	71	64	65	70
Щиты деревянные	13	13	13	13	13
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знаки навигационные из труб

Знаки из стальных труб диаметром 500-600 мм с деревянными щитами. Фундамент бетонный; ограждение из штакетника.

Таблица 129

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Высота знака, м
пояс	18	16	14	12	10	8	6
1	1670	1590	1510	1420	1370	1300	1250
2	1680	1600	1520	1430	1380	1310	1260
3	1900	1810	1720	1620	1560	1480	1420
4	2400	2290	2170	2040	1970	1870	1800
5	2200	2100	1990	1870	1810	1720	1650
6	3320	3160	3000	2830	2730	2590	2490
7	3920	3740	3550	3340	3220	3060	1690
8	4310	4100	3900	3660	3530	3350	3220
9	4680	4450	4230	3980	3840	3640	3500
10	5340	5090	4830	4540	4380	4160	4000
Таблица 130

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Фундамент	45
Стальные конструкции (колонка из труб фонарная площадка)	28
Щит створного знака	7
Будка для ацетиленовых баллонов	11
Ограждение	9
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знаки створные деревянные

Деревянный створный знак высотой до 30 м в виде четырехгранной усеченной пирамиды на свайном основании; будка для газовых баллонов; ограждение деревянное.

Таблица 131

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Высота знака, м
пояс	30	28	26	24	22	20	18	16	14
1	6730	6100	5460	4830	4370	3910	3450	3210	2970
2	6960	6130	5490	4850	4390	3930	3470	3230	2980
3	7900	6950	6220	5510	4980	4460	3930	3660	3380
4	9980	8780	7860	6960	6290	5630	4970	4620	4270
5	9150	8050	7210	6380	5770	5160	4550	4240	3920
6	13790	12140	10860	9610	8700	7780	6860	6390	5900
7	16290	14340	12830	11360	10270	9190	8100	7540	6970
8	17880	15740	14090	12460	11280	10090	8900	8280	7660
9	19400	17080	15290	13520	12240	10950	9660	8990	8310
10	21620	19030	17040	15070	13630	12200	10760	10020	9260
Таблица 132

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Свайное основание	7
Деревянные конструкции знака	54
Деревянная обшивка знака (щит)	15
Будка для баллонов	10
Отмостка	4
Ограждение	10
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак опознавательный маячного типа

Кирпичный знак маячного типа высотой 7,4 м типа Куйбышевского гидроузла.

Таблица 133

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Стоимость
1	1180
2	1230
3	1380
4	1570
5	1610
6	2270
7	2590
8	3110
9	3150
10	3690


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак опознавательный цилиндрической формы

Железобетонный, цилиндрической формы, из железобетонных колец.

Таблица 134

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Высота знака 3,5 м
1	630
2	650
3	740
4	840
5	860
6	1210
7	1380
8	1660
9	1680
10	1970


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Закрепительный знак

Стальная труба диаметром 100 мм с деревянным щитом, закрепленная в бетонном фундаменте.

Таблица 135

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Стоимость
1	62
2	64
3	72
4	82
5	84
6	119
7	136
8	163
9	165
10	193


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак створный с одним квадратным щитом

Квадратный сплошной щит на столбе с тремя подкосами и стремянкой.

Таблица 136

Тип	Высота знака, м	Размеры щита, см
1	5	60 х 60
2	7,5	120 х 120
Таблица 137

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Тип
	1	2
1	26,3	39,5
2	27,4	41,1
3	30,8	46,2
4	35	52,5
5	35,8	53,7
6	50,5	76
7	57,6	87
8	69	104
9	70	105
10	82	123


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак створный с квадратным вертикальным и трапецеидальным щитами

Вертикальный квадратный сплошной щит на столбе и нижний трапецеидальный сквозной щит на наклонных подкосах с лестницей и стремянкой.

Таблица 138

	Высота	Размеры щита, см
Тип	знака, м	Вертикальный	Трапецеидальный
			Верхнее основание	Нижнее основание	Высота
1  2	4,75  9,25	60 х 60  120 х 120	120  120	290  430	245  430
Таблица 139

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Тип
пояс	1	2
1	66	138
2	69	144
3	77	161
4	88	184
5	90	188
6	127	265
7	145	302
8	174	364
9	176	367
10	206	431


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак створный с прямоугольным щитом

Вертикальный прямоугольный щит на столбе с двумя передними и одним задним подкосами, подпирающими столб соответственно в средней части столба ниже щита и в средине щита, со стремянкой.

Таблица 140

Тип	Высота знака, м	Размеры щита, см
1	6,25	320 х 140
2	7,25	380 х 170
Таблица 141

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Тип
	1	2
1	94	136
2	98	141
3	110	159
4	125	185
5	128	181
6	180	261
7	206	298
8	248	359
9	250	362
10	293	424


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак створный в виде трехгранной пирамиды

Трехгранный козловый бревенчатый каркас с одним трапецеидальным сквозным щитом и стремянкой.

Таблица 142

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Высота знака, м
пояс	7,5	9,25
1	124	164
2	129	171
3	145	192
4	165	218
5	169	223
6	238	315
7	272	359
8	327	433
9	330	436
10	387	512


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак створный в виде четырехгранной пирамиды

Четырехгранный бревенчатый каркас с одним трапецеидальным сквозным щитом.

Таблица 143

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Высота знака, м
пояс	7,5	9,25	11	13	15
1	402	496	1300	2200	2670
2	418	516	1350	2290	2780
3	470	580	1520	2570	3120
4	535	660	1730	2930	3550
5	547	670	1770	2990	3630
6	770	950	2500	4220	5130
7	880	1090	2850	4820	5850
8	1060	1310	3430	5810	7000
9	1070	1320	3460	5850	7100
10	1250	1550	4060	6864	8300


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак створный кромочный задний

Прямоугольный трапецеидальный сквозной щит на двух столбовых опорах с подкосами на каждую опору.

Таблица 144

	Высота	Размеры щита, см
Тип	знака, м	Верхнее основание	Нижнее основание	Высота
1	7,5	40	220	320
2	9	60	250	380
3	11	100	300	500
4	13	150	380	650
5	15	200	450	850
Таблица 145

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Тип
пояс	1	2	3	4	5
1	27,6	74	126	246	361
2	28,7	77	131	256	370
3	32,3	87	146	288	420
4	36,7	98	168	327	480
5	37,5	10)	171	335	490
6	53	142	242	472	690
7	60	162	276	539	790
8	73	195	333	650	950
9	73	197	335	650	960
10	86	231	393	770	1130


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак створный кромочный передний

Прямоугольный сквозной щит на двух столбовых опорах с подкосами на каждую опору.

Таблица 146

Тип	Высота знака, м	Размеры щита, см
1	7,5	320 х 140
2	9	380 х 170
3	11	500 х 220
4	13	650 х 330
5	15	850 х 370
Таблица 147

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Тип
пояс	1	2	3	4	5
1	47,1	69	115	261	538
2	49	72	120	271	560
3	55	81	135	305	630
4	63	92	153	347	720
5	64	94	155	355	730
6	90	132	221	501	1030
7	103	151	252	572	1180
8	124	182	304	690	1420
9	125	184	306	690	1430
10	147	215	359	810	1680


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак перевальный с двумя щитами

Квадратные сплошные щиты на столбе с тремя подкосами и стремянкой.

Таблица 148

Тип	Высота знака, м	Размеры щита, см
1	5	60 х 60
2	7,5	120 х 120
Таблица 149

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Тип
	1	2
1	27,1	41,3
2	28,2	43
3	31,7	48
4	36	55
5	37	56
6	52	79
7	59	90
8	72	109
9	72	110
10	85	129


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак перевальный с четырьмя щитами

Верхние квадратные сплошные щиты на столбе и нижние трапецеидальные сквозные щиты на наклонных подкосах с лестницей и стремянкой.

Таблица 150

Тип	Высота	Размеры щита, см
	знака, м	Вертикальный	Трапецеидальный
			Верхнее основание	Нижнее основание	Высота
1  2	4,75  9,25	60 х 60  120 х 120	120  120	290  420	245  430
Таблица 151

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Тип
	1	2
1	78	168
2	81	175
3	91	197
4	104	223
5	106	228
6	150	323
7	171	368
8	206	444
9	207	447
10	243	524


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знаки весенние (ориентир)

Сквозные взаимно пересекающиеся два щита; круглые для правого берега и трапецеидальные для левого; на столбе с тремя подкосами и стремянкой.

Таблица 152

Восстановительная стоимость знака, руб.

Террито риальный	Высота знака, м
пояс	4	5	6
1	19,7	34,7	42,5
2	20,5	36,1	44,2
3	23,0	40,6	49,7
4	26,2	46,2	56,5
5	26,8	47,2	57,8
6	37,8	67,0	82,0
7	43,1	76,0	93,0
8	52,0	92,0	112
9	52,4	92,0	113
10	61,0	108	133


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак ходовой

Ромбовидный сплошной щит на столбе с тремя подкосами и стремянкой.

Таблица 153

Тип	Высота знака, м	Размеры щита, см
1	4	60 х 60
2	5	120 х 120
3	7	175 х 175
Таблица 154

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Тип
пояс	1	2	3
1	21,0	26,3	39,5
2	21,8	27,4	41,1
3	24,6	30,8	46,2
4	27,9	35,0	52,5
5	28,6	35,8	53,7
6	40,3	50,5	76,0
7	46,0	57,6	87,0
8	55,4	69,0	104
9	55,9	70,0	105
10	66,0	82,0	123


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Мачта сигнальная - семафорная и штормовая

Мачты с тремя подкосами, стремянкой, горизонтальными реями и километровыми щитами.

Таблица 155

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Высота знака, м
пояс	3,5	5	7,5
1	33,5	48,9	72
2	34,8	50,9	75
3	39,2	57,2	84
4	44,6	65	96
5	45,6	67	98
6	64	94	138
7	73	107	158
8	88	129	190
9	89	130	192
10	105	153	225


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак у подводных и надводных сооружений

Круглые сплошные щиты на столбе с тремя подкосами и стремянкой.

Таблица 156

Тип	Высота знака, м	Диаметр щита, см
1	3,5	60
2	5	120
3	7,5	120
Восстанови тельная стоимость знака, руб.

Таблица 157

Территориальный	Тип
пояс	1	2	3
1  2  3  4  5	21,0  21,8  24,6  27,9  28,6	26,3  27,4  30,8  35,0  35,8	39,5  41,1  46,2  52,5  53,7
6  7  8  9  10	40,3  46,0  55,4  55,9  66,0	50,5  57,6  69,0  70,0  82,0	76,0  87,0  104  105  123


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак рейдовый створный

Треугольные сплошные щиты на столбе с тремя подкосами и стремянкой.

Таблица 158

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Высота знака, м
	2,5	4,5
1	14,0	23,6
2	14,6	24,5
3	16,4	27,6
4	18,6	31,4
5	19,0	32,1
6	26,9	45,3
7	30,7	51,7
8	37,0	62,0
9	37,2	63,0
10	43,7	74,0


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак «Сигнал»

Круглый сплошной щит на столбе без подкосов со стремянкой.

Таблица 159

Тип	Высота знака, м	Диаметр щита, см
1	2,5	60
2	4,5	120
Таблица 160

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Тип
	1	2
1	14,0	23,6
2	14,6	24,5
3	16,4	27,6
4	18,6	31,4
5	19,0	32,1
6	26,9	45,3
7	30,7	51,7
8	37,0	62,0
9	37,2	63,0
10	43,7	74,0


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак «Внимание»

Треугольный сплошной щит на столбе без подкосов, со стремянкой.

Таблица 161

Тип	Высота знака, м	Размеры щита, см
1  2	4,5  4,5	60 х 60  120 х 120
Таблица 162

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Тип
пояс	1	2
1	21,9	23,6
2	22,8	24,5
3	25,6	27,6
4	29,1	31,4
5	29,8	32,1
6	42,0	45,3
7	48,0	52,7
8	57,8	62,0
9	58,3	63,0
10	68,0	74,0


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Мачта флажная

Высота мачты 6 м.

Таблица 163

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Стоимость
1	7,1
2	7,4
3	8,3
4	9,4
5	9,7
6	13,6
7	15,5
8	18,7
9	18,9
10	22,2


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак указания местности

Прямоугольный сплошной щит на одном или двух деревянных столбах.

Таблица 164

Тип	Высота знака, м	Размеры щита, см
1	2,5	50 х 200
2	4,5	70 х 400
Таблица 165

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Тип
	1	2
1	11,5	32,2
2	12,0	33,5
3	13,5	37,7
4	15,3	42,8
5	15,6	43,8
6	22,1	62,0
7	25,2	71,0
8	30,4	85,0
9	30,6	86,0
10	35,9	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак указания километража

Прямоугольный сплошной щит на одном или двух деревянных столбах.

Таблица 166

Тип	Высота знака, м	Размеры щита, см
1	2,5	50 х 200
2	4,5	70 х 400
Таблица 167

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный	Тип
пояс	1	2
1	11,5	32,2
2	12,0	33,5
3  4  5	13,5  15,3  15,6	37,7  42,8  43,8
6	22,1	62,0
7	25,2	71,0
8  9  10	30,4  30,6  35,9	85,0  86,0  100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Знак «Путевой огонь»

Металлический корпус на бетонном основании высотой 1,5 м.

Таблица 168

Восстановительная стоимость знака, руб.

Территориальный пояс	Стоимость
1	92
2	95
3	107
4	122
5	124
6	176
7	200
8	241
9	243
10	285
Таблица 169

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Фундамент	24
Корпус	76
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Железобетонный якорь

Железобетонный якорь для причальной бочки на усилие 10 т из бетона марки «200» размерами в плане 3 х 3 и высотой 0,35 м.

Таблица 170

Восстановительная стоимость якоря, руб.

Территориальный пояс	Стоимость
1	560
2	582
3	650
4	740
5	760
6	1080
7	1230
8	1470
9	1490
10	1750


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. ПОРТОВЫЕ И СУДОХОДНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 8. ЗНАКИ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Подъемник для буев

Пути наклонные и горизонтальные из рельсов на шпально-балластном основании.

Таблица 171

Восстановительная стоимость 1 м пути, руб.

Территориальный	При строительстве
пояс	под водой	насухо
1	144	61
2	150	63
3	168	71
4	192	81
5	196	83
6	276	117
7	315	134
8	379	160
9	383	162
10	449	190


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ПОРТОВЫЕ СКЛАДЫ

Вводные указания

1. Восстановительная стоимость складов дана на 1 куб. м здания и исчислена с учетом всех общестроительных работ, включая стоимость внутренних санитарно-технических и электроосветительных устройств. Стоимость лифтов оценивается по другим сборникам.

2. Стоимость определена для II климатического района; к стоимости складов, расположенных в других климатических районах, применяются следующие поправочные коэффициенты:

Район	Коэффициент
I	1,12
III	0,95
IV	0,92
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в приложении к Общей части к сборникам.

3. Восстановительная стоимость отапливаемых складов увеличивается на коэффициент 1,01.

4. Восстановительная стоимость складов на свайном основании увеличивается на коэффициент 1,12.

5. Подсчет строительного объема производится в соответствии с указаниями, помещенными в Общей части к сборникам.

6. При объеме склада, отличном от объема, приведенного в таблице, стоимость определяется интерполяцией.

7. Моральный износ складов учитывается при установлении восстановительной стоимости в следующих случаях:

125

а) ширина одноэтажного склада менее 24 м, а многоэтажного - менее 36 м; моральный износ учитывается снижающим коэффициентом 0,92;

б) внутренняя высота (от пола до низа несущих конструкций) одноэтажного склада, а также первого этажа многоэтажного менее нормативной - 6 м, а верхних этажей менее 4,5 м; моральный износ учитывается снижающим коэффициентом, определяемым отношением фактической высоты к нормативной. Этот коэффициент применяется при определении стоимости всего одноэтажного склада и стоимости соответствующих этажей многоэтажного;

в) допускаемая нагрузка на верхние этажи многоэтажных складов менее 1,5 т/кв. м; моральный износ учитывается снижающим коэффициентом:

при допускаемой нагрузке 1 т/кв. м - 0,8;

при допускаемой нагрузке 0,5 т/кв. м - 0,6.

При наличии двух или трех случаев, указанных выше, величина снижения стоимости определяется раздельно для каждого случая, суммируется и вычитается из стоимости, определенной по таблице без учета морального износа.

Примечание. Для складов шириной менее 24 м, обслуживающих перевозки местного назначения, поправки на ширину склада и допускаемую нагрузку не берутся, а нормативная высота склада снижается до 4,8 м.

Пример. Определить восстановительную стоимость двухэтажного склада во 2-м территориальном поясе.

Объем склада	50000 куб. м
В том числе:
1-го этажа	30000 куб. м
2-го этажа	20000 куб. м
Ширина склада	22 м
Высота:
1-го этажа	5 м
2-го этажа	4,5 м
Допускаемая нагрузка на пол 2- го этажа	1 т/кв. м
Стены склада кирпичные, перекрытие и покрытие железобетонные.

Стоимость 1 куб. м такого склада без учета морального износа по табл. 185 составляет 9 руб.

Стоимость склада без учета морального износа составит: 9 х 50000 = 450000 руб.

Снижение за счет поправок на моральный износ:

на ширину склада 450000 х (1 - 0,92) = 36000 руб.;

на высоту 1-го этажа 9 х 30000 х (1 - 5 / 6) = 44090 руб.;

на допускаемую нагрузку 2-го этажа 9 х 20000 х (1 - 0,8) = 36000 руб.

Итого снижение 116090 руб.

Итоговая восстановительная стоимость склада составляет:

450000 - 116090 = 344910 руб.

Таблица 172

Пример определения физического износа склада

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %	Процент износа	Произведение удельного веса на процент износа
Фундаменты	14	-	-
Стены и перегородки	21	10	210
Перекрытия и покрытие	37	5	185
Кровля	8	4	32
Полы	11	30	330
Проемы	3	30	90
Отделочные работы	4	40	160
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	50	50
Прочие работы	1	40	40
Итого	100	-	1097
Средневзвешенный процент износа 1097 / 100 = 11. Физический износ склада в денежном выражении составит:

338,0 х 11 = 37,3 тыс. руб.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ПОРТОВЫЕ СКЛАДЫ

Склады одноэтажные

Здания одноэтажные с рампами. Фундаменты монолитные железобетонные и бетонные. Колонны сборные и железобетонные. Стены кирпичные, сборные железобетонные панели и стеклоблоки. Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные плиты. Кровля рулонная. Кровля навеса  асбестоцементные листы. Полы асфальтобетонные. Здания оборудованы противопожарным водопроводом, электроосвещением и сигнализацией. Группа капитальности II.

Таблица 173

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный	Объем здания, куб. м
пояс	75000	100000
1	7,3	6,7
2	7,3	6,7
3	8,3	7,6
4	10,5	9,7
5	9,6	8,9
6	14,5	13,3
7	17,2	15,8
8	18,9	17,3
9	20,5	18,8
10	22,8	20,9
Таблица 174

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные. элементы и	Объем здания, куб. м
виды работ	75 000	100 000
Фундамент	9	8
Стены, перегородки, колонны	19	18
Перекрытия и покрытия	24	26
Кровля	6	7
Полы	15	16
Проемы	17	15
Отделочные работы	3	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7	7
Итого	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ПОРТОВЫЕ СКЛАДЫ

Склады одноэтажные

Тип I. Здания одноэтажные цельнометаллические без рампы. Фундаменты бутобетонные и бетонные. Стены из волнистой стали. Перекрытия и покрытия металлические. Кровля из волнистой листовой стали. Ворота металлические. Полы асфальтобетонные. Здания оборудованы электроосвещением и противопожарным водопроводом.

Тип II. Здания одноэтажные без рамп. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия металлические. Кровля рулонная. Ворота металлические. Полы асфальтобетонные, бетонные и дощатые. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности I.

Таблица 175

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

	Объем здания, куб. м
Территориальный пояс	до 15000	от 50000 до 100000
	Тип I	Тип II
1  2  3	5,8  5,9  6,6	5,4  5,4  6,2
4  5	8,4  7,7	7,8  7,1
6  7  8	11,6  13,7  15	10,6  12,7  14
9  10	16,3  18,2	15  16,9
Таблица 176

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы и виды	Объем здания, куб. м
работ	до 15 000	от 50000 до 100000
Фундамент	15	8
Стены, перегородки	38	28
Перекрытия и покрытия	12	22
Кровля	16	8
Полы	15	12
Проемы, ворота	-	13
Отделочные работы	2	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	1
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ПОРТОВЫЕ СКЛАДЫ

Склады одноэтажные

Здания одноэтажные без рамп. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные.

Стены кирпичные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые. Здания оборудованы противопожарным водопроводом и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Таблица 177

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный	Объем здания, куб. м
пояс	5000	10000
1	11,1	9,3
2	11,2	9,4
3	12,6	10,6
4	16,0	13,4
5	14,6	12,3
6	22,1	18,6
7	26,1	21,9
8	28,6	24,1
9	31,1	26,1
10	34,6	29,1
Таблица 178

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы и виды	Объем здания, куб. м
работ	5000	10000
Фундамент	15	14
Стены, перегородки, колонны	32	29
Перекрытия и покрытия	13	16
Кровля	5	5
Полы	10	12
Проемы	19	19
Отделочные работы	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4	3
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ПОРТОВЫЕ СКЛАДЫ

Склады одноэтажные

Здания одноэтажные с рампами. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и бетонные. Здания оборудованы противопожарным водопроводом и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Таблица 179

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный	Объем здания, куб. м
пояс	15000	30000	50000	100000
1  2  3  4  5	8,8  8,8  10  12,7  11,6	7,2  7,2  8,2  10,3  9,4	5,7  5,7  6,5  8,2  7,5	4,1  4,1  4,6  5,8  5,4
6  7  8  9  10	17,5  20,7  22,7  24,6  27,4	14,2  16,8  18,5  20  22,3	11,3  13,3  14,6  15,9  17,7	9,5  9,5  10,5  11,4  12,7
Таблица 180

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы и виды	Объем здания, куб. м
работ	15000	30000	50000	100000
Фундамент	19	16	13	10
Стены, перегородки и колонны	30	26	26	24
Перекрытия и покрытия	15	18	20	22
Кровля	6	6	7	8
Полы	12	16	17	18
Проемы	9	9	10	10
Отделочные работы	1	1	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3	3	3	4
Прочие работы	5	5	3	3
Итого	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ПОРТОВЫЕ СКЛАДЫ

Склады одноэтажные

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы бетонные, асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Таблица 181

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный	Объем здания, куб. м
пояс	без рамп	с рампами
	2000	5000	10000	20000
1	6,6	5,4	5	4,9
2	6,6	5,4	5	4,9
3	7,5	6,2	5,7	5,5
4	9,5	7,8	7,2	7
5	8,7	7,1	6,6	6,4
6	13,2	10,8	9,9	9,7
7	15,6	12,7	11,7	11,4
8	17,1	14	12,9	12,6
9	18,5	15,1	14	13,6
10	20,6	16,9	15,6	15,2
Таблица 182

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы и виды	Объем здания, куб. м
работ	2000	5000	10000	20000
Фундамент	12	11	9	12
Стены, перегородки и колонны	39	38	36	25
Перекрытия и покрытия	16	17	20	23
Кровля	8	8	8	7
Полы	10	11	13	17
Проемы	9	9	9	8
Отделочные работы	2	2	2	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	1	1	3
Прочие работы	3	3	2	2
Итого	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ПОРТОВЫЕ СКЛАДЫ

Склады одноэтажные

Здания одноэтажные без рамп. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные. Стены деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, бетонные и глинобетонные. Здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности IV.

Таблица 183

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный	Объем здания, куб. м
пояс	1000	3000	5000
1	5,3	5	4,7
2	5,3	5	4,8
3	6	5,7	5,4
4	7,6	7.2	6,8
5	7	6,6	6,2
6	10,5	10	9,4
7	12,4	11,8	11,1
8	13,6	12,9	12,2
9	14,8	14	13,2
10	16,4	15,6	14,8
Таблица 184

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы и виды	Объем здания, куб. м
работ	1000	3000	5000
Фундамент	7	8	8
Стены и перегородки	23	19	18
Перекрытия и покрытия	26	25	24
Кровля	5	6	6
Проемы	14	14	14
Полы	15	16	17
Отделочные работы	5	6	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	2	2	2
Прочие работы	3	4	5
Итого	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ПОРТОВЫЕ СКЛАДЫ

Склады многоэтажные

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, цементные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Таблица 185

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный	Объем здания, куб. м
пояс	50000	100000	150000
1	8,9	8,5	7,8
2	9	8,6	7,9
3	10,2	9,7	8,9
4	12,8	12,3	11,3
5	11,8	11,2	10,3
6	17,7	16,9	15,6
7	21	20	18,4
8	23	22	20,2
9	25	23,9	21,9
10	27,8	26,6	24,5
Таблица 186

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы и виды	Объем здания, куб. м
работ	50000	100000	150000
Фундамент	14	11	7
Стены, перегородки и колонны	21	20	19
Перекрытия и покрытия	37	40	42
Кровля	8	7	6
Полы	11	11	13
Проемы	3	4	5
Отделочные работы	4	4	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	2	3
Прочие работы	1	1	1
Итого	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. ПОРТОВЫЕ СКЛАДЫ

Склады многоэтажные

Здания с рампами. Фундаменты монолитные железобетонные и бетонные. Стены - сборные железобетонные панели. Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные плиты. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные. Здание оборудовано противопожарным водопроводом, электроосвещением и сигнализацией.

Группа капитальности II.

Таблица 187

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный пояс	Объем здания до 150000 куб. м
1	10,9
2	10,9
3	12,4
4	15,7
5	14,4
6	21,7
7	25,6
8	28,1
9	30,5
10	34
Таблица 188

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %
Фундамент	11
Стены, перегородки	18
Перекрытия, покрытия	44
Кровля	2
Полы	5
Проемы	16
Отделочные работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Вводные указания

В состав отдела III включены два раздела:

раздел I - сооружения для предприятий судостроения и судоремонта;

раздел II. Здания для предприятий судостроения и судоремонта.

В каждом разделе приведены таблицы восстановительной стоимости и даны примеры пользования таблицами.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Вводные указания

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости составлены для переоценки достроенных набережных, горизонтальных и наклонных стапелей, наземных подкрановых путей, строительной части слипов, трансбордерных ям, открытых эллингов и открытых складов стали.

2. Восстановительная стоимость приведена к разным единичным измерителям: 1 кв. м плит, 1 м путей и т. п.

При переоценке сооружения стоимость его определяется суммированием стоимостей отдельных его составляющих.

Стоимость гребенчатого слипа, например, оценивается по следующим элементам:

наклонный стапель - на 1 м общей длины подъемных путей;

горизонтальные площадки откатного и боковых стапелей, включая инженерные сети и автодороги, - на 1 кв. м общей площади;

рельсовые пути на горизонтальных площадках: откатные, стапельные, подкрановые и железнодорожные - на 1 м общей длины двухрельсовых путей;

твердое покрытие откатного и боковых стапелей (кроме автодорог) - на 1 кв. м площади покрытия;

здание поста управления - на 1 куб. м объема здания.

Пример I. Определить восстановительную стоимость наземного подкранового пути длиной 150 м. на железобетонных подкрановых балках с одним троллейным каналом для 1-го территориального пояса при объеме бетона 3,5 куб. м на 1 м пути и рельсах типа КР-100.

1. По табл. 196, п. 5 стоимость 1 м подкранового пути при объеме бетона в балках 2,8 куб. м и рельсах Р-50 составляет 495 руб.

2. Поправка на объем бетона (п. 8) равна 88 х (3,5 - 2,8) = 62 руб.

3. Разница в стоимости рельсов (п. 9) составляет 56,2 - 39,6 = 16,6 руб.

Всего стоимость 1 м равна 573,6 руб. = 574 руб.

Полная стоимость равна 574 х 150 = 86100 руб.

Пример 2. Определить восстановительную стоимость наклонной части поперечного двухъярусного слипа при следующих исходных условиях:

Территориальный пояс	5
Объем стенки шпунтовой перемычки	30000 куб. м
Объем ворот	3000 куб. м
Площадь котлована	20000 кв. м
Длина спусковых дорожек	4300 м
Объем железобетонных дорожек	6000 куб. м
Восстановительную стоимость находим по табл. 200.

Стенка перемычки	52,7 х 30000 = 1581 тыс. руб.
Ворота (проем)	67 х 3000 = 201 тыс. руб.
Котлован	23,2 х 20000 = 464 тыс. руб.
Рельсы	252 х 4300 = 1083,6 тыс. руб.
Дорожки	159 х 6000 = 954 тыс. руб.
Всего	4283,6 тыс. руб.

Пример 3. Определить восстановительную стоимость 1 м железобетонной достроечной набережной высотой 10 м на сваях-оболочках диаметром 1000 мм для 2-го территориального пояса.

Принимая, что стоимость верхнего строения, металлического шпунта и крепления откосов набережной не зависит от ее высоты, находим по табл. 194 и процентовке к ней:

стоимость верхнего строения 12700 х 0,36 = 4572 руб.;

стоимость металлического шпунта 12700 х 0,12 = 1524 руб.;

стоимость крепления откосов 12700 х 0,01 = 127 руб.

Стоимость основания из свай-оболочек принимаем пропорциональной высоте набережной.

12700 х 0,51 х 10 / 14,3 = 4437 руб.

Итого 10660 руб.

Пример 4. Определить восстановительную стоимость строительной части гребенчатого слипа для 3-го территориального пояса.

Таблица 189

Состав и характеристика элементов	Таблицы и	Единица		Стоимость
сооружения	графы	измерения	Количество	единицы, руб.	общая, тыс. руб.
Наклонный стапель с путями на шпально-балластном основании с железобетонными шпалами	212 п. 3-в	м	200	256	51,2
То же, подводный участок на металлической раме	212 п. 4-в	м	400	370	148
Горизонтальные стапельные площадки с автодорогами и инженерными сетями при общей подсыпке территории местным грунтом на среднюю высоту 2 м: 7,4 + 2,5 = 9,9	214, п. б, примечание а)	кв. м	16000	9,9	158,4
Горизонтальные откатные и стапельные пути на песчаном балласте с деревянными	210, п. 1-в	м	2400	103	247,2
Подкрановые пути на щебеночном балласте с деревянными шпалами	210, п. 4-в	м	350	114	39,9
Твердое покрытие	216	кв. м	12000	17,1	205,2
Здание поста управления	231	куб. м	750	37,6	28,2
Итого	-	-	-	-	878,1
Примечание. Механическое и электротехническое оборудование оценивается по ценнику на оборудование слипов.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Правила подсчета объемов сооружений

Набережные

Длина набережной измеряется по линии кордона.

Высота набережной измеряется как разница отметок кордона и проектного дна акватории у набережной.

Продольные (наклонные) стапели

Длина стапеля измеряется от порога спусковых дорожек до верхнего торца стапеля.

Вес батопорта принимается по проектным данным в порожнем состоянии без учета веса твердого балласта.

Батопорт относится к оборудованию.

Горизонтальные стапельные места

Площадь стапельных мест определяется по размерам железобетонных плит, причем раздельно учитываются плиты различной толщины.

Длина водосборных каналов измеряется по оси канала.

Наземные подкрановые пути

Длина подкрановых путей измеряется по одной нитке подкранового рельса.

Объем бетона на 1 м подкрановых балок принимается по проектным данным, а при отсутствии их определяется непосредственным обмером.

Наклонная часть поперечных слипов

Двухрядная ограждающая шпунтовая стенка

При коробчатом типе шпунта ширина стенки определяется между осями внутренней и внешней шпунтовых стенок.

При плоском типе шпунта ширина определяется между внутренними гранями внешней и внутренней стенок.

Измерения производятся в нескольких местах по длине; в расчет принимается среднее значение. Участки стенки

с различной конструктивной шириной учитываются раздельно.

Длина стенки измеряется по ее оси - для каждого из участков с различной шириной и высотой.

Высота определяется от верхней плоскости спланированной песчаной засыпки или дорожного покрытия до естественного дна прилегающей акватории; измерения производятся в нескольких точках; в расчет принимается среднее значение для каждого участка с одинаковой шириной.

Для ворот (проема) ширина принимается равной полусумме ширин боковых стенок проема; длина измеряется между поперечными ограждающими шпунтовыми стенками, ограничивающими проем, а высота - как полусумма высот, измеренных по поперечным ограждающим стенкам от верхней плоскости песчаной засыпки или дорожного покрытия до дна акватории.

Котлован

Ширина котлована измеряется в осях крайних дорожек слипа; длина - от начала кривой крайней рельсовой нитки при переходе ее с горизонтального участка на наклонный до конца средней рельсовой нитки спусковой дорожки - при расположении рельсовых путей в двух уровнях или от начала до конца рельсов - при расположении их на одном уровне.

Дорожки

Объем дорожек определяется как произведение площади поперечного сечения дорожки на ее длину и на количество дорожек.

Площадь поперечного сечения дорожек определяется по чертежам рабочего проекта, а при отсутствии их - непосредственным обмером.

Длина дорожек определяется как длина котлована.

Рельсовые пути

Стоимость рельсовых путей отнесена на 1 м дорожки слипа; поэтому, в качестве измерителя принимается длина дорожек, измеренная, как указано выше.

Трансбордерные ямы

Площадь трансбордерной ямы определяется между внутренними гранями ограждающих подпорных стенок или между основаниями откосов.

Правила подсчета объемов гребенчатого слипа

Общая длина подъемных путей определяется суммированием длин всех двухрельсовых наклонных путей от порога до вершины на гребенке или до конца переходного участка (у продольного слипа). У сооружений, имеющих различную конструкцию у подводных и надводных участков путей, подсчет ведется раздельно по участкам. Если имеется переходный участок с особой конструкцией основания, длина. его прибавляется к длине путей подводной части.

Площадь горизонтальных стапелей определяется по кромкам ограничивающих их откосов насыпей и выемок или в границах, стоящих на 10 м от крайних рельсов и от концов стапельных путей на участках, где территории слипа и судоремонтного предприятия не разграничены.

Длина горизонтальных рельсовых путей определяется суммированием длин откатных стапельных и железнодорожных путей. Длина двухрельсовых подкрановых путей определяется вместе с перегонными участками. Участки подкрановых путей, выходящие на причалы или на площадки корпусного цеха, в расчете стоимости слипа не учитываются.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Набережные железобетонные достроенные на призматических сваях с передним шпунтом

Высокий железобетонный ростверк на железобетонных сваях с передним металлическим шпунтом, с каналами для электрокабелей и сетей промпроводок; засыпка песчаным грунтом, отбойные и швартовные устройства.

Таблица 190

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	9	10	11	12	13	14
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10	6000  6100  6900  8000  7800  11000  12400  14000  14500  16200	6300  6400  7200  8400  8200  11600  13000  14700  15300  17000	6500  6600  7500  8600  8500  11900  13400  15100  15800  17600	6700  6800  7700  8900  8700  12300  13800  15600  16200  18100	7100  7200  8200  9400  9300  13000  14600  16500  17200  19200	7300  7400  8400  9700  9500  13400  15100  17000  17700  19800
Таблица 191

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Верхнее железобетонное строение	49
Железобетонное свайное основание	30
Металлический шпунт	11
Песчаная засыпка под плиту ростверка	10
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Набережные железобетонные достроенные на призматических сваях с задним шпунтом

Высокий железобетонный ростверк на железобетонных сваях с задним металлическим шпунтом, с каналами для электрокабелей и сетей промпроводок; засыпка песчаным грунтом, отбойные и швартовные устройства.

Таблица 192

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Территориальный	Высота набережной, м
пояс	9	10	11	12	13	14
1	5800	6000	6200	6500	6800	7000
2	5900	6100	6300	6600	6900	7100
3	6700	6900	7100	7500	7800	8000
4	7700	8000	8200	8600	9000	9300
5	7600	7800	8100	8500	8900	9100
6	10600	11000	11400	11900	12500	12800
7	12000	12400	12800	13400	14000	14400
8	13500	14000	14400	15100	15800	16300
9	14100	14500	15000	15700	16500	17000
10	15700	16200	16800	17700	18400	18900
Таблица 193

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Верхнее железобетонное строение	51
Железобетонное свайное основание	34
Металлический шпунт	7
Крепление откосов	8
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Набережные железобетонные достроенные на сваях-оболочках с задним шпунтом

Высокий железобетонный ростверк на сваях-оболочках с задним металлическим шпунтом, с каналами для электрокабелей и сетей промпроводок; засыпка песчаным грунтом, отбойные и швартовные устройства.

Таблица 194

Восстановительная стоимость 1 м набережной, руб.

Диаметр оболочек	Территориальный пояс	Всего набе-
мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	режной, м
1000	12500	12700	14400	16600	16300	22900	25800	29100	30300	33800	14,3
1600	13900	14100	16000	18400	18100	25500	28700	32300	33700	37600	11,7
Таблица 195

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы	Удельный вес, %
Верхнее железобетонное строение	36
Железобетонное основание из свай-оболочек	51
Металлический шпунт	12
Крепление откосов	1
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Горизонтальные стапельные места и наземные подкрановые пути

Стапельные места.

Железобетонные плиты на бетонной или щебеночной подготовке по естественному грунту, оборудованные водоотводными каналами, рельсовыми путями и закладными металлическими конструкциями.

Наземные подкрановые пути.

Рельсовые пути на железобетонных шпалах или балках, из которых одна или обе (для спаренной работы кранов) снабжены троллейными каналами и каналами для промпроводок.

Восстановительная стоимость на единицу измерения, руб.

Таблица 196

№№	Сооружения	Едини-	Территориальный пояс
п.п.		ца изме	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		рения	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	Стапельные места на железобетонных плитах толщиной 70 см	1 кв. м плит	91	93	104	121	119	167	188	212	220	246
2	На каждые 10 см изменения толщины плит добавлять или исключать		8,2	8,3	9,4	10,9	10,7	15	16,9	19,1	19,9	22,2
3	Водосборные каналы вдоль стапельных плит	1 м канала	37,5	38,1	43,1	49,7	48,9	69	77	87	91	101
4	Наземные подкрановые пути на железобетонных полушпалах по песчано-щебеночному балласту, рельсы Р-50	1 м пути в две нитки	219	223	251	290	286	402	450	509	531	592
5	Наземные подкрановые пути на железобетонных балках с одним троллейным каналом, рельсы Р-50, объем бетона в балках 2,8 куб. м на 1 м пути	То же	495	503	568	660	650	910	1020	1150	1200	1340
6	Наземные подкрановые пути на железобетонных балках с одним троллейным и одним двухочковым каналами промпроводок, рельсы КР-100, объем бетона в балках 3,3 куб. м на 1 м пути	То же	850	860	980	1130	1110	1560	1750	1980	2060	2300
7	Наземные подкрановые пути для спаренной работы кранов на железобетонных балках с двумя троллейными каналами, рельсы КР-120 (четыре нитки), объем бетона в балках 5,1 м3 на 1 м пути....	То же	1180	1200	1350	1560	1540	2160	2430	2740	2860	3190
8	При отклонении объема бетона в балках от приведенных в п.п. 5-7 на каждый 1 куб. м бетона добавлять или исключать		88	89	102	117	115	161	181	205	213	238
9	При изменении типа рельсов производить корректировку оценочной стоимости подкрановых путей по п.п. 5-7 из рас чета следующей стоимости укладки рельсов различных типов:	1 м рельсовой нитки
	Р-50		39,6	40,3	45,5	52,5	51,7	73	82	92	96	107
	КР-70		45,6	46,4	52,3	61	60	84	94	106	110	123
	КР-100		56,2	57,2	65	75	73	103	116	131	136	152
	КР-120		71	72	82	94	93	130	146	165	172	192
Примечания:

1. Искусственные основания (сваи, замена слабых грунтов) учитывать дополнительно.

2. Фундаменты под тяговое оборудование учтены показателями на специальное тяговое оборудование.

Таблица 197

Удельный вес отдельных конструктивных элементов, %

Конструктивные	Стапельные	Подкрановые пути
элементы	места	на железо-	на железобетонных балках
		бетонный шпалах	с одним троллейным каналом	с одним троллейным и одним двухочковым каналами промпроводок	с двумя троллейными каналами
Бетонные и железо- бетонные конструкции	71	34	79	85	73
Рельсовые пути	21	23	15	14	26
Закладные металли- ческие конструкции	8	-	6	1	1
Балласт	-	28	-	-	-
Шпалы	-	15	-	-	-
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Продольные (наклонные) стапели

Наклонная эстакада из бутовой кладки или железобетона; деревянные спусковые дорожки с дубовым настилом; боковые надводные железобетонные плиты; батопорт или наплавной фундамент; каналы подземного хозяйства; судостроительные металлические леса; наземные подкрановые пути.

Восстановительная стоимость единицы измерения, руб.

Таблица 198

№№	Тип стапеля	Единица	Территориальный пояс
п.п.		измере-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ния	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	Большие стапели (длиной более 200 м):	1 м длины стапеля
	с батопортом (см. п. 3)		28200	28700	32400	37400	36800	51700	58100	66000	68000	76000
	с наплавным фундаментом		23500	23900	27000	31200	30700	43100	48500	54700	56900	63000
2	Средние стапели (длиной более 90 м) с батопортом (см. п. 3)	То же	15000	15300	17200	19900	19600	27500	30900	34900	36300	40500
3	Стоимость бато- порта учитывать дополнительно в следующем размере	1 т батопор-та по- рожнем	1130	1130	1150	1160	1230	1310	1310	1310	1310	1310
Примечания:

1. Средние стапели в эллингах оцениваются по п. 2 с коэффициентом 0,85.

2. Малые стапели (длиной до 90 м) расцениваются по п. 2 с коэффициентом 0,65.

Таблица 199

Удельный вес отдельных конструктивных элементов, %

Конструктивные элементы	Большие стапели	Средние стапели
	с батопортом	с наплавным фундаментом
Эстакада	30	59	50
Железобетонные плиты	15	11	-
Свайное основание	30	6	11
Наземные подкрановые пути	12	8	17
Спусковые дорожки	3	5	4
Металлические судостроительные	8	9	18
Каналы подземного хозяйства	2	2	-
Итого	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Наклонная часть поперечных слипов

Рельсовые четырехниточные пути на одном или двух уровнях по железобетонным балкам на свайном основании в пределах от порога слипа до перелома горизонтальной части. Ковш слипа огражден двухрядной металлической шпунтовой стенкой с песчаной засыпкой; стенка используется в качестве перемычки при сооружении слипа, а по окончании строительства для ввода или вывода судов устроен проем (ворота) с швартовными и отбойными устройствами.

Таблица 200

Восстановительная стоимость на единицу измерения, руб.

Сооружения	Единица	Территориальный пояс
	измере-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ния	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Двухрядная металли- ческая шпунтовая стенка с песчаной засыпкой, ограждающая ковш слипа:
стенка	куб. м	40,4	41,1	46,4	53,6	52,7	74	83	94	98	109
проем (ворота)	то же	51,2	52,1	58,8	68	67	94	106	119	124	138
Котлован	кв. м	17,8	18,1	20,4	23,6	23,2	32,6	36,7	41,4	43,1	48,1
Железобетонные дорож- ки на свайном основании	куб. м	122	124	140	162	159	224	252	284	296	330
Рельсовые пути (в 4 нитки)	м дорожки	193	196	222	256	252	354	398	449	468	521
Таблица 201

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Металличе- ский шпунт	Засыпка	Свайное основание	Железо- бетон	Итого
Двухрядная металлическая шпунтовая стенка	80	20	-	-	100
Котлован	-	-	-	-	100
Железобетонные дорожки на свайном основании	-	-	26	74	100
Рельсовые пути	-	-	-	-	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Трансбордерные ямы

Котлован огражден подпорными стенками, по дну котлована размещены продольные рельсовые пути для движения трансбордера.

Таблица 202

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади ямы по дну, руб.

№№	Сооружения	Территориальный пояс
п.п.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	Трансбордерные ямы глубиной 0,8 м; рельсовые пути Р-50 шириной колеи 1,4-м на сплошной железобетонной плите Н = 0,6 м при объеме бетона в плите 0,615 куб. м на 1 кв. м площади ямы	71	72	82	94	93	130	146	165	172	192
2	Трансбордерные ямы глубиной 0,8 м; рельсовые пути КР-70 шириной колеи 0,8 м на сплошной железобетонной плите Н = 0,5 м при объеме бетона 0,51 куб. м на 1 кв. м ямы	86	87	99	114	112	158	177	200	208	232
3	Трансбордерные ямы глубиной 1,5 м; рельсовые пути КР-70 шириной колеи 1 м на отдельных железобетонных плитах Н = 0,7 м при объеме бетона 0,625 куб. м на 1 кв. м ямы	95	97	109	126	124	174	196	221	230	257
4	Трансбордерные ямы глубиной 1,3 м; рельсовые пути Р-50 шириной колеи 1 м на железобетонных шпалах	55,3	56,2	63	73	72	101	114	129	134	149
5	При отклонении объема бетона в плитах, от приведенного в таблице, на каждый 1 куб. м бетона добавлять или исключать	69	70	79	91	90	127	142	160	167	186
Примечания:

1. Показатели не учитывают устройства искусственных оснований, замену некачественных грунтов и крепление откосов. Стоимость их надлежит учитывать дополнительно по соответствующим таблицам сборника.

2. При изменении типа рельсов от приведенных в таблице оценочная стоимость корректируется в соответствии с п. 7 табл. 196.

Таблица 203

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Котлован (отрывка и засыпка)	Песчано-щебеноч- ное осно- вание под судовоз- ные пути	Железо- бетон- ные плиты	Судо- возные пути	Поверх- ностный водо- отвод	Ограж- дающие стенки	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Трансбордерные ямы
а) глубиной 0,8 м; рельсовые пути Р-50 шириной колеи 1,4 м на сплошной железобетонной плите Н = 0,6 м	10	-	64	22	1	3	100
б) глубиной 0,8 м; рельсовые пути КР-70 шириной колеи 0,8 м на сплошной железобетонной плите Н = 0,5 м	7	-	43	48	1	1	100
в) глубиной 1,5 м; рельсовые пути КР-70 шириной колеи 1 ж на от дельных железобетонных плитах	16	-	48	26	1	9	100
г) глубиной 1,3 м; рельсовые пути Р-50 шириной колеи 1 м на железобетонных шпалах	25	24	-	35	1	15	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Сооружения для спуска судов с помощью передаточных плавучих доков

1. Подводные опоры для установки плавучих доков. Железобетонная плита с деревянной опорной подушкой на железобетонных сваях-оболочках или массивовой кладке.

2. Береговые опоры для установки плавучих доков. Железобетонный ростверк с опорным шарниром на основании из железобетонных призматических свай или свай-оболочек.

3. Швартовные палы.

Железобетонный ростверк на основании из призматических свай, металлических труб или шпунтовой выгородки, заполненных песком и бетоном.

4. Плавучее швартовное оборудование.

Металлическая швартовная бочка, прикрепленная цепью к железобетонному мертвому якорю.

Восстановительная стоимость на единицу измерения, руб.

Таблица 204

		Единица	Территориальный пояс
№	Сооружения	измере-	1 а	2	3	4	5	6	7	8	9	10
п		ния	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	Одиночная подводная опора на железобетонном колодце-оболочке диаметром 3000 мм под вертикальную нагрузку до 500 т от плав-дока грузо- подъемностью до 3500 т	1 опора	62000	63000	71000	82000	81000	114000	128000	144000	150000	168000
2	Одиночная подводная опора на бетонной массивовой кладке под вертикальную нагрузку до 1000 т от плав-дока грузо- подъемностью до 5000 т	1 опора	21800	22200	25000	28900	28400	40000	45000	50700	52800	58900
3	Подводная опора ленточ- ного типа на бетонной массивовой кладке под вертикальную нагрузку 5000 т от плав-дока грузо- подъемностью до 12000 т	1 кв. м деревян- ной опо- рной по- душки	340	346	390	451	444	620	700	790	820	920
4	Одиночная береговая над- водная опора на железо- бетонных призматических сваях под вертикальную нагрузку до 750 т от плав-дока грузоподъемностью до 5000 т	1 опора	9400	9600	10800	12500	12300	17200	19400	21900	22800	25400
5	Береговая опора в виде оторочки перед набереж- ной на двух рядах железо- бетонных свай-оболочек диаметром 1200 мм под вертикальную нагрузку до 2500 т от плав-дока грузо- подъемностью до 12000 т	1 опора	4 160	4230	4780	5520	5430	7600	8600	9700	10100	16600
6	Гибкий швартовный пал на двух металлических трубах-оболочках диамет- ром 2000 мм при глубине воды 9 м на горизонталь- ное усилие 200 т	1 пал	60000	61000	69000	80000	78000	110000	124000	140000	145000	162000
7	Гибкий швартовный пал на двух металлических трубах-оболочках диамет- ром 2600 мм при глубине воды 18 м на горизонталь- ное усилие до 2 т	1 пал	105000	107000	121000	139000	137000	193000	217000	244000	254000	284000
8	Жесткий швартовный пал на железобетонных приз-матических сваях при глу- бине воды 10 м на гори- зонтальное усилие до 60 т	1 пал	17400	17700	20000	23100	22700	31900	35900	40500	42200	47000
9	Жесткий швартовный пал в виде выгородки из металлического шпунта при глубине воды 7 м на горизонтальное усилие до 100 т	1 пал	25300	25700	29000	33500	33000	46400	52200	58800	61000	68000
10	Плавучее швартовное оборудование:	1 бочка
	а) на бочке объемом 5,3 куб. м при глубине воды 11 м		5150	5240	5910	6800	6700	9400	10600	12000	12500	13900
	б) на бочке объемом 11 куб. м при глубине воды 14 м		11500	11700	13200	15200	15000	21100	23700	26700	27900	31100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружений,

Таблица 205

Конструктивные	Сооружения (№ п. в таблице 204)
элементы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котлован	-	14	3	-	-	-	-	-	-	-
Свайное основание	87	-	-	60	74	70	81	48	-	-
Металлический шпунт	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
Бетонные и железобетонные конструкции	9	13	30	23	16	11	12	27	19	40
Массивовая кладка	-	10	29	-	-	-	-	-	-	-
Деревянные конструкции Металлоконструкции	4  -	6  1	8  -	-  17	-  6	-  2	-  1	-  12	-  2	-  25
Отбойные и швартовные устройства	-	-	-	-	3	17	6	11	5	35
Покрытия	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Засыпка	-	56	30	-	-	-	-	1	10	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Открытые эллинги (крановые эстакады)

Открытая металлическая крановая эстакада при ширине пролетов 27-33 м и высоте до подкрановых путей 27 м. Площадь, свободная от стапельных плит, покрывается асфальтобетоном. Эстакада оборудуется пожарно-производ-ственным водопроводом и электроосвещением. Максимальная грузоподъемность кранов 50 т.

Таблица 206

Восстановительная стоимость 1 кв. м застройки, руб.

Территориальный пояс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50,4	51,3	57,9	66	66	92	104	117	122	136
Примечания:

1. Искусственные основания учитывать дополнительно.

2. Площадь застройки измеряется по осям колонн.

3. Показателями учтены подкрановые пути для мостовых кранов и каналы подземного хозяйства.

Таблица 207

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы в виды работ	Удельный вес, %
Фундамент	23
Колонны, подкрановые балки и связи	65
Полы	5
Отделочные работы (окраска эстакады)	4
Водопровод и электроосвещение	3
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Открытые склады стали и секций

Металлическая двух- и более пролетная крановая эстакада с пролетами 24, 27 и 33 м. Высота до подкрановых путей 8-10 м. Грузоподъемность кранов 5-10 т.

Таблица 208

Восстановительная стоимость 1 кв. м застройки, руб.

Ширина	Территориальный пояс
м	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	26,2	26,6	30,1	34,7	34,2	48	54	62	66	71
27	23,7	24,1	27,2	31,4	30,9	43,5	48,9	55,1	57,4	64
33	20	20,3	23	26,5	26,1	36,7	41,2	46,5	48,5	54
Примечание. Площадь застройки измеряется по осям колонн.;

Таблица 209

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %
Фундамент	15
Колонны, обвязочные и подкрановые балки	68
Полы	8
Отделочные работы (окраска эстакады)	4
Опоры под стеллажи	4
Электроосвещение	1
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Горизонтальные рельсовые пути на слипах и эллингах

Рельсовые двухниточные пути откатные (с пересечками), стапельные и железнодорожные имеют нормальную колею 1524 мм.

Расстояние между рельсами подкрановых путей 6-10,5 м. Все пути выполняются в одной плоскости на шпаль-но-балластном основании с рельсами типа Р-38, Р-43 и Р-50.

Восстановительная стоимость на единицу измерения, руб.

Таблица 210

№№	Элементы слипа и	Единица	Территориальный пояс
п.п.	эллинга	измере-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ния	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	Двухниточные, откатные, стапельные и железно- дорожные пути на шпально-балластном основании с песчаным балластом и деревянными шпалами	1 м пути	90	90	103	130	119	179	211	232	252	281
2	То же, на щебеночном (гравийном) балласте с деревянными шпалами	Тоже	100	100	114	144	132	199	235	258	280	312
3	То же, с железо- бетонными шпалами	Тоже	110	110	125	158	145	219	258	284	308	343
4	Двухниточные подкрано- вые пути на шпально-балластном основании с щебеночным балластом и деревянными	Тоже	100	100	114	144	132	199	235	258	280	312
5	То же, с железо- бетонными шпалами	Тоже	145	146	165	209	191	289	341	374	406	452
Таблица 211

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Балласт	Шпалы	Рельсы и пересечки	Итого
Рельсовые пути на песчаном балласте с деревянными шпалами	35	25	40	100
То же, на щебеночном бал ласте с деревянными шпалами	45	20	35	100
То же, с железобетонными шпалами	35	35	30	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Наклонные рельсовые пути на поперечных и продольных слипах и эллингах

Двухниточные рельсовые пути поперечных слипов и эллингов, расположенные в одной наклонной плоскости, уложенные на шпалах по балластному основанию или по балкам на песчаном или свайном основании. Уклон пути от 1:6 до 1:16.

Подъемный путь продольного слипа уложен на шпалах по балластному основанию, расстояние между рельсами 2,5-3 м. Уклон пути может быть переменным - с переходом в верхней части в горизонтальный участок.

Рельсы могут быть типов Р-38, Р-43 и Р-50.

Таблица 212

Восстановительная стоимость единицы измерения, руб.

	Элементы слила и	Едини-	Территориальный пояс
	эллинга	ца изме	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		рения	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	Подъемные рельсовые пути поперечных слипов и эллингов с колеёй 1824 мм на шпально-балластном основании с деревянными шпалами на песчаном балласте	1 м пути	150	151	171	216	198	298	352	387	420	468
2	То же, на щебеночном балласте	1 м пути	210	211	239	302	277	418	493	542	588	650
3	То же, на щебеночном балласте с железо- бетонными шпалами	1 м пути	225	226	256	324	297	448	529	580	630	700
4	То же, подводный участок с металлической рамой на щебеночном балласте с деревянными шпалами	1 м пути	325	326	370	468	429	650	760	840	910	1010
5	То же, с железо- бетонными шпалами	1 м пути	340	342	388	490	449	680	800	880	950	1060
6	Подъемные рельсовые пути поперечных слипов и эллингов на железо- бетонных балках и песчаной постели	1 м пути	450	452	513	650	594	900	1060	1160	1260	1400
7	Подъемные рельсовые пути поперечных слипов и эллингов на деревянных балках и деревянных сваях	1 м пути	400	402	456	576	528	800	940	1030	1120	1250
8	То же, на железобетонных балках и железобетонных сваях	1 м пути	670	670	760	960	880	1330	1570	1730	1880	2090
9	Пути продольных эллингов с колеёй 2-2,5м с деревянными шпалами на песчаном основании	1 м пути	225	226	256	324	297	448	529	580	630	700
10	То же, с металлической рамой	1 м пути	340	342	388	490	449	680	800	880	950	1060
11	Пути продольных слипов с колеёй 2,5-3 м на шпально-балластном основании с деревянными шпалами:	1 м пути
	а) наклонная подводная часть с металлической рамой		770	770	880	1110	1020	1530	1810	1990	2160	2400
	б) то же, надводная часть без рамы		260	261	296	374	343	517	610	670	730	810
	в) то же, горизонтальный откатной участок		250	251	285	360	330	497	587	640	700	780
Таблица 213

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Подъемные рельсовые пути	Земляные и дноуглуби- тельные работы	Балласт и крепление от размыва	Рельсы и металлокон струкции	Шпалы	Балки, сваи и перемычки	Итого
Пути поперечных слипов шпально-балластные с деревянными шпалами	25	35	30	10	-	100
То же, с железо- бетонными шпалами	20	35	25	20	-	100
То же, на железобетонных балках на песчаной постели	10	15	15	-	60	100
Тоже, на деревянных балках и деревянных сваях	10	10	10	10	60	100
То же, на железо- бетонных балках и сваях	10	10	10	-	70	100
Пути продольных слипов на шпально-балластном основании	40	45	10	5	-	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Горизонтальные площадки слипа

Площадка слипа состоит из откатного стапеля и боковых стапелей, автодорог, инженерных сетей (кабельная электросеть, наружное освещение, водопровод, воздухопровод и канализация) с раздаточными устройствами и колодцами.

Таблица 214

Восстановительная стоимость 1 кв. м горизонтальной площадки слипа, руб.

	Подготовка площадки
Территориальный пояс	в естественных грунтах	в насыпных местных грунтах	на рефулирован- ных грунтах	на привозных грунтах
	а	б	в	г
1	4,00	6,5	4,8	10
2	4,02	6,5	4,82	10
3	4,56	7,4	5,47	11,4
4	5,76	9,4	6,9	14,4
5	5,28	8,6	6,3	13,2
6	8	12,9	9,5	19,9
7	9,4	15,3	11,3	23,5
8	10.3	16,8	12,4	25,8
9	11,2	18,2	13,4	28
10	12,5	20,3	15	31,2
Примечание. При подсыпке горизонтальной площадки слоем в среднем более 1 м за каждый последующий метр к оценочным стоимостям по трем последним графам соответственно добавляются:

а) при подсыпке местным грунтом 2,5 руб./кв. м,

б) при рефулировании из акватории 0,8 руб./кв. м,

в) при подсыпке привозным песчаным грунтом 6 руб./кв. м.

Таблица 215

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %

Конструктивные элементы	Земляные работы и крепление откосов	Автодороги	Инженерные сети и освещение	Итого
Площадка на естественных грунтах с поверхностной планировкой	15	25	60	100
То же, при подсыпке толщиной до 1 м местным грунтом сухим способом	45	15	40	100
То же, рефулированием	25	20	55	100
То же привозным песком	60	10	30	100
Примечание. Удельный вес подсыпки слоем более 1 м учитывается дополнительно.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Покрытие стапелей и рельсовых путей

Твердое покрытие всей площади или части стапелей, рассчитанное на движение по площадкам грузового транспорта и катучей механизации, может состоять из сборных железобетонных плит, уложенных поверх шпал на рельсовых путях, и из монолитного покрытия.

Таблица 216

Восстановительная стоимость 1 кв. м покрытия, руб.

Территориальный пояс	Твердое покрытие стапелей и рельсовых путей
1	15,0
2	15,1
3	17,1
4	21,6
5	19,8
6	29,8
7	35,2
8	38,7
9	42,0
10	46,8


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Вводные указания

1. Восстановительная стоимость зданий, включенных в этот раздел, учитывает условия II климатического района. Для I климатического района при определении восстановительной стоимости зданий следует применять коэффициент 1,12, а для III - 0,95.

Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

2. В восстановительной стоимости зданий не учтены водоотлив, свайные основания под фундаменты, замена некачественных грунтов. Указанные работы подлежат дополнительной оценке, исходя из конструкций, объемов и местных сметных цен 1969 г. на эти работы, с учетом коэффициента на внеобъемные затраты.

При невозможности установить объемы дополнительных работ допускается оценивать их по соответствующим таблицам настоящего Сборника с увеличением до 12 %.

3. Подсчет объема зданий производится в соответствии с указаниями, помещенными в Общей части к сборникам.


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Эллинги судостроительные (закрытые)

Эллинги одно - шестипролетные с металлическими каркасами и покрытиями.

А. Ширина пролетов 27-33 м

Высота до подкрановых путей 27 м, строительная высота 34,5 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 30 т.

Таблица 217

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Размер здания	Территориальный пояс
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Однопролетное	5,9	6	6,8	7,8	7,7	10,8	12,2	13,7	14,3	15,9
Двухпролетное	4,7	4,8	5,4	6,2	6,1	8,6	9,7	10,9	11,4	12,7
Трехпролетное	4,3	4,4	4,9	5,7	5,6	7,9	8,9	10	10,4	11,6
Четырехпролетное	4,1	4,2	4,7	5.4	5,3	7,5	8,5	9,5	9,9	11,1
Пятипролетное	4,0	4,1	4,6	5,3	5,2	7,3	8,2	9,3	9,7	10,8
Шестипролетное	3,8	3,9	4,4	5,0	5,0	7,0	7,8	8,8	9,2	10,3
Таблица 218

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %
Фундаменты	9
Колонны, обвязочные и подкрановые балки	29
Стены	11
Покрытия с фонарями	10
Кровля	9
Полы на грунте	4
Проемы с приборами открывания	12
Отделочные работы	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8
Прочие работы	1
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Эллинги судостроительные (закрытые)

Эллинги одно - шестипролетные с металлическими каркасами и покрытиями.

Б. Ширина пролетов 36-42 м

Высота до подкрановых путей 30 м. Строительная высота 39 м. Грузоподъемность мостовых кранов 75-100 т.

Таблица 219

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Размер здания	Территориальный пояс
	1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Однопролетное	7	7,1	8	9,3	9,1	12,8	14,4	16,3	17	18,9
Двухпролетное	6	6,1	6,9	8	7,8	11	12,4	14	14,5	16,2
Трехпролетное	5,4	5,5	6,2	7,2	7	9,9	11,1	12,6	13,1	14,6
Четырехпролетное	5	5,1	5,7	6,6	6,5	9,2	10,3	11,6	12,1	13,5
Пятипролетное	4,8	4,9	5,5	6,4	6,3	8,8	9,9	11,2	11,6	13
Шестипролетное	4,7	4,8	5,4	6,2	6,1	8,6	9,7	10,9	11,4	12,7
Примечания:

1. При изменении строительной высоты в пределах ±6 л на каждый метр изменения: а) добавлять (при уменьшении высоты) или б) вычитать (при увеличении высоты) по 1,2 % от приведенных показателей.

2. Для эллингов над наливными доками показатели уменьшаются: а) при наличии продольных мостовых кранов на 1 %, б) при отсутствии продольных мостовых кранов на 8 %.

Таблица 220

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %
Фундаменты	6
Колонны, обвязочные и подкрановые балки	27
Стены	10
Покрытия с фонарями	10
Кровля с настилом	10
Полы на грунте	3
Проемы	17
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10
Прочие работы	1
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Сборочно-сварочные цехи и цехи блоков

Цехи двух - семипролетные с металлическими каркасами и покрытиями. Ширина пролетов 36-42 м, высота до подкрановых путей 18 м. Строительная высота 27 м. Грузоподъемность кранов 100 т.

Таблица 221

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Размер здания	Территориальный пояс
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Двухпролетное	6,1	6,2	7	8,1	8;	11,2	12,6	14,2	14,8	16,5
Трехпролетное	5,5	5,6	6,3	7,3	7,2	10,1	11,3	12,8	13,3	14,9
Четырехпролетное	5,1	5,2	5,9	6,8	6,7	9,4	10,5	11,9	12,4	13,8
Пятипролетное	4,9	5	5,6	6,5	6,4	9	10,1	11,4	11,9	13,2
Шестипролетное	4,8	4,9	5,5	6,4	6,3	8,8	9,9	11,2	11,6	13
Семипролетное	4,8	4,9	5,5	6,4	6,3:	8,8	9,9	11,2	11,6	13
Примечание. При изменении строительной высоты в пределах ±4 м на каждый метр изменения: а) добавлять (при уменьшении высоты) или б) вычитать (при увеличении высоты) по 1,8 % от приведенных показателей.

Таблица 222

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %
Фундаменты	10
Колонны, обвязочные и подкрановые балки	25
Стены	9
Покрытия с фонарями	12
Кровля с настилом	14
Полы на грунте	5
Проемы	8
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10
Прочие работы	1
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Корпусообрабатывающие цехи

Корпусообрабатывающие цехи двух - семипролетные с железобетонными каркасами и покрытиями. Ширина пролетов 18-24 м, строительная высота 15 м. Высота до подкрановых путей 8 м. Грузоподъемность мостовых кранов 10-15 т.

Таблица 223

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Размер здания	Территориальный пояс
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Двухпролетное	6,3	6,4	7,2	8.4	8,2	11,6	13,0	14,7	15,3	17,0
Трехпролетное	6,1	6,2	7,0	8,1	8,0	11,2	12,6	14,2	14,8	16,5
Четырехпролетное	6,0	6,1	6,9	8,0	7,8	11,0	12,4	14,0	14,5	16,2
Пятипролетное	5,9	6,0	6,8	7,8	7,7	10,8	12,2	13,7	14,3	15,9
Шестипролетное	5,9	6,0	6,8	7,8	7,7	10,8	12,2	13,7	14,3	15,9
Семипролетное	5,8	5,9	6,7	7,7	7,6	10,6	12,0	13,5	14,0	15,7
Примечание. При изменении строительной высоты в пределах ±4 м на каждый метр изменения: а) добавлять (при уменьшении высоты) или б) вычитать (при увеличении высоты) по 4 % от приведенных показателей.

Таблица 224

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %
Фундаменты	7
Колонны, обвязочные и подкрановые балки	19
Стены	9
Покрытия с фонарями	14
Кровля с настилом	20
Полы на грунте	12
Проемы с приборами открывания	5
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8
Прочие работы	2
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Главные магазины и склады судового оборудования

Каркас здания из сборного железобетона, стены из керамзитобетонных панелей. Продольные пролеты одноэтажные шириной 18-24 м. Поперечный пролет трех-, четырехэтажный шириной 18м. Одноэтажные пролеты имеют краны грузоподъемностью 30 т. Высота до подкрановых путей 9,7 м.

Таблица 225

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Размер здания	Территориальный пояс
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадь склада до 5000 куб. м. Средняя строительная высота 13 м	11,9	12,1	13,7	15,8	15,5	21,8	24,5	27,7	28,8	32,2
Тоже, до 10000 кв. м. Средняя строительная высота 15 м	11	11,2	12,6	14,6	14,4	20,2	22,7	25,6	26,7	29,7
Примечания:

1. Строительный объем здания исчисляется без объема рампы.

2. При изменении строительной высоты в пределах ±4 л на каждый метр изменения: а) добавлять (при уменьшении высоты) или б) вычитать (при увеличении высоты) по 4 % приведенных показателей.

Таблица 226

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %
Фундаменты	8
Колонны, обвязочные и подкрановые балки	14
Стены	14
Междуэтажные перекрытия с полами	14
Покрытия	7
Кровля с настилом	11
Полы на грунте	8
Проемы	9
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8
Прочие работы	4
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Плазы (отдельно стоящие)

Одноэтажное каркасное здание с каркасом из сборного железобетона, покрытие металлическое. Кранов нет. Средняя строительная высота здания 10 м.

Таблица 227

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный пояс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9,2	9,4	10,6	12,2	12	16,9	19	21,4	22,3	24,9
Примечание. При изменении строительной высоты на каждый метр изменения: а) добавлять (при уменьшении высоты) или б) вычитать (при увеличении высоты) по 7 % от приведенных показателей.

Таблица 228

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %
Фундаменты	6
Колонны и обвязочные балки	3
Стены	14
Покрытие с фонарями	15
Кровля с настилом	18
Полы по грунту с основанием	26
Проемы с механизмами открывания	6
Отделочные работы	8
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3
Прочие работы	1
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Лебедочные для слипов

Здание одно-, двухэтажное кирпичное с помещениями для лебедок, трансформаторными подстанциями, пультом управления и бытовыми помещениями. Средняя строительная высота здания 7,3 м.

Таблица 229

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный пояс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26,1	26,5	30	34,6	34,1	47,9	53,8	61	63	71
Примечание. При изменении строительной высоты на каждый метр изменения: а) добавлять (при уменьшении высоты) или б) вычитать (при увеличении высоты) по 12 % от приведенных показателей.

Таблица 230

Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения

Конструктивные элементы и виды работ	Удельный вес, %
Фундаменты	33
Стены	20
Междуэтажные перекрытия с полами	4
Покрытия	5
Кровля	6
Полы по грунту	4
Проемы	6
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10
Прочие работы	6
Итого	100


Сборник № 20

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТОВЫХ, СУДОХОДНЫХ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗДАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством морского флота СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. СООРУЖЕНИЯ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Раздел 2. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Пост управления

Здание поста управления блочное или кирпичное двух- или трехэтажное на ленточном фундаменте с железобетонными перекрытиями и плоской кровлей. Имеет электроосвещение, и в осенний и весенний периоды частично отапливается (верхний этаж - операторская).

Таблица 231

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.

Территориальный пояс	Стоимость
1	33,0
2	33,2
3	37,6
4	47,5
5	43,6
6	66,0
7	77,5
8	85,0
9	92,0
10	103


21hСБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Общие указания

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Отдел II. Путь и путевые устройства

Отдел III. Сигнализация, централизация, блокировка и кабели связи

Отдел IV. Контактная сеть электрифицированных железных дорог


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 1. Здание депо

Раздел 2. Экипировочные устройства на деповских и приемо-отправочных путях и служебно-технические здания

Раздел 3. Дезинфекционно-промывочные, промывочно-пропарочные станции, пункты и площадки

Раздел 4. Здания мастерских и других производственно-технических сооружений

Раздел 5. Здания и устройства энергоснабжения

Раздел 6. Здания железнодорожного водоснабжения

Раздел 7. Здания станционные

Раздел 8. Здания служебные

Раздел 9. Здания дежурных помещений

Раздел 10. Здания контор

Раздел 11. Склады и хранилища

Раздел 12. Грузовые и пассажирские сооружения

Раздел 13. Здания санитарно-бытовые и постройки надворные при линейно-путевых пунктах

Раздел 14. Здания и сооружения городка ВОХР

Раздел 15. Прочие технические здания и производственные сооружения


IIСБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. Путь и путевые устройства

Раздел 1. Земляное полотно

Раздел 2. Верхнее строение пути широкой колеи

Раздел 3. Верхнее строение пути колеи 750 мм общей сети и подъездных путей промышленных предприятий

Раздел 4. Искусственные сооружения


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. Сигнализация, централизация, блокировка и кабели связи

Техническая часть

Таблица 272. Консоли и мостики светофорные с фундаментами

Таблица 273. Кабели диспетчерской централизации или автоблокировки с полиэтиленовой изоляцией бронированные (СБВБ, СБПБ) в грунте

Таблица 274. Кабели электрической централизации с полиэтиленовой изоляцией бронированные (СБВБ, СБПБ) в грунте

Таблица 275. Кабели электрической централизации марки СОБ в грунте

Таблица 276. Кабели сигнальные в зданиях (СБВБГ, СБПБГ)

Таблица 277. Кабели связи на железнодорожном транспорте

Таблица 278. Кабели связи магистральные для железных дорог с кордельно-бумажной изоляцией марки МКБАБ в грунте

Таблица 279. Столбовая линия автоблокировки

Таблица 280. Подвеска высоковольтных и сигнальных проводов линии автоблокировки

Таблица 281. Столбики опорные, шкивы и гибкие тяги

Таблица 282. Шкаф батарейный железобетонный

Таблица 283. Желоба для кабеля и гибких тяг


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. Контактная сеть электрифицированных железных дорог

Техническая часть

Таблица 284. Фундаменты под опоры контактной сети железобетонные, стаканного типа

Таблица 285. Фундаменты железобетонные раздельные

Таблица 286. Прочие фундаменты железобетонные

Фундаменты и анкера бетонные

Таблица 287. Фундаменты монолитные

Таблица 288. Фундаменты свайные

Таблица 289. Лежни и плиты опорные железобетонные

Таблица 290. Опоры контактной сети металлические

Таблица 291. Опоры железобетонные одиночные

Таблица 292. Опоры железобетонные сдвоенные

Таблица 293. Опоры деревянные контактной сети

Таблица 294. Поперечины жесткие

Таблица 295. Оттяжки металлические к анкерным опорам контактной сети

Таблица 296. Консоли опор контактной сети

Таблица 297. Подвеска цепная полукомпенсированная из стального несущего троса

Таблица 298. Подвеска цепная полукомпенсированная из биметаллического несущего троса

Таблица 299. Подвеска цепная полукомпенсированная из медного несущего троса

Таблица 300. Надбавки при монтаже

Таблица 301. Поперечины гибкие из стальных тросов при пересечении электрифицированных путей

Таблица 302. Поперечины гибкие из биметаллических сталемедных тросов при пересечении электрифицированных путей

Таблица 303. Армирование жестких поперечен

Таблица 304. Провода усиливающие и фидеры питания одиночные

Таблица 305. Провода усиливающие и фидеры питания двойные

Таблица 306. Линии электропередачи по опорам контактной сети

Таблица 307. Заземления

Таблица 308. Изоляторы и разъединители секционные, разрядники, воздушные стрелки, оттяжки фиксирующие


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 1. Здание депо

Таблица 1. Цехи подъемочного ремонта электровозов и тепловозов

Таблица 2. Цехи большого периодического ремонта и одиночной выкатки осемоторных блоков

Таблица 3. Цехи малого периодического ремонта и профилактического осмотра электровозов и тепловозов

Таблица 4. Депо экипировки и технического осмотру электровозов и тепловозов

Таблица 5. Депо вагонные

Таблица 6. Депо моторвагонные и дизельпоездов

Таблица 7. Депо паровозные с мастерскими и служебно-бытовым корпусом

Таблица 8. Помещения вспомогательные при депо


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 2. Экипировочные устройства на деповских и приемо-отправочных путях и служебно-технические здания

Таблица 9. Пескораздаточные устройства для электровозов

Таблица 10. Пескораздаточные устройства для тепловозов и паровозов

Таблица 11. Пескосушилки

Таблица 12. Склады песка закрытые

Таблица 13. Склады сухого песка башенного типа

Таблица 14. Склады сырого песка открытого типа с наклонной плоскостью для загрузки песка

Таблица 15. Резервуары-хранилища масел для экипировки локомотивов

Таблица 16. Резервуары-хранилища осевых масел для пунктов технического осмотра вагонов

Таблица 17. Парки резервуарные дизельного топлива, наземные, с безэстакадным сливом

Таблица 18. Парки резервуарные дизельного топлива, наземные, с безэстакадным сливом и сливными обустройствами

Таблица 19. Парки резервуарные дизельного топлива, наземные, с эстакадным сливом и сливными обустройствами

Таблица 20. Раздаточные устройства дизельного топлива, масел и воды для тепловозов

Таблица 21. Смазко-раздаточные устройства для электровозов и маневровых тепловозов

Таблица 22. Раздаточные смазки для локомотивов

Таблица 23. Раздаточные устройства осевых масел в пунктах технического осмотра вагонов

Таблица 24. Здания раздаточных осевых масел в пунктах технического осмотра вагонов

Таблица 25. Регенерационно-концепропиточные при пунктах технического осмотра вагонов

Таблица 26. Устройства механизированной подачи масел на парковые пути станции

Таблица 27. Устройства для слива топочного мазута на паровозы

Таблица 28. Устройства для выдачи топочного мазута на паровозы

Таблица 29. Парки резервуарные для топочного мазута

Таблица 30. Насосные для дизельного топлива, топочного мазута и масел

Таблица 31. Котельные депо для обслуживания технологических нужд экипировочных устройств снабжения нефтепродуктами локомотивов (с мастерскими)

Таблица 32. Эстакады разгрузочные (повышенные пути) для нагрузки сыпучих грузов из железнодорожных вагонов

Таблица 33. Служебно-технические и служебно-бытовые здания при экипировочных устройствах на открытых путях

Таблица 34. Пункты подготовки вагонов под погрузку

Таблица 35. Пункты механизированные комплексной подготовки вагонов под погрузку на 100 вагонов в сутки

Таблица 36. Пункты контрольно-технического осмотра вагонов

Таблица 37. Пункты контрольные автотормозов

Таблица 38. Здания пунктов экипировки и складов баллонов для рефрижераторных поездов

Таблица 39. Здания автоматизированных компрессорных станций

Таблица 40. Стойла обмывочные и продувочные для электровозов и тепловозов закрытые

Таблица 41. Устройства для наружной очистки и обмывки электровозов, тепловозов и моторвагонных секций

Таблица 42. Устройства для наружной обмывки паровозов на открытой площадке

Таблица 43. Канавы смотровые

Таблица 44. Шлакоуборки механизированные

Таблица 45. Резервуары для хранения воды для пожарных целей

Таблица 46. Установки для реостатных испытаний тепловозов на открытых путях

Таблица 47. Фундаменты поворотных кругов

Таблица 48. Станции технической подготовки пассажирских составов в рейс на 2 и 4 пути

Таблица 49. Цехи обмывки пассажирских вагонов на 1 и 2 пути при ремонтно-экипировочных депо


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 3. Дезинфекционно-промывочные, промывочно-пропарочные станции, пункты и площадки

А. Дезинфекционно-промывочные станции

Таблица 50. Санпропускники с конторой

Таблица 51. Депо обработки вагонов III категории

Таблица 52. Склады хлорной извести с мастерской

Таблица 53. Дезинфекторские

Таблица 54. Насосные станции перекачки

Таблица 55. Биофильтры

Таблица 56. Технологические сооружения дезинфекционно-промывочных станций

Б. Промывочно-пропарочные станции и пункты

Таблица 57. Здания производственные, бытовые

Таблица 58. Здания насосных станций

Таблица 59. Кладовые и сараи

Таблица 60. Трансформаторные подстанции

Таблица 61. Посты стрелочные

Таблица 62. Будки вентиляторные эстакад для промывки цистерн

Таблица 63. Эстакады

Таблица 64. Площадки

Таблица 65. Резервуары

Таблица 66. Песколовки с трубопроводами

Таблица 67. Нефтеловушки

Таблица 68. Колонки наливные

Таблица 69. Наружные сети производственной канализации

В. Площадки для наружной обмывки вагонов на промывочно-пропарочных станциях

Таблица 70. Здания площадки для наружной обмывки вагонов

Таблица 71. Технологические сооружения площадок для наружной обмывки вагонов

Г. Площадки для обработки битумных полувагонов на промывочно-пропарочных станциях

Таблица 72. Здания производственные

Таблица 73. Технологические сооружения площадок для обработки битумных полувагонов

Д. Благоустройство территории дезинфекционно-промывочных и промывочно-пропарочных станций

Таблица 74. Автодороги, дорожки пешеходные, озеленение

Е. Прочие сооружения для дезинфекционно-промывочных и промывочно-пропарочных станций

Таблица 75. Узкоколейные пути, площадки для топлива и шлака


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 4. Здания мастерских и других производственно-технических сооружений

А. Здания ремонтно-механических мастерских службы пути

Таблица 76. Мастерские I разряда с административно-бытовым помещением для механизированных дистанций пути с отдельными подсобными цехами и зданиями

Таблица 77. Мастерские III разряда для механизированных дистанций пути

Б. Мастерские и механизированные ремонтные пункты разных служб, кроме службы пути

Таблица 78. Мастерские ремонтные

Таблица 79. Цехи (мастерские) для ремонта букс с роликовыми подшипниками пассажирских и грузовых вагонов

Таблица 80. Механизированные пункты комплексной подготовки вагонов под погрузку

Таблица 81. Пункты эксплуатационно-ремонтные

Таблица 82. Здания эксплуатационных баз


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 5. Здания и устройства энергоснабжения

Таблица 83. Тяговые подстанции

Таблица 84. Открытые распределительные устройства

Таблица 85. Трансформаторные подстанции

Таблица 86. Посты секционирования контактной сети

Таблица 87. Центральные распределительные пункты

Таблица 88. Компрессорные

Таблица 89. Участки электроснабжения

Таблица 90. Здания дежурных пунктов дистанции контактной сети со служебно-бытовыми и производственными помещениями

Таблица 91. Котельные для отопления дежурных пунктов дистанции контактной сети и участков энергоснабжения

Таблица 92. Здания служебно-производственные сетевого района

Таблица 93. Склады материальные энергоснабжения электрифицированных железных дорог, закрытые

Таблица 94. Склады материальные энергоснабжения электрифицированных железных дорог, открытые

Таблица 95. Платформы погрузочные при материальных складах энергоснабжения

Таблица 96. Склады для горючего и смазочных материалов дежурного пункта контактной сети

Таблица 97. Склады изоляционного масла участка энергоснабжения


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 6. Здания железнодорожного водоснабжения

Таблица 98. Насосные станции надземные

Таблица 99. Насосные станции в шахте

Таблица 100. Насосные станции над артезианскими скважинами диаметром 100; 150; 200; 250 и 300 мм

Таблица 101. Водонапорные башни из сборных железобетонных элементов (решетчатые) с металлическим баком

Таблица 103. Водонапорные башни кирпичные шатровые с металлическим баком

Таблица 105. Водонапорные башни кирпичные шатровые с железобетонным баком

Таблица 107. Водоприемники при заборе воды до 10000 куб. м в сутки

Таблица 108. Колодцы водозаборные

Таблица 109. Установки для очистки питьевой воды с двумя медленными фильтрами

Таблица 110. Установки для очистки питьевой воды с применением коагуляции

Таблица 111. Установки для хлорирования воды хлорной известью и жидким хлором

Таблица 112. Колодцы шахтные питьевые


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 7. Здания станционные

А. Вокзалы, здания разъездов и павильоны

Таблица 113. Вокзалы большие объемом до 40000 куб. м

Таблица 114. Вокзалы объемом до 5000 куб. м

Таблица 115. Здания разъездов объемом до 150 куб. м

Таблица 116. Здания пригородных пассажирских павильонов на боковых платформах

Таблица 117. Здания пригородных пассажирских павильонов на промежуточных платформах

Б. Вспомогательные помещения при вокзалах

Таблица 118. Кладовые багажные объемом 50 - 100 куб. м

Таблица 119. Сараи багажные

Таблица 120. Блоки вспомогательных помещений объемом до 300 куб .м

Таблица 121. Кипятильные объемом до 120 куб. м

Таблица 122. Сараи объемом до 100 куб. м

Таблица 123. Сараи хозяйственные площадью до 20 кв. м


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 8. Здания служебные

Таблица 124. Дома связи и автоматических телефонных станций

Таблица 125. Усилительные пункты двенадцатиканальной системы высокочастотного телефонирования

Таблица 126. Вспомогательные усилительные пункты двенадцатиканальной системы высокочастотного телефонирования

Таблица 127. Здания контрольных пунктов автоблокировки объемом до 500 куб. м

Таблица 128. Посты электрической централизации

Таблица 129. Посты механизированных горок

Таблица 130. Будки стрелочные

Таблица 131. Будки релейные объемом 100 куб. м


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 9. Здания дежурных помещений

Таблица 132. Дома отдыха локомотивных и поездных бригад

Таблица 133. Дома дорожного мастера

Таблица 134. Дома бригадира пути

Таблица 135. Дома двух путевых обходчиков

Таблица 136. Общежития для путевых рабочих

Таблица 137. Общежития грузчиков

Таблица 138. Дома угольщиков

Таблица 139. Посты дежурных по переездам одноэтажные

Таблица 140. Посты дежурных по переездам двухэтажные

Таблица 141. Габаритные ворота у переездов электрифицированных железнодорожных линий

Таблица 142. Помещения бытовые для монтеров пути на малых станциях


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 10. Здания контор

Таблица 143. Конторы для всех служб

Таблица 144. Объединенные конторы НГЧ; ШЧ; ПЧ; ПЧЛ

Таблица 145. Конторы обслуживания пассажиров и резерва проводников

Таблица 146. Конторы материальных складов

Таблица 147. Конторы товарные

Таблица 148. Служебно-технические здания для оформления и обработки перевозочной документации


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 11. Склады и хранилища

Таблица 149. Площадки контейнерные с козловым краном

Таблица 150. Площадки контейнерные с мостовым краном

Таблица 151. Площадки контейнерные с автопогрузчиком

Таблица 152. Склады грузовые прирельсовые с крытой и открытой платформами

Таблица 153. Склады грузовые прирельсовые с вводом железнодорожного пути

Таблица 154. Кладовые главные материальных складов

Таблица 155. Кладовые строительных материалов материальных складов

Таблица 156. Кладовые запасных частей материальных складов

Таблица 157. Кладовые съемного вагонного оборудования материальных складов

Таблица 158. Кладовые для хранения баллонов с газами материальных складов

Таблица 159. Кладовые и емкости химических материалов, материальных складов

Таблица 160. Кладовые петард материальных складов

Таблица 161. Склады грузовые опасных грузов

Таблица 162. Мастерские и навесы для тары материальных складов

Таблица 163. Навесы для металла материальных складов

Таблица 164. Хранилища керосина и бензина материальных складов

Таблица 165. Склады для горючего


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 12. Грузовые и пассажирские сооружения

Таблица 166. Платформы пассажирские высокие обычного типа из сборных железобетонных рамных опор и настила

Таблица 167. Платформы пассажирские высокие со сборными железобетонными подпорными стенками с засыпкой грунтом

Таблица 168. Платформы пассажирские низкие

Таблица 169. Навесы над платформами

Таблица 170. Платформы грузовые с кирпичными арками

Таблица 171. Платформы деревянные

Таблица 172. Платформы железобетонные

Таблица 173. Тоннели пешеходные

Таблица 174. Тоннели почтово-багажные

Таблица 175. Платформы скотопогрузочные

Таблица 176. Льдопункты с деревянной эстакадой и сооружениями

Таблица 177. Льдопункты механизированные с заготовкой льда в год 30; 15 и 5 тыс. куб. м с сооружениями

Таблица 178. Льдозаводы производительностью 180 т льда в сутки

Таблица 179. Прожекторное освещение на станциях

Таблица 180. Линии электропитания для прожекторного освещения

Таблица 181. Опоры для освещения пассажирских платформ

Таблица 182. Фундаменты под вагонные весы

Таблица 183. Будки весовщиков

Таблица 184. Будки охраны и ограждения грузовых дворов

Таблица 185. Ворота габаритные для пунктов погрузки грузов на открытый подвижной состав


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 13. Здания санитарно-бытовые и постройки надворные при линейно-путевых пунктах

Таблица 186. Санпропускники с мужским и женским отделениями

Таблица 187. Бани линейно-путевые

Таблица 188. Бани линейно-путевые с постирочной

Таблица 189. Бани стационарные

Таблица 190. Уборные при линейно-путевых и служебно-технических зданиях

Таблица 191. Уборные перронные

Таблица 192. Ямы помойные

Таблица 193. Коровники

Таблица 194. Сараи для дров кирпичные, шлакобетонные

Таблица 195. Сараи для дров деревянные, каркасно-обшивные


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 14. Здания и сооружения городка ВОХР

Таблица 196. Казармы

Таблица 197. Помещения караульные

Таблица 198. Блоки хозяйственных помещений при казармах

Таблица 199. Бани

Таблица 200. Овощехранилища

Таблица 201. Павильоны для собак

Таблица 202. Уборные


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания и сооружения производственно-технические и служебные

Раздел 15. Прочие технические здания и производственные сооружения

Таблица 203. Здания зарядных пунктов для аккумуляторных погрузчиков

Таблица 204. Здания зарядных станций для аккумуляторных погрузчиков с гаражом

Навесы к зарядным станциям

Таблица 205. А. Тип 1 - для пристраиваемых зданий зарядных к грузовым складам

Таблица 206. Б. Тип II - для отдельно стоящих зданий зарядных

Таблица 207. Здания пожарных постов и депо

Таблица 208. Гаражи для автомашин и тракторов

Таблица 209. Сараи для дрезин

Таблица 210. Сараи (пункты) для хранения инструмента

Таблица 211. Колонки путевые гидравлические


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. Путь и путевые устройства

Раздел 1. Земляное полотно

Таблица 212. Насыпи и выемки (без искусственных сооружений, укрепительных работ и дренажей)

Таблица 213. Мощение камнем

Таблица 214. Плетневые клетки и каменные наброски

Таблица 215. Габионная и сипайная кладки

Таблица 216. Бетонные плиты

Таблица 217. Укрепление кюветов и канав

Таблица 218. Поперечные осушительные прорези в насыпях

Таблица 219. Подкюветные дренажи


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. Путь и путевые устройства

Раздел 2. Верхнее строение пути широкой колеи

Таблица 220. Балласт путей на деревянных шпалах и балласт стрелочных переводов

Таблица 221. Балласт путей на железобетонных шпалах

Таблица 222. Шпалы

Таблица 223. Переводные брусья для стрелочных переводов и глухих пересечений

Рельсы со скреплениями, уложенные на деревянных шпалах (без стоимости шпал)

Таблица 224. А. Рельсы Р75

Таблица 225. Б. Рельсы Р65

Таблица 226. В. Рельсы Р50

Таблица 227. Г. Рельсы Р43 и Р38

Рельсы со скреплениями, уложенные на железобетонных шпалах (без стоимости шпал)

Таблица 228. А. Рельсы Р65

Таблица 229. Б. Рельсы Р50

Таблица 230. Рельсы объемно-закаленные в масле и рельсы, сваренные в плети

Таблица 231. Соединители рельсовые

Таблица 232. Приборы уравнительные, башмакосбрасыватели

Стрелочные переводы и глухие пересечения (без стоимости переводных брусьев)

Таблица 233. А. Стрелочные переводы

Таблица 234. Б. Глухие пересечения и перекрестные съезды

Таблица 235. Переезды с деревянным настилом через железнодорожный путь, уложенный на деревянных шпалах

Переезды с настилом из железобетонных плит

Таблица 236. А. Переезды через железнодорожный путь, уложенный на деревянных шпалах

Таблица 237. Б. Переезды через железнодорожный путь, уложенный на железобетонных шпалах

Таблица 238. Шлагбаумы механизированные

Таблица 239. Изгороди, заборы и ограды для ограждения пути на перегонах и в пределах станций

Таблица 240. Знаки путевые и сигнальные

Таблица 241. Упоры путевые

Таблица 242. Щиты снеговые и заборы постоянные

Таблица 243. Снегозащитные насаждения


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. Путь и путевые устройства

Раздел 3. Верхнее строение пути колеи 750 мм общей сети и подъездных путей промышленных предприятий

Таблица 244. Балласт путей и стрелочных переводов

Таблица 245. Шпалы

Таблица 246. Переводные брусья для стрелочных переводов и глухих пересечений

Рельсы со скреплениями (без стоимости шпал)

Таблица 247. А. Рельсы Р24, Р18 и Р15

Таблица 248. Б. Рельсы Р38, Р33 и IV-а

Таблица 249. Стрелочные переводы и глухие пересечения (без стоимости переводных брусьев)

Таблица 250. Переезды упрощенные для внутризаводских путей

Таблица 251. Упоры и откидные (поворотные) брусья путевого заграждения


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. Путь и путевые устройства

Раздел 4. Искусственные сооружения

Техническая часть

Опоры мостов

Таблица 252. А. Фундаменты на естественном и свайном основании

Таблица 253. Б. Фундаменты бетонные на опускных колодцах и кессонах

Таблица 254. В. Опоры мостов выше обреза фундамента необлицованные

Таблица 255. Г. Опоры мостов выше обреза фундамента облицованные

Пролетные строения

Таблица 256. А. Пролетные строения железобетонные

Таблица 257. Б. Пролетные строения металлические

Таблица 258. Мосты деревянные под 1 путь

Таблица 259. Путепроводы на перегонах из сборного железобетона под автомобильную дорогу

Таблица 260. Мостовое полотно под 1 путь

Таблица 261. Мосты пешеходные

Таблица 262. Трубы сборные железобетонные

Таблица 263. Трубы сборные бетонные

Таблица 264. Трубы металлические и деревянные

Таблица 265. Трубы каменные и железобетонные. Мосты каменные пролетом до 10 м

Таблица 266. Лотки

Таблица 267. Насыпи фильтрующие

Таблица 268. Галереи противообвальные

Таблица 269. Селеспуски, дюкеры, сифонные водосбросы, акведуки, быстротоки и водобойные колодцы

Таблица 270. Стенки подпорные

Таблица 271. Тоннели железнодорожные


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для железнодорожного транспорта, в сметных ценах 1969 г. и предназначается для переоценки основных фондов.

Восстановительная стоимость других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий железнодорожного транспорта, как-то: зданий промышленных предприятий, жилых и общественных зданий, торговых предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта, водопроводно-канализационных сооружений и др., отсутствующих в настоящем сборнике, - определяется по соответствующим сборникам.

Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов приведен в «Общей части к сборникам».

2. Сборник состоит из следующих отделов: отдел I «Здания и сооружения производственно-технические и служебные»; отдел II «Путь и путевые устройства»; отдел III «Сигнализация, централизация, блокировка и кабели связи»; отдел IV «Контактная сеть электрифицированных железных дорог».

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам приведено в «Общей части к сборникам».

4. Показателями восстановительной стоимости зданий и сооружений учтены накладные расходы и плановые накопления; расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за отрыв от постоянного местожительства; расходы по организованному набору рабочих; затраты на проектные и изыскательские работы; затраты на содержание дирекции и технадзор; затраты, связанные с применением премиальной системы оплаты труда, и т. п. Поэтому никаких надбавок к ним вводить не следует.

5. Восстановительная стоимость зданий производственных и служебных включает в себя общестроительные работы, санитарно-технические и электроосветительные устройства, а также затраты на устройство железнодорожных путей в пределах зданий.

6. Для зданий, приведенных в таблицах Сборника, указана группа капитальности, соответствующая характеристике, помещенной в тексте к таблице.

При изменении характеристики, помещенной в тексте таблицы, следует принимать следующие поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости: для гражданских зданий, в том числе вокзалов, разъездов, павильонов пассажирских; домов отдыха бригад, домов бригадиров пути, дорожных мастеров и путевых обходчиков; общежитии путевых рабочих; домов угольщиков; общежитии грузчиков; будок переездных сторожей; кипятильных и бань.

Группа капитальности	I	11	III	IV	V	VI
I	1,00	0,95	0,89	0,80	0,73	0,67
II	1,05	1,00	0,94	0,84	0,77	0,71
III	1,12	1,06	1,00	0,90	0,82	0,75
IV	1,25	1,19	1,11	1,00	0,91	0,84
V	1,37	1,30	1,22	1,10	1,00	0,95
VI	1,49	1,41	1,34	1,19	1,05	1,00
Для всех производственно-технических зданий

Группа капитальности	I	II	III	IV	V
I	1,00	0,96	0,85	0,70	0,66
II	1,04	1,00	0,89	0,73	0,69
III	1,18	1,13	1,00	0,83	0,78
IV	1,43	1,37	1,21	1,00	0,94
V	1,52	1,45	1,29	1,06	1,00
Классификация зданий по группам капитальности и правила определения объемов зданий помещены в «Общей части к сборникам».

7. Восстановительная стоимость зданий и сооружений определена для II климатического района, для других климатических районов поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости принимаются следующие:

Климатические районы	Коэффициенты к восстановительной стоимости	Климатические районы	Коэффициенты к восстановительной стоимости
а) Для всех зданий	б) Для всех сооружений
I  III  IV	1,06  0,98  0,97	I  III  IV	1,02  0,99  0,98
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в «Общей части к сборникам».

8. Полная восстановительная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на его объем.

При этом должны учитываться поправки, приведенные в общих указаниях к настоящему Сборнику или в технических частях к отдельным разделам Сборника.

9. В восстановительную стоимость зданий и сооружений не включены фундаменты под оборудование, стоимость которых должна учитываться отдельно при переоценке оборудования.

Пример пользования Сборником

Требуется переоценить на станции Воркута здание вокзала объемом 34800 куб. м, перекрытия - металлические балки с деревянным заполнением.

Здание вокзала расположено в Коми АССР, севернее Полярного круга, и согласно «Общей части к сборникам» относится к 7-му территориальному поясу и I климатическому району:

а) определение восстановительной стоимости здания вокзала

Согласно табл. 113 настоящего Сборника и п. 6, 7 Общих указаний восстановительная стоимость 1 куб. м здания составит

27,8 х 1,06 х 0,95 = 28,0 руб.,

где 27,8 - восстановительная стоимость для 7-го территориального пояса;

1,06 - поправочный коэффициент для I климатического района;

0,95 - поправочный коэффициент для зданий II группы капитальности.

Полная восстановительная стоимость здания составит

34800 х 28,0 = 974400 руб.

б) определение физического износа этого здания в процентах и в денежном выражении

Для определения физического износа здания составляется следующая расчетная таблица.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	3	15	0,4
Стены	36	25	9
Перекрытия	9	20	1,8
Кровля	4	30	1,2
Полы	9	35	3,1
Проемы	5	25	1,2
Отделочные работы	15	40	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	12	30	3,6
Прочие работы	7	20	1,4
Итого	100	-	27,7
В графе «а» помещен удельный вес отдельных конструктивных элементов из разбивки к табл. 113.

В графе «б» помещен процент износа отдельных конструктивных элементов, определенный инвентаризационной комиссией.

В графе «в» помещен удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученной путем перемножения показателей граф «а» и «б».

Таким образом, физический износ здания составляет 27,7 %.

Физический износ здания в денежном выражении составляет

974400 х 0,277 = 269900 руб.

Для зданий и сооружений, отсутствующих в настоящем Сборнике, а также, если не представляется возможным подобрать аналогичный тип здания или сооружения по Сборнику № 21 или другим сборникам, восстановительная стоимость определяется следующим образом.

Здания и сооружения, кроме деревянных, построенные до 1 января 1969 г., принимаются по балансовой стоимости с применением поправочного коэффициента 1,35; здания и сооружения деревянные - с коэффициентом 1,5.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ДЕПО

ЦЕХИ ПОДЪЕМОЧНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОВОЗОВ И ТЕПЛОВОЗОВ

Характеристика

1. Для электровозов (с мастерскими). Фундаменты сборные железобетонные, бетонные и бутобетонные, каркас железобетонный. Стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные.

2. То же, для тепловозов.

3. То же, для электровозов (без мастерских).

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	1/II	2/II	3/II
1	8,2	7,7	6,9
2	8,7	8,2	7,3
3	8,9	8,4	7,5
4	9,7	9,1	8,1
5	10,5	9,9	8,3
6	11,4	10,7	9,6
7	12,1	11,4	10,2
8	14,7	13,8	12,4
9	14,9	14	12,6
Удельный вес конструктивных элементов % (к табл. 1)

Наименование	№ позиции
	1	2	3
Фундаменты	8	11	9
Стены	12	17	18
Перегородки	1	1	-
Перекрытия и кровля	26	20	24
Полы	10	7	9
Проемы	8	5	10
Отделочные работы	2	4	1
Каркас железобетонный	14	15	12
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7	8	7
Прочие работы	12	12	10
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ДЕПО

ЦЕХИ БОЛЬШОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕМОНТА И ОДИНОЧНОЙ ВЫКАТКИ ОСЕМОТОРНЫХ БЛОКОВ

Характеристика

4. Цехи для электровозов и тепловозов объемом до 20000 куб. м. Фундаменты сборные железобетонные, бетонные и бутобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные.

5. То же, для электровозов и тепловозов объемом свыше 20000 куб. м.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	4/II	5/II
1	11,5	10,4
2	12,2	11,0
3	12,5	11,3
4	13,6	12,4
5	14,7	13,3
6	16	14,5
7	17	15,4
8	20,6	18,6
9	20,9	18,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 2)

Наименование	№ позиции
	4	5
Фундаменты	7	6
Стены	11	8
Перекрытия Кровля	5  4	5  6
Полы	4	4
Проемы	14	14
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Каркас железобетонный Прочие работы	2  10  17  26	4  11  16  26
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ДЕПО

ЦЕХИ МАЛОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕМОНТА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЭЛЕКТРОВОЗОВ И ТЕПЛОВОЗОВ

Характеристика

6. Цехи объемом до 20000 куб. м. Фундаменты сборные железобетонные, бетонные и бутобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные.

7. То же, объемом свыше 20000 куб. м.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	6/II	7/II
1	9	8,6
2	9,6	9,1
3	9,8	9,3
4	10,7	10,2
5	11,6	11
6	12,6	12
7	13,4	12,7
8	16,2	15,4
9	16,4	15,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 3)

Наименование	№ позиции
	6	7
Фундаменты	6	6
Стены	16	16
Перекрытия. Кровля	23	23
Полы	4	4
Проемы	10	10
Отделочные работы	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10	10
Каркас железобетонный	8	8
Прочие работы	21	21
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ДЕПО

ДЕПО ЭКИПИРОВКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЭЛЕКТРОВОЗОВ И ТЕПЛОВОЗОВ

Характеристика

8. Депо для электровозов объемом до 10000 куб. м, без вспомогательных помещений. Фундаменты сборные железобетонные, бетонные и бутобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные.

9. То же, тепловозов.

10. То же, для электровозов объемом свыше 10000 куб. м.

11. То же, тепловозов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 4

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	8/II	9/II	10/II	11/II
1	16,1	14,9	14,4	13,1
2	17,1	15,8	15,3	13,9
3	17,6	16,2	15,7	14,3
4	19	17,6	17	15,5
5	20,6	19,1	18,5	16,8
6	22,4	20,7	20,1	18,3
7	23,8	22	21,4	19,4
8	28,8	26,6	25,8	23,5
9	29,3	27,1	26,3	23,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 4)

Наименование	№ позиции
	8	9	10	11
Фундаменты	8	8	7	8
Стены	8	8	7	8
Перекрытия	5	5	6	6
Кровля	7	8	8	9
Полы	2	3	3	3
Проемы	11	12	8	9
Отделочные работы	1	1	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	20	21	23	20
Каркас железобетонный	8	9	7	8
Металлоконструкции	8	5	10	6
Прочие работы	22	20	20	22
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ДЕПО

ДЕПО ВАГОННЫЕ

Характеристика

12. Депо для грузовых вагонов. Фундаменты сборные железобетонные, бетонные и бутобетонные. Каркас железобетонный стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные.

13. Депо для пассажирских вагонов с мастерскими и служебно-бытовым корпусом. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	12/II	13/II
1	9,9	13,6
2	10,5	14,5
3	10,8	14,9
4	11,7	16,1
5	12,7	17,5
6	13,7	19
7	14,6	20,2
8	17,7	24,4
9	18	24,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 5)

Наименование	№ позиции
	12	13
Фундаменты	9	25
Стены Перегородки	27	20
Перекрытия	1	-
Покрытия и кровля	23	18
Полы	6	11
Проемы	8	8
Отделочные работы	2	3
Подкрановые пути	2	-
Железнодорожные пути	3	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	15	6
Смотровые канавы и каналы	-	7
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ДЕПО

ДЕПО МОТОРВАГОННЫЕ И ДИЗЕЛЬПОЕЗДОВ

Характеристика

14. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные, покрытия - металлические конструкции.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	14/I
1	10,8
2	11,4
3	11,7
4	12,7
5	13,8
6	15
7	15,9
8	19,3
9	19,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 6)

Наименование	№ позиции
	14
Фундаменты	25
Стены Перегородки	20
Перекрытия Кровля	18
Полы	11
Проемы	8
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6
Смотровые канавы и каналы	2
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ДЕПО

ДЕПО ПАРОВОЗНЫЕ С МАСТЕРСКИМИ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫМ КОРПУСОМ

Характеристика

15. Депо без цеха подъемочного ремонта ступенчатого типа. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Каркас железобетонный, стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные, покрытия - металлические конструкции.

16. То же, с цехом подъемочного ремонта.

17. То же, тупикового и веерного типа без цеха подъемочного ремонта.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	15/I	16/I	17/I
1	11,1	9,2	10
2	11,7	9,7	10,6
3	12,1	10	10,9
4	13	10,8	11,8
5	14,2	11,8	12,8
6	15,4	12,8	13,8
7	16,4	13,6	14,7
8	19,8	16,4	17,8
9	20,1	16,7	18,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 7)

Наименование	№ позиции
	15	16	17
Фундаменты	10	10	10
Стены	30	30	30
Перекрытия	12	12	12
Кровля Полы	10  7	10  7	10  7
Проемы	11	11	11
Отделочные работы	3	3	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13	13	13
Металлические конструкции	3	3	3
Прочие работы	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 1. ЗДАНИЯ ДЕПО

ПОМЕЩЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИ ДЕПО

Характеристика

18. Служебно-бытовые корпуса. Фундаменты сборные железобетонные, бетонные и бутовые. Каркас железобетонный, стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные.

19. Административно-бытовые корпуса. Фундаменты сборные железобетонные, бетонные и бутобетонные. Каркас железобетонный, стены кирпичные, панельные, перекрытия железобетонные.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	18/I	19/II
1	24,4	28,2
2	25,9	29,9
3	26,6	30,7
4	28,8	33,2
5	31,3	36,1
6	33,9	39,2
7	36,1	41,7
8	43,7	50,4
9	44,4	51,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 8)

Наименование	№ позиции
	18	19
Фундаменты	7	5
Стены	16	10
Перегородки	-	5
Перекрытия Кровля	11  10	11  11
Полы	8	8
Проемы	10	10
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Каркас железобетонный Прочие работы	10  16  8  4	9  18  8  5
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПЕСКОРАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Характеристика

1. На деповских путях со стационарными площадками. Опоры бункеров и трубопроводов железобетонные. На 2 бункера.

2. То же, на 3 бункера.

3. То же, на 4 бункера.

4. То же, на приемо-отправочных путях с поворотными площадками на 2 бункера.

5. То же, на 3 бункера.

6. То же, на 4 бункера.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 устройства в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	1	2	3	4	5	6
1	6000	8600	11100	5840	8000	10000
2	6400	9100	11800	6200	8500	10600
3	6600	9400	12100	6400	8700	10900
4	7100	10100	13100	6900	9400	11800
5	7700	11000	14200	7500	10200	12800
6	8400	11900	15500	8100	11100	13900
7	8900	12700	16500	8600	11800	14800
8	10800	15400	19900	10500	14300	17900
9	11000	15600	20300	10600	14500	18200
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 9)

Наименование	№ позиции
	1	2	3	4	5	6
Фундаменты	21	21	21	36	37	35
Опоры бункеров	15	15	15	20	23	25
Металлоконструкции	46	46	46	28	25	25
Электроосвещение	8	6	7	7	6	8
Прочие работы	10	12	11	9	9	7
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПЕСКОРАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ И ПАРОВОЗОВ

Характеристика

7. Для тепловозов на деповских путях на 2 бункера. Опоры бункеров и пескопроводов железобетонные.

8. То же, на 3 бункера.

9. То же, на 4 бункера.

10. То же, на приемо-отправочных путях на 2 бункера.

11. То же, на 4 бункера.

12. Для паровозов на 1 бункер. Опора железобетонная.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 устройства в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	7	8	9	10	11	12
1	1930	2830	3790	1770	3310	880
2	2050	3000	4010	1870	3510	940
3	2110	3080	4130	1930	3610	960
4	2280	3340	4470	2090	3910	1040
5	2470	3620	4850	2260	4240	1130
6	2690	3930	5260	2460	4610	1230
7	2860	4190	5610	2620	4910	1310
8	3460	5060	6800	3160	5930	1580
9	3520	5150	6900	3220	6000	1610
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 10)

Наименование	№ позиции
	7; 8	9	10; 12	11
Фундаменты	13	19	15	15
Опоры бункеров и пескопровода	31	29	29	30
Металлоконструкции	26	26	28	29
Электроосвещение	24	20	22	19
Прочие работы	6	6	6	7
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПЕСКОСУШИЛКИ

Характеристика

13. Производительность до 120 куб. м в сутки, фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

14. То же, производительностью до 120 куб. м в сутки. Стены панельные.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	13/II	14/II
1	19,8	23,4
2	21	24,8
3	21,6	25,6
4	23,2	27,7
5	25,3	30
6	27,5	32,6
7	29,3	34,7
8	35,4	42
9	36	42,7
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 11)

Наименование	№ позиции
	13	14
Фундаменты	11	6
Каркас железобетонный Стены и перегородки Перекрытия Кровля	-  29  6  4	12  23  4  4
Полы	3	2
Проемы	6	9
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы (в том числе специальные)	2  7  32	1  3  36
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ПЕСКА ЗАКРЫТЫЕ

Характеристика

15. Здания деревянные шириной 6 м. Фундаменты бутобетонные. Стены и перекрытия деревянные. Кровля рулонная.

16. То же, шириной 9 м.

17. То же, шириной 12 м.

18. То же, шириной 14 м.

19. То же, шириной 18 м.

20. Здания железобетонные шириной 6 и 9 м. Фундаменты железобетонные и бутобетонные. Стены панельные с железобетонными колоннами, в торцовых секциях кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

21. То же, шириной 14 м. Фермы перекрытия железобетонные.

22. То же, шириной 18 м.

Таблица 12

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	15/III	16/III	17/III	18/III	19/III	20/II	21/II	22/II
1  2  3  4  5	46,5  49,3  50,7  54,9  59,6	37,7  40  41,1  44,5  48,3	31,6  33,5  34,4  37,3  40,4	37,6  39,9  41  44,4  48,2	40,4  42,8  44,1  47,7  51,7	46,4  49,2  50,5  54,7  59,4	57,8  61  63  68  74	53,7  56,9  58,5  63  69
6	65	52,4	43,9	52,3	56,2	64	80	75
7	69	55,8	46,7	55,7	59,8	69	85	79
8	83	67	56,5	67	72	83	103	96
9	85	69	57,5	68	74	84	105	98
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 12)

	№ позиции
Наименование	15	16	17	18	19	20	21	22
Фундаменты	5	20	11	28	21	10	12	11
Колонны железобетонные	-	4	2	5	3	-	3	3
Стены	57	27	55	28	31	35	3	4
Перекрытия и кровля	9	6	12	5	10	31	40	46
Полы	6	9	10	6	9	9	11	12
Проемы	3	4	2	3	3	1	1	1
Отделочные работы	-	-	-	-	-	-	1	1
Металлоконструкции	5	1	2	1	1	3	5	-
Технологические трубопроводы	2	-	-	-	-	-	-	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4	7	1	5	4	5	3	2
Прочие работы	9	22	5	19	17	6	21	21
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ СУХОГО ПЕСКА БАШЕННОГО ТИПА

Характеристика

23. Склады емкостью до 120 куб. м. Фундаменты сборные бетонные. Стены железобетонные монолитные или панельные. Покрытия шатрового типа. Кровля железная.

24. Склады емкостью до 800 куб. м. Фундаменты сборные железобетонные. Стены железобетонные, кирпичные или панельные. Покрытия шатрового типа. Стропила деревянные. Кровля железная.

25. То же, емкостью до 3400 куб. м.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	23/II	24/II	25/II
1	80	34,8	20,9
2	85	36,9	22,2
3	87	38	22,8
4	94	41,1	24,7
5	102	44,6	26,8
6	111	48,4	29,1
7	118	51,6	31
8	143	62	37,5
9	145	63	38,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 13)

Наименование	№ позиции
	23	24	25
Фундаменты	58	40	18
Стены	28	49	70
Покрытия и кровля	4	3	5
Полы	1	1	2
Проемы	1	-	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	4	2
Металлоконструкции	4	1	2
Прочие работы	3	2	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ СЫРОГО ПЕСКА ОТКРЫТОГО ТИПА С НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТЬЮ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПЕСКА

Характеристика

26. Пол склада бетонный. Скреперная траншея бетонная. Наклонный лоток эстакады сборный железобетонный. Опоры эстакады железобетонные. Будка для лебедки деревянная.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 кв. м склада в руб.

Территориальные пояса	№ позиции
	26
1	13,4
2	14,2
3	14,6
4	15,8
5	17,1
6	18,6
7	19,8
8	23,9
9	24,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 14)

Наименование	№ позиции
	26
Земляные работы	5
Фундаменты	12
Траншеи скреперные	50
Лоток наклонных эстакад	3
Колонны	2
Полы	3
Металлоконструкции	5
Будка для лебедки	15
Электротехнические работы	4
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ-ХРАНИЛИЩА МАСЕЛ ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ ЛОКОМОТИВОВ

Характеристика

27. Склады масел емкостью до 100 куб. м, подземные. Резервуары металлические, с оборудованием. Фундаменты бетонные. Каналы сборные железобетонные.

28. То же, емкостью до 150 куб. м.

29. То же, емкостью до 200 куб. м.

30. То же, емкостью до 300 куб. м.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкостей хранилища в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	27	28	29	30
1	98	77	71	64
2	104	82	75	68
3	107	83	78	70
4	116	91	84	76
5	126	99	91	82
6	136	107	99	89
7	145	114	105	95
8	176	138	127	115
9	178	141	130	117
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 15)

Наименование	№ позиции
	27	28	29	30
Земляные работы	11	20	20	15
Резервуары	63	63	63	65
Фундаменты, каналы, колодцы	24	15	15	18
Электроосвещение...	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ-ХРАНИЛИЩА ОСЕВЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ПУНКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ВАГОНОВ

Характеристика

31. Склады-хранилища с металлическими заземленными резервуарами, емкостью до 300 куб. м, с оборудованием. Фундаменты бетонные. Каналы сборные железобетонные. Смотровые колодцы кирпичные с железобетонной подушкой.

32. То же, с железобетонными монолитными, заземленными резервуарами, емкостью до 200 куб. м.

33. То же, емкостью до 300 куб. м.

34. То же, емкостью до 450 куб. м.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкостей хранилища в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	31	32	33	34
1	53,8	51,2	46,8	38,2
2	57,1	54,2	49,6	40,5
3	58,7	55,8	51	41,7
4	64	60	55,2	45,1
5	69	65	59,8	48,9
6	75	71	65	53,1
7	80	76	69	56,6
8	96	92	84	68
9	98	93	85	70
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 16)

Наименование	№ позиции
	31	32	33	34
Земляные работы	22	10	9	10
Резервуары	53	66	65	66
Каналы, колодцы	3	-	-	-
Оборудование	22	24	26	24
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПАРКИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, НАЗЕМНЫЕ, С БЕЗЭСТАКАДНЫМ СЛИВОМ

Характеристика

35. Парки емкостью до 100 куб. м. Резервуары металлические с оборудованием, с колодцами, лотками и дождеприемниками, с обвалованием и лестницами через обвалование.

36. То же, емкостью до 200 куб. м.

37. То же, емкостью до 700 куб. м.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкостей парка резервуарного в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	35	36	37
1	73	52,6	25,2
2	77	55,8	26,7
3	79	57,3	27,4
4	86	62	29,7
5	93	67	32,2
6	101	73	35
7	108	78	37,2
8	130	94	45
9	132	96	45,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 17)

Наименование	№ позиции
	35	36	37
Обвалование	4	3	8
Резервуары	51	59	64
Конструкции железобетонные и бетонные (колодцы, лотки, дождеприемники и др.)	29	27	21
Электроосвещение	15	10	6
Прочие работы	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПАРКИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, НАЗЕМНЫЕ, С БЕЗЭСТАКАДНЫМ СЛИВОМ И СЛИВНЫМИ ОБУСТРОЙСТВАМИ

Характеристика

38. Парки емкостью до 800 куб. м. Резервуары металлические с оборудованием. лестницами, колодцами, дождеприемниками, каналами, водопроводом, канализацией, тепловыми сетями, электроосвещением, с нефтеловушками и железнодорожным сливным путем, благоустройством и железобетонной оградой.

39. То же, емкостью до 1200 куб. м.

40. То же, емкостью до 1600 куб. м.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкостей парка резервуарного в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	38	39	40
1	61	52,4	47,4
2	64	55,5	50,3
3	66	57,1	51,7
4	71	62	56
5	77	67	61
6	84	73	66
7	90	77	70
8	108	94	85
9	110	95	86
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 18)

Наименование	№ позиции
	38	39	40
Заборы железобетонные Резервуары	17  55	15  60	12  62
Конструкции железобетонные и бетонные (колодцы, дождеприемники и др.) Пути железнодорожные сливные	8  4	7  2	7  2
Сантехнические и электротехнические работы Проезды, дорожки Прочие работы	13  1  2	13  1  2	14  1  2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПАРКИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, НАЗЕМНЫЕ, С ЭСТАКАДНЫМ СЛИВОМ И СЛИВНЫМИ ОБУСТРОЙСТВАМИ

Характеристика

41. Парки емкостью до 3000 куб. м. Резервуары металлические с оборудованием, лестницами, колодцами, дождеприемниками, каналами, водопроводом, канализацией, тепловыми сетями, электроосвещением. с нефтеловушками, со сливными обустройствами - эстакадой, сливным железнодорожным путем, с благоустройством и железобетонной оградой.

42. То же, емкостью до 6000 куб. м.

43. То же, емкостью до 8000 куб. м.

44. То же, емкостью до 12000 куб. м.

45. То же, емкостью до 16000 куб. м.

46. То же, емкостью более 16000 куб. м.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкостей парка резервуарного в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	41	42	43	44	45	46
1	27,8	19,3	18,5	16,4	15,8	13,7
2	29,5	20,5	19,6	17,3	16,7	14,5
3	30.3	21	20,2	17,8	17,2	14,9
4	32,8	22,8	21,9	19,3	18,6	16,2
5	35,6	24,7	23,7	20,9	20,2	17,5
6	38,7	26,8	25,8	22,7	21,9	19
7	41.2	28,6	27,4	24,2	23,3	20,3
8	49 8	34,6	33,2	29,3	28,2	24,5
9	50,6	35,1	33,7	29,8	28,7	24,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 19)

Наименование	№ позиции
	41	42	43	44	45	46
Заборы железобетонные	16	13	10	9	8	7
Резервуары	47	50	51	53	58	62
Конструкции железобетонные	5	5	6	6	6	7
Пути железнодорожные сливные	5	4	10	8	6	5
Эстакады сливные	10	14	10	12	9	7
Сантехнические и электротехнические работы	13	10	9	8	8	7
Проезды, дорожки	1	1	1	1	1	1
Прочие работы	3	3	3	3	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

РАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, МАСЕЛ И ВОДЫ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ

Характеристика

47. Для односекционных тепловозов на 1 путь. Каналы для трубопроводов сборные железобетонные. Колодцы кирпичные. Площадки с покрытием железобетонными плитами.

48. То же, на 2 пути.

49. То же, на 3 пути.

50. То же, для двухсекционных и односекционных тепловозов на 1 путь.

51. То же, на 2 пути.

52. То же, на 3 пути.

53. Дополнительные устройства на вторую марку масла (добавка к восстановительным стоимостям поз. 47, 48, 49, 50, 51 и 52).

Таблица 20

Восстановительная стоимость I устройства в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	47	48	49	50	51 |	52	53
1	2990	5520	7200	4990	9000	12900	3280
2  3  4	3170  3260  3530	5850  6000  6500	7700  7900  8600	5290  5440  5890	9600  9800  10700	13700  14100  15200	3470  3570  3870
5	3830	7100	9300	6400	11600	16500	4190
6	4160	7700	10100	6900	12600	17900	4550
7	4420	8200	10700	7400	13400	19100	4850
8  9	5350  5440	9900  10000	13000  13200	8900  9100	16200  16400	23100  23500	5860  5960


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

СМАЗКО-РАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ И МАНЕВРОВЫХ ТЕПЛОВОЗОВ

Характеристика

54. Для односекционных электровозов на 2 пути. Каналы трубопроводов сборные железобетонные лоткового типа. Колодцы кирпичные. Покрытия площадки сборные железобетонные.

55. То же, на 3 пути.

56. То же, для двухсекционных и односекционных электровозов

на 2 пути.

57. То же, на 3 пути.

58. Дополнительные устройства при одновременном обслуживании маневровых тепловозов на третьем неэлектрифицированном пути (добавка к восстановительной стоимости поз. 54 и 56).

59 То же, на четвертом неэлектрифицированном пути (добавка к восстановительной стоимости поз. 55 и 57).

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 устройства в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	54	55	56	57	58	59
1  2  3  4  5	4880  5180  5320  5760  6200	7200  7700  7900  8500  9300	7000  7500  7700  8300  9000	10600  11200  11500  12500  13500	3500  3710  3820  4140  4480	2210  2350  2410  2610  2830
6	6800	10100	9800	14700	4870	3080
7	7200	10700	10400	15600	5190	3280
8	8700	13000	12600	18900	6300	3960
9	8900	13200	12800	19200	6400	4030


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

РАЗДАТОЧНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ЛОКОМОТИВОВ

Характеристика

60. Здания объемом до 400 куб. м. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная

61. То же, объемом более 400 куб. м

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 22

Территориальный пояс	№ позиции / группа капитальности
	60/II	61/II
1	38,6	26,3
2	39	27,9
3	40,1	28,7
4	43,4	31,1
5	47,1	33,7
6	51,1	36,6
7	54,4	39
8	66	47,1
9	67	47,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 22)

Наименование	№ позиции
	60	61
Фундаменты	14	8
Стены и перегородки	16	30
Покрытия и кровля	15	20
Полы	3	7
Проемы	9	8
Отделочные работы	9	8
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	32	17
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

РАЗДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ОСЕВЫХ МАСЕЛ В ПУНКТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ВАГОНОВ

Характеристика

62. Устройства: каналы и колодцы к резервуарам сборные железобетонные. Колодцы к раздаточным колонкам и механизированным смазки в парковые пути сборные железобетонные. Резервуары металлические.

Таблица 23

Территориальные пояса	№ позиции
	62
1	11200
2	19000
3	12300
4	13300
5	14400
6	15600
7	16600
8	20100
9	20500
Удельный вес конструктивных в % (к табл. 23)

Наименование	№ позиции
	62
Земляные работы Резервуары	9 35
Каналы, колодцы к резервуарам	49
Колодцы к раздаточным колонкам	7
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ РАЗДАТОЧНЫХ ОСЕВЫХ МАСЕЛ В ПУНКТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ВАГОНОВ

Характеристика

63. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 24

Территориальные пояса	№ позиции / группа
	63/II
1	32
2	33,9
3	34,9
4	37,7
5	40,9
6	44,4
7	47,3
8	57,2
9	58,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 24)

Наименование	№ позиции
	63
Фундаменты	7
Стены	32
Покрытия и кровля	16
Полы	5
Проемы	10
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	12
Прочие работы	12
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

РЕГЕНЕРАЦИОННО-КОНЦЕПРОПИТОЧНЫЕ ПРИ ПУНКТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ВАГОНОВ

Характеристика

64. Объем здания объемом до 150 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

65. То же, объемом до 250 куб. м.

66. Здания объемом более 250 куб. м. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	64/II	65/II	66/II
1	32,3	25,9	24,6
2	34,2	27,5	26,1
3	35,2	28,2	26,8
4	38,1	30,6	29
5	41,3	33,2	31,5
6	44,9	36	34,2
7	47,8	38,4	36,4
8	57,8	46,4	44,1
9	58,8	47,2	44,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 25)

Наименование	№ позиции
	64	65	66
Фундаменты	7	7	6
Стены	32	40	37
Покрытия и кровля	16	16	17
Полы	5	3	3
Проемы	10	10	20
Отделочные работы	6	7	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13	10	11
Прочие работы	11	7	-
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

УСТРОЙСТВА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ МАСЕЛ НА ПАРКОВЫЕ ПУТИ СТАНЦИИ

Характеристика

67. Трубопроводы, каналы, колодцы

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 устройства в руб.

Территориальные пояса	№ позиции
	67
1	1800
2	1910
3	1960
4	2130
5	2310
6	2510
7	2670
8	3230
9	3280
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 26)

Наименование	№ позиции
	67
Трубопроводы и оборудование	45
Колодцы, каналы, фундаменты	55
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛИВА ТОПОЧНОГО МАЗУТА НА ПАРОВОЗЫ

Характеристика

68. Сливные эстакады железобетонные с приемными баками для фронта до 6 учетных 4-осных цистерн, длиной 36 м.

69. То же, для фронта до 12 учетных 4-осных цистерн, длиной 60 м.

70 Устройства для безэстакадного слива для фронта 2 учетных 4-осных цистерн.

71. То же,. для фронта 1 учетной 4-осной цистерны.

Таблица 27

Восстановительная стоимость в руб. (1 пог. м - поз. 68, 69, 1 устройства - поз. 70, 71)

Наименование	№ позиции
	68	69	70	71
1	790	710	15100	7500
2	830	750	16000	8000
3	860	770	16400	8200
4	930	830	17800	8900
5	1000	900	19300	9600
6	1090	980	20900	10500
7	1160	1050	22300	11100
8	1410	1260	27000	13500
9	1430	1290	27400	13700
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 27)

Наименование	№ позиции
	68	69	70; 71
Сливная эстакада	11	15	-
Сливной лоток	18	18	15
Колодцы управления	7	7	17
Строительные и монтажные работы по установке резервуаров	26	26	23
Резервуары	27	27	25
Производственно-противопожарный водопровод	5	3	8
Производственно-дождевая канализация	6	4	12
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДАЧИ ТОПОЧНОГО МАЗУТА НА ПАРОВОЗЫ

Характеристика

72. Самотеком из бака, расположенного на опорах. Бак металлический емкостью 50 куб. м. Опоры железобетонные.

73. Через заправочную колонку.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 устройства в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	72	73
1	3730	670
2	3960	710
3	4070	730
4	4400	790
5	4780	850
6	5190	930
7	5520	990
8	6700	1190
9	6800	1200
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 28)

Наименование	№ позиции
	72	73
Фундаменты	18	23
Колонны железобетонные	16	-
Металлоконструкции	23	11
Резервуары	41	-
Электроосвещение	2	-
Колонна раздаточная	-	59
Прочие работы	-	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПАРКИ РЕЗЕРВУАРНЫЕ ДЛЯ ТОПОЧНОГО МАЗУТА

Характеристика

74. Парки емкостью до 400 куб. м. Резервуары металлические, наземные.

75. То же, емкостью до 600 куб. м.

76. То же, емкостью до 1200 куб. м.

77. То же, емкостью до 2000 куб. м.

78. То же, емкостью до 3000 куб. м.

79. То же, емкостью до 6000 куб. м.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкостей резервуарного парка в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	74	75	76	77	78	79
1	82	69	43,2	21,6	20,6	13,6
2	87	73	45,8	22,9	21,9	14,4
3	89	75	47,1	23,6	22,5	14,8
4	97	81	51	25,5	24,4	16
5	105	88	55,3	27,7	26,4	17,4
6	114	95	60	30,1	28,7	18,9
7	121	102	64	32	30,6	20,1
8	146	123	77	38,7	37	24,3
9	149	125	79	39,4	37,6	24,7
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 29)

Наименование	№ позиции
	74	75	76	77	78	79
Земляные работы	4	4	4	4	5	6
Конструкции железобетонные	5	4	3	3	2	3
Резервуары	42	50	56	53	56	63
Сантехнические и электротехнические работы	23	19	17	17	14	11
Ограда железобетонная	22	20	17	20	19	12
Прочие работы	4	3	3	3	4	5
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

НАСОСНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, ТОПОЧНОГО МАЗУТА И МАСЕЛ

Характеристика

80. Здания полуподвальные с объемом до 200 куб. м. Стены подвала из бетонных блоков. Стены наземной части кирпичные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная.

81. То же, с объемом до 450 куб. м, стены подвала бутобетонные.

82. Здания без подвалов (наземные) с объемом до 300 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

83. То же, с объемом до 1000 куб. м. Фундаменты столбовые железобетонные. Стены панельные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

84. То же, с бытовыми помещениями.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	80/II	81/II	82/II	83/II	84/II
1  2  3	36,4  38,5  39,6	24,9  26,4  27,1	26,6  28,2  29	22,5  23,8  24,5	23,1  24,4  25,2
4  5  6  7	42,9  46,5  50,5  53,8	29,4  31,8  34,6  36,8	31,4  34  37  39,3	26,5  28,8  31,2  33,2	27,2  29,5  32,1  34,1
8	65	44,5	47,6	40,2	41,3
9	66	45,3	48,4	40,9	42
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 30)

Наименование	№ позиции
	80	81	82	83	84
Фундаменты или стены подвала Каркас железобетонный Стены	61  -  10	36  -  26	14  -  36	9  6  27	8  6  24
Перегородки	-	3	5	2	3
Перекрытия	3	4	-	-	-
Кровля и покрытия	3	5	12	13	14
Полы	1	2	3	3	4
Проемы	2	8	12	7	7
Отделочные работы	1	8	11	2	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	15  4	5  3	5  2	19  12	20  11
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ ДЕПО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД ЭКИПИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ СНАБЖЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ЛОКОМОТИВОВ (С МАСТЕРСКИМИ)

Характеристика

85. Здания объемом до 1300 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	85/II
1	22,1
2	23,4
3	24,1
4	26
5	28,2
6	30,7
7	32,7
8	39,5
9	40,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 31).

Наименование	№ позиции
	85
Фундаменты	11
Стены	35
Перегородки	1
Покрытия	12
Кровля	7
Полы	6
Проемы	10
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	9
Металлоконструкции	2
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ЭСТАКАДЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ (ПОВЫШЕННЫЕ ПУТИ) ДЛЯ ВЫГРУЗКИ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ

Характеристика

86. Эстакады балочного или блочного типов на 1 путь, высотой 2,0 м, длиной до 60 м.

87. То же, длиной до 100 м.

88. То же, длиной более 100 м.

89. То же, высотой 2,5 м, длиной до 60 м.

90. То же, длиной до 150 м.

91. То же, длиной до 400 м.

92. То же, на 2 пути, длиной до 400 м.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 пог. м эстакады в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	86	87	88	89	90	91	92
1	1570	1320	1090	1290	990	740	1080
2	1660	1400	1150	1360	1050	790	1140
3	1710	1440	1190	1400	1080	810	1170
4	1850	1560	1280	1520	1170	880	1270
5	2000	1690	1390	1650	1270	950	1380
6	2180	1840	1510	1790	1380	1030	1500
7	2320	1960	1610	1900	1460	1100	1600
8	2800	2370	1950	2300	1770	1330	1930
9	2850	2410	1980	2340	1800	1350	1960
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 32)

Наименование	№ позиции
	86	87	83	89	90	91	92
Фундаменты	5	6	6	8	9	10	15
Конструкции железобетонные	5	5	7	7	8	11	16
Пути железнодорожные	10	10	10	12	13	13	18
Стеновые блоки бетонные	4	5	5	7	8	11	17
Площадки бетонные	68	68	64	57	55	49	26
Электроосвещение	7	5	7	8	6	5	7
Прочие работы	1	1	1	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРИ ЭКИПИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ НА ОТКРЫТЫХ ПУТЯХ

Характеристика

93. Для тепловозов и электровозов с объемом зданий до 900 куб. м. Фундаменты железобетонные. Стены панельные. Каркасы железобетонные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

94. То же, с объемом зданий до 2000 куб. м.

95. То же, с объемом зданий более 2000 куб. м.

96. То же, для дизельпоездов, с объемом зданий до 2000 куб. м.

97. То же, с объемом зданий более 2000 куб. м.

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	93/II	94/II	95/II	96/II	97/II
1	31,2	24,2	22,7	28,9	25
2	33	25,7	24	30,6	26,6
3	33,9	26,4	24,7	31,5	27,3
4	36,7	28,6	26,8	34	29,6
5	39,8	31	29	36,9	32,1
6	43,3	33,7	31,5	40,1	34,8
7	46,1	35,8	33,6	42,7	37,1
8	55,7	43,4	40,6	51,7	44,8
9	56,7	44,1	41,3	52,5	45,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 33)

Наименование	№ позиции
	93	94	95	96	97
Фундаменты	7	6	6	7	7
Каркас железобетонный	7	7	7	5	5
Стены и перегородки	26	25	23	18	17
Перекрытия	6	7	8	6	7
Кровля	7	10	10	7	8
Полы	4	8	8	7	9
Проемы	9	9	9	10	10
Отделочные работы	4	7	7	9	8
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	25	18	20	27	26
Прочие работы	5	3	2	4	3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПУНКТЫ ПОДГОТОВКИ ВАГОНОВ ПОД ПОГРУЗКУ

Характеристика

98. Здания объемом до 1000 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

99. То же, с объемом здания до 1500 куб. м.

100. То же, с объемом здания более 1500 куб. м.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	98/II	99/II	100/II
1	23,8	22,4	21,6
2	25,3	23,7	22,9
3	26	24,4	23,5
4	28,1	26,4	25,4
5	30,5	28,6	27,6
6	33,1	31,1	30
7	35,3	33,1	31,9
8	42,7	40	38,6
9	43,4	40,7	39,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 34)

Наименование	№ позиции
	98	99	100
Фундаменты	9	9	8
Стены	26	26	25
Перегородки	5	4	4
Покрытия и кровля	15	15	15
Полы	9	9	8
Проемы	14	14	16
Отделочные работы	6	6	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13	13	11
Прочие работы	3	4	7
Итого	100	!00	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПУНКТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ВАГОНОВ ПОД ПОГРУЗКУ НА 100 ВАГОНОВ В СУТКИ

Характеристика

101. Комплекс в составе: производственно-бытовой корпус, железнодорожные пути, фундаменты и пути конвейера, наружное электроосвещение, сантехника, платформа для обработки вагонов, дезинфекционная камера, установка для наружной обмывки вагонов, помещение для лебедки, площадка обслуживания, отстойник земляной, автодорога, благоустройство и др. Здание корпуса - фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Группа капитальности - II.

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 комплекса в руб.

Территориальные пояса	№ позиции
	101
1	181000
2	192000
3	198000
4	214000
5	232000
6	252000
7	268000
8	324000
9	330000
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 35)

Наименование	№ позиции
	101
Производственно-бытовой корпус

Фундаменты	1
Стены	3
Перегородки	1
Покрытия	2
Кровля	1
Полы	1
Проемы	1
Отделочные работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3
Прочие работы	1
Итого	15
Пути железнодорожные	37
Фундаменты и пути конвейера	15
Платформа обработки вагонов	4
Отстойник земляной	2
Наружное электроосвещение	11
Помещение для лебедки	1
Дезинфекционная камера	1
Установка для наружной обмывки вагонов	1
Наружные сантехнические работы	7
Автодорога и благоустройство	5
Площадка обслуживающая	1
Всего	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПУНКТЫ КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ВАГОНОВ

Характеристика

102. Здания объемом до 600 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	102/II
1	31,2
2	33,1
3	34
4	36,8
5	40
6	43,4
7	46,2
8	55,9
9	56,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 36)

Наименование	№ позиции
	102
Фундаменты	7
Стены	22
Перегородки	2
Покрытия и кровля	14
Полы	9
Проемы	13
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	25
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ПУНКТЫ КОНТРОЛЬНЫЕ АВТОТОРМОЗОВ

Характеристика

103. Здания объемом до 2000 куб. м. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	103/II
1	25
2	26,5
3	27,2
4	29,4
5	32
6	34,7
7	36,9
8	44,7
9	45,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 37)

Наименование	№ позиции
	103
Фундаменты	7
Стены	27
Перегородки	5
Покрытия	16
Полы	8
Проемы	10
Отделочные работы	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	21
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ ПУНКТОВ ЭКИПИРОВКИ И СКЛАДОВ БАЛЛОНОВ ДЛЯ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ПОЕЗДОВ

Характеристика

104. Здания пунктов объемом до 1500 куб. м. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

105. Здания складов объемом до 300 куб. м. Фундаменты бутовые. Стены панельные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	104/II	105/II
1	18,6	16,8
2	19,8	17,8
3	20,3	18,3
4	22	19,8
5	23,9	21,5
6	25,9	23,4
7	27,6	24,9
8	33,4	30,1
9	33,9	30,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 38)

Наименование	№ позиции
	104	105
Фундаменты	8	10
Стены	19	19
Перегородки	5
Покрытия	11	16
Кровля	12	9
Полы	8	10
Проемы	13	9
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	7  16  1	1  22  4
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИИ

Характеристика

106. Здания объемом до 700 куб. м. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	106/II
1	26,5
2	28,1
3	28,9
4	31,3
5	33,9
6	36,8
7	39,2
8	47,4
9	48,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 39)

Наименование	№ позиции
	106
Фундаменты	18
Стены	24
Покрытия и кровля	15
Полы	6
Проемы	10
Отделочные работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	12
Прочие работы	14
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

СТОЙЛА ОБМЫВОЧНЫЕ И ПРОДУВОЧНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ И ТЕПЛОВОЗОВ ЗАКРЫТЫЕ

Характеристика

107. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	107/11
1	22,4
2	23,7
3	24,4
4	26,4
5	28,6
6	31,1
7	33,1
8	40,1
9	40,7
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 40)

Наименование	№ позиции
	107
Фундаменты	7
Стены	24
Покрытия	6
Кровля	8
Полы	2
Проемы	8
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	19
Смотровые канавы	8
Металлоконструкции	6
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОЧИСТКИ И ОБМЫВКИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ, ТЕПЛОВОЗОВ И МОТОРВАГОННЫХ СЕКЦИЙ

Характеристика

108. Площадки открытые с обустройствами. Асфальтированные длиной до 25 м (без зданий насосных).

109. То же, длиной до 35 м.

110. Здания насосных станций. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

111. Площадки открытые с обустройствами. Покрытия сборные (без зданий насосных).

112. Здания насосных станций. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Восстановительная стоимость в руб. (1 устройства -поз. 108, 109, 111; 1 куб. м здания - поз. 110, 112)

Таблица 41

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	108/-	109/-	110/II	111/-	112/II
1	17500	18900	29,9	27100	37,1
2	18600	20000	31,6	28700	39,4
3	19100	20600	32,5	29500	40,5
4	20700	22300	35,2	32000	43,8
5	22400	24200	38,2	34700	47,5
6	24400	26300	41,5	37700	51,6
7	25900	28000	44,2	40100	54,9
8	31400	33900	53,4	48500	66
9	31900	34400	54,3	49300	68
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 41)

Наименование	№ позиции
	108	109	110	111	112
Фундаменты	-	-	16	-	10
Стены и перегородки	-	-	36	-	29
Покрытие и кровля	-	-	10	-	16
Полы	-	-	3	-	8
Проемы	-	-	11	-	10
Отделочные работы	-	-	5	-	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	-	-	12	-	9
Площадки	35	38	-	50	-
Грязенефтеуловители	32	30	-	26	-
Нефтесборники	1	1	-	1	-
Резервуары	7	6	-	3	-
Иловые площадки	4	4	-	1	-
Наружные сантехнические и электротехнические работы	17	17	-	8	-
Металлоконструкции	-	-	-	6	5
Прочие работы	4	4	7	5	12
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБМЫВКИ ПАРОВОЗОВ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ

Характеристика

113. Площадки бетонные. Здания насосных объемом до 200 куб. м. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Группа капитальности - II.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 устройства в руб.

Территориальные пояса	№ позиции
	113
1	13300
2	14100
3	14500
4	15700
5	17000
6	18500
7	19700
8	23800
9	24200
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 42)

Наименование	№ позиции
	113
Фундаменты Стены	5  11
Покрытия и кровля Полы	7  2
Проемы	5
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Площадки	2  2  37
Песколовки	15
Сантехнические работы площадок	10
Электроосвещение площадок	2
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

КАНАВЫ СМОТРОВЫЕ

Характеристика

114. Канавы для локомотивов на деповских путях из сборного железобетона длиной до 25 м.

115. То же, длиной до 30 м.

116. То же, длиной до 40 м и выше.

117. То же, из монолитного бетона длиной до 25 м,

118. То же, длиной до 30 м.

119. То же, длиной до 40 м и выше.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 пог. м канавы в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	114	115	116	117	118	119
1	355	344	335	270	258	251
2	377	365	355	286	274	266
3	387	375	366	294	282	273
4	419	406	396	318	305	296
5	455	441	429	345	331	321
6	494	479	466	375	359	349
7	526	510	496	399	382	371
8	640	620	600	483	462	449
9	650	630	610	491	470	456
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 43)

Наименование	№ позиции
	114;115	116	117	118	119
Фундаменты	75	75	67	67	67
Железнодорожный путь Электроосвещение	16  9	17  8	21  12	22  11	23  10
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ШЛАКОУБОРКИ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ

Характеристика

120. Скиповые на 1 экипировочный путь. Канавы железобетонные блочные.

121. То же, канавы железобетонные монолитные.

122. То же, на 2 пути. Канавы железобетонные блочные.

123. То же, канавы железобетонные монолитные.

124. То же, на 3 пути. Канавы железобетонные блочные.

125. То же, канавы железобетонные монолитные.

126. Монорельсовые и тельферные. Канавы железобетонные блочные.

127. То же, канавы железобетонные монолитные.

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 шлакоуборки в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	120	121	122	123	124	125	126	127
1	4140	3890	6900	6700	9200	9100	14000	13600
2	4390	4120	7300	7100	9700	9700	14800	14400
3	4520	4240	7500	7300	10000	10000	15200	14800
4	4890,	4590	8100	7900	10800	10800	16500	16100
5	5300	4980	8800	8500	11700	11700	17900	17400
6	5760	5410	9500	9300	12700	12700	19400	18900
7	6100	5760	10200	9900	13600	13500	20700	20100
8	7400	7000	12300	11900	16400	16300	25000	24300
9	7500	7100	12500	12100	16700	16600	25400	24800
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 44)

Наименование	№ позиции
	120	121	122	123	124	125	126	127
Фундаменты	16	14	17	15	19	15	15	18
Приямки железобетонные (канавы)	49	49	51	53	49	55	16	11
Пути железнодорожные	16	17	19	19	21	21	2	2
Металлоконструкции	3	3	2	2	1	-	5	6
Будка деревянная	4	4	2	3	2	2	5	5
Электроосвещение	9	10	6	6	5	5	5	4
Эстакады железобетонные	-	-	-	-	-	-	43	45
Помещение машинное	-	-	-	-	-	-	9	9
Прочие работы	3	3	3	2	3	2	-	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ЦЕЛЕЙ

Характеристика

128. Железобетонные, заглубленные емкостью до 200 куб. м.

129. То же, емкостью до 1000 куб. м.

130. Металлические, наземные емкостью до 200 куб. м.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	128	129	130
1	32,6	24	44,2
2	34,6	25,4	46,8
3	35,6	26,1	48,1
4	38,5	28,3	52,1
5	41,8	30,7	56,5
6	45,3	33,3	61
7	48,3	35,5	65
8	58,4	42,9	79
9	59,4	43,6	80
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 45)

Наименование	№ позиции
	128	129
Строительные работы	94	97
Трубопроводы	6	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕОСТАТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВОЗОВ НА ОТКРЫТЫХ ПУТЯХ

Характеристика

131. Кабины управления. Фундаменты железобетонные, бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные, панельные. Группа капитальности - II.

132. Площадки для входа на тепловоз. Конструкции железобетонные и металлические.

133. Ограждения реостатов. Ограды железобетонные, кирпичные, металлические.

134. Электроосвещение, водопровод и канализация.

Таблица 46

Восстановительная стоимость в руб. (1 куб. м здания - поз. 131; 1 площадки - поз 132; 1 реостата - поз. 133; поз. 134 - одной позиции на 1 тепловоз)

Территориальные	№ позиции
пояса	131	132	133	134
1	35,7	297	546	1630
2	37,8	315	579	1730
3	38,9	324	595	1780
4	42,1	350	640	1920
5	45,7	380	700	2080
6	49,6	413	760	2260
7	52,8	440	810	2410
8	64	532	980	2920
9	65	541	990	2960
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 46)

Наименование	№ позиции
	131	132
Фундаменты	14
		64
Стены	27
Покрытия	6	-
Кровля	8	-
Полы	4	-
Проемы	13	-
Отделочные работы	3	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	12	-
Металлоконструкции	-	28
Прочие работы	13	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ФУНДАМЕНТЫ ПОВОРОТНЫХ КРУГОВ

Характеристика

135. Поворотные круги с ездой по верху. Фундаменты бутобетонные и бетонные.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 пог. м фермы в руб.

Территориальные пояса	№ позиции
	135
1	740
2	790
3	810
4	880
5	950
6	1030
7	1100
8	1300
9	1350
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 47)

Наименование	№ позиции
	135
Земляные работы	11
Каменные и бетонные работы	66
Прочие работы	23
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДГОТОВКИ ПАССАЖИРСКИХ СОСТАВОВ В РЕЙС НА 2 и 4 ПУТИ

Характеристика

136. Фундаменты железобетонные. Стены панельные. Каркас железобетонный. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции/ группа капитальности
	136/II
1	12,9
2	13,7
3	14,1
4	15,2
5	16,5
6	17,9
7	19,1
8	23,1
9	23,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 48)

Наименование	№ позиции
	136
Земляные работы и фундаменты	6
Стены и каркас	24
Перегородки	1
Перекрытия	1
Покрытия и кровля	21
Полы	6
Проемы	7
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10
Специально-строительные работы (высокая платформа, смотровая канава и пр.)	21
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 2. ЭКИПИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДЕПОВСКИХ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ЦЕХИ ОБМЫВКИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ НА 1 и 2 ПУТИ ПРИ РЕМОНТНО-ЭКИПИРОВОЧНЫХ ДЕПО

Характеристика

137. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	137/II
1	17,9
2	18,9
3	19,5
4	21,1
5	22,9
6	24,8
7	26,4
8	32
9	32,5
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 49)

Наименование	№ позиции
	137
Земляные работы и фундаменты	10
Стены и перегородки	16
Покрытия и кровля	19
Полы	9
Проемы	13
Отделочные работы	8
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	12
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

А. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

САНПРОПУСКНИКИ С КОНТОРОЙ

Характеристика

1. Санпропускники с обслуживанием до 100 вагонов в сутки. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

2. То же, с обслуживанием до 300 вагонов в сутки.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	1/II	2/II
1	32,6	27,8
2	34,5	29,5
3	35,5	30,3
4	38,4	32,8
5	41,6	35,6
6	45,2	38,3
7	48,2	41,1
8	58,3	49,7
9	59,2	50,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 50)

Наименование	№ позиции
	1	2
Фундаменты	5	5
Стены	18	17
Перегородки	6	6
Перекрытия	6	7
Кровля	9	10
Полы	9	8
Проемы	10	10
Отделочные работы	11	12
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	22	19
Прочие работы	4	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

А. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

ДЕПО ОБРАБОТКИ ВАГОНОВ III КАТЕГОРИИ

Характеристика

3. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	3/II
1	22,3
2	23,7
3	24,3
4	26,4
5	28,6
6	31
7	33
8	40
9	40,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 51)

Наименование	№ позиции
	3
Фундаменты Стены	13  31
Перегородки	1
Покрытия и кровля Полы	13  4
Проемы	8
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Металлоконструкции Прочие работы	3  15  6  6
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

А. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

СКЛАДЫ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ С МАСТЕРСКОЙ

Характеристика

4. Здания склада. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

5. Навесы при складах. Стойки и стены навеса с двух сторон деревянные. Кровля рулонная.

Таблица 52

Восстановительная стоимость в руб. (1 куб. м здания - поз. 4; 1 кв. м навеса - поз. 5)

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	4/II	5/V
1	29,6	28,1
2	31,4	29,7
3	32,3	30,6
4	34,9	33,1
5	37,9	35,9
6	41,2	39
7	43,8	41,5
8	53	50,2
9	53,9	51,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 52)

Наименование	№ позиции
	4	5
Фундаменты	16	15
Стены и перегородки	40	38
Покрытия и кровля	21	31
Полы	8	11
Проемы	7	-
Отделочные работы..	1	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4	-
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

А. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

ДЕЗИНФЕКТОРСКИЕ

Характеристика

6. Здания. Фундамент ленточные из бутового камня. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	6/II
1	27,3
2	28,9
3	29,8
4	32,3
5	35
6	38
7	40,5
8	48,9
9	49,7
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 53)

Наименование	№ позиции
	6
Фундаменты	10
Стены	26
Перегородки	2
Покрытия	12
Кровля	10
Полы	3
Проемы	8
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	17
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

А. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ

Характеристика

7. Здания. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	7/II
1	36,3
2	38,4
3	39,5
4	42,8
5	46,4
6	50,4
7	53,7
8	65
9	66
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 54)

Наименование	№ позиции
	7
Фундаменты	15
Стены	29
Покрытия	11
Кровля	8
Полы	5
Проемы	7
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

А. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

БИОФИЛЬТРЫ

Характеристика

8. Здания объемом до 800 куб. м. Фундаменты и стены подвала из бутового камня. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

9. То же, объемом до 1500 куб. м.

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	8/II	9/II
1	22,2	23
2	23,6	24,4
3	24,2	25,1
4	26,3	27,1
5	28,5	29,4
6	30,9	32
7	32,9	34
8	39,8	41,2
9	40,5	41,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 55)

Наименование	№ позиции
	8	9
Фундаменты и стены	24	25
Стены надземной части	19	19
Перекрытия	12	11
Кровля	11	9
Полы	6	7
Проемы	3	2
Отделочные работы	3	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6	9
Прочие работы	16	16
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

А. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Характеристика

10. Отстойники двухъярусные железобетонные с трубопроводами. Измеритель - 1 куб. м емкости.

11. Резервуары приемные железобетонные с трубопроводами и деревянным настилом. Измеритель - 1 резервуар.

12. Резервуары контактные железобетонные с трубопроводами, шахтой, деревянным настилом и лотком. Измеритель - 1 резервуар.

13. Поля фильтрации с лотками, отводами и мощением. Измеритель - 1 куб. м.

14. Канализационная сеть с колодцами. Измеритель - 1 пог. м.

15. Промывочные платформы I категории, железобетонные шириной 2 м. Измеритель - 1 пог. м.

16. То же, II категории. Измеритель - 1 пог. м.

17. Промывочные площадки I категории с бетонным мощением, с лотками и канавами. Измеритель - 1 кв. м.

18. То же, II категории. Измеритель - 1 кв. м.

19. Подстанции трансформаторные мачтовые 380/250 в. Измеритель - 1 подстанция.

20. Каналы наружных тепловых сетей кирпичные, с трубопроводами. Измеритель - 1 пог. м.

Таблица 56

Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	22,4	1970	1850	0,39	17,6	17,8	20,1	11	6,6	2960	63
2	23,8	2090	1960	0,41	18,7	18,9	21,3	11,7	7	3130	72
3	24,4	2150	2010	0,43	19,2	19,5	21,9	12	7,2	3220	74
4	26,5	2320	2180	0,46	20,8	21,1	23,7	13	7,8	3490	80
5	28,7	2520	2360	0,5	22,5	22,8	25,7	14,1	8,4	3780	86
6	31,2	2740	2570	0,54	24,5	24,8	27,9	15,3	9,2	4110	94
7	33,2	2920	2740	0,58	26	26,4	29,7	16,3	9,7	4370	100
8	40,1	3530	3310	0,7	31,5	32	35,9	19,7	11,8	5290	121
9	40,8	3590	3360	0,71	32	32,5	36,5	20,1	12	5380	123


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ

Характеристика

21. Производственные корпуса. Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

22. Производственно-бытовые корпуса. Фундаменты сборные железобетонные. Стены панельные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

23. То же, стены кирпичные.

24. Служебно-бытовые корпуса и мастерские. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

25. Здание теплового пункта Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные сборные. Кровля рулонная.

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	21/II	22/II	23/II	24/II	25/II
1	21,9	27,8	28,2	23,5	32
2	23,2	29,5	29,9	24,9	33,9
3	23,9	30,4	30,7	25,6	34,9
4	25,8	32,8	33,2	27,7	37,8
5	23	35,6	36,1	30,1	41
6	30,4	38,7	39,2	32,7	44,5
7	32,4	41,2	41,7	34,8	47,4
8	39,2	49,8	50,4	42,1	57,3
9	39,9	50,7	51,2	42,8	58,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 57)

Наименование	№ позиции
	21	22	23	24	25
Фундаменты	17	5	5	21	30
Стены и перегородки	34	21	22	24	21
Покрытия	7	13	14	6	6
Кровля	8	8	7	7	7
Полы	4	10	9	9	2
Проемы	7	13	12	10	4
Отделочные работы	3	8	9	6	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	19	20	20	14	4
Металлоконструкции	-	-	-	-	12
Прочие работы	1	2	2	3	11
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

ЗДАНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Характеристика

26. Насосная станция. Фундаменты сборные бетонные. Стены панельные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

27. То же, стены кирпичные.

28. Насосные станции конденсата (подземные). Фундаменты бетонные. Стены и перекрытия железобетонные.

29. Насосные станции и нефтеловушки железобетонные с лотком, решеткой и трубопроводами.

Восстановительная стоимость в руб. (1 куб. м здания - поз. 26, 27 и 29;1 насосной - поз. 28)

Таблица 58

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	26/II	27/II	28/II	29/II
1	20,8	20,8	2650	23,7
2	22	22	2810	25,1
3	22,7	22,6	2890	25,8
4	24,5	24,5	3130	27,9
5	26,6	26,6	3390	30,3
6	28,9	28,9	3680	32,9
7	30,8	30,7	3920	35
8	37,2	37,2	4740	42,4
9	37,8	37,8	4820	43,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 58)

Наименование	№ позиции
	26	27	28	29
Фундаменты	27	24	24	21
Стены и перегородки	15	16	63	37
Покрытия	9	6	4	15
Кровля	10	11	-	5
Полы	2	2	-	1
Проемы	5	6	-	4
Отделочные работы	2	2	-	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	15	17	-	7
Металлоконструкции	7	7	-	-
Прочие работы	8	9	9	8
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

КЛАДОВЫЕ И САРАИ

Характеристика

30. Здания кладовых. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

31. Сараи для коагулянта. Фундаменты кирпичные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 59

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	30/II	31/III
1	17,6	16,1
2	18,6	17
3	19,1	17,5
4	20,7	19
5	22,5	20,6
6	24,4	22,4
7	26	23,8
8	31,4	28,8
9	31,9	29,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 59)

Наименование	№ позиции
	30	31
Фундаменты	36	19
Стены	32	36
Покрытия	7	12
Кровля	2	8
Полы	7	3
Проемы	7	7
Отделочные работы	1	-
Электроосвещение	1	-
Прочие работы	7	15
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика

32. Здания трансформаторных подстанций. Фундаменты сборные блочные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

33. То же, совмещенные с реагентной.

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	32/II	33/II
1	29,5	36,9
2	31,3	39,1
3	32,2	40,3
4	34,8	43,6
5	37,8	47,3
6	41	51,4
7	43,7	54,7
8	52,8	66
9	53,7	67
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 60)

Наименование	№ позиции
	32	33
Фундаменты	30	22
Стены	21	29
Покрытия	10	14
Кровля	3	4
Полы	2	4
Проемы	4	7
Отделочные работы	3	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4	10
Прочие работы	23	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

ПОСТЫ СТРЕЛОЧНЫЕ

Характеристика

34. Здания. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	34/II
1	35,9
2	38
3	39,1
4	42,3
5	45,9
6	49,8
7	53,1
8	64
9	65
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 61)

Наименование	№ позиции
	34
Фундаменты	8
Стены	42
Перекрытия	10
Кровля	3
Полы	4
Проемы	15
Отделочные работы	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

БУДКИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ЭСТАКАД ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЦИСТЕРН

Характеристика

35. Будки. Фундаменты, стены, каркас и покрытия сборные железобетонные.

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	35/II
1	27,4
2	29
3	29,9
4	32,3
5	35,1
6	38,1
7	40,5
8	49
9	49,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 62)

Наименование	№ позиции
	35
Фундаменты	8
Стены и каркас	51
Покрытия и кровля	10
Проемы	26
Отделочные работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

ЭСТАКАДЫ

Характеристика

36. Эстакады для промывки цистерн, сборные железобетонные.

37. Эстакады для пропарки и слива остатков, сборные железобетонные.

38. Эстакады для слива, пропарки и промывки цистерн при промывочно-пропарочных пунктах, сборные железобетонные.

39. Эстакады на спецплощадках, сборные железобетонные.

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 пог. м эстакады в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	36	37	38	39
1	395	358	397	325
2	418	379	421	344
3	430	390	433	354
4	466	422	469	383
5	505	458	508	415
6	548	498	552	451
7	584	530	588	481
8	710	640	710	581
9	720	650	720	591
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 63)

Наименование	№ позиции
	36	37	38	39
Фундаменты	6	8	5	8
Конструкции железобетонные	30	34	40	50
Конструкции металлические	29	27	17	13
Технологические трубопроводы	28	24	23	22
Сантехнические и электротехнические работы	7	7	15	7
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

ПЛОЩАДКИ

Характеристика

40. Площадки при эстакадах для промывки и пропарки цистерн, слива из них остатков. Площадки с бетонным покрытием, с лотками, колодцами и прочими устройствами.

41. Площадки при эстакадах для промывочно-пропарочных пунктов. Площадки с бетонным покрытием, с лотками, колодцами и трубопроводом.

42. Спецплощадки с бетонным покрытием, с каналами, колодцами, лотками и трубопроводами.

43. Площадки для подсушивания осадков, с деревянными перегородками, лотками, железобетонными колодцами и канализационной сетью.

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 кв. м площадки в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	40	41	42	43
1	27,9	25,1	22,9	5,14
2	29,6	26,6	24,3	5,45
3	30,4	27,4	25	5,6
4	32,9	29,6	27	6,1
5	35,7	32,1	29,3	6,6
6	38,8	34,9	31,8	7,1
7	41,3	37,1	33,9	7,6
8	49,9	44,9	41	9,2
9	50,8	45,7	41,7	9,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 64)

Наименование	№ позиции
	40	41	42	43
Земляные работы	40	25	13	40
Бетонные покрытия с лотками	47	37	20	-
Колодцы	1	-	-	26
Трубопроводы	7	30	62	-
Железнодорожный путь	4	7	4	-
Перегородки и лотки деревянные	-	-	-	15
Илопроводы (канализация)				19
Прочие работы	1	1	1	-
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

РЕЗЕРВУАРЫ

Характеристика

44. Резервуары подземные железобетонные для воды и нефти, емкостью 100 куб. м.

45. Резервуары промежуточные железобетонные емкостью 150 куб. м, с трубопроводом.

46. Резервуары подземные железобетонные для грязной воды емкостью 50 куб. м.

47. Резервуары подземные металлические для темных нефтепродуктов емкостью 25 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Резервуары оборудованы колодцами к трубопроводами (с обогревом).

48. Резервуары наземные металлические для обезвоживания темных нефтепродуктов емкостью 2х700 куб. м, с обвалованием и изоляцией.

49. Резервуары (аккумуляторы) металлические емкостью 3х75 куб. м.

50. Резервуары металлические для хранения светлых нефтепродуктов емкостью 2х25 куб. м.

Таблица 65

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	44	45	46	47	48	49	50
1	84	33,2	37,4	113	22,2	34,1	63
2	89	35,2	39,6	120	23,6	36,2	67
3	91	36,1	40,7	123	24,2	37,2	69
4	99	39,1	44,1	133	26,3	40,2	75
5	107	42,4	47,8	145	28,5	43,7	81
6	116	46,1	52	157	30,9	47,4	88
7	124	49,1	55,3	167	32,9	50,5	94
8	149	59,4	67	202	39,8	61	113
9	152	60	68	206	40,5	62	115
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 65)

Наименование	№ позиции
	44	45	46	47	48	49	50
Земляные работы	45	13	29	10	10	14	12
Колодцы, изоляция и фундаменты	15	-		33	23	36	10
Резервуары	39	82	68	34	64	43	76
Трубопроводы	-	5	2	23	-	-	-
Прочие работы	1	-	1	-	3	7	2
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

ПЕСКОЛОВКИ С ТРУБОПРОВОДАМИ

Характеристика

51. Железобетонные уширенные лотки с железобетонными ребрами-перепадами площадью 14,83 куб. м

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	51
1	153
2	162
3	166
4	180
5	195
6	212
7	226
8	273
9	278
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 66)

Наименование	№ позиции
	51
Земляные работы	11
Железобетонные конструкции	49
Трубопроводы	40
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

НЕФТЕЛОВУШКИ

Характеристика

52. Нефтеловушки сборные железобетонные на расход 45 л/сек, с колодцами и трубопроводами.

53. То же, на расход 15 л/сек, с колодцами без трубопроводов.

Таблица 67

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	52; 53
1	21,8
2	23,1
3	23,7
4	25,7
5	27,8
6	30,2
7	32,2
8	38,9
9	39,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 67)

Наименование	№ позиции
	52	53
Земляные работы	11	12
Железобетонные конструкции	49	81
Трубопроводы с колодцами	40	-
Колодцы без трубопроводов	-	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

КОЛОНКИ НАЛИВНЫЕ

Характеристика

54. Колонки для светлых и темных нефтепродуктов.

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 колонки в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	54
1	640
2	680
3	700
4	760
5	830
6	900
7	960
8	1150
9	1170
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 68)

Наименование	№ позиции
Фундаменты	24
Колонка	76
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Б. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Характеристика

55. Трубы стальные и керамические. Смотровые колодцы кирпичные и железобетонные.

Таблица 69

Восстановительная стоимость 1 пог. м канализации в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	55
1	14,9
2	15,8
3	16,3
4	17,6
5	19,1
6	20,7
7	22,1
8	26,7
9	27,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 69)

Наименование	№ позиции
	55
Земляные работы	19
Трубы	48
Колодцы смотровые	31
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

В. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБМЫВКИ ВАГОНОВ НА ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

ЗДАНИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБМЫВКИ ВАГОНОВ

Характеристика

56. Ангар. Фундаменты сборные, бетонные. Стены и каркас металлические.

57. Помещения для лебедок. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные.

58. Насосные полуподземные. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	56/I	57/II	58/II
1	31,4	26,2	30,3
2	33,3	27,8	32,1
3	34,2	28,6	33
4	37,1	30,9	35,8
5	40,2	33,5	38,8
6	43,7	36,4	42,1
7	46,5	38,8	44,9
8	56,2	46,9	54,3
9	57,2	47,7	55,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 70)

Наименование	№ позиции
	56	57	58
Фундаменты	16	42	20
Стены и перегородки	38	30	16
Перекрытия	-	-	20
Кровля и покрытия	-	7	30
Полы	1	4	2
Проемы	-	3	4
Отделочные работы	-	-	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	37	2	3
Прочие работы	8	12	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

В. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБМЫВКИ ВАГОНОВ НА ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБМЫВКИ ВАГОНОВ

Характеристика

59. Эстакада для прогрева цистерн. Фундаменты железобетонные. Конструкции эстакады железобетонные. Измеритель - 1 пог. м.

60. Нефтеловушки сборные железобетонные на расход 10 л/сек. Измеритель - 1 куб. м емкости.

61. Резервуары подземные промежуточные, железобетонные емкостью 30 куб. м. Измеритель - 1 куб. м емкости.

62. То же, емкостью 160 куб. м. Измеритель - 1 куб. м емкости.

Таблица 71

Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	59	60	61	62
1	377	50,3	55,7	20,8
2	399	53,4	59	22
3	411	54,9	61	22,7
4	445	59,4	66	24,5
5	482	64	71	26,6
6	524	70	77	28,9
7	558	74	82	30,8
8	670	90	99	37,2
9	690	92	101	37,9


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Г. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БИТУМНЫХ ПОЛУВАГОНОВ НА ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Характеристика

63. Камера для обработки битумных полувагонов. Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

64. Помещения машиниста. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

65. Насосные станции перекачки битума. Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 72

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	63/II	64/II	65/II
1	27,2	40	41,5
2	28,9	42,4	44
3	29,4	43,6	45,2
4	32,1	47,2	48,9
5	34,9	51,2	53,1
6	37,9	55,6	57,6
7	40,3	59,2	61
8	48,8	72	74
9	49,6	73	75
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 72)

Наименование	№ позиции
	63	64	65
Фундаменты	11	15	55
Стены	29	24	15
Перекрытия	-	-	8
Кровля и покрытия	11	9	6
Полы	-	3	3
Проемы	11	6	2
Отделочные работы	1	2	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3	4	3
Каналы газоходов и боров	27	-	-
Фундаменты под печь	-	32	-
Прочие работы	7	5	5
Итого	100	100	10С


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Г. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БИТУМНЫХ ПОЛУВАГОНОВ НА ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ БИТУМНЫХ ПОЛУВАГОНОВ

Характеристика

66. Колодцы приемные битума к насосной, кирпичные. Измеритель - 1 колодец.

67. Битумохранилища из сборных железобетонных блоков. Измеритель - 1 кв. м хранилища.

68. То же, бутобетонные. Измеритель - 1 кв. м хранилища.

69. Каналы битумопровода сборные, бетонные. Измеритель - 1 пог. м канала.

70. Битумопровод в канале. Измеритель - 1 пог. м канала.

71. Паропроводы на платформе. Измеритель - 1 пог. м паропровода.

72. Платформа железобетонная. Измеритель - 1 пог. м платформы.

Таблица 73

Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	66	67	68	69	70	71	72
1	890	33,8	31,4	22,1	24	12,2	91
2	940	35,8	33,3	23,4	25,5	12,9	97
3	970	36,8	34,2	24,1	26,2	13,2	100
4	1040	39,9	37	26,1	28,4	14,3	108
5	1130	43,2	40,2	28,3	30,8	15,6	117
6	1230	47	43,7	30,7	33,4	16,9	127
7	1310	50	46,5	32,7	35,6	18	135
8	1590	60	56,2	39,6	43	21,7	163
9	1610	61	57,1	40,2	43,8	22,1	166


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Д. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫХ И ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ СТАНЦИЙ

АВТОДОРОГИ, ДОРОЖКИ ПЕШЕХОДНЫЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Характеристика

73. Автодороги с бетонным покрытием.

74. Дорожки пешеходные щебеночные.

75. Озеленение территории.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 кв. м в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	73	74	75
1	3,34	0,85	0,92
2	3,54	0,9	0,97
3	3,64	0,93	1
4	3,94	1	1,08
5	4,28	1,09	1,18
6	4,64	1,18	1,28
7	4,94	1,26	1,36
8	5,98	1,52	1,64
9	6,1	1,55	1,67


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫЕ, ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ, ПУНКТЫ И ПЛОЩАДКИ

Е. ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ПРОМЫВОЧНЫХ И ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ СТАНЦИЙ

УЗКОКОЛЕЙНЫЕ ПУТИ, ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ТОПЛИВА И ШЛАКА

Характеристика

76. Узкоколейные пути из старогодных рельсов на песчаном балласте. Измеритель - 1 пог. м пути.

77. Площадки для топлива и шлака. Измеритель 1 кв. м площадки.

Таблица 75

Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.

Территориальные пояса	№ позиции
	76	77
1	13,8	1,77
2	14,6	1,88
3	15	1,93
4	16,3	2,09
5	17,6	2,27
6	19,2	2,46
7	20,4	2,62
8	24,7	3,17
9	25,1	3,22


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 4. ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

А. ЗДАНИЯ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ СЛУЖБЫ ПУТИ

Мастерские I разряда с административно-бытовым помещением для механизированных дистанций пути с отдельными подсобными цехами и зданиями

Характеристика

1. Главный корпус. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Объем здания до 10000 куб. м

2. То же, стены панельные.

3. Цехи деревообделочные. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

4. То же, стены панельные.

5. Гаражи. Фундаменты сборные железобетонные. Стены кирпичные. Кровля рулонная.

6. То же, стены панельные.

7. Склады с навесами. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Столбы навеса кирпичные.

а. Закрытая часть склада.

б. Навес.

8. То же, стены панельные, фундаменты и покрытия железобетонные.

а. Закрытая часть склада.

б. Навес.

9. Колонки бензораздаточные с заземленными резервуарами емкостью 10,5 куб. м.

Таблица 76

Восстановительная стоимость в руб. (1 куб. м здания - поз. 1-7а, 8а; 1 куб. м навеса - поз. 76, 86; 1 раздаточной - поз. 9)

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	1/II	2/II	3/II	4/II	5/II	6/II	7	8	9/ -
							а/II	б/ -	а/II	б/ -
1	14,9	15,5	24	25,3	14,1	14,4	17,7	27,3	25,1	38,6	830
2	15,8	16,4	25,4	26,8	15	15,2	18,8	28,9	26,6	40,9	880
3	16,2	16,8	26,1	27,6	15,4	15,6	19,3	29,7	27,3	42	910
4	17,6	18,2	28,3	29,9	16,7	16,9	20,9	32,2	29,6	45,5	980
5	19,1	19,8	30,7	32,4	18,1	18,4	22,7	34,9	32,1	49,3	1070
6	20,7	21,5	33,3	35,2	19,6	20	24,7	37,9	34,8	53,6	1160
7	22	22,9	35,5	37,5	20,9	21,2	26,3	40,3	37,1	57	1230
8	26,6	27,7	42,9	45,3	25,3	25,7	31,8	48,8	44,9	69	1490
9	27,1	28,1	43,6	46,1	25,7	26,1	32,3	49,6	45,6	70	1520
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 76)

Наименование	№ позиции
	1	2	3	4	5	6	7	8
							а	б	а	б
Фундаменты	9	8	10	9	11	9	9	19	9	22
Каркас железобетонный	2	5	4	-	-	5	-	-	-	-
Стены и перегородки	20	23	22	22	23	21	30	-	46	-
Покрытия	12	12	9	8	11	9	14	31	12	31
Кровля	11	11	10	18	10	10	9	19	6	15
Полы	8	7	6	7	4	7	10	22	6	15
Проемы	15	10	15	13	20	19	18	-	12	-
Отделочные работы	4	4	3	3	2	3	3	-	1	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13	13	16	16	8	7	4	5	3	4
Колонны	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10
Прочие работы	6	7	5	4	11	10	3	4	1	3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 4. ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

А. ЗДАНИЯ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ СЛУЖБЫ ПУТИ

Мастерские III разряда для механизированных дистанций пути

Характеристика

10. Здания объемом до 1500 куб. м. Фундаменты сборные, бетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 77

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	10/II
1	18,8
2	20
3	20,5
4	22,2
5	24,1
6	26,2
7	27,9
8	33,7
9	34,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 77)

Наименование	№ позиции
	10
Фундаменты	8
Стены	21
Перегородки	5
Покрытия	8
Кровля	12
Полы	7
Проемы	10
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	18
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 4. ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

Б. МАСТЕРСКИЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕМОНТНЫЕ ПУНКТЫ РАЗНЫХ СЛУЖБ, КРОМЕ СЛУЖБЫ ПУТИ

Мастерские ремонтные

Характеристика

11. Здания панельные. Фундаменты сборные железобетонные, Стены панельные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/ группа капитальности
пояса	11/II
1	24,1
2	25,6
3	26,3
4	28,4
5	30,9
6	33,5
7	35,7
8	43,2
9	43,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 78)

Наименование	№ позиции
	11
Фундаменты	5
Стены и перегородки Железобетонный каркас Перекрытия и покрытия Кровля	15  7  8  8
Полы	8
Проемы	15
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	5  25  4
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 4. ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

Б. МАСТЕРСКИЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕМОНТНЫЕ ПУНКТЫ РАЗНЫХ СЛУЖБ, КРОМЕ СЛУЖБЫ ПУТИ

Цехи (мастерские) для ремонта букс с роликовыми подшипниками пассажирских и грузовых вагонов

Характеристика

12. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

13. То же, стены панельные.

Таблица 79

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	12/II	13/II
1	19	20,8
2	20,1	22
3	20,7	22,6
4	22,4	24,5
5	24,3	26,6
6	26,4	28,9
7	28,1	30,7
8	34	37,2
9	34,6	37,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 79)

Наименование	№ позиции
	12	13
Фундаменты	7	6
Каркас железобетонный	-	6
Стены	25	23
Перекрытия	10	7
Кровля	8	8
Полы	6	6
Проемы	10	12
Отделочные работы	8	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	18	18
Металлоконструкции	4	4
Прочие работы	4	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 4. ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

Б. МАСТЕРСКИЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕМОНТНЫЕ ПУНКТЫ РАЗНЫХ СЛУЖБ, КРОМЕ СЛУЖБЫ ПУТИ

Механизированные пункты комплексной подготовки вагонов под погрузку

Характеристика

14. Производственно-бытовой корпус объемом до 1250 куб. м. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

15. То же, стены панельные.

16. То же, объемом до 1500 куб. м. Стены кирпичные.

17. То же, стены панельные.

18. То же, объемом до 2100 куб. м. Стены кирпичные.

Таблица 80

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	14/II	15/II	16/II	17/II	18/II
1	23,5	26,5	22,6	25.7	24
2	24,9	28,1	23,9	27,2	25,4
3	25,6	28,9	24,6	28	26,1
4	27,7	31,3	26,7	30,3	28,3
5	30	34	28,9	32,9	30,7
6	32,6	36,9	31,4	35,7	33,3
7	34,7	39,3	33,4	38	35,5
8	42	47,5	40,4	46	42,9
9	42,7	48,3	41,1	46,8	43,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 80)

Наименование	№ позиции
	14	15	16	17	18
Фундаменты	8	7	8	7	8
Каркас железобетонный Стены	-  28	3  24	-  27	3  24	-  22
Покрытия	9	10	9	11	9
Кровля	10	12	11	11	13
Полы	7	6	7	7	9
Проемы	9	11	9	11	12
Отделочные работы	6	6	7	5	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	19  4	18  3	19  3	18  3	18  3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 4. ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

Б. МАСТЕРСКИЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕМОНТНЫЕ ПУНКТЫ РАЗНЫХ СЛУЖБ, КРОМЕ СЛУЖБЫ ПУТИ

Пункты эксплуатационно-ремонтные

Характеристика

19. Объединенные для низовых линейных подразделений механизированных дистанций пути. Здания объемом до 2000 куб. м. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные, панельные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

20. То же, с объемом здания более 2000 куб. м.

Таблица 81

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	19/II	20/II
1	30,3	25,1
2	32,1	26,6
3	33	27,4
4	35,7	29,6
5	38,8	32,2
6	42,1	34,9
7	44,8	37,2
8	54,2	45
9	55,1	45,7
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 81)

Наименование	№ позиции
	19	20
Фундаменты	8	8
Стены	16	15
Перегородки	5	5
Покрытия	10	9
Кровля	8	10
Полы	4	6
Проемы	9	10
Отделочные работы	5	5
Внутренние сантехнические к электротехнические работы	24	21
Прочие работы	11	11
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 4. ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

Б. МАСТЕРСКИЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕМОНТНЫЕ ПУНКТЫ РАЗНЫХ СЛУЖБ, КРОМЕ СЛУЖБЫ ПУТИ

Здания эксплуатационных баз

Характеристика

21. Механизированной дистанции пути. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

22. То же, околотков механизированных дистанций пути.

23. То же, с гаражом для дрезины.

Таблица 82

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	21/II	22/II	23/II
1	19,2	22,1	22
2	20,3	23,4	23,4
3	20,9	24,1	24
4	22,6	26	26
5	24,5	28,3	28,2
6	26,6	30,7	30,6
7	28,4	32,7	32,6
8	34,3	39,5	39,5
9	34,9	40,2	40,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 82)

Наименование	№ позиции
	21	22	23
Фундаменты	8	9	7
Стены	23	23	24
Перегородки	1	1	-
Покрытия	11	9	8
Кровля	9	9	8
Полы	4	7	5
Проемы	14	11	14
Отделочные работы	3	2	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13	14	17
Специальные работы (путь, смотровые канавы и др.)	13	13	9
Прочие работы	1	2	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика

1. Здания тяговых подстанций несовмещенных и совмещенных. Фундаменты железобетонные. Станы кирпичные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная.

2. То же, фундаменты бутовые или бутобетонные. Стены из бетонных блоков. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

3. Здания тяговых подстанций унифицированных. Фундаменты железобетонные. Стены панельные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

4. Здания распределительных устройств тяговых подстанций объемом до 400 куб. м. Фундаменты бутобетонные или железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

5. То же, объемом более 400 куб. м.

Таблица 83

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	№ позиции / группа капитальности
	1/II	2/II	3/II	4/II	5/II
1	22,4	20,6	30,6	22,1	20
2	23,7	21,8	32,4	23,4	21,2
3	24,4	22,5	33,3	24,1	21,8
4	26,4	24,3	36,1	26	23,6
5	28,6	26,4	39,1	28,3	25,6
6	31,1	28,6	42,5	30,7	27,8
7	33,1	30,5	45,2	32,7	29,6
8	40	36,9	54,7	39,5	35,8
9	40,7	37,5	55,6	40,2	36,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 83)

Наименование	№ позиции
Фундаменты	11	6	10	16	17
Каркас	-	-	4	-	-
Стены и перегородки	23	30	21	37	31
Перекрытия	6	-	-	-	-
Покрытие и кровля	12	19	15	16	18
Полы	6	7	5	3	3
Проемы	13	7	6	6	6
Отделочные работы	10	4	4	2	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	14	19	25	4	5
Специально-строительные работы	4	7	8	10	16
Прочие работы	1	1	2	6	3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Характеристика

Опоры железобетонные, конструкции металлические, каналы кабельные

6. Для опорных тяговых подстанций постоянного тока напряжением 110 кв.

7. То же, промежуточных.

8. То же, напряжением 10 кв.

9. То же, проходных напряжением 110 кв (с чехословацким РВ).

10. Районные, напряжением 35 кв.

11. Для промежуточных тяговых подстанций переменного тока напряжением 220 кв.

12. То же, напряжением 150 кв.

13. Для опорных тяговых подстанций переменного тока напряжением 150 кв.

14. То же, напряжением 110 кв.

15. То же, с отделителями на трансформаторах.

16. То же, напряжением 35 кв.

17. Для проходных тяговых подстанций переменного тока напряжением 27,5 кв.

18. То же, 35 кв.

Без кабельных каналов

19. Рамные для унифицированных отпаечных тяговых подстанций постоянного и переменного тока напряжением 110 кв без устройств для плавки гололеда.

20. То же, для питающих и приемных с устройствами для плавки гололеда,

21. То же, для транзитных без устройств и с устройствами для плавки гололеда.

Таблица 84

Восстановительная стоимость 1 устройства в руб.

Террито	№ позиции
риальные	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
пояса
1	42200	27500	8100	24500	15100	33200	23600	58700	64000	29800	18500	22300	19800	10400	11 600	14000
2	44800	29200	8600	26000	16000	35200	25100	62000	68000	31600	19600	23600	21000	11000	12300	14800
3	46000	30000	8900	26700	16400	36200	25800	64000	70000	32500	20100	24300	21600	11400	12 700	15200
4	49800	32500	9600	28900	17800	39200	27900	69000	75000	35200	21800	26300	23400	12300	13700	16500
5	54100	35200	10400	31400	19300	42500	30300	75000	82000	38200	23600	28500	25400	13300	14900	17900
6	58700	38300	11300	34100	21000	45100	32900	82000	89000	41600	25700	31000	27600	14500	16200	19400
7	62000	40800	12100	36300	22300	49100	35000	87000	95000	44100	27300	33000	29400	15400	17200	20700
8	76000	49300	14600	43900	27000	59400	42300	105000	114000	53400	33100	39900	35500	18700	20800	25000
9	77000	50000	14800	44600	27400	60000	43000	107000	116000	54300	33600	40600	36100	19000	21100	25400
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 84)

Наименование	№ позиции
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Опоры	57	54	61	61	47	61	61	52	62	60	77	73	72	28	35	32
Конструкции металлические	12	12	21	29	36	19	15	30	17	33	18	18	25	72	65	68
Каналы кабельные	31	34	18	10	17	12	9	9	21	7	5	9	3	-	-	-
Прочие работы	-	-	-	-	-	8	15	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика

А. Закрытые

22. С двумя трансформаторами. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные, блочные. Покрытие сборное железобетонное. Кровля рубероидная.

23. То же, с одним трансформатором.

24. Для автоблокировки. Объемом до 400 куб. м. Фундаменты из бетонных блоков. Стены кирпичные, блочные. Покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная.

25. То же, объемом до 300 куб. м.

Б. Открытые

26. Для отбора мощности от линий ДПР. Мощностью 2х560 кв а (2х630 кв а) напряжением 25/6,3 кв. Питание от одной тяговой подстанции.

27. То же, мощностью 2х560 кв а (2х630 кв а). Питание от двух тяговых подстанций.

Таблица 85

Восстановительная стоимость в руб. (1 куб. м здания - поз. 22 - 25; 1 подстанции - поз. 26, 27)

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	22/II	23/II	24/II	25/II	26/-	27/-
1	23,9	27,2	27,1	31,8	4530	5510
2	25,3	28,9	28,7	33,7	4810	5840
3	26	29,7	29,5	34,6	4940	6000
4	28,2	32,1	32	37,5	5350	6500
5	30,6	34,8	34,7	40,7	5800	7100
6	33,2	37,8	37,7	44,2	6300	7700
7	35,3	40,3	40,1	47	6700	8200
8	42,8	48,7	48,5	56,9	8100	9900
9	43,5	49,6	49,3	57,8	8300	10000
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 85)

Наименование	№ позиции
	22	23	24	25	26	27
Фундаменты и земляные	22	24	24	26	8	7
Стены	37	39	33	32	-	-
Перегородки	-	-	1	1	-	-
Перекрытия	5	4	19	17	-	-
Кровля	4	3			-	-
Полы	3	2	8	8	-	-
Проемы	20	18	12	13	-	-
Отделочные работы	4	4	2	2	-	-
Опоры железобетонные	-	-	-	-	29	26
Ограждение	-	-	-	-	48	51
Наружное электроосвещение	-	-	-	-	15	16
Внутреннее электроосвещение	1	1	-	-	-	-
Прочие работы	4	5	1	1	-	-
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ПОСТЫ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Характеристика

28. Здания постов объемом до 225 куб. м с подключением к контактной сети. Фундаменты бутобетонные. Стены из шлакобетонных блоков. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

29. То же, объемом более 225 куб. м.

30. Посты с дистанционной и максимально направленной защитой или с телеблокировкой. Открытые с ограждением.

31. Посты с устройством компенсации реактивной мощности. Открытые с будкой реактора и ограждением.

Таблица 86

Восстановительная стоимость в руб. (1 куб. м здания - поз. 28, 29; 1 поста - поз. 30, 31)

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	28/II	20/II	30/-	31/-
1	45,2	27,7	4050	4960
2	47.9	29,3	4300	5260
3	49,2	30,2	4420	5410
4	53,3	32,6	4780	5850
5	57,8	35,4	5190	6300
6	63	38,5	5630	6900
7	67	40,9	6000	7300
8	81	49,5	7300	8900
9	82	50,3	7400	9000
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 86)

Наименование	№ позиции
	28	29	30	31
Фундаменты	15	13	-
Стены	36	42	-
Покрытия и кровля	9	12	-
Полы	1	3	-
Проемы	2	2	-
Отделочные работы	1	1	-
Опоры	21	17	59	11
Будка реактора	-	-	-	43
Электроосвещение открытых постов	-	-	3	3
Ограждение	-	-	38	43
Прочие работы	15	10	-	-
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика

32. Здания пунктов 6-10 кв с распределительными устройствами и трансформаторами внутренней установки. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные, блочные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

33. 6-10 кв с распределительными устройствами и трансформаторами наружной установки. Открытые с ограждением и зданием щита.

Таблица 87

Восстановительная стоимость в руб. (1 куб. м здания поз. 32, 1 пункта - поз. 33)

Территориальные	№ позиции/капитальности
пояса	32/II	33/-
1	22,3	4960
2	23,7	5260
3	24,3	5400
4	26,3	5850
5	28,6	6300
6	31	6900
7	33	7300
8	39,9	8900
9	40,6	9000
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 87)

Наименование	№ позиции
	32	33
Фундаменты	16	-
Стены	25	-
Покрытия и кровля	26	-
Полы	3	-
Проемы	11	-
Отделочные работы	2	-
Электроосвещение	3	-
Земляные работы и железобетонные конструкции открытой части	-	20
Ограждение	-	37
Здание щита	-	39
Прочие работы	14	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

КОМПРЕССОРНЫЕ

Характеристика

34. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные, Кровля рулонная.

Таблица 88

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	34/II
1	27,1
2	28,7
3	29,5
4	32
5	34,7
6	37,6
7	40,1
8	48,5
9	49,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 88)

Наименование	№ позиции
	34
Фундаменты	19
Стены	25
Покрытия и кровля	13
Полы	6
Проемы	9
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	13
Прочие работы	14
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

УЧАСТКИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика

35. Здания главных корпусов объемом до 2500 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные, блочные. Покрытия и перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

36. То же, объемом до 4000 куб. м.

37. То же, объемом более 4000 куб. м.

38. Здания вспомогательных корпусов с закрытыми и открытыми частями. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные, блочные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 89

Восстановительная стоимость в руб. (1 куб. м здания - поз. 35, 36 и 37; 1 куб. м строительного объема - поз. 38)

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	35/II	36/II	37/II	38/II
1	18,6	17,4	16,8	12,2
2	19,7	18,4	17,9	12,9
3	20,2	18,9	18,4	13,3
4	21,9	20,5	19,9	14,4
5	23,8	22,2	21,6	15,6
6	25,8	24,1	23,4	17
7	27,5	25,7	24,9	18,1
8	33,3	31,1	30,1	21,9
9	33,8	31,6	30,7	22,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 89)

Наименование	№ позиции
	35	36	37	38
Фундаменты	8	7	9	9
Каркас железобетонный	-	-	-	10
Стены	27	25	27	27
Перекрытия	4	3	2	6
Кровля и покрытия	13	14	15	11
Полы	8	8	9	9
Проемы	12	15	12	5
Отделочные работы	8	8	6	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	17	16	17	11
Металлоконструкции	-	-	-	4
Прочие работы	3	4	3	6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПУНКТОВ ДИСТАНЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ СО СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Характеристика

39. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные, блочные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 90

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	39/II
1	17,7
2	18,8
3	19,3
4	20,9
5	22,6
6	24,6
7	26,2
8	31,7
9	32,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 90)

Наименование	№ позиции
	39
Фундаменты	9
Стены	26
Перегородки	4
Покрытия и кровля	15 5
Проемы	14
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4  18
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПУНКТОВ ДИСТАНЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И УЧАСТКОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика

40. Здания котельных без отопительных котлов. Фундаменты сборные железобетонные башмачного типа. Колонны сборные железобетонные. Стены панельные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 91

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	40/II
1	36,5
2	38,7
3	39,8
4	43
5	46,7
6	50,7
7	54
8	63
9	66
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 91)

Наименование	№ позиции
	40
Фундаменты	10
Каркас железобетонный Стены	6  21
Перегородки	2
Покрытия	6
Кровля	7
Полы	4
Проемы	7
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1  22
Прочие работы	14
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЗДАНИЯ СЛУЖЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕТЕВОГО РАЙОНА

Характеристика

41. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные, блочные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 92

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	41/II
1	21,4
2	22,7
3	23,3
4	25,2
5	27,4
6	29,7
7	31,6
8	38,3
9	38,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 92)

Наименование	№ позиции
	41
Фундаменты	7
Стены	20
Перегородки	4
Покрытия	9
Кровля	11
Полы	6
Проемы	12
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6  18
Металлоконструкции Прочие работы	2  5
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЗАКРЫТЫЕ

Характеристика

42. Склады дежурных пунктов дистанции контактной сети, совмещенных с тяговыми подстанциями. Фундаменты сборные железобетонные. Стены панельные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Объем здания склада до 200 куб. м.

43. Склады участков энергоснабжения. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Объем здания склада до 250 куб. м.

44. Склады участков энергоснабжения, совмещенных с дежурными пунктами дистанции контактной сети. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Объем здания склада до 300 куб. м.

Таблица 93

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	42/II	43/II	44/II
1	21,3	15,1	14,7
2	22,6	16	15,6
3	23,2	16,4	16
4	25,1	17,8	17,4
5	27,2	19,3	18,8
6	29,6	21	20,4
7	31,5	22,3	21,8
8	38,1	27	26,3
9	38,7	27,5	26,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 93)

Наименование	№ позиции
	42	43	44
Фундаменты	14	26	25
Стены	40	35	34
Кровля и покрытия	20	19	19
Полы	5	12	12
Проемы	9	4	5
Отделочные работы	7	1	1
Электроосвещение	2	1	2
Прочие работы	3	2	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОТКРЫТЫЕ

Характеристика

45. Навесы дежурных пунктов дистанции контактной сети. Фундаменты. Столбы. Покрытия сборные железобетонные. Стены панельные. Кровля рулонная. Площади навесов до 50 кв. м.

46. То же, совмещенных с тяговыми подстанциями.

47. Навесы участков энергоснабжения. Фундаменты сборные бетонные. Столбы кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Площади навесов до 100 кв. м. Навесы без стен.

48. То же, совмещенных с дежурным пунктом дистанции контактной сети.

Таблица 94

Восстановительная стоимость 1 кв. м навеса в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	45/II	46/II	47/II	48/II
1	51,4	49,6	20,1	21,6
2	54,4	52,6	21,3	22,9
3	56	54,1	21,9	23,5
4	61	58,5	23,8	25,4
5	66	64	25,8	27,6
6	71	69	28	30
7	76	73	29,8	31,9
8	92	89	36	38,6
9	93	90	36,6	39,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 94)

Наименование	№ позиции
	45	46	47	48
Фундаменты	16	12	23	23
Стены и каркас	32	34	-	-
Покрытия и кровля	35	39	44	44
Полы	11	10	28	29
Электроосвещение	2	2	2	2
Прочие работы	4	3	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ПРИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика

49. Платформы погрузочные с пандусами. Фундаменты и подпорные стенки сборные, бетонные. Засыпка из обыкновенных грунтов. Покрытия асфальтовые по щебеночно-песчаному основанию.

Таблица 95

Восстановительная стоимость 1 кв. м платформы в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	49
1	58,6
2	62
3	64
4	69
5	75
6	81
7	87
8	105
9	107
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 95)

Наименование	№ позиции
	49
Земляные работы	7
Стенки подпорные	67
Покрытия асфальтовые платформы и пандуса	19
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ДЛЯ ГОРЮЧЕГО И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕЖУРНОГО ПУНКТА КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Характеристика

50. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная

Таблица 96

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	50/II
1	28,4
2	30,1
3	31
4	33,6
5	36,4
6	39,5
7	42,1
8	50,9
9	51,7
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 96)

Наименование	№ позиции
	50
Фундаменты	21
Стены	36
Покрытия и кровля	12
Полы	3
Проемы	13
Отделочные работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 5. ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАСЛА УЧАСТКА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика

51. Склады с тремя заглубленными цистернами емкостью по 50 куб. м.

52. Склады с тремя подземными железобетонными баками емкостью по 20 куб. м.

53. То же, емкостью по 40 куб. м.

Таблица 97

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	51	52	63
1	70	91	57
2	74	96	60
3	76	99	62
4	82	107	67
5	89	116	73
6	97	126	79
7	103	135	84
8	125	163	102
9	127	165	104
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 97)

Наименование	№ позиции
	51	52	53
Фундаменты	20	14	19
Обвалование и ливневая канализация	14	18	20
Каналы и трубопроводы	13	32	27
Резервуары и их монтаж	-	25	24
Цистерны и их монтаж	48	-	-
Электротехнические работы	2	5	5
Прочие работы	3	6	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НАДЗЕМНЫЕ

Характеристика

1. Здания объемом до 175 куб. м. Фундаменты бетонные, бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные.

2. Здания объемом до 500 куб. м, без шахты. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные.

3. То же, с шахтой.

4. Здания объемом до 1000 куб. м, без шахты. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные.

5. То же, с шахтой.

6. Здания объемом более 1000 куб. м, без шахты. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные.

7. То же, с шахтой.

Таблица 98

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	1/II	2/III	3/III	4/II	5/II	6/II	7/II
1	27	23,3	23,8	20,4	20 7	17,4	18.4
2	28,6	24,7	25,2	21,6	21,9	18,5	19,4
3	29,4	25,4	25,9	22	22,6	19	20
4	31,9	27,5	28	24,1	24,4	20,6	21,6
5	34,6	29,8	30,4	26,1	26,5	22,3	23,5
6	37,5	32,4	33	28,4	28,8	24,2	25,5
7	40	34,5	35,2	30,2	30,6	25,8	27,2
8	48,3	41,7	42,5	36,6	37	31,2	32,8
9	49,1	42,4	43,2	37,2	37,7	31,7	33,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 98)

Наименование	№ позиции
	1	2	3	4	5	6	7
Фундаменты	12	17	11	17	9	14	9
Стены	27	53	36	42	27	40	28
Перекрытия	21	3	3	10	8	13	9
Кровля	6	4	3	4	3	4	3
Полы	2	2	2	2	2	2	1
Проемы	6	6	3	7	6	6	6
Отделочные работы	1	3	2	1	1	1	1
Шахта	-	-	28	-	27	-	25
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	9	4	4	4	4	5	5
Прочие работы	16	8	8	13	13	15	13
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ В ШАХТЕ

Характеристика

8. Диаметр шахты 4 м, глубина 4 м. Шахта из сборного железобетона. Перекрытия железобетонные. Фундаментом надземного павильона являются стенки шахты. Стены павильона кирпичные. Покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рубероидная.

9. То же, глубина шахты 6 м.

10. То же, глубина шахты 9 м.

Таблица 99

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	8/II	9/II	10/II
1	33,2	34,3	34,6
2	35,2	36,4	36,6
3	36,2	37,4	37,7
4	39,2	40,5	40,8
5	42,5	43,9	44,3
6	46,2	47,7	48,1
7	49,2	50,8	51,2
8	59,4	61	62
9	60	62	63
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 99)

Наименование	№ позиции
	8	9	10
Павильон	42	31	22
Шахта	54	66	76
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4	3	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НАД АРТЕЗИАНСКИМИ СКВАЖИНАМИ ДИАМЕТРОМ 100; 150; 200; 250 и 300 мм

Характеристика

11. Надземные. Павильоны из сборных железобетонных элементов. Кровля рубероидная.

12. Подземные. Шахта и перекрытия из железобетонных блоков.

Таблица 100

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	11/II	12/II
1	45,2	75
2	47,9	80
3	49,2	82
4	53,3	89
5  6	57,8  63	96  105
7  8  9	67  81  82	111  135  137
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 100)

Наименование	№ позиции
	11	12
Павильон	56	-
Шахта	37	79
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7	9
Прочие работы	-	12
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (РЕШЕТЧАТЫЕ) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАКОМ

Характеристика

13. Башни высотой 10 м с баком емкостью 80 куб. м, фундаменты железобетонные, раздельные. Опорные конструкции из сборных железобетонных элементов. Бак металлический из сборных блоков. Крыша над баком с фонарем. Кровля из оцинкованного железа. Бак и стояк утеплены.

14. То же, с баком емкостью 120 куб. м.

15. То же, с баком емкостью 160 куб. м.

16. То же, с баком емкостью 200 куб. м.

17. То же, с баком емкостью 250 куб. м.

18. То же, с баком емкостью 300 куб. м.

Таблица 101

Восстановительная стоимость 1 башни в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	13	14	15	16	17	18
1	8100	8900	9700	11 100	11800	13100
2	8500	9400	10300	11700	12500	13900
3	8800	9700	10600	12000	12900	14300
4	9500	10500	11400	13000	14000	15400
5	10300	11400	12400	14200	15100	16700
6	11200	12400	13500	15400	16400	18200
7	11900	13200	14400	16400	17500	19400
8	14400	15900	17400	19800	21200	23400
9	14700	16200	17700	20100	21500	23800
Таблица 102

Дополнительная восстановительная стоимость на изменение 1 м высоты башни в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	13-15	16; 17	18
1	261	314	346
2	276	333	366
3	284	343	377
4	308	371	408
5	334	402	442
6	362	437	480
7	386	465	512
8	467	563	620
9	475	572	630
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 101)

Наименование	№ позиции
	13	14	15	16	17	18
Фундаменты	8	8	7	8	8	8
Крыша над баком	3	3	3	3	3	4
Опорные конструкции башни Центральный стояк с утеплением	13  16	15  14	14  13	15  12	14  11	14  11
Бак металлический Утепление бака	27  10	29  10	32  11	31  12	34  12	34  12
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Отделочные работы	5  3	4  3	4  3	4  3	3  3	3  3
Прочие работы	15	14	13	12	12	11
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАКОМ

Характеристика

19. Башни высотой 10 м с баком емкостью 100 куб. м. Фундаменты сборноблочные. Ствол башни и шатер для бака кирпичные. Перекрытие под бак железобетонное монолитное или из сборного железобетона. Полы цементные. Кровля рубероидная. Отопление печное.

20. То же, с баком емкостью 150 куб. м.

21. То же, с баком емкостью 200 куб. м.

Таблица 103

Восстановительная стоимость 1 башни в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	19	20	21
1	14200	15200	16300
2	15000	16100	17200
3	15500	16600	17700
4	16700	18000	19200
5	18200	19500	20800
6	19700	21200	22600
7	21000	22500	24100
8	25400	27300	29100
9	25800	27700	29600
Таблица 104

Дополнительная восстановительная стоимость на изменение 1 м высоты башни в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	19	20	21
1	543	537	543
2	576	570	576
3	592	586	592
4	640	630	640
5	700	690	700
6	760	750	750
7	800	800	800
8	970	960	970
9	990	980	990
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 103)

Наименование	№ позиции
	19	20	21
Фундаменты	11	11	10
Ствол башни	31	28	25
Перекрытие под бак	6	8	8
Шатер башни	22	23	24
Бак металлический	13	15	19
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Печь	8  9	7  8	7  7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ БАКОМ

Характеристика

22. Башни высотой 10 м с баком емкостью 100 куб. м. Фундаменты сборноблочные. Ствол башни и шатер для бака кирпичные. Перекрытие под бак железобетонное монолитное или из сборного железобетона. Полы цементные. Кровля рубероидная. Отопление печное.

23. То же, с баком емкостью 150 куб. м.

24. То же, с баком емкостью 200 куб. м.

Таблица 105

Восстановительная стоимость 1 башни в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	22	23	24
1	13900	15000	16100
2	14700	15900	17100
3	15100	16300	17600
4	16400	17700	19100
5	17800	19200	20700
6	19300	20800	22400
7	20500	22200	23900
8	24800	26800	28900
9	25200	27300	29400
Таблица 106

Дополнительная восстановительная стоимость на изменение 1 м высоты башни в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	22	23	24
1	462	462	471
2	490	490	499
3	504	504	513
4	545	545	556
5	592	592	600
6	640	640	650
7	680	680	700
8	830	830	840
9	840	840	860
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 105)

Наименование	№ позиции
	22	23	24
Фундаменты	11	11	11
Ствол башни	30	28	26
Перекрытие под бак	9	9	9
Шатер башни	22	23	24
Бак металлический	9	11	13
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Печь	10  9	10  8	9  8
Итого.....	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОПРИЕМНИКИ ПРИ ЗАБОРЕ ВОДЫ ДО 10000 куб. м В СУТКИ

Характеристика

25. Речные с оголовком эстакадного типа, открытые.

26. Озерные с оголовком эстакадного типа, открытые.

27. Открытые, островного типа с оголовком на железобетонной плите.

28. Речные со свайным оголовком.

29. То же, с ряжевым оголовком.

30. Водоприемники типа защитных свайных кустов.

Таблица 107

Восстановительная стоимость 1 водоприемника в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	25	26	27	28	29	30
1	277	350	1540	2200	1890	63
2	294	371	1630	2330	2010	67
3	302	382	1680	2400	2060	69
4	327	413	1820	2590	2230	75
5	355	448	1970	2810	2420	81
6	385	487	2140	3060	2630	88
7	410	518	2280	3250	2800	94
8	496	630	2760	3930	3390	114
9	504	640	2800	4000	3450	115


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ ВОДОЗАБОРНЫЕ

Характеристика

31. Колодцы круглые, железобетонные, опускного типа Диаметр (внутренний) 1,5 м. Глубина 6-8 м.

32. То же, глубиной 8-10 м.

33. То же, глубиной 10-12 м.

34. То же, диаметром 2,85 м, глубиной 6-8 м.

35. То же, глубиной 8-10 м.

36. То же, глубиной 10-12 м.

Таблица 108

Восстановительная стоимость 1 пог. м колодца в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	31	32	33	34	35	36
1	192	185	160	437	398	380
2	204	196	169	463	422	402
3	210	201	174	476	434	414
4	227	218	188	516	470	448
5	246	236	204	559	510	486
6	268	257	222	610	554	528
7	285	273	236	650	590	562
8	345	331	286	780	710	680
9	350	336	291	800	730	690


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ДВУМЯ МЕДЛЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Характеристика

37. Здания двухэтажные. Нижний этаж - шахта из монолитного железобетона. Стены второго этажа кирпичные. Перекрытия и кровля из монолитного железобетона. Резервуары фильтров железобетонные. Площадь фильтров по 15,9 кв. м. Производительность установки 40 - 100 куб. м воды в сутки.

38. То же, площадь фильтров по 47,3 кв. м, производительность установки 100 - 250 куб. м воды в сутки.

39. То же, площадь фильтров по 96 кв. м, производительность установки 250 - 630 куб. м воды в сутки.

Таблица 109

Восстановительная. стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	37/II	38/II	39/II
1	34,2	30,1	26,7
2	36,3	31,9	28,3
3	37,3	32,8	29,1
4	40,4	35,5	31,5
5	43,8	38,5	34,2
6	47,6	41,8	37,1
7	50,7	44,5	39,6
8	61	53,9	47,8
9	62	54,8	48,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 109)

Наименование	№ позиции
	37	38	39
Шахта	18	12	8
Стены второго этажа	13	8	5
Перекрытия и кровля	3	2	1
Проемы	2	1	1
Отделочные работы	1	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	2	1	1
Фильтры (емкости)	51	61	68
Загрузка фильтров	5	10	13
Печь	3	2	1
Прочие работы	2	2	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОАГУЛЯЦИИ

Характеристика

40. Здание двухэтажное с отстойниками и фильтрами, фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия и кровля железобетонные. Отопление центральное от встроенной котельной. Производительность установки до 100 куб. м воды в сутки при односменной работе.

41. То же, стены панельные. Производительность установки 200-400 куб. м воды в сутки при односменной работе. Отопление центральное от теплосети.

Таблица 110

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	40/II	41/II
1	26,9	27,3
2	28,5	29
3	29,3	29,8
4	31,7	32,2
5	34,4	35
6	37,4	38
7	39,8	40,4
8	48,1	48,9
9	48,9	49,7
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 110)

Наименование	№ позиции
	40	41
Фундаменты	10	9
Стены	27	26
Перегородки	2	2
Перекрытия	3	5
Кровля совмещенная	8	14
Полы	2	5
Проемы	8	9
Отделочные работы	4	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	9	6
(в том числе котельная)	(3)	-
Блок железобетонный для отстойников и фильтров	-	10
Загрузка фильтров	-	1
Прочие работы	27	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ХЛОРИРОВАНИЯ ВОДЫ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТЬЮ И ЖИДКИМ ХЛОРОМ

Характеристика

42. Здание одноэтажное, кирпичное. Фундаменты из бетонных блоков. Покрытие из сборного железобетона. Кровля рулонная из рубероида. Отопление печное. Производительность установки 0,15 кг хлора в час.

43. То же, производительностью 0,75 кг хлора в час.

Таблица 111

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	42/II	43/II
1	36,8	35,2
2	39	37,3
3	40,1	38,3
4	43,5	41,5
5	47,1	45
6	51,2	48,9
7	54,5	52
8	66	63
9	67	64
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 111)

Наименование	№ позиции
	42	43
Фундаменты	10	12
Стены	32	31
Перекрытия и кровля совмещенные	19	19
Полы	2	1
Проемы	9	6
Отделочные работы	1	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13	13
Прочие работы	14	17
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 6. ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ ШАХТНЫЕ ПИТЬЕВЫЕ

Характеристика

44. Колодцы из бетонных колец, круглые, глубиной до 12 м, диаметром 1 м. Будка надземная - деревянная, каркасно-обшивная.

Таблица 112

Восстановительная стоимость 1 пог. м в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	44
1	99
2	105
3	108
4	117
5	127
6	138
7	147
8	178
9	181
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 112)

Наименование	№ позиции
	44
Строительные работы Будка надземная Благоустройство (забор, калитка, навесы, озеленения	62  19  19
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

А. ВОКЗАЛЫ, ЗДАНИЯ РАЗЪЕЗДОВ И ПАВИЛЬОНЫ

Вокзалы большие объемом до 40000 куб. м

Характеристика

1. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

Таблица 113

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	1/1
1	18,8
2	19,9
3	20,4
4	22,1
5	24
6	26,1
7	27,8
8	33,6
9	34,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 113)

Наименование	№ позиции
	1
Фундаменты	3
Стены	36
Перекрытия	9
Кровля	4
Полы	9
Проемы	5
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	15  12
(в том числе котельная)	(2)
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

А. ВОКЗАЛЫ, ЗДАНИЯ РАЗЪЕЗДОВ И ПАВИЛЬОНЫ

Вокзалы объемом до 5000 куб. м

Характеристика

2. Здание объемом до 5000 куб. м с центральным отоплением от встроенной котельной. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

3. То же, объемом до 1500 куб. м. Фундаменты и перекрытия сборные железобетонные. Стены кирпичные. Кровля совмещенная.

4. То же, стены панельные.

5. Здание объемом до 500 куб. м. Отопление от встроенной котельной. Фундаменты и перекрытия сборные железобетонные. Стены кирпичные. Кровля совмещенная.

6. То же, с навесом, стены панельные.

7. То же, с навесом, стены деревянные брусчатые или рубленые. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Перекрытия деревянные. Кровля из волнистой асбофанеры. Отопление печное.

Таблица 114

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	2/I	3/I	4/I	5/I	6/I	7/IV
1	28	39,6	43,4	51,6	56,8	37,5
2	29,7	41,9	46	54,7	60	39,7
3	30,6	43,1	47,3	56,3	62	40,3
4	33,1	46,7	51,2	61	67	44,2
5	35,9	50,6	55,6	66	73	48
6	39	55	60	72	79	52,1
7	41,5	58,6	64	76	Й4	55,5
8	50,2	71	78	92	102	67
9	51	72	79	94	103	68
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 114)

Наименование	№ позиции
	2	3	4	5	6	7
Фундаменты	6	13	9	5	7	6
Стены	17	16	17	21	20	28
Перегородки	4	4	9	2	2	3
Перекрытия	14	14	15	14	18	11
Кровля	6	5	5	4	5	3
Полы	9	6	6	5	7	7
Проемы	13	15	14	24	1.6	17
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6  19	6  14	6  13	5  13	5  12	8  14
(в том числе котельная) Прочие работы (в том числе навес)	(3)  6  -	(3)  7  -	(3)  6  -	(3)  7  (3)	(3)  8  (3)	-  3  -
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

А. ВОКЗАЛЫ, ЗДАНИЯ РАЗЪЕЗДОВ И ПАВИЛЬОНЫ

Здания разъездов объемом до 150 куб. м

Характеристика

8. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры. Отопление печное.

9. То же, стены из шлакобетонных камней, ракушечника и туфа.

10. То же, стены деревянные брусчатые, перекрытия деревянные.

Таблица 115

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	8/I	9/III	10/IV
1	42,2	48,6	45,6
2	44,7	51,5	48,3
3	46	53	49,7
4	49,8	57,4	53,8
5	54	62	58,3
6	58,7	68	63
7	62	72	67
8	76	87	82
9	77	88	83
Удельный вес конструктивных элементов (к табл. 115)

Наименование	№ позиции
	8	9	10
Фундаменты	6	6	5
Стены	41	33	35
Перегородки	2	2	1
Перекрытия	6	6	11
Кровля	5	5	5
Полы	5	4	5
Проемы	16	17	15
Отделочные работы	7	13	16
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	2	3	3
Прочие работы	10	11	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

А. ВОКЗАЛЫ, ЗДАНИЯ РАЗЪЕЗДОВ И ПАВИЛЬОНЫ

Здания пригородных пассажирских павильонов на боковых платформах

Характеристика

11. Павильоны трехсекционные. Фундаменты сборные железобетонные. Каркас и перекрытия сборные железобетонные. Кровля из армоцементных складчатых панелей. Стены кирпичные и витражи.

12. То же, стены панельные и витражи.

13. То же, четырехсекционные. Стены кирпичные и витражи.

14. То же, стены панельные и витражи.

15. То же, пятисекционные. Стены кирпичные и витражи.

16. То же, стены панельные и витражи.

Таблица 116

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади горизонтальной проекции кровли в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	11/I	12/I	13/I	14/I	15/I	16/I
1	55,3	56,1	53,1	53,4	50,5	51,7
2	58,6	59,5	56,3	56,6	53,5	54,8
3	60	61	57,9	58,2	55	56,4
4	65	66	63	63	60	61
5	71	72	68	68	65	66
6	77	78	74	74	70	72
7	82	83	79	79	75	77
8	99	100	95	96	80	93
9	101	102	97	97	92	94
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 116)

Наименование	№ позиции
	11	12	13	14	15	16
Фундаменты	15	10	13	10	13	9
Стены кирпичные, панельные	13	10	11	8	9	7
Перегородки	1	1	1	1	1	1
Перекрытия и кровля	19	21	19	20	19	20
Полы	3	4	3	3	2	3
Проемы	5	5	4	4	3	3
Отделочные работы	8	9	8	8	8	9
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	16	17	15	17	16	16
Витражи- стены	20	23	26	29	29	32
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

А. ВОКЗАЛЫ, ЗДАНИЯ РАЗЪЕЗДОВ И ПАВИЛЬОНЫ

Здания пригородных пассажирских павильонов на промежуточных платформах

Характеристика

17. Павильоны трехсекционные. Фундаменты сборные железобетонные. Каркас и перекрытия сборные железобетонные. Кровля из армоцементных панелей. Стены кирпичные и витражи.

18. То же, стены панельные и витражи.

19. То же, четырехсекционные. Стены кирпичные и витражи.

20. То же, стены панельные и витражи.

21. То же, пятисекционные. Стены кирпичные и витражи.

22. То же, стены панельные и витражи.

Таблица 117

Восстановительная стоимость 1 куб. м площади горизонтальной проекции кровли в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	17/I	18/I	19/I	20/I	21/I	22/I
1	48,4	49,7	46,7	47,5	44,8	46,1
2	51,3	52,7	49,5	50,3	47,5	48,8
3	52,7	54,2	50,9	51,8	48.8	50,2
4	57,1	53,6	55,1	56	52,8	54,4
5	62	64	59,8	61	57,3	59
6	67	69	65	66	62	64
7	72	74	69	70	66	68
8	87	89	84	85	80	82
9	88	90	85	86	82	84
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 117)

Наименование	№ позиции
	17	18	19	20	21	22
Фундаменты	14	10	13	9	13	9
Стены кирпичные, панельные	13	9	11	8	9	7
Перегородки	1	1	1	1	1	1
Перекрытия и кровля	20	22	20	21	20	20
Полы	3	4	3	3	2	3
Проемы	5	5	3	4	2	3
Отделочные работы	8	9	8	9	9	9
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	16	17	16	17	16	16
Витражи-стены	20	23	25	28	28	32
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

Б. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ВОКЗАЛАХ

Кладовые багажные объемом 50 - 100 куб. м

Характеристика

23. Фундаменты ленточные бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия из сборного железобетона. Кровля из рубероида.

Таблица 118

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	23/II
1	25,4
2	26,9
3	27,7
4	30
5	32,5
6	35,3
7	37,6
8	45,5
9	46,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 118)

Наименование	№ позиции
	23
Фундаменты	11
Стены	34
Перекрытия	16
Кровля	6
Полы	8
Проемы	17
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4  2
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

Б. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ВОКЗАЛАХ

Сараи багажные

Характеристика

24. Сараи объемом до 100 куб. м. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля из асбофанеры.

25. То же, объемом до 200 куб. м.

Таблица 119

Восстановительная стоимость 1 кв. м сарая в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	24/III	25/III
1	134	110
2	142	116
3	146	120
4	158	130
5	172	141
6	186	153
7	198	163
8	240	197
9	244	200
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 119)

Наименование	№ позиции
	24	25
Фундаменты	20	18
Стены	26	24
Перекрытия	13	12
Кровля	9	9
Полы	9	9
Проемы	13	12
Отделочные работы	6	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	7
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

Б. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ВОКЗАЛАХ

Блоки вспомогательных помещений объемом до 300 куб .м

Характеристика

26. Здание блока в составе: багажной кладовой, хозяйственного сарая и кипятильной. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие из сборного железобетона. Кровля из рубероида.

27. То же, багажной кладовой, хозяйственного сарая, гаража для автокаров и кипятильной.

28. То же, багажной кладовой, пожарного и хозяйственного сарая.

29. То же, хозяйственного сарая и кипятильной.

30. То же, хозяйственного и пожарного сарая. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные и из шлакобетонных камней. Перекрытия из сборного железобетона. Кровля асбоцементная.

Таблица 120

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	26/II	27/II	28/II	29/II	30/III
1	33	33,3	24,8	39,7	25,1
2	35	35,3	26,3	42,1	26,6
3	36	36,3	27	43,3	27,3
4	38,9	39,3	29,3	46,8	29,6
5	42,2	42,6	31,8	50,8	32,1
6	45,9	46,2	34,5	55,2	34,9
7	48,8	49,2	36,7	58,8	37,1
8	59,1	59,6	44,4	71	44,9
9	60	61	45,2	72	45,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 120)

Наименование	№ позиции
	26	27	28	29	30
Фундаменты	7	7	9	7	10
Стены	28	27	32	26	35
Перегородки	1	2	2		3
Перекрытия	16	17	19	14	20
Кровля	5	5	6	4	8
Полы	4	4	6	3	2
Проемы	12	13	18	11	13
Отделочные работы	3	3	3	4	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	11  13	10  12	4  1	13  17	3  2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

Б. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ВОКЗАЛАХ

Кипятильные объемом до 120 куб. м

Характеристика

31. С одним кипятильником. Фундаменты бутовые. Стены из сплошных шлакобетонных камней. Перекрытия деревянные. Кровля асбоцементная.

32. То же, стены кирпичные.

33. С двумя кипятильниками. Фундаменты бутовые. Стены из сплошных шлакобетонных камней. Перекрытия деревянные. Кровля асбоцементная.

34. То же, стены кирпичные.

Таблица 121

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	31/III	32/III	33/III	34/III
1	38,9	35,8	36,3	33
2	41,3	37,9	38,5	35
3	42,4	39	39,6	36
4	45,9	42,2	42,9	39
5	49,8	45,8	46,5	42,3
6	54,1	49,8	50,5	45,9
7	57,6	53	53,8	48,9
8	70	64	65	59,1
9	71	65	66	60
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 121)

Наименование	№ позиции
	31	32	33	34
Фундаменты	15	15	13	14
Стены	31	40	34	37
Перекрытия	5	6	6	7
Кровля	4	3	3	4
Полы	2	3	2	3
Проемы	6	7	4	5
Отделочные работы	11	4	10	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	2	2	2	2
Прочие работы	24	20	26	24
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

Б. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ВОКЗАЛАХ

Сараи объемом до 100 куб. м

Характеристика

35. Пожарные сараи. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные и из шлакобетонных камней. Перекрытия из сборного железобетона. Кровля асбоцементная.

36. Хозяйственные сараи. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные и из шлакобетонных камней. Перекрытия из сборного железобетона. Кровля асбоцементная.

Таблица 122

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	35/III	36/III
1	27,2	25,9
2	28,8	27,5
3	29,6	28,3
4	32,1	30,6
5	34,8	33,2
6	37,8	36,1
7	40,2	38,4
8	48,6	46,4
9	49,5	47,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 122)

Наименование	№ позиции
	35; 36
Фундаменты	12
Стены	41
Перекрытия	19
Кровля	7
Полы	2
Проемы	11
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 7. ЗДАНИЯ СТАНЦИОННЫЕ

Б. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ВОКЗАЛАХ

Сараи хозяйственные площадью до 20 кв. м

Характеристика

37. Сараи каркасно-обшивные.

Таблица 123

Восстановительная стоимость 1 кв. м сарая в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	37/V
1	47,9
2	50,7
3	52,2
4	56,5
5	61
6	67
7	71
8	86
9	87


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 8. ЗДАНИЯ СЛУЖЕБНЫЕ

ДОМА СВЯЗИ И АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИИ

Характеристика

1. Здания объемом до 1000 куб. м. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

2. Здания объемом до 3000 куб. м. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

3. То же, объемом более 3000 куб. м.

Таблица 124

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	.№ позиции / группа капитальности
пояса	1/II	2/II	3/II
1	35,4	27,8	25,5
2	37,5	29,5	27
3	38,6	30,3	27,8
4	41,7	32,8	30,1
5	45,3	35,6	32,6
6	49,2	38,7	35,4
7	52,4	41,2	37,7
8	63	49,8	45,6
9	64	50,7	46,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 124)

Наименование	№ позиции
	1	2	3
Фундаменты	7	11	11
Стены	20	20	20
Перегородки	3	3	3
Перекрытия	17	16	16
Кровля	3	2	2
Полы	10	9	9
Проемы	12	8	8
Отделочные работы	8	7	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	18	20	20
Прочие работы	2	4	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 8. ЗДАНИЯ СЛУЖЕБНЫЕ

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ТЕЛЕФОНИРОВАНИЯ

Характеристика

4. Фундаменты сборные из бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 125

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	4/II
1	31,2
2	33,1
3	34
4	36,8
5	39,9
6	43,4
7	46,2
8	55,8
9	56,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 125)

Наименование	№ позиции
	4
Фундаменты	11
Стены	18
Перегородки	4
Перекрытия	15
Кровля	9
Полы	10
Проемы	8
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7  16
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 8. ЗДАНИЯ СЛУЖЕБНЫЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ТЕЛЕФОНИРОВАНИЯ

Характеристика

5. Фундаменты сборные из бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 126

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	5/11
1	34,2
2	36,3
3	37,3
4	40,4
5	43,8
6	47,6
7	50,7
8	61
9	62
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 126)

Наименование	№ позиции
	5
Фундаменты	7
Стены	39
Перегородки	2
Перекрытия	12
Кровля совмещенная Полы	14  7
Проемы	3
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4  3
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 8. ЗДАНИЯ СЛУЖЕБНЫЕ

ЗДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ АВТОБЛОКИРОВКИ ОБЪЕМОМ ДО 500 куб. м

Характеристика

6. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 127

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	6/II
1	33,5
2	35,5
3	36,5
4	39,5
5	42,9
6	46,6
7	49,6
8	60
9	61
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 127)

Наименование	№ позиции
	6
Фундаменты	7
Стены	24
Перегородки	2
Перекрытия	26
Кровля	6
Полы	9
Проемы	10
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4  8
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 8. ЗДАНИЯ СЛУЖЕБНЫЕ

ПОСТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Характеристика

7. Фундаменты бетонные, бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Таблица 128

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	7/II
1	31,6
2	33,6
3	34,5
4	37,4
5	40,5
6	44
7	46,8
8	56,6
9	57,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 128)

Наименование	№ позиции
	8
Фундаменты	15
Стены	23
Перегородки	3
Перекрытия	11
Кровля	3
Полы	11
Проемы	7
Отделочные работы	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	16
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 8. ЗДАНИЯ СЛУЖЕБНЫЕ

ПОСТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ГОРОК

Характеристика

8. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия из сборного железобетона. Кровля рулонная.

Таблица 129

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	8/II
1	28,4
2	30,1
3	31
4	33,5
5	36,4
6	39,5
7	42
8	50,8
9	51,7
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 129)

Наименование	№ позиции
	8
Фундаменты	13
Стены	28
Перегородки	2
Перекрытия	12
Кровля	2
Полы	9
Проемы	14
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7  10
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 8. ЗДАНИЯ СЛУЖЕБНЫЕ

БУДКИ СТРЕЛОЧНЫЕ

Характеристика

9. На 1-2 стрелочников, деревянные. Фундаменты бутобетонные и из бутового камня. Стены брусчатые. Покрытия из сборных деревянных щитов. Кровля этернитовая.

10. То же, стены из шлакобетонных камней. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

11. То же, стены кирпичные.

12. То же, стены железобетонные панельные.

13. На 3 стрелочников, деревянные. Фундаменты бутобетонные и из бутового камня. Стены брусчатые. Покрытия из сборных деревянных утепленных щитов. Кровля этернитовая.

14. То же, стены из шлакобетонных камней. Покрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

15. То же, стены кирпичные.

16. То же, стены железобетонные панельные.

Таблица 130

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	9/IV	10/III	11/II	12/II	13/IV	14/III	15/II	16/II
1	62	45,1	37,9	55,5	53,9	41,2	34,7	52,4
2	65	47,8	40,2	58,9	57,1	43,6	36,8	55,6
3	67	49,2	41,3	61	58,7	44,8	37,9	57,2
4	73	53,2	44,8	66	64	48,6	41	62
5	79	57,7	48,5	71	69	52,7	44,5	67
6	86	63	52,7	77	75	57,2	48,3	73
7	91	67	56,1	82	80	61	51,4	78
8	111	81	68	99	96	74	62	94
9	112	82	69	101	98	75	63	95
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 130)

Наименование	№ позиции
	9	10	11	12	13	14	15	16
Фундаменты Стены	10  38	8  41	8  40	15  42	8  37	8  41	8  41	16  42
Перекрытия Кровля	8  2	7  4	8  4	5  7	9  9	8  4	8  4	7  8
Полы	2	4	4	3	4	4	5	3
Проемы	17	15	16	14	13	13	14	12
Отделочные работы	9	10	7	2	8	11	7	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	2  12	2  9	2  11	2  10	2  10	3  8	3  10	2  8
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 8. ЗДАНИЯ СЛУЖЕБНЫЕ

БУДКИ РЕЛЕЙНЫЕ ОБЪЕМОМ 100 куб. м

Характеристика

17. Фундаменты бутобетонные ленточные или из бетонных сборных блоков Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 131

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	17/II
1	46,3
2	49,1
3	50,4
4	54,6
5	59,2
6	64
7	68
8	83
9	84
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 131)

Наименование	№ позиции
	17
Фундаменты	13
Стены	28
Перегородки	2
Перекрытия	20
Кровля	4
Полы	7
Проемы	5
Отделочные работы	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	11
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ДОМА ОТДЫХА ЛОКОМОТИВНЫХ И ПОЕЗДНЫХ БРИГАД

Характеристика

1. Здания объемом до 1500 куб. м. Фундаменты бутовые. Стены деревянные рубленые. Перекрытия деревянные, кровля асбоцементная.

2. То же, объемом до 2500 куб. м.

3. Здания объемом до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля из асбофанеры.

4. То же, объемом до 4100 куб. м.

5. Здания объемом до 2000 куб. м. Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены крупноблочные легкобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля из асбофанеры.

6. То же, объемом до 4100 куб. м.

Таблица 132

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции / группа капитальности
пояса	1/IV	2/IV	3/I	4/I	5/I	6/I
1	20,3	19,4	35,7	32,7	39,1	35,9
2	21,5	20,5	37,8	34,7	41,4	38
3	22,1	21.1	38,9	35,6	42,6	39,1
4	24	22,8	42,1	38,6	46,1	42,3
5	26	24,8	45,6	41,9	50	45,9
6	28,2	26,9	49,6	45,4	54,3	49,8
7	30,1	28,6	52,8	48,4	57,8	53,1
8	36.4	34,6	64	58,5	70	64
9	37	35,2	65	59,5	71	65
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 132)

Наименование	№ позиции
	1	2	3	4	5	6
Фундаменты	11	5	4	4	4	5
Стены	18	23	24	23	35	34
Перегородки	4	5	4	4	3	4
Покрытия	8	11	16	18	13	14
Кровля	7	4	3	3	2	3
Полы	14	12	8	9	7	7
Проемы	12	14	11	12	9	10
Отделочные работы	11	13	7	7	6	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6	6	17	16	16	15
Прочие работы	9	7	6	4	5	3
Итого	100	100	100	100	100	103


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ДОМА ДОРОЖНОГО МАСТЕРА

Характеристика

7. Деревянные объемом до 350 куб. м. Фундаменты столбовые бутобетонные с кирпичным цоколем. Стены брусчатые. Перекрытия деревянные. Кровля из волнистой асбофанеры.

8. Кирпичные объемом до 500 куб. м. Фундаменты ленточные бутобетонные. Стены кирпичные (облегченной кладки). Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

9. Крупноблочные объемом до 500 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены из крупных легкобетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

Таблица 133

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	7/IV	8/III	9/I
1	40,3	36,1	33,
2	42,7	38,3	35
3	43,9	39,4	36
4	47,6	42,6	39,
5	52	46,3	43
6	56	50,2	46,
7	60	53,4	49
8	72	65	60
9	73	66	61
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 133)

Наименование	№ позиции
	7	8	9
Фундаменты	17	6	6
Стены	21	22	21
Перегородки	5	4	4
Перекрытия	10	8	8
Кровля	2	5	5
Полы	6	9	8
Проемы	14	15	15
Отделочные работы	3	7	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	2	5	9
Прочие работы	20	19	18
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ДОМА БРИГАДИРА ПУТИ

Характеристика

10. Деревянные объемом до 350 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены брусчатые. Перекрытия деревянные. Кровля из волнистой асбофанеры.

11. Кирпичные объемом до 600 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные облегченной кладки. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

12. Крупноблочные объемом до 600 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены из крупных легкобетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

Таблица 134

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	10/IV	11/III	12/III
1	43	36,3	36
2	45,6	38,5	38,1
3	46,9	39,6	39,2
4	50,7	42,8	42,4
5	55	46,5	46
6	59,8	50,5	50
7	64	53,7	53,2
8	77	65	64
9	78	66	65
Удельный вес конструктивных элементов в (к табл. 134)

Наименование	№ позиции
	10	11	12
Фундаменты	14	5	5
Стены	22	18	17
Перегородки	5	5	4
Перекрытия	11	8	7
Кровля	3	4	4
Полы	7	8	8
Проемы	16	14	13
Отделочные работы	3	6	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3	5	10
Прочие работы	16	27	26
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ДОМА ДВУХ ПУТЕВЫХ ОБХОДЧИКОВ

Характеристика

13. Деревянные объемом до 300 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены брусчатые. Перекрытия деревянные. Кровля из волнистой асбофанеры.

14. Кирпичные объемом до 400 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные облегченной кладки. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

15. Крупноблочные объемом до 400 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены из крупных легкобетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

Таблица 135

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	13/IV	14/III	15/III
1	43,7	32,8	36
2	46,3	34,8	38,1
3	47,6	35,8	39,2
4	51,6	38,8	42,4
5	56	42	46
6	61	45,6	50
7	65	48,6	53,2
8	78	58,8	64
9	80	59,8	65
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 135)

Наименование	№ позиции
	13	14	15
Фундаменты	14	5	6
Стены	21	21	20
Перегородки	5	4	4
Перекрытия	10	8	7
Кровля	3	4	5
Полы	7	8	8
Проемы	16	14	13
Отделочные работы	3	6	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	2	5	9
Прочие работы	19	25	23
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ПУТЕВЫХ РАБОЧИХ

Характеристика

16. Здания деревянные объемом до 1000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены деревянные брусчатые. Кровля рулонная.

17. То же, объемом до 2000 куб. м.

Таблица 136

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	16/IV	17/IV
1	24,3	21,4
2	25,7	22,7
3	26,4	23,3
4	28,6	25,2
5	31,1	27,4
6	33,7	29,8
7	35,9	31,7
8	43,4	38,3
9	44,2	39
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 136)

Наименование	№ позиции
	16	17
Фундаменты	8	8
Стены и перегородки	35	34
Перекрытия	10	10
Кровля	9	9
Полы	9	9
Проемы	14	14
Отделочные работы	7	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5	6
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ОБЩЕЖИТИЯ ГРУЗЧИКОВ

Характеристика

18. Здания деревянные, двухэтажные, объемом до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены деревянные брусчатые. Перекрытия деревянные. Кровля железная.

Таблица 137

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	18/IV
1	18,8
2	20
3	20,5
4	22,2
5	24,1
6	26,2
7	27,9
8	33,7
9	34,3
Удельный вес конструктивных элементов (к табл. 137)

Наименование	№ позиции
	18
Фундаменты	5
Стены и перегородки Перекрытия	29  10
Кровля	4
Полы	11
Проемы	14
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13  6
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ДОМА УГОЛЬЩИКОВ

Характеристика

19. Здания объемом до 1000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля этернитовая.

Таблица 138

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	19/III
1  2  3  4	27,8  29,5  30,3  32,8
5  6  7  8  9	35,6  38,6  41,1  49,7  50,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 138)

Наименование	№ позиции
	19
Фундаменты	19
Стены и перегородки	20
Перекрытия	7
Кровля	5
Полы	9
Проемы	9
Отделочные работы	10
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	15
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ПОСТЫ ДЕЖУРНЫХ ПО ПЕРЕЕЗДАМ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

20. Деревянные объемом до 25 куб. м. Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены деревянные брусчатые. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная.

21. Кирпичные объемом до 40 куб. м. Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

22. Панельные объемом до 40 куб. м. Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены из одно- и двухслойных панелей. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 139

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	20/IV	21/II	22/II
1	123	88	88
2	131	93	93
3	134	96	96
4	146	103	103
5	158	112	112
6	171	122	122
7	183	130	130
8	221	157	157
9	224	160	159
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 139)

Наименование	№ позиции
	20	21	22
Фундаменты Стены	3  21	6  21	4  26
Перегородки Перекрытия Кровля	1  4  9	1  5  14	1  4  19
Полы	3	9	9
Проемы	14	14	15
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	10  16  19	5  17  15	4  15  17
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ПОСТЫ ДЕЖУРНЫХ ПО ПЕРЕЕЗДАМ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

23. Деревянные объемом до 60 куб. м. Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены деревянные брусчатые. Перекрытия деревянные щитовые по деревянным балкам. Кровля рулонная или волнистая асбоцементная.

24. Кирпичные объемом более 60 куб. м. Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная.

25. Шлакобетонные объемом более 60 куб. м. Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены из шлакобетонных камней. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 140

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	23/IV	24/II	25/III
1	75	65	66
2	79	69	70
3	82	71	72
4	88	76	78
5	96	83	85
6	104	90	92
7	111	96	98
8	134	116	119
9	136	118	121
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 140)

Наименование	№ позиции
	23	24	25
Фундаменты	4	3	3
Стены	23	23	20
Перегородки	9	1	1
Перекрытия	7	7	6
Кровля	6	9	5
Полы	4	3	3
Проемы	14	13	16
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы Прочие работы	9  12  13	5  11  25	8  12  26
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ГАБАРИТНЫЕ ВОРОТА У ПЕРЕЕЗДОВ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ

Характеристика

26. При ширине проезжей части дороги 7,5 м, на железобетонных опорах.

27. То же, на деревянных стойках с железобетонными приставками.

28. При ширине проезжей части дороги 4,5 м, на железобетонных опорах.

29. То же, на деревянных стойках с железобетонными приставками.

Таблица 141

Восстановительная стоимость на 1 ворота в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	26	27	28	29
1	325	206	320	202
2	344	218	339	214
3	354	224	349	220
4	383	243	378	238
5	416	263	410	258
6	451	286	445	280
7	480	304	474	298
8	581	368	573	361
9	591	374	582	367


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

ПОМЕЩЕНИЯ БЫТОВЫЕ ДЛЯ МОНТЕРОВ ПУТИ НА МАЛЫХ СТАНЦИЯХ

Характеристика

30. Здание на 35 человек. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная.

31. То же, на 53 человека.

Таблица 142

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиций/группа капитальности
пояса	30/I	31/I
1	35,9	33
2	38	35
3	39,1	36
4	42,4	39
5	46	42,3
6	49,9	45,9
7	53,1	48,9
8	64	59,1
9	65	60
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 142)

Наименование	№ позиции
	30	31
Фундаменты	9	9
Стены	16	14
Перегородки	5	5
Покрытия	17	17
Кровля	13	14
Полы	7	8
Проемы	6	6
Отделочные работы	7	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	18	17
Прочие работы	2	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 10 ЗДАНИЯ КОНТОР

КОНТОРЫ ДЛЯ ВСЕХ СЛУЖБ

Характеристика

1. Деревянные объемом до 1000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены деревянные, рубленые. Перекрытия деревянные. Кровля железная.

2. То же, кирпичные.

Таблица 143

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/ группа капитальности
пояса	1/IV	2/III
1	21,9	22,9
2	23,2	24,2
3	23,9	24,9
4	25,9	27
5	28,1	29,3
6	30,5	31,8
7	32,4	33,8
8	39,2	43,9
9	39,9	41,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 143)

Наименование	№ позиции
	1	2
Фундаменты	12	10
Стены и перегородки	27	27
Перекрытия	10	10
Кровля	6	6
Полы	9	8
Проемы	10	11
Отделочные работы	13	13
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	9	5
Прочие работы	4	10
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 10 ЗДАНИЯ КОНТОР

ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНТОРЫ НГЧ; ШЧ; ПЧ; ПЧЛ

Характеристика

3. Здания кирпичные, двухэтажные, объемом более 3000 куб. м. фундаменты из бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Таблица 144

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	3/II
1	21,1
2	22,4
3	23
4	24,9
5	27
6	29,4
7	31,3
8	37,8
9	38,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 144)

Наименование	№. позиции
	3
Фундаменты	9
Стены	23
Перегородки	4
Перекрытия	17
Кровля	12
Полы	8
Проемы	8
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7 9
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 10 ЗДАНИЯ КОНТОР

КОНТОРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ И РЕЗЕРВА ПРОВОДНИКОВ

Характеристика

4. Здания кирпичные объемом до 5000 куб. м. Фундаменты сборные бетонные. Стены из кирпичных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

Таблица 145

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/ группа капитальности
пояса	4/II
1	23,2
2	24,6
3	25,3
4	27,4
5	29,8
6	32,3
7	34,4
8	41,6
9	42,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 145)

Наименование	№ позиции
	4
Фундаменты	7
Стены	30
Перегородки	3
Перекрытия	11
Кровля	2
Полы	7
Проемы	10
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	15
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 10 ЗДАНИЯ КОНТОР

КОНТОРЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

5. Здания кирпичные объемом до 1000 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные облегченной кладки. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная.

Таблица 146

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	6/III
1	32,6
2	34,6
3	35,5
4	38,5
5	41,7
6	45,3
7	48,3
8	58,4
9	59,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 146)

Наименование	№ позиции
	5
Фундаменты	9
Стены	17
Перегородки Перекрытия Кровля	4  6  8
Полы Проемы Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	9  10  6  22
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 10 ЗДАНИЯ КОНТОР

КОНТОРЫ ТОВАРНЫЕ

Характеристика

6. Конторы для обработки до 150 накладных в сутки. Здания кирпичные. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные облегченной кладки. Перекрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

Таблица 147

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	6/III
1	30,1
2	31,9
3	32,8
4	35,5
5	38,5
6	41,8
7	44,6
8	53,9
9	54,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 147)

Наименование	№ позиции
	6
Фундаменты	7
Стены	22
Перегородки	3
Перекрытия	17
Кровля	7
Полы	8
Проемы	13
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6  4
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 10 ЗДАНИЯ КОНТОР

СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРЕВОЗОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Характеристика

7. На 200 - 400 отправок в сутки. Здания кирпичные. Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

8. То же, на 500 - 600 отправок в сутки.

Таблица 148

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Террито риальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	7/II	8/II
1	28	26,5
2	29,7	28,1
3	30,5	28,8
4	33	31,2
5	35,8	33,9
6	38,9	36,8
7	41,4	39,2
8	50,1	47,4
9	50,9	48,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 148)

Наименование	№ позиции
	7	8
Фундаменты	9	7
Стены	17	17
Перегородки	4	6
Перекрытия	12	13
Кровля	7	7
Полы	10	9
Проемы	7	7
Отделочные работы	5	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	20	21
Котельная	4	3
Прочие работы	5	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

ПЛОЩАДКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ С КОЗЛОВЫМ КРАНОМ

Характеристика

1. Склады контейнерные, открытые площадью 550 кв. м с двухконсольным козловым краном пролетом 11,3 м, грузоподъемностью 5 т при суточном прибытии до 4 платформ. Покрытие склада щебеночное, автодорог - щебеночное с поверхностной обработкой вяжущими. Железнодорожный путь для платформ из старогодных рельсов. Подкрановые пути укладываются рельсами типа Р-43. Опоры железобетонные раздельные для подводки энергоснабжения к козловому крану и для электроосвещения склада.

2. То же, при суточном прибытии до 20 платформ. Склады площадью 2300 кв. м.

Таблица 149

Восстановительная стоимость 1 кв. м склада в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	1	2
1	30,7	24,2
2	32,6	25,6
3	33,5	26,4
4	36,3	28,5
5	39,3	31
6	42,7	33,6
7	45,5	35,8
8	55	43,3
9	55,9	44
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 149)

Наименование	№ позиции
	1	2
Помост для осмотра контейнеров	1	-
Подкрановый путь	22	25
Покрытие склада и автодорог	31	39
Электроосвещение склада	14	8
Энергоснабжение козлового крана	17	11
Железнодорожный путь	15	17
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

ПЛОЩАДКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ С МОСТОВЫМ КРАНОМ

Характеристика

3. Склады контейнерные открытые площадью до 6400 кв. м, с мостовым краном пролетом 22,5 м, грузоподъемностью 5-10 т при однопролетной эстакаде и суточном прибытии до 50 платформ. Покрытие склада и автодороги асфальтобетонное на цементнобетонном основании. Железнодорожный путь для платформ из старогодних рельсов. Сборная железобетонная эстакада под крановый путь из одного ряда двухветвевых железобетонных колонн с уложенными на них подкрановыми балками. Опоры железобетонные одновременно служат для подводки энергоснабжения к крану и для электроосвещения склада,

4. То же, при двухпролетной эстакаде и суточном прибытии до 20 платформ. Склады площадью 2700 кв. м.

5. То же, при двухпролетной эстакаде и суточном прибытии до 100 платформ. Склады площадью 12800 кв. м.

Таблица 150

Восстановительная стоимость 1 кв. м склада в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	3	4	5
1	41,7	46,7	40,3
2	44,2	49,5	42,7
3	45,4	50,9	43,9
4	49,2	55,1	47,6
5	53,4	59,7	51,6
6	57,9	65	56
7	62	69	59,6
8	75	84	72
9	76	85	73
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 150)

Наименование	№ позиции
	3	4	5
Подкрановая эстакада
В том числе:
а) земляные работы	1	4	1
б) сборные железобетонные конструкции	32	26	29
в) металлические конструкции	6	5	6
г) подкрановый путь	5	5	2
Покрытие склада и автодорог	40	45	47
Энергоснабжение крана и электроосвещение склада	9	8	8
Железнодорожный путь	6	7	6
Водоснабжение	1	-	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

ПЛОЩАДКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ С АВТОПОГРУЗЧИКОМ

Характеристика

6. Склады контейнерные открытые площадью 350 кв. м с автопогрузчиком модели «4008» при суточном прибытии 1 платформы (погреб с железобетонными плитами покрытия и стенами из бетонных блоков или бутовой кладки). Покрытие склада и автодороги асфальтобетонное на цементнобетонном основании. Железнодорожный путь для платформ из старогодних рельсов.

7. То же, при суточном прибытии до 4 платформ. Склады площадью 750 кв. м.

Таблица 151

Восстановительная стоимость 1 кв. м склада в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	6	7
1	30	22,7
2	31,8	24,0
3	32,7	24,7
4	35,4	26,8
5	38,4	29,0
6	41,7	31,5
7	44,4	33,6
8	53,8	40,6
9	54,7	41,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 151)

Наименование	№ позиции
	6	7
Помост для осмотра контейнеров	2	1
Покрытие склада и автодорог	49	65
Электроосвещение склада	6	6
Железнодорожный путь	7	8
Водоснабжение	11	6
Погреб	24	13
Электроосвещение погреба	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ГРУЗОВЫЕ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ С КРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ПЛАТФОРМАМИ

Характеристика

8. Склады пролетом 12 м. Фундаменты под стены склада и колонны сборные железобетонные, под стены будки весовщика - столбовые из блоков стен подвала. Подпорные стенки рамп сборные железобетонные. Стены кирпичные или панельные. Колонны железобетонные. Покрытия металлические. Кровля асбестоцементная.

а. Склад закрытый.

б. Платформа крытая.

в. Платформа открытая.

9. То же, пролетом 18 м.

Таблица 152

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	8/I	9/I
	а	б	в	а	б	в
1	56,2	45,2	21,5	49,4	37,1	20,1
2	59,6	47,9	22,8	52,4	39,3	21,3
3	61	49,2	23,4	53,9	40,4	21,9
4	66	53,3	25,4	58,3	43,8	23,7
5	72	57,8	27,5	63	47,5	25,7
6	78	63	29,9	69	51,6	27,9
7	83	67	31,8	73	54,9	29,7
8	101	81	38,5	88	66	36
9	102	82	39,1	90	68	36,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 152)

Наименование	№ позиции
	8	9
	а	б	в	а	б	в
Фундаменты	26	27	44	25	26	39
Стены и колонны	19	14	-	17	12	-
Покрытия и кровля	16	27	-	17	25	-
Полы	17	23	45	21	28	49
Проемы	9	-	-	7	-	-
Отделочные работы	1	2	-	2	1	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5	6	9	5	7	10
Будки весовщиков	6	-	-	5	-	-
Прочие работы	1	1	2	1	1	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ГРУЗОВЫЕ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ С ВВОДОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Характеристика

10. Склады шириной 12 м. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные или панельные. Колонны железобетонные. Покрытия металлические. Кровля асбестоцементная.

а. Склад закрытый.

б. Платформа крытая.

в. Платформа с пандусом. »•

г. Пандус.

Таблица 153

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	10/I
	а	б	в	г
1	59,3	39,6	26,7	28,6
2	63	41,9	28,3	30,4
3	65	43,1	29,1	31,2
4	70	46,7	31,5	33,8
5	76	50,6	34,2	36,7
6	82	55	37,1	39,8
7	88	58,5	39,5	42,4
8	106	71	47,8	51,3
9	108	72	48,6	52,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 153)

	№ позиции
Наименование	10
	а	б	в	г
Фундаменты	21	24	36	33
Стены и колонны	20	12	-	-
Покрытия	14	19	-	-
Кровля	3	5	-	-
Полы	15	24	41	35
Проемы	8	-	-	-
Отделочные работы	1	2	-	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5	8	9	-
Будки весовщиков	6	-	-	-
Железнодорожный путь	5	6	14	32
Прочие работы	2	-	-	-
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

КЛАДОВЫЕ ГЛАВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

11. Кладовые I разряда объемом свыше 11000 куб. м. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные или панельные. Колонны железобетонные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

12. То же, II разряда объемом до 11000 куб. м.

Таблица 154

Восстановительная стоимость 1 кв. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	11/II	12/II
1	54	56,6
2	57,2	60
3	58,8	62
4	64	67
5	69	72
6	75	79
7	80	84
8	97	101
9	98	103
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 154)

Наименование	№ позиции
	11	12
Фундаменты	22	23
Стены и колонны	12	13
Покрытия	21	21
Кровля	9	9
Полы	19	17
Проемы	8	8
Отделочные работы	-	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5	5
Железнодорожный путь	2	1
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

КЛАДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

13. Кладовые I разряда объемом свыше 500 куб. м. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Колонны железобетонные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

14. То же, II разряда объемом до 500 куб. м.

Таблица 155

Восстановитель стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	13/II	14/II
1	24,4	27,8
2	25,9	29,5
3	26,6	30,3
4	28,8	32,8
5	31,3	35,6
6	34	38,6
7	36,2	41,1
8	43,8	49,7
9	44,5	50,6
Удельный вес конструктивных элементов в % здания (к табл. 155)

Наименование	№ позиции
	13	14
Фундаменты	16	16
Стены и колонны	26	26
Покрытия	24	25
Кровля	6	6
Полы	14	15
Проемы	7	6
Отделочные работы	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	1
Прочие работы	4	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

Кладовые запасных частей материальных складов

15. Кладовые объемом до 6000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные.

16. Кладовые объемом до 7000 куб. м. Фундаменты бутовые. Стены деревянные из бревен. Покрытия деревянные.

Таблица 156

Восстановители стоимость в руб. (1 кв. м здания - поз. 15; 1 куб. м здания - поз. 16)

Территориальные	№ позиции/группы капитальности
пояса	15/II	16/IV
1	39,3	7,1
2	41,6	7,5
3	42,8	7,7
4	46,3	8,3
5	50,3	9
6	54,6	9,8
7	58,1	10,4
8	70	12,6
9	71	12,8
Удельный вес конструктивных элементов в %, (к табл. 156)

Наименование	№ позиции
	15	16
Фундаменты	37	21
Стены	17	16
Покрытия и кровля	21	41
Полы	14	15
Проемы	5	5
Отделочные работы	2	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3	2
Прочие работы	1	-
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

КЛАДОВЫЕ СЪЕМНОГО ВАГОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

17. Кладовые объемом до 3500 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные.

Таблица 157

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	.№ позиции/группа капитальности
пояса	17/II
1	42,3
2	44,8
3	46,1
4	49,9
5	54,1
6	58,9
7	63
8	76
9	77
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 157)

Наименование	№ позиции
	17
Фундаменты	39
Стены	17
Покрытия и кровля	19
Полы	13
Проемы	6
Отделочные работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

КЛАДОВЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ С ГАЗАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

18. Кладовые объемом до 400 куб. м. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Колонны железобетонные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

Таблица 158

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	18/II
1	31,4
2	33,3
3	34,2
4	37,1
5	40,2
6	43,7
7	46,5
8	56,2
9	57,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 158)

Наименование	№ позиции
	18
Фундаменты	36
Стены	28
Покрытия	8
Кровля	4
Полы	10
Проемы	3
Отделочные работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

КЛАДОВЫЕ И ЕМКОСТИ ХИМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

19. Кладовые объемом до 1600 куб. м. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Колонны железобетонные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

20. То же, стены панельные.

21. Емкости металлические объемом до 30 куб. м.

Таблица 159

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания или 1 куб. м емкости в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	19/II	20/II	21/-
1	27,8	33,5	92
2	29,5	35,5	97
3	30,3	36,6	100
4	32,8	39,6	108
5	35,6	42,9	118
6	38,6	46,6	128
7	41,1	49,6	136
8	49,7	60	165
9	50,6	61	167
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 159)

Наименование	№ позиции
	19	20	21
Фундаменты	32	21	27
Стены и колонны	16	15	-
Покрытия	7	10	-
Кровля	16	22	-
Полы	13	15	-
Проемы	8	8	-
Отделочные работы	1	1	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3	3	-
Металлические резервуары	-	-	61
Трубопроводы	-	-	12
Прочие работы	4	5	-
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

КЛАДОВЫЕ ПЕТАРД МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

22. Кладовые объемом до 50 куб. м. Фундаменты бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

Таблица 160

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	22/II
1	33,6
2	35,6
3	36,6
4	39,7
5	43
6	46,7
7	49,7
8	60
9	61
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 160)

Наименование	№ позиции
	22
Фундаменты	15
Стены	32
Покрытия и кровля	9
Полы	3
Проемы	15
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1  13
Прочие работы	12
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ГРУЗОВЫЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Характеристика

23. Склады объемом до 3200 куб. м. Фундаменты железобетонные Стены кирпичные. Покрытия металлические. Кровля асбестоцементная.

24. То же, стены панельные.

Таблица 161

Восстановитель стоимость 1 куб. м склада в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	23/I	24/I
1	19,2	20
2	20,4	21,2
3	20,9	21,8
4	22,7	23,6
5	24,6	25,6
6	26,7	27,8
7	28,4	29,6
8	34,4	35,8
9	34,9	36,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 161)

Наименование	№ позиции
	23	24
Фундаменты	23	22
Стены	14	17
Покрытия	11	10
Кровля	3	3
Полы	13	13
Проемы	16	16
Отделочные работы	2	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	13	12
Помещения для хранения инвентаря	2	2
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

МАСТЕРСКИЕ И НАВЕСЫ ДЛЯ ТАРЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

25. Мастерские объемом до 100 куб. м. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная. Навесы деревянные. Фундаменты бутобетонные. Покрытия деревянные.

Таблица 162

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	25/II
1	47,5
2	50,4
3	51,8
4	56,1
5	61
6	66
7	70
8	85
9	87
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 162)

Наименование	№ позиции
	25
Фундаменты	15
Стены	37
Покрытия и кровля	22
Полы	9
Проемы	4
Отделочные работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	9
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

НАВЕСЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

26. Навесы для металла площадью до 250 кв. м. Фундаменты бетонные. Каркас из брусьев. Покрытия деревянные. Кровля рубероиднопергаминовая.

27. То же, площадью до 110 кв. м.

Таблица 163

Восстановительная стоимость 1 кв. м навеса в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	26	27
1	22,9	24
2	24,2	25,5
3	24,9	26,2
4	27	28,4
5	29,3	30,8
6	31,8	33,4
7	33,8	35,6
8	40,9	43
9	41,6	43,7
Удельный вес конструктивных элемент в % (к табл. 163)

Наименование	№ позиции
	26	27
Фундаменты	15	15
Каркас	6	6
Стропила и кровля	48	49
Полы	21	19
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3	4
Прочие работы	7	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

ХРАНИЛИЩА КЕРОСИНА И БЕНЗИНА МАТЕРИАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

Характеристика

28. Здания раздаточной и насосной объемом до 150 куб. м. Фундаменты бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

29. То же, стены панельные.

30. Емкости металлические для складов I разряда емкостью до 180 куб. м, состоящие из 6 резервуаров типа РГС-28 и раздаточных баков емкостью по 0,5 куб. м. Бетонные фундаменты, железобетонные колодцы, трубопроводы.

31. То же, для складов II и III разрядов емкостью до 80 куб. м, состоящие из 2 резервуаров РГС-13,5, 2 резервуаров РГС-28 и раздаточных баков емкостью по 0,5 куб. м.

Таблица 164

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания или 1 куб. м емкости в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	28/II	29/II	30/-	31/-
1	29,8	28,2	55,2	77
2	31,6	29,9	58,5	81
3	32,4	30,8	60	84
4	35,1	33,3	65	91
5	38,1	36,1	71	98
6	41,4	39,2	77	107
7	44	41,8	82	114
8	53,3	50,5	99	137
9	54,2	51,4	100	140
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 164)

Наименование	№ позиции
	28	29	30	31
Фундаменты	12	11	28	28
Стены	21	24	-	-
Перекрытия	12	11	-	-
Кровля	6	5	-	-
Полы	5	3	-	-
Проемы	10	15	-	-
Отделочные работы	2	2	-	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	19	17	-	-
Металлические резервуары	-	-	63	61
Трубопроводы	-	-	9	11
Прочие работы	13	12	-	-
Итого	100	100	100:	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 11. СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ДЛЯ ГОРЮЧЕГО

Характеристика

32. Склад на 2 т. Стены из пластин. Покрытия деревянные.

33. То же, на 5 т.

Таблица 165

Восстановительная стоимость 1 склада в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	32/IV	33/IV
1	279	514
2	296	545
3	304	561
4	329	610
5	357	660
6	388	720
7	413	760
8	499	920
9	508	940
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 165)

Наименование	№ позиции
	32	33
Фундаменты	5	4
Стены	39	37
Покрытия и кровля	26	24
Полы	7	7
Проемы	5	5
Внутренние электротехнические работы	12	17
Прочие работы	6	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ПАССАЖИРСКИЕ ВЫСОКИЕ ОБЫЧНОГО ТИПА ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАМНЫХ ОПОР И НАСТИЛА

Характеристика

1. Платформы на станциях и перегонах боковые.

2. То же, промежуточные.

3. Платформы на станциях с техническим осмотром вагонов боковые.

4. То же, промежуточные.

Таблица 166

Восстановительная стоимость 1 кв. м платформы в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	1	2	3	4
1	19,8	17,6	28,4	30,1
2	21	18,6	30,1	31,9
3	21,6	19,2	31	32,8
4	23,4	20,7	33,5	35,5
5	25,4	22,5	36,4	38,5
6	27,6	24,4	39,5	41,8
7	29,3	26	42,1	44,5
8	35,5	31,5	50,9	53,8
9	36,1	32	51,7	54,8
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 166)

Наименование	№ позиции
	1	2	3	4
Железобетонные элементы	70	82	87	92
Покрытия	12	14	8	8
Лестничные сходы	9	3	1	-
Перила	9	1	4	-
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ПАССАЖИРСКИЕ ВЫСОКИЕ СО СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОДПОРНЫМИ СТЕНКАМИ С ЗАСЫПКОЙ ГРУНТОМ

Характеристика

5. Платформы на станциях с техническим осмотром вагонов боковые шириной до 4 м.

6. То же, шириной 5 м и более.

7. То же, промежуточные шириной до 9 м.

8 То же, шириной более 9 м.

Таблица 167

Восстановительная стоимость 1 кв. м платформы в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	5	6	7	8
1	56,5	43,1	36,6	32,2
2	59,9	45,7	38,8	34,1
3	62	47	39,9	35,1
4	67	50,9	43,2	38
5	72	55,2	46,9	41,2
6	79	60	50,9	44,7
7	84	64	54,2	47,6
8	101	77	66	57,6
9	103	79	67	58,6
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 167)

Наименование	№ позиции
	5	6	7	8
Железобетонные элементы	90	91	93	93
Покрытие	4	4	7	7
Лестничные сходы	2	2	-	-
Перила	4	3	-	-
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ПАССАЖИРСКИЕ НИЗКИЕ

Характеристика

9. Платформы боковые шириной до 4 м со всеми видами покрытий, из сборных железобетонных элементов с засыпкой дренирующим грунтом.

10. То же, шириной 5 м и более.

11. То же, промежуточные шириной до 4 м.

12. То же, шириной 5 м и более.

Таблица 168

Восстановительная стоимость платформы в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	9	10	11	12
1	9,5	7,6	9,8	7,9
2	10,1	8,1	10,4	8,4
3	10,4	8,3	10,7	8,6
4	11,2	9	11,6	9,3
5	12,2	9,7	12,6	10,1
6	13,2	10,6	13,7	11
7	14,1	11,3	14,6	11,7
8	17,0	13,6	17,6	14,1
9	17,3	13,9	17,9	14,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 168)

Наименование	№ позиции
	9; 10	11; 12
Железобетонные элементы	21	24
Дренирующий грунт	40	19
Покрытие	48	41
Лестничные сходы	7	-
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ НАД ПЛАТФОРМАМИ

Характеристика

13. Навесы шириной 6 м. Фундаменты, стойки, прогоны и ригели железобетонные. Кровля армоцементная.

14. То же, шириной 8 и 9 м.

15. То же, шириной 10-12 м.

Таблица 169

Восстановительная стоимость 1 кв. м горизонтальной проекции в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	13	14	15
1	32	29,8	26,5
2	33,9	31,6	28,1
3	34,9	32,5	28,9
4	37,8	35,2	31,3
5	41	38,1	33,9
6	44,5	41,4	36,8
7	47,4	44,1	39,2
8	57,3	53,3	47,4
9	58,2	54,2	48,2
Удельный вес конструктивных элементов в %(к табл. 169)

Наименование	№ позиции
	13	14	15
Фундаменты	14	9	10
Железобетонные конструкции	36	51	50
Кровля	19	3	3
Отделочные работы	3	16	18
Внутренние электротехнические работы	13	16	15
Прочие работы	13	5	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ГРУЗОВЫЕ С КИРПИЧНЫМИ АРКАМИ

Характеристика

16. Платформы крытые с кирпичными арками и металлическими стойками. Фундаменты бутовые.

17. То же, с деревянными стойками.

18. То же, открытые.

19. Крайние секции с пандусом, длиной 6 м.

Таблица 170

Восстановительная стоимость 1 кв. м платформы в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	16	17	18	19
1	24,3	22,4	14,9	22,1
2	25,8	23,7	15,7	23,5
3	26,5	24,4	16,2	24,1
4	28,7	26,4	17,5	26,1
5	31,1	28,7	19	28,3
6	33,8	31,1	20,6	30,8
7	36	33,2	22	32,8
8	43,5	40,1	26,6	39,6
9	44,3	40,8	27	40,3
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 170)

Наименование	№ позиции
	16	17	18	19
Фундаменты	27	29	44	46
Платформы	32	39	52	51
Навесы	39	30	-	-
Внутренние электротехнические работы	2	2	4	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

20. Платформы открытые шириной 2,7 м на деревянных стульях. Фундаменты бутовые.

Таблица 171

Восстановительная стоимость 1 кв. м платформы в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	20
1	13,8
2	14,7
3	15,1
4	16,3
5	17,7
6	19,2
7	20,5
8	24,7
9	25,2
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 171)

Наименование	№ позиции
	20
Фундаменты	34
Платформы	63
Внутренние электротехнические работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика

21. Платформы крытые. Колонны железобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

22. То же, открытые.

23. Крайние секции с пандусом, длиной 6 м.

Таблица 172

Восстановительная стоимость 1 м платформы в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	21	22	23
1	40,6	21	36,4
2	43	22,3	38,5
3	44,2	22,9	39,6
4	47,9	24,8	42,9
5	51,9	26,9	46,5
6	56,4	29,2	50,5
7	60	31,1	53,8
8	73	37,6	65
9	74	38,3	66
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 172)

Наименование	№ позиции
	21	22	23
Фундаменты	29	47	53
Колонны	3	-	-
Перекрытия	29	-	-
Кровля	11	-	-
Полы	25	49	40
Электротехнические работы	2	3	1
Отмостка	1	1	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ТОННЕЛИ ПЕШЕХОДНЫЕ

Характеристика

24. Тоннели из сборных железобетонных элементов:

а) отверстием 3 м;

б) то же, 4 м;

в) то же, 2х3 м;

г) то же, 2х4 м.

25. Сходы в тоннель с павильонами:

а) отверстием 1,8 м;

б) то же, 3 м;

в) то же, 4 м.

Таблица 173

Восстановительная стоимость в руб. (1 пог. м - поз. 24,   1 схода - поз. 25)

Территориальные	№ позиции
пояса	24	25
	а	б	в	г	а	б	в
1	2680	3090	4040	4940	23100	27600	33400
2	2840	3280	4280	5240	24500	29300	35300
3	2920	3370	4400	5380	25200	30100	36500
4	3160	3650	4770	5830	27300	32600	39400
5	3430	3960	5170	6300	29600	35300	42700
6	3730	4300	5620	6900	32100	38400	46500
7	3970	4570	5980	7300	34200	40800	49500
3	4800	5530	7200	8800	41300	49400	59800
9	4880	5620	7400	9000	42000	50200	61000
Удельный вес конструктивных элементов в% (к табл. 173)

	№ позиции
Наименование	25
	а; в	б
Сход	86	85
Павильон	14	15
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ТОННЕЛИ ПОЧТОВО-БАГАЖНЫЕ

Характеристика

26. Тоннели диаметром 3,06 м из сборных железобетонных звеньев. Измеритель - 1 пог. м.

27. Пандусы тоннелей. Фундаменты и стены железобетонные. Измеритель - 1 шт.

28. Шахты с подъемником и будкой. Стены шахт бетонные. Перекрытия железобетонные. Стены будок кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля железная. Измеритель - 1 шахта.

Таблица 174

Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	26	27	28
1	1120	18900	8100
2	1190	20100	8600
3	1220	20600	8800
4	1320	22300	9600
5	1430	24200	10400
6	1560	26300	11300
7	1660	28000	12000
8	2000	33900	14500
9	2040	34400	14800
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 174)

Наименование	№ позиции
	26	27	28
Фундаменты и стены	-	80	64
Устройство и обделка	90	-	-
Перекрытия	7	8	-
Полы	1	2	-
Проемы	-	1	-
Внутренние электротехнические работы	-1	-	-
Надземные павильоны	-	7	-
Будка	-	-	36
Прочие работы	1	2	-
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ СКОТОПОГРУЗОЧНЫЕ

Характеристика

29. Платформы на 1 вагон с комплексом подсобных сооружений и обустройств (бетонная площадка для погрузки мелких животных, ящик для навоза с бетонной площадкой, железобетонный резервуар емкостью 50 куб. м, 2 железобетонные опоры со светильниками, деревянное ограждение платформы).

30. То же, на 3 вагона.

31. То же, на 5 вагонов с кирпичным служебным помещением для проводников и ветврача, кирпичным сараем для инвентаря и дезсредств, уборной.

Таблица 175

Восстановитель стоимость 1 пог м платформы в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	29	30	31
1  2  3  4  5  6  7  8  9	630  670  690  750  810  880  940  1140  1160	451  478  491  532  577  630  670  810  820	473  502  516  558  610  660  700  850  860
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 175)

Наименование	№ позиции
	29	30	31
Платформа	51	63	59
Служебное помещение для проводников и ветврача	-	-	12
Площадка для погрузки мелких животных	3	1	1
Резервуар емкостью 50 куб. м	23	11	6
Опоры со светильниками	4	8	4
Сарай для инвентаря и дезсредств	-	-	2
Ограждение	7	7	7
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	10	9	8
Прочие работы	2	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛЬДОПУНКТЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЭСТАКАДОЙ И СООРУЖЕНИЯМИ

Характеристика

32. Эстакада деревянная с узкоколейным путем и освещением. Измеритель - 1 пог. м.

33. Основание бунта ледохранилища. Измеритель - 1 кв. м.

34. Комплект будок - 2 шт. Измеритель - комплект.

35. Контора, гараж и мастерские. Измеритель - 1 куб. м.

36. Солехранилище. Измеритель - 1 кв. м.

Таблица 176

Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	32	33	34	35	36
1	69	5,88	1070	23,7	28,5
2	73	6,2	1140	25,1	30,2
3	75	6,4	1170	25,8	31,1
4	81	6,9	1270	27,9	33,6
5	88	7,5	1370	30,3	36,5
6	96	8,2	1490	32,9	39,6
7	102	8,7	1590	35	42,2
8	123	10,5	1920	42,4	51
9	126	10,7	1950	43,1	51,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 176)

Наименование	№ позиции
	32	34	35	36
Общестроительные работы	81	90	-	-
Фундаменты	-	-	17	3
Стены	-	-	25	76
Перегородки	-	-	1	-
Перекрытия	-	-	4	-
Кровля		-	13	3
Полы	-	-	11	16
Проемы	-	-	14	-
Отделочные работы	-	-	11	-
Узкоколейный путь	10	-	-	-
Внутренние электротехнические работы	9	-	-	-
Прочие работы	-	10	4	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛЬДОПУНКТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ С ЗАГОТОВКОЙ ЛЬДА В ГОД 30; 15 И 5 тыс. куб. м С СООРУЖЕНИЯМИ

Характеристика

37. Основание бунта ледохранилища с заготовкой льда до 30 тыс. куб. м. Измеритель - 1 кв. м.

38. Здание служебно-производственное объемом 1500 куб. м. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные или панельные. Перекрытия железобетонные. Измеритель - 1 куб. м.

39. То же, объемом 1100 куб. м.

40. Солехранилище объемом 500 куб. м. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Измеритель - 1 кв. м.

41. То же, объемом 270 куб. м.

42. Насосная. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Измеритель - 1 куб. м.

43. Резервуар для воды железобетонный емкостью 50 куб. м. Измеритель - 1 куб. м емкости.

44. То же, емкостью 150 куб. м.

45. То же, емкостью 250 куб. м.

Таблица 177

Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	37/-	38/II	39/II	40/II	41/II	42/II	43/-	44/-	45/-
1	7,5	21,2	27,5	67	86	29	51,2	20,5	14,3
2	7,9	22,5	29,2	71	91	30,8	54,3	21,8	15,1
3	8,3	23,1	30	73	94	31,6	55,8	22,4	15,6
4	8,8	25	32,5	79	102	34,3	60	24,2	16,8
5	9,6	27,2	35,2	85	110	37,2	66	26,3	18,3
6	10,4	29,5	38,2	92	120	40,4	71	28,6	19,8
7	11,1	31,4	40,7	98	127	43	76	30,4	21,1
8	13,4	38	49,2	119	154	52	92	36,8	25,5
9	13,6	38,6	50,1	121	157	52,8	93	37,4	26
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 177)

Наименование	№ позиции
	37	38	39	40	41	42	43; 44; 45
Фундаменты	-	10	17	16	16	34	6
Стены		23	21	41	40	29	-
Перегородки	-	3	4	-	-	-	-
Перекрытия	-	10	7	11	8	11	-
Кровля	-	10	9	8	6	3	-
Полы	-	5	4	9	7	3	-
Проемы	-	13	12	7	9	3	-
Отделочные работы	-	7	7	2	1	1	-
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	-	15	15	3	5	4	-
Площадки	89	-	-	-	-	-	-
Железобетонные и бетонные конструкции	-	-	-	-	-	-	74
Изоляционные работы	-	-	-	-	-	-	12
Прочие работы	11	4	4	3	8	12	8
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛЬДОЗАВОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 180 т ЛЬДА В СУТКИ

Характеристика

46. Здание главного корпуса. Фундаменты железобетонные. Стены бетонные блочные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная. Измеритель - 1 куб. м.

47. Башня- погрузочная. Фундаменты железобетонные. Элементы башни и площадок металлические. Перекрытия площадок металлические. Измеритель - 1 башня.

48. Эстакада льдопогрузочная. Фундаменты, колонны, перекрытия железобетонные. Измеритель - 1 эстакада.

49. Склад аммиака. Измеритель - 1 куб. м.

50. Градирня. Измеритель - 1 сооружение.

51. Резервуар для рассола (подземный) железобетонный. Измеритель - 1 куб. м.

52. Резервуар для воды (подземный) железобетонный. Измеритель - 1 куб. м.

Таблица 178

Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	46/II	47/-	48/-	49/-	50/-	51/-	52/-
1	19	6600	33 400	18	13200	23	26,5
2	20,2	6900	35400	19,1	14000	24,4	28
3	20,8	7100	36400	19,6	14300	25,1	28,8
4	22,5	7700	39400	21,2	15500	27,1	31,2
5	24,4	8400	42700	23	16800	29,4	33,9
6	36,5	9100	46400	25	18 300	31,9	36,8
7	28,2	9700	49400	26,6	19500	34	39,2
8	34,1	11700	59700	32,2	23600	41,1	47,4
9	34,7	11900	61000	32,7	24000	41,8	48,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 178)

Наименование	№ позиции
	45	47	48
Фундаменты	7	6	23
Каркас	11	-	25
Стены	23	-	-
Перегородки	1	-	-
Перекрытия	6	-	25
Кровля	6	-	-
Полы	7	-	-
Проемы	3	-	-
Отделочные работы	2	-	1
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	7	3	3
Изоляционные работы	14	-	-
Металлоконструкции	-	83	-
Деревянные кабины	-	8	-
Прочие работы	13	-	23
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ПРОЖЕКТОРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СТАНЦИЯХ

Характеристика

53. Мачты прожекторные высотой 21 м. Фундаменты железобетонные. Мачты металлические на 16 прожекторов.

54. То же, высотой 28 м.

Таблица 179

Восстановительная стоимость I мачты

Территориальные	№ позиции
пояса	53	54
1	2890	3690
2	3070	3910
3	3160	4020
4	3420	4360
5	3710	4730
6	4020	5130
7	4280	5460
8	5180	6600
9	5270	6700
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 179)

Наименование	№ позиции
	63	54
Фундаменты	28	30
Установка мачт	37	41
Монтажные работы	35	29
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Характеристика

55. На деревянных опорах с железобетонными стульями.

56. На железобетонных опорах.

Таблица 180

Восстановительная стоимость 1 км линии в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	55	56
1	10400	19400
2	11000	20600
3	11300	21200
4	12200	22900
5	13200	24900
6	14400	27000
7	15300	28800
8	18500	34800
9	18800	35400


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ

Характеристика

57. Опоры высотой 5 м железобетонные с двумя светильниками.

58. То же, высотой 6,5 м.

59. То же, высотой 7,5 м.

60. То же, высотой 8,5 м.

Таблица 181

Восстановительная стоимость 1 опоры в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	57	58	59	60
1	51,8	64	68	80
2	54,9	68	73	85
3	56,4	70	75	87
4	61	75	81	94
5	66	82	88	102
6	72	89	95	111
7	77	94	101	118
8	93	114	122	143
9	94	116	125	145


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВАГОННЫЕ ВЕСЫ

Характеристика

61. Фундаменты под вагонные весы грузоподъемностью 100 т железобетонные.

62. То же, грузоподъемностью 150 т.

Таблица 182

Восстановительная стоимость 1 фундамента в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	61	62
1	4580	63.00
2	4860	6700
3	5000	6900
4	5410	7400
5	5870	8100
6	6400	8800
7	6800	9300
8	8200	11300
9	8300	11500
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 182)

Наименование	№ позиции
	61; 62
Фундаменты	95
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

БУДКИ ВЕСОВЩИКОВ

Характеристика

63. Будки для вагонных весов грузоподъемностью 100 т, деревянные.

64. То же, кирпичные.

65. То же, для вагонных весов грузоподъемностью 150 т.

Таблица 183

Восстановительная стоимость 1 будки в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	63	64	65
1	1910	2410	3320
2	2020	2560	3520
3	2080	2630	3620
4	2250	2850	3920
5	2440	3090	4250
6	2650	3360	4620
7	2820	3570	4920
8	3410	4320	5950
9	3470	4390	6000
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 183)

Наименование	№ позиции
	63	64; 65
Общестроительные работы	87	86
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	9	7
Прочие работы	4	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

БУДКИ ОХРАНЫ И ОГРАЖДЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ДВОРОВ

Характеристика

66. Будки охраны. Фундаменты бутовые или бутобетонные. Стены кирпичные облегченной кладки. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная. Измеритель - 1 куб. м.

67. Ворота оград деревянные с кирпичными столбами. Измеритель - 1 ворота.

68. Ограды железобетонные, глухие, высотой 1,8 м. Измеритель - 1 пог. м.

69. То же, решетчатые. Измеритель - 1 пог. м.

70. Ограды из железобетонных столбов с деревянными щитовыми панелями. Измеритель - 1 пог. м.

Таблица 184

Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	66/III	67/-	68/-	69/-	70/-
1	39	970	18,4	18	13,2
2	41,3	1030	19,5	19,1	14
3	42,5	1060	20	19,6	14,4
4	46	1150	21,7	21,3	15,6
5	49,9	1240	23,5	23,1	16,9
6	54,2	1350	25,6	25,1	18,3
7	57,7	1440	27,2	26,7	19,5
8	70	1740	32,9	32,3	23,6
9	71	1770	33,5	32,8	24
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 184)

Наименование	№ позиции
	66
Фундаменты	11
Стены	24
Перегородки	1
Перекрытия	8
Кровля	5
Полы	6
Проемы	22
Отделочные работы	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	2
Прочие работы	16
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 12 ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОРОТА ГАБАРИТНЫЕ ДЛЯ ПУНКТОВ ПОГРУЗКИ ГРУЗОВ НА ОТКРЫТЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Характеристика

71. Ворота железобетонные.

Таблица 185

Восстановительная стоимость 1 ворот в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	71
1	464
2	492
3	506
4	548
5	594
6	650
7	690
8	830
9	850
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 185)

Наименование	№ позиции
	71
Строительные работы	37
Электротехнические работы	63
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

САНПРОПУСКНИКИ С МУЖСКИМ И ЖЕНСКИМ ОТДЕЛЕНИЯМИ

Характеристика

1. Здания на 50 человек объемом до 2400 куб. м. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля из асбофанеры.

2. То же, на 100 человек объемом до 3800 куб. м.

Таблица 186

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	1/I	2/I
1	36,7	32,4
2	38,9	34,3
3	40	35,3
4	43,3	38,2
5	47	41,5
6	51	45
7	54,3	48
8	66	58
9	67	59
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 186)

Наименование	№ позиции
	1; 2
Фундаменты	8
Стены	20
Перегородки	3
Перекрытия	13
Кровля	8
Полы	5
Проемы	8
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	22
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

БАНИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫЕ

Характеристика

3. На 3 человека, деревянные с печным отоплением. Фундаменты бутобетонные. Стены брусчатые. Перекрытия деревянные. Кровля из волнистой асбофанеры.

4. То же, кирпичные. Фундаменты из бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

5. На 5 человек, деревянные, с печным отоплением. Фундаменты бутобетонные или бетонные. Стены брусчатые. Перекрытия деревянные. Кровля из волнистой асбофанеры.

6. То же, кирпичные. Фундаменты сборные бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Таблица 187

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	3/IV	4/I	5/IV	6/I
1	39,4	34,5	38,1	32,6
2	41,7	36,6	40,4	34,6
3	42,9	37,6	41,5	35,6
4	46,4	40,7	45	38,5
5	50,4	44,2	49	41,8
6	54,7	48	53	45,4
7	58,2	51,1	56,4	48,3
8	70	62	68	58,4
9	72	63	69	59,4
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 187)

Наименование	№ позиции
	3	4	5	6
Фундаменты	3	5	3	5
Стены и перегородки	38	42	39	42
Перекрытия	7	5	8	5
Кровля	5	7	6	7
Полы	5	4	6	5
Проемы	9	7	9	7
Отделочные работы	2	8	2	8
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	12	10	11	9
Прочие работы	19	12	16	12
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

БАНИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫЕ С ПОСТИРОЧНОЙ

Характеристика

7. На 10 человек с постирочной на 100 кг сухого белья в смену. Здания кирпичные, с центральным отоплением от встроенной котельной. Фундаменты бутовые и бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия сборные и монолитные железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры. '

8. То же, с отоплением от теплосети.

Таблица 188

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	7/I	8/I
1	52,9	57,2
2	56,1	61
3	57,6	62
4	62	67
5	68	73
6	74	80
7	78	85
8	95	102
9	96	104
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 188)

Наименование	№ позиции
	7	8
Фундаменты	6	6
Стены	20	22
Перегородки	3	3
Перекрытия	10	9
Кровля	5	5
Полы	5	6
Проемы	7	8
Отделочные работы	9	10
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	20	20
Котельная	5	-
Прочие работы	10	11
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

БАНИ СТАНЦИОННЫЕ

Характеристика

9. Здания кирпичные объемом до 5000 куб. м, с центральным отоплением от теплосети. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля из волнистой асбофанеры.

Таблица 189

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	9/I
1	29
2	30,7
3	31,6
4	34,2
5	37,1
6	40,3
7	42,9
8	51,9
9	52,7
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 189)

Наименование	№ позиции
	9
Фундаменты	15
Стены и перегородки Перекрытия	25  8
Кровля	9
Полы	8
Проемы	9
Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8  8
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

УБОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ И СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ

Характеристика

10. Каркасно-обшивные на 1 место. Выгреб деревянный.

11. То же, на 2 места.

12. То же, на 3-4 места.

13. Каркасно-обшивные на 1 место. Выгреб кирпичный или железобетонный.

14. То же, на 2 места.

15. То же, на 3-4 места.

16. Кирпичные на 1 место. Выгреб кирпичный или железобетонный.

17. То же, на 2 места.

18. То же, на 3-4 места.

Таблица 190

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	10/V	11/V	12/V	13/V	14/V	15/V	16/III	17/III	18/III
1	82	63	57,7	91	69	66	76	62	55,5
2	87	67	61	97	74	70	80	66	58,8
3	90	69	63	99	76	72	82	68	60
4	97	75	68	108	82	77	90	73	65
5	105	81	74	117	89	84	97	80	71
6	114	88	80	127	97	91	105	86	77
7	122	94	85	135	103	97	112	92	82
8	147	114	103	163	124	118	135	111	99
9	149	115	105	166	126	120	138	113	101


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

УБОРНЫЕ ПЕРРОННЫЕ

Характеристика

19 На 4 места с кирпичным выгребом без отопления. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

20. То же, с печным отоплением.

21. То же, канализованные, с печным отоплением.

22. На 7 мест, канализованные, с центральным отоплением от теплосети. Фундаменты бутовые, стены кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

23. То же, отопление центральное от встроенной котельной.

24. То же, на 12 мест. Отопление центральное от теплосети.

25. То же, отопление центральное от встроенной котельной.

26. То же, на 20 мест. Отопление центральное от теплосети.

27. То же, отопление центральное от встроенной котельной.

Таблица 191

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания. в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	19/I	20/I	21/I	22/I	23/I	24/I	25/I	26/I	27/I
1	61	81	70	74	73	64	67	61	63
2	65	86	74	78	78	68	71	65	67
3	67	89	76	81	80	70	73	67	69
4	72	96	82	87	86	76	79	72	74
5	78	104	89	95	94	82	85	78	81
6	85	113	97	103	102	90	93	85	88
7	90	121	103	109	108	95	99	91	93
8	109	146	125	132	131	115	119	110	113
9	111	148	127	134	133	117	121	111	115
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 191)

Наименование	№ позиции
	19	20	21	22	23	21	25	26	27
Фундаменты	4	8	6	6	6	8	8	8	9
Стены	15	15	19	19	19	22	21	20	20
Перегородки	5	3	4	5	5	6	5	5	5
Перекрытия	7	9	12	13	13	7	7	8	8
Кровля	2	2	2	2	2	3	3	5	4
Полы	5	4	5	6	6	7	6	8	7
Проемы	12	9	11	15	15	8	8	7	7
Отделочные работы	13	11	14	15	14	19	19	18	18
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	6	5	18	16	17	16	17	16	17
Выгреб	29	27	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы	2	7	9	3	3	4	6	5	5
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

ЯМЫ ПОМОЙНЫЕ

Характеристика

28. Выгреб деревянный емкостью 3,6 куб. м. Стены надземной части каркасно-обшивные.

29. То же, емкостью 7,2 куб. м.

30.. Выгреб кирпичный емкостью 3,6 куб. м. Стены надземной части кирпичные.

31. То же, емкостью 7,2 куб. м.

32. Выгреб железобетонный емкостью 3,6 куб. м. Стены надземной части кирпичные.

33 То же, емкостью 7,2 куб. м.

Таблица 192

Восстановительная стоимость 1 куб. м выгреба в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	.28	29	30	31	32	33
1	79	59	97	75	82	79
2	84	62	103	80	87	84
3	86	64	106	82	90	86
4	94	70	115	89	97	94
5	102	75	124	96	105	102
6	110	82	135	104	114	110
7	117	87	144	111	122	117
8	142	106	174	135	147	142
9	144	107	177	137	150	144


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

КОРОВНИКИ

Характеристика

34. На 1-2 отделения без сеновала, кирпичные, шлакобетонные.

35. То же, деревянные каркасно-обшивные.

36. На 4 отделения без сеновала, кирпичные, шлакобетонные.

37. То же, деревянные каркасно-обшивные.

38. На 1-2 отделения с сеновалом, кирпичные, шлакобетонные.

39. То же, деревянные каркасно-обшивные.

40. На 4 отделения с сеновалом, кирпичные, шлакобетонные.

41. То же, деревянные каркасно-обшивные.

Таблица 193

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	34/III	35/V	36/III	37/V	38/III	39/V	40/III	41/V
1	30	31	23,2	25,5	24,4	24,2	19,5	19,4
2	31,8	32,9	24,6	27	25,8	25,6	20,6	20,6
3	32,7	33,8	25,3	27,8	26,5	26,4	21,2	21,2
4	35,4	36,6	27,4	30,1	28,7	28,6	23	22,9
5	38,4	39,7	29,7	32,6	31,2	31	24,9	24,8
6	41,7	43,2	32,3	35,4	33,8	33,6	27,1	27
7	44,4	46	34,4	37,7	36	35,8	28,8	28,7
8	53,7	56	41,6	45,6	43,6	43,3	34,8	34,7
9	54,6	57	42,3	46,4	44,3	44	35.4	35,3


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

САРАИ ДЛЯ ДРОВ КИРПИЧНЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ

Характеристика

42. Без погреба на 1 отделение.

43. То же, на 2 отделения.

44. То же, на 4 отделения.

45. То же, на 5 отделения.

46. То же, на 8 отделения.

47. С погребом на 1 отделение.

48. То же, на 2 отделения.

49. То же, на 4 отделения.

50. То же, на 5 отделения.

51. То же, на 8 отделения.

Таблица 194

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	20,5	18,1	15,6	14,9	14,4	20	18,1	17,2	16,9	16,6
2	21,7	19,2	16,5	15,8	15,2	21,2	19,2	18,3	17,9	17,6
3	22,4	19,8	17	16,3	15,6	21,8	19,8	18,8	18,4	18,1
4	24,2	21,4	18,4	17,6	16,9	23,6	21,4	20,3	20	19,6
5	26,2	23,2	20	19,1	18,4	25,6	23,2	22,1	21,6	21,3
6	28,5	25,2	21,7	20,8	20	27,8	25,2	24	23,5	23,1
7	30,4	26,8	23,1	22,1	21,2	29,6	26,8	25,5	25	24,6
8	36,7	32,5	27,9	26,7	25,7	35,8	32,5	30,9	30,3	29,7
9	37,3	33	28,4	27,2	26,1	36,4	33	31,4	30,8	30,2


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 13. ЗДАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ И ПОСТРОЙКИ НАДВОРНЫЕ ПРИ ЛИНЕЙНО-ПУТЕВЫХ ПУНКТАХ

САРАИ ДЛЯ ДРОВ ДЕРЕВЯННЫЕ, КАРКАСНО-ОБШИВНЫЕ

Характеристика

52. С погребом на 1 отделение.

53. То же, на 2 отделения.

54. То же, на 4 отделения.

55. То же, на 5 отделения.

56. То же, на 8 отделения.

57. Без погреби на 1 отделение.

58. То же, на 2 отделения.

59. То же, на 4 отделения.

60. То же, на 5 отделения.

61. То же, на 8 отделения.

Таблица 195

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	52	53	54	55	56	57	68	59	60	61
1	19,4	17,6	16,5	15,8	15,4	12,8	11,2	9,8	9,6	9,1
2	20,6	18,7	17,5	16,8	16,3	13,6	11,8	10,4	10,2	9,7
3	21,2	19,2	18	17,3	16,8	13,9	12,2	10,6	10,5	10
4	22,9	20,8	19,5	18,7	18,2	15,2	13,2	11,5	11,4	10,8
5	24,9	22,6	21,2	20,3	19,7	16,4	14,3	12,5	12,4	11,7
6	27	24,5	23	22,1	21,4	17,8	15,5	13,6	13,4	12,7
7	28,8	26,1	24,5	23,5	22,8	19	16,5	14,5	14,3	13,5
8	34,8	31,6	29,6	28,4	27,6	23	20	17,5	17,3	16,4
9	35,4	32,1	30,1	28,9	28	23,4	20,3	17,8	17,6	16,6


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 14. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДКА ВОХР

КАЗАРМЫ

Характеристика

1. Казармы объемом до 1500 куб. м с печным отоплением. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная.

2. То же, объемом более 1500 куб. м с центральным отоплением от встроенной котельной.

Таблица 196

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	1/I	2/I
1	28,7	24,7
2	30,4	26,2
3	31,3	26,9
4	33,9	29,1
5	36,8	31,6
6	39,9	34,3
7	42,5	36,5
8	51,4	44,2
9	52,3	44,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 196)

Наименование	№ позиции
	1	2
Фундаменты	6	6
Стены	24	23
Перегородки	3	3
Перекрытия	20	21
Кровля	6	5
Полы	9	9
Проемы	11	10
Отделочные работы	6	5
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3	7
Котельная	-	4
Прочие работы	12	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 14. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДКА ВОХР

ПОМЕЩЕНИЯ КАРАУЛЬНЫЕ

Характеристика

3. Помещения объемом до 150 куб. м с печным отоплением. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытая деревянные. Кровля асбестоцементная.

Таблица 197

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	3/III
1	36,2
2	38,3
3	39,4
4	42,7
5	46,3
6	50,3
7	53,5
8	65
9	66
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 197)

Наименование	№ позиции
	3
Фундаменты	7
Стены	34
Перегородки	4
Перекрытия	12
Кровля	6
Полы	7
Проемы	9
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	2
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 14. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДКА ВОХР

БЛОКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ КАЗАРМАХ

Характеристика

4. Блоки хозяйственных помещений объемом 400-500. куб. м с печным отоплением. Фундаменты бутовые. Стены каркасно-обшивные. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная.

5. То же. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная.

Таблица 198

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	4/V	6/I
1	17,3	20,9
2	18,3	22,2
3	18,8	22,8
4	20,4	24,7
5	22,1	26,8
6	24	29,1
7	25,6	31
8	30,9	37,4
9	31,5	38,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 198)

Наименование	№ позиции
	4	5
Фундаменты	10	19
Стены	36	37
Перегородки	1	1
Перекрытия и кровля	15	12
Полы	5	3
Проемы	11	9
Отделочные работы	4	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1	1
Прочие работы	17	14
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 14. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДКА ВОХР

БАНИ

Характеристика

6. Бани на 4 человека с душем на 1 сетку, с печным отоплением. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная.

Таблица 199

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	6/I
1	39,5
2	41,9
3	43,1
4	46,6
5	50,6
6	54,9
7	58,5
8	71
9	72
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 199)

Наименование	№ позиции
	6
Фундаменты	6
Стены	48
Перегородки	2
Перекрытия	6
Кровля	3
Полы	3
Проемы	5
Отделочные работы	8
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	5
Прочие работы	14
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 14. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДКА ВОХР

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Характеристика

7. Овощехранилища полуподземные с ледниками. Отопление печное. Фундаменты бутовые. Стены наружные бутовые, внутренние кирпичные. Перекрытия железобетонные.

Таблица 200

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	7/I
1	23,1
2	24,5
3	25,2
4	27,2
5	29,5
6	32,1
7	34,1
8	41,3
9	42
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 200)

Наименование	№ позиции
	7
Фундаменты	16
Стены	44
Перегородки	6
Перекрытия и кровля	14
Полы	3
Проемы	11
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 14. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДКА ВОХР

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ СОБАК

Характеристики

8. Павильоны на 5 кабин. Фундаменты бутовые. Стены каркасно-обшивные. Кровля асбестоцементная.

Таблица 201

Восстановительная стоимость 1 павильона в руб.

Территориальные	№ позитив/группа капитальности
пояса	8/V
1	2170
2	2300
3	2360
4	2560
5	2770
6	3010
7	3210
8	3880
9	3940
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 201)

Наименование	№ позиции
	8
Фундаменты	5
Стены	53
Перекрытия и кровля Полы	4  14
Проемы	21
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 14. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДКА ВОХР

УБОРНЫЕ

Характеристика

9. Уборные на 5 мест I печным отоплением. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные- Перекрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная.

Таблица 202

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	9/I
1	58,6
2	62
3	64
4	69
5	75
6	81
7	87
8	105
9	107
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 202)

Наименование	№ позиции
	9
Фундаменты	13
Стены	19
Перегородки	3
Перекрытия	7
Кровля	7
Полы	2
Проемы	5
Отделочные работы	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	1
Выгреб	28
Прочие работы	11
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 15. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЗДАНИЯ ЗАРЯДНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Характеристика

1. Здания на 4 машины. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

2. То же, на 8 машин.

3. То же, на 12 машин.

Таблица 203

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	1/II	2/II	3/II
1	32,2	28,8	26,3
2	34,1	30,6	27,9
3	35,1	31,4	28,7
4	38	34	31,1
5	41,2	36,9	33,7
6	44,7	40,1	36,6
7	47,6	42,7	39
8	57,6	51,6	47,2
9	58,6	52,5	47,9
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 203)

Наименование	№ позиции
	1	2	3
Фундаменты	7	6	7
Стены	22	24	24
Перегородки	5	5	5
Покрытия	5	6	6
Кровля	5	5	6
Полы	4	5	5
Проемы	16	15	15
Отделочные работы	5	6	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	23	21	20
Прочие работы	8	7	6
В том числе:
смотровая канава	(2)	(2)	(2)
подкрановые пути	(2)	(2)	(2)
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 15. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЗДАНИЯ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ С ГАРАЖОМ

Характеристика

4. Здания на 20 машин. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

5. То же, на 30 машин.

6. То же, на 40 машин,

7. Здания на 20 машин. Фундаменты бетонные, железобетонные. Стены панельные. Перекрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

8. То же, на 30 машин.

9. То же, на 40 машин.

Таблица 204

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	4/II	5/II	6/II	7/II	8/II	9/II
1	19,5	17,6	16,2	25,2	22,4	20,4
2	20,6	18,7	17,1	26,7	23,7	21,6
3	21,2	19,2	17,6	27,4	24,4	22,2
4	23	20,8	19,1	29,7	26,4	24
5	24,9	22,6	20,7	32,2	28,6	26,1
6	27,1	24,5	22,5	35	31,1	28,3
7	28,8	26,1	23,9	37,2	33,1	30,1
8	34,9	31,6	28,9	45	40	36,4
9	35,4	32,1	29,4	45,8	40,7	37,1
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 204)

Наименование	№ позиции
	4	5	6	7	8	9
Фундаменты	5	5	5	6	6	6
Стены	16	16	16	20	18	18
Перегородки	4	4	4	3	3	3
Перекрытия	12	13	14	13	14	14
Кровля	8	9	10	8	9	10
Полы	7	9	9	6	7	7
Проемы	10	9	9	11	11	11
Отделочные работы	5	5	5	3	4	4
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	27	25	22	26	24	23
Прочие работы	6	5	6	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 15. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ К ЗАРЯДНЫМ СТАНЦИЯМ

А. Тип 1 - для пристраиваемых зданий зарядных к грузовым складам

Характеристика

10. Навесы на 20 и 30 машин. Фундаменты железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

11. То же, стены панельные.

12. То же, стены кирпичные на 40 машин.

13. То же, стены панельные.

Таблица 205

Восстановительная стоимость 1 кв. м навеса в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	10/II	11/II	12/II	13/II
1	40	41,9	37,5	39,8
2	42,4	44,4	39,8	42,2
3	43,6	45,7	40,9	43,4
4	47,2	49,4	44,3	47
5	51,2	53,6	48	50,9
6	55,5	58,2	52,1	55,3
7	59,1	62	55,5	58,9
8	72	75	67	71
9	73	76	68	72
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 205)

Наименование	№ позиции
	10	11	12	13
Фундаменты	11	9	10	9
Стены	15	34	13	33
Покрытия	36	18	37	19
Кровля	14	13	15	13
Полы	20	17	21	18
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	2	2	2	2
Пандус	-	5	-	4
Прочие работы	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 15. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ К ЗАРЯДНЫМ СТАНЦИЯМ

Б. Тип II - для отдельно стоящих зданий зарядных

Характеристика

14. Навесы на 20 и 30 машин. Фундаменты железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

15. То же, стены панельные.

16. То же, стены кирпичные на 40 машин.

17. То же, стены панельные.

Таблица 206

Восстановительная стоимость 1 кв. м навеса в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	14/II	15/II	16/II	17/II
1	33,7	41,4	32,1	37,8
2	35,7	43,9	34,1	40,1
2	36,7	45,1	35	41,2
4	39,8	48,8	37,9	44,6
5	43,2	53	41,1	48,4
6	46,9	57,5	44,7	52,6
7	49,9	61	47,5	56
8	60	74	57,5	68
9	61	75	58,5	69
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 206)

Наименование	№ позиции
	14	15	16	17
Фундаменты	6	6	6	6
Стены	9	17	9	16
Покрытия	38	38	40	39
Кровля	19	12	18	13
Полы	21	25	22	24
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	3	2	2	2
Прочие работы	4	-	3	-
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 15. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЗДАНИЯ ПОЖАРНЫХ ПОСТОВ И ДЕПО

Характеристика

18. Пост на 1 автомашину. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

19. То же, фундаменты бутобетонные и бетонные.

20. Депо на 2 автомашины. Фундаменты бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

Таблица 207

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	18/II	19/II	20/II
1	29	31,2	30,8
2	30,8	33	32,7
3	31,6	34	33,6
4	34.2	36,8	36,4
5	37,1	40	39,5
6	40,3	43,3	42,9
7	42,9	46,1	45,6
8	51,9	55,8	55,2
9	52,8	56,7	56,1
Удельные веса конструктивных элементов в % (к табл. 207)

Наименование	№ позиции
	18	19	20
Фундаменты	7	10	18
Стены	20	24	29
Перегородки	5	3	1
Покрытия	19	16	14
Кровля	7	6	5
Полы	8	8	6
Проемы	11	8	6
Отделочные работы	5	3	2
Внутренние сантехнические и электротехнические работы (в том числе котельная)	10	16	14
Прочие работы	8	6	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 15. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГАРАЖИ ДЛЯ АВТОМАШИН И ТРАКТОРОВ

Характеристика

21. Гаражи объемом до 2500 куб. м. Фундаменты бетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная.

22. То же, стены. кирпичные.

Таблица 208

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	21/II	22/II
1	18,5	21,8
2	19,7	23,1
3	20,2	23,7
4	21,9	25,7
5	23,7	27,9
6	25,8	30,3
7	27,4	32,2
8	33,2	39
9	33,7	39,6
Удельным вес конструктивных элементов в % (к табл. 208)

Наименование	№ позиции
	21	22
Фундаменты	11	9
Стены	19	24
Перегородки	5	2
Покрытия и кровля	20	18
Поля	4	7
Проемы	20	19
Отделочные работы	2	3
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	8	7
Прочие работы	11	11
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 15. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ ДРЕЗИН

Характеристика

23. Сараи объемом до 35 куб. м. Стены кирпичные или шлакобетонные. Покрытия деревянные. Кровля асбестоцементная.

24. То же, стены каркасно-обшивные.

Таблица 209

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	23/III	24/V
1	19,9	14,2
2	21,1	15,1
3	21,7	15,5
4	23,5	16,8
5	25,5	18,2
6	27,7	19,8
7	29,4	21,1
8	35,6	25,5
9	36,2	25,9


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 15. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

САРАИ (ПУНКТЫ) ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Характеристика

25. На пункте дорожного мастера. Стены кирпичные или шлакобетонные. Покрытия деревянные. Кровля асбестоцементная.

26. То же, стены каркасно-обшивные.

27. На пункте бригадира пути. Стены кирпичные или шлакобетонные. Покрытия деревянные. Кровля асбестоцементная.

28. То же, стены каркасно-обшивные.

Таблица 210

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	№ позиции/группа капитальности
пояса	25/III	26/V	27/III	28/V
1	16,1	11,8	18,4	13,6
2	17,1	12,5	19,5	14,5
3	17,6	12,9	20,1	14,9
4	19	13,9	21,7	16,1
5	20,6	15,1	23,6	17,5
6	22,4	16,4	25,6	19
7	23,8	17,5	27,2	20,2
8	28,8	21,1	32,9	24,4
9	29,3	21.5	33,5	24,8


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Раздел 15. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КОЛОНКИ ПУТЕВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Характеристика

29. Колонки диаметром 200 мм на бетонном фундаменте с поглощающим колодцем из бетонных колец и водоотводными устройствами.

Таблица 211

Восстановительная стоимость 1 колонки в руб.

Территориальные	№ позиции
пояса	29
1	2350
2	2490
3	2560
4	2770
5	3010
6	3260
7	3480
8	4200
9	4270
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 211)

Наименование	№ позиции
	29
Фундаменты	42
Гидроколонка	34
Колодцы	12
Водоотводы	10
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

НАСЫПИ И ВЫЕМКИ (БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, УКРЕПИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ДРЕНАЖЕЙ)

Таблица 212

Восстановительная стоимость 1 куб. м насыпей и выемок в руб.

Территориальные	Перегоны	Раздельный пункты
пояса	Грунты
	обыкновенные	скальные	обыкновенные	скальные
	а	б	в	г
1	1,5	2,46	1,76	3,46
2	1,59	2,61	1,86	3,67
3	1,64	2,69	1,91	3,77
4	1,77	2,91	2,07	4,09
5	1,92	3,15	2,25	4,43
6	2,09	3,43	2,44	4,81
7	2,22	3,65	2,6	5,12
8	2,69	4,41	3,14	6,2
9	2,73	4,48	3,19	6,3


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

МОЩЕНИЕ КАМНЕМ

Восстановительная стоимость 1 кв. м мощения и 1 пог. м упора в руб.

Таблица 213

	Мощение одиночное	Мощение двойное
Террито-	на соломе	на щебне	на растворе
риальные	толщина слоя камня в м
пояса	0,15	0,2	0,25	1-й слой 0,1; 2-й слой 0,2	1-й слой 0,18; 2-й слой 0,26	1-й слой 0,1; 2-й слой 0,2	1-й слой 0,18; 2-й слой 0,26
	моще- ние	упоры	моще- ние	упоры	моще- ние	упоры	моще- ние	упоры	моще- ние	упоры	моще- ние	упоры	моще- ние	упоры
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	2,78	5,99	3,61	7.6	4,4	9,3	6,6	13	10,6	19,8	7,2	13	12	19,8
2	2,94	6,3	3,84	8,1	4,66	9,9	7	13,8	11,3	21	7,6	13,8	12,6	21
3	3,03	6,5	3,94	8,3	4,8	10,2	7,2	14,2	11,6	21,6	7,8	14,2	13,1	21,6
4	3,28	7,1	4,27	9	5,19	11	7,7	15,4	12,6	23,4	8,5	15,4	14,2	23,4
5	3,55	7,7	4,63	9,8	5,63	11,9	8,4	16,7	13,6	25,4	9,2	16,7	15,4	25,4
6	3,86	8,3	5,03	10,6	6,1	12,9	9,1	18,1	14,8	27,5	10	18,1	16,8	27,5
7	4,11	8,9	5,36	11,3	6,5	13,8	9,7	19,3	15,7	29,3	10,7	19,3	17,8	29,3
8	4,97	10,7	6,5	13,6	7,9	16,7	11,8	23,3	19	35,5	12,9	23,3	21,6	35,5
9	5,05	10,9	6,6	13,9	8	17	12	23,7	19,4	36	13,1	23,7	21,9	36


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ПЛЕТНЕВЫЕ КЛЕТКИ И КАМЕННЫЕ НАБРОСКИ

Таблица 214

Восстановительная стоимость 1 кв. м поверхности, укрепленной плетневыми клетками, и 1 куб. м каменной наброски в руб.

Территориальные	Плетневые клетки	Каменные
пояса	с каменной набросков	с двойным мощением	наброски
	а	б	в
1	5,62	6,9	13,3
2	5,95	7,3	14,1
3	6,1	7,5	14,5
4	6,6	8,1	15,7
5	7,2	8,8	17
6	7,8	9,6	18,5
7	8,3	10,2	19,7
8	10	12,3	23,8
9	10,2	12,5	24,2


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ГАБИОННАЯ И СИПАЙНАЯ КЛАДКИ

Таблица 215

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные пояса	Габионные тюфяки при толщине сетки 2-5 мм	Габионные ящики при толщине сетки 2-5 мм	Сипайная кладка
	а	б	в
1	23,5	21,1	17,6
2	24,9	22,4	18,7
3	25,6	23	19,2
4	27,7	24,9	20,8
5	30,1	27	22,5
6	32,7	29,3	24,5
7	34,8	31,2	26
8	42,1	37,8	31,5
9	42,8	38,4	32


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ

Таблица 216

Восстановительная стоимость 1 кв. м поверхности, укрепленной бетонными плитами, и 1 пог. м упора в руб.

	Сборные при площади плиты в кв. м	Монолитные
	до 0,25	до 1
Территори- альные	плиты при толщине в см	упоры	плиты при толщине в см	упоры	плиты при толщине в см	упоры
пояса	8	12		16	20		10	20
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	6,1	7,8	10,3	10,2	12,1	15,4	6,6	7,5	15
2	6,4	8,3	10,9	10,8	12,8	16,3	6,9	7,9	15,8
3	6,6	8,5	11,2	11,1	13,2	16,7	7,1	8,1	16,3
4	7,2	9,2	12,2	12	14,3	18,1	7,7	8,8	17,6
5	7,8	10	13,2	13,1	15,5	19,7	8,4	9,6	19,1
6	8,4	10,9	14,3	14,2	16,8	21,4	9,1	10,4	20,8
7	9	11,6	15,3	15,1	17,9	22,7	9,7	11	22,1
8	10,9	14	18,4	18,3	21,6	27,5	11,7	13,4	26,8
9	11,1	14,2	18,8	18,6	22	28	11,9	13,6	27,2


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

УКРЕПЛЕНИЕ КЮВЕТОВ И КАНАВ

Таблица 217

Восстановительная стоимость 1 кв. м укрепления в руб.

Территориальные	Тип укрепления
пояса	бетонные плиты	каменное мощение
	а	б
1	6,1	4,46
2	6,4	4,73
3	6,6	4,86
4	7,2	5,26
5	7,8	5,71
6	8,4	6,2
7	9	6,6
8	10,9	8
9	11,1	8,1


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ПОПЕРЕЧНЫЕ ОСУШИТЕЛЬНЫЕ ПРОРЕЗИ В НАСЫПЯХ

Таблица 218

Восстановительная стоимость 1 куб. м прорези в руб.

	Прорези глубиной в м
Территориальные	до 1	до 2	более 2
пояса	шириной в м
	до 0,6	до 1	до 2
	а	б	в
1	22,4	15,5	13
2	23,7	16,4	13,8
3	24,4	16,9	14,2
4	26,4	18,3	15,4
5	28,6	19,8	16,6
6	31,1	21,5	18,1
7	33,1	22,9	19,2
8	40	27,7	23,3
9	40,7	28,2	23,7


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ПОДКЮВЕТНЫЕ ДРЕНАЖИ

Таблица 219

Восстановительная стоимость 1 пог. м дренажа, 1 оголовка и 1 смотрового колодца в руб.

	Дренажи с керамическими	Оголовки	Смотровые колодцы глубиной в м
Территориальные	трубами глубиной в м			4	6	5	6
пояса	до 3	более 3	бутовые	буто- бетонные	железобетонные сборные	бутовые
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	43,3	91	38	41,9	564	800	910	1070
2	45,9	97	40,3	44,4	588	850	970	1130
3	47,2	99	41,4	45,6	610	870	1000	1160
4	51,1	108	44,9	49,4	660	940	1080	1260
5	55,4	117	48,7	53,6	720	1020	1170	1370
6	60	127	52,8	58,2	780	1110	1270	1480
7	64	135	56,3	62	830	1180	1350	1580
8	77	163	68	75	1010	1430	1640	1910
9	79	166	69	76	1030	1460	1660	1940


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

БАЛЛАСТ ПУТЕЙ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ И БАЛЛАСТ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Таблица 220

Восстановительная стоимость 1 куб. м балласта в руб.

Территориальные	Вод балласта
пояса	асбестовый	из карьерного гравии	из сортированного гравия	песчаный	ракушечный	щебеночный
	а	б	в	г	д	е
1	6,4	5,73	9,5	5,23	4,82	10,4
2	6,8	6,1	10	5,55	5,11	11
3	7	6,2	10,3	5,7	5,26	11,3
4	7,6	6,8	11,2	6,2	5,69	12,2
5	8,2	7,3	12,1	6,7	6,2	13,3
6	9	8	13,2	7,3	6,7	14,4
7	9,5	8,5	14	7,7	7,1	15,4
8	11,5	10,3	17	9,4	8,6	18,6
9	11,7	10,4	17,2	9,5	8,8	18,9


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

БАЛЛАСТ ПУТЕЙ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

Таблица 221

Восстановительная стоимость 1 куб. м балласта в руб.

Территориальные	Род балласта
пояса	песчаный	щебеночный
	а	б
1	5,97	10,5
2	6,3	11,1
3	6,5	11,4
4	7	12,3
5	7,6	13,4
6	8,3	14,5
7	8,8	15,5
8	10,7	18,7
9	10,9	19


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ШПАЛЫ

Таблица 222

Восстановительная стоимость 1 шпалы в руб.

	Шпалы деревянные	Шпалы
Территориальные	пропитанные	непропитан	железо-
пояса	тип шпал	ные	бетонные
	I	II	III
	а	б	в	г	д
1	9,9	8,3	7,6	6,1	13,5
2	10,5	8,8	8,1	6,4	14,3
3	10,8	9,1	8,3	6,6	14,7
4	11,7	9,8	9	7,2	15,9
5	12.7	19,6	9,8	7,8	17,3
6	13,8	11,6	10,6	8,4	18,8
7	14,7	12,3	11,3	9	20
8	17,7	14,9	13,6	10,9	24,2
9	18	15,1	13,9	11	24,6
Примечания: 1. Восстановительную стоимость деревянных Шпал IV и V типов по ГОСТ 78-58 принимать по графе «в».

2. Восстановительная стоимость 1 деревянной шпалы колеи 1067 мм (о. Сахалин) принимается в следующих размерах (в руб.):

тип шпал	I	II	III
пропитанные	10,1	8,6	7
непропитанные	7,6	6,3	5,16


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ПЕРЕВОДНЫЕ БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИИ

Таблица 223

Восстановительная стоимость 1 куб. м пропитанных переводных брусьев в руб.

Территориальные пояса	Стоимость
1	81
2	86
3	88
4	95
5	103
6	112
7	120
8	144
9	147


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

РЕЛЬСЫ СО СКРЕПЛЕНИЯМИ, УЛОЖЕННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ (БЕЗ СТОИМОСТИ ШПАЛ)

А. Рельсы Р75

Таблица 224

Восстановительная стоимость 1 км пути в руб.

	Длина рельсов в м
Территориальные	25	12,5
пояса	Число шпал на 1 км
	2000	1840	2000	1840
	а	б	в	г
1	37700	37000	39800	38000
2	39900	39200	42200	40300
3	41000	40300	43400	41400
4	44100	43600	47000	44800
5	48200	47300	50900	48600
6	52400	51400	55300	52800
7	55700	54700	58900	56200
8	67000	66000	71000	68000
9	68000	67000	72000	69000


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

РЕЛЬСЫ СО СКРЕПЛЕНИЯМИ, УЛОЖЕННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ (БЕЗ СТОИМОСТИ ШПАЛ)

Б. Рельсы Р65

Восстановительная стоимость 1 км пути в руб.

Таблица 225

	Длина рельсов в м
Террито-	26	12,5
риальные	Тип промежуточных скреплений
пояса	нераздельный	раздельные	нераздельные	раздельные
	Число шпал на 1 км
	2000	1840	1600	2000	1840	1600	2000	1840	1600	2000	1840	1600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	33800	33200	32100	41600	40300	38300	34600	33900	32800	43400	42100	40000
2	35900	35100	34100	44100	42700	40800	36600	35900	34800	46000	44600	42400
3	36900	36100	35000	45300	43900	41700	37700	36900	35800	47400	45900	43666
4	39900	39100	37900	49100	47500	45200	40800	40000	38800	51300	49700	47200
5	43300	42400	41100	53200	51500	49000	44200	43400	42000	55600	53900	51200
6	47000	46100	44700	57800	56000	53200	48000	47 100	45700	60000	58500	55600
7	50100	49100	47600	62000	59600	56600	51100	50100	48600	64000	62000	59200
8	60000	59300	57500	74000	72000	68000	62000	61000	58800	78000	75000	72000
9	61600	60000	58500	76000	73000	70000	63000	62000	59800	79000	77000	73000


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

РЕЛЬСЫ СО СКРЕПЛЕНИЯМИ, УЛОЖЕННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ (БЕЗ СТОИМОСТИ ШПАЛ)

В. Рельсы Р50

Восстановительная стоимость 1 км пути в руб.

Таблица 226

	Длина рельсов в м
Террито-	25	12,5
риальные	Тип промежуточных скреплений
пояса	нераздельные	раздельные	нераздельные	раздельные
	Число шпал на 1 км
	2000	1840	1600	2000	1840	1600	2000	1840	1600	2000	1840	1600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	28200	37200	26300	35900	34600	32800	28400	37700	26900	37600	36300	34300
2	29900	28800	27900	38100	36700	34700	30100	29400	28500	39900	38500	36400
3	30700	29600	28700	39200	37700	35700	31000	30200	29300	41000	39600	37400
4	33200	32100	31000	42400	40800	38700	33500	32700	31700	44400	42800	40400
5	36100	34800	33700	46000	44300	42000	36400	35500	34400	48200	46500	43900
6	39200	37800	36600	50000	48100	45600	39500	38500	37300	52300	50400	47700
7	41700	40200	38900	53200	51200	48500	42000	41000	39800	55700	53700	50800
8	50400	48600	47100	64000	62000	58700	50800	49600	48100	67000	65000	61000
9	51300	49400	47900	65000	63000	59700	51700	50500	48900	68000	66000	62000
Примечание. Восстановительная стоимость верхнего строения пути колеи 1067 мм (о. Сахалин) принимается по табл. 226 и 227 в зависимости от типа рельсов.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

РЕЛЬСЫ СО СКРЕПЛЕНИЯМИ, УЛОЖЕННЫЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ (БЕЗ СТОИМОСТИ ШПАЛ)

Г. Рельсы Р43 и Р38

Восстановительная стоимость 1 км пути в руб.

Таблица 227

	Тип рельсов
	Р43	Р38
Территориальные	Длина рельсов в м
пояса	25	12,5	12,5
	Число шпал на 1 км
	2000	1840	1600	2000	1840	1600	1440	1840	1600	1440	1360
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	25300	24600	23400	26100	25500	24000	23300	22100	22000	20700	20500
2	26800	26000	24800	27700	27000	25400	24700	23400	23300	21900	21700
3	27500	26800	25500	28500	27800	26100	25400	24000	24000	22600	22400
4	29800	29000	27600	30800	30000	28300	27500	26000	26000	24400	24200
5	32300	31500	30000	33500	32600	30700	29800	28200	28200	26500	26300
6	35100	34200	32500	36300	35400	33300	32400	30700	30600	, 28800	28500
7	37400	36400	34600	38700	37700	35500	34500	32700	32600	30600	30400
8	45200	44000	41900	46800	45600	42900	41700	39500	39400	37100	36700
9	46000	44700	42600	47600	46300	43600	42400	40200	40100	37 700	37300


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

РЕЛЬСЫ СО СКРЕПЛЕНИЯМИ, УЛОЖЕННЫЕ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ (ВЕЗ СТОИМОСТИ ШПАЛ)

А. Рельсы Р65

Восстановительная стоимость 1 км пути в руб.

Таблица 228

	Длина рельсов в м
Территори-	25	12,5
альные	Тип промежуточных скреплений
пояса	КБ	К-2	КБ	К-2
	Число шпал на 1 км
	2000	1840	1600	2000	1840	1600	2000	1840	1600	2000	1840	1600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	53000	50800	47500	39800	38600	37000	54000	50300	48500	40800	39600	38000
2	56200	53800	50400	42100	41000	39200	57300	53300	51400	43300	42000	40300
3	57800	55300	51800	43300	42100	40400	58900	54800	52900	44400	43200	41400
4	63000	59900	56100	46900	45600	43700	64000	59300	57300	48100	46800	44900
5	68000	65000	61000	50900	49400	47400	69000	64000	62000	52200	50700	48700
6	74000	70000	66000	55300	53700	51400	75000	70000	67000	56700	55100	52800
7	78000	75000	70000	58800	57200	54800	80000	74000	72000	60000	58700	56300
8	95000	91000	85000	71000	69000	66000	97000	90000	87000	73000	71 000	68000
9	96000	92000	86000	72000	70000	67000	98000	92000	88000	74000	72000	69000
Примечание. Восстановительная стоимость рельсов со скреплениями типа ЖБ принимается по графам 22;- «а» и «б» с коэффициентом 0,93, по графам «ж» и «з» - с коэффициентом 0,91.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

РЕЛЬСЫ СО СКРЕПЛЕНИЯМИ, УЛОЖЕННЫЕ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ (ВЕЗ СТОИМОСТИ ШПАЛ)

Б. Рельсы Р50

Восстановительная стоимость 1 км пути в руб.

Таблица 229

	Длина рельсов в м
Террито-	25	12,8
риальные	Тип промежуточных скреплений
пояса	КБ	К-2	КБ	К-2
	Число шпал на 1 км
	2000	1840	1600	2000	1840	1600	2000	1840	1600	2000	1840	1600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	48200	45900	42700	34900	33800	32000	49000	46800	43500	35800	34600	33000
2	51100	48700	45200	37000	35800	33900	52000	49600	46100	37900	36700	35000
3	52500	50000	46500	38100	36800	34900	63400	51000	47400	39000	37700	36000
4	56800	54200	50400	41200	39900	37800	57800	55100	51300	42200	40800	38900
5	62000	58800	54600	44700	43200	41000	63000	59800	55700	45800	44300	42200
6	67000	64000	59300	48500	47000	44500	68000	65000	60000	49700	48100	45900
7	71000	68000	63000	51700	50000	47400	72000	69000	64000	52900	51200	48900
8	86000	82000	76000	62000	60000	57300	88000	84000	78000	64000	62000	59100
9	88000	84000	78000	64000	61000	58200	89 000	85000	79000	65000	63000	60000
Примечание. Восстановительная стоимость рельсов со скреплениями типа ЖБ принимается по графам «а» и «б» с коэффициентом 0,93, по графам «ж» и «з»-с коэффициентом 0,91.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

РЕЛЬСЫ ОБЪЕМНО-ЗАКАЛЕННЫЕ В МАСЛЕ И РЕЛЬСЫ, СВАРЕННЫЕ В ПЛЕТИ

Таблица 230

Добавки (в руб.) к восстановительным стоимостям 1 км рельсов со скреплениями, приведенным в табл. 226-229

№	Условия применения		Территориальные пояса
п.п.	добавок	Тип	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		рельсов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	Рельсы объемно-закаленные	Р65	4200	4460	4580	4960	5380	5840	6200	7500	7600
	в масле	Р50	3340	3540	3640	3940	4270	4640	4940	5970	6070
2	Рельсы, сваренные контакт-	Р65	1760	1860	1920	2080	2250	2440	2600	3150	3200
	ным способом в плети,	Р50	1390	1480	1520	1640	1780	1940	2060	2490	2540
	длиной 25 м	Р43	1200	1270	1310	1420	1540	1670	1780	2150	2180
3	Рельсы, сваренные в плети,	Р65	3680	3900	4000	4340	4700	5110	5440	6600	6700
	длиной 250-800 м	Р50	3510	3720	3830	4140	4500	4880	5200	6300	6400
Примечание. Добавка по п. 3 принимается для рельсов длиной 25 м.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

СОЕДИНИТЕЛИ РЕЛЬСОВЫЕ

а. Медные в пути при электротяге.

б. Стальные в пути и на стрелках при тепловозной и паровой тяге.

в. Медные тяговые междурельсовые, междупутные и на стрелках.

Таблица 231

Восстановительная стоимость в руб. (1 км пути - графы «а», «б»; 100 шт. - графа «в»)

Территориальные	Стыковые	Медные
пояса	медные	стальные	тяговые
	а	б	в
1	55	30	269
2	58	31	285
3	60	32	293
4	64	35	317
5	70	38	344
6	76	41	374
7	81	44	398
8	98	53	481
9	99	54	489


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ПРИБОРЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ, БАШМАКОСБРАСЫВАТЕЛИ

Таблица 232

Восстановительная стоимость 1 комплекта в руб.

	Приборы уравнительные	Башмакосбрасыватели
Территориальные	тип рельсов
пояса	Р65	Р50	Р50	Р43
	а	б	в	г
1	3880	1940	335:	285
2	4120	2050	355	303
3	4230	2110	365	311
4	4580	2290	395	337
5	4970	2480	429	365
6	5400	2690	466	396
7	5740	2870	495	422
8	6900	3470	599	511
9	7100	3520	610	519


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (БЕЗ СТОИМОСТИ ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ)

А. Стрелочные переводы

Восстановительная стоимость 1 комплекта в руб.

Таблица 233

	Тип и марка переводов
	Р65	Р50
Территориальные	1/22	1/18	1/11	1/9	1/18	1/11	1/9	1/6
пояса	Характеристика переводов
			обыкновенные
	обыкновенные	с подуклонкой и раздельным скреплением	с раздельным скреплением	обыкновенные	симмет-ричные
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	11400	11700	10000	4830	4250	7600	3360	2990	2340
2	12100	12400	10600	5130	4510	8000	3560	3170	2480
3	12400	12700	10900	5270	4630	8300	3660	3260	2550
4	13400	13800	11800	5710	5020	9000	3960	3530	2760
5	14600	14900	12800	6200	5440	9700	4300	3830	3000
6	15800	16200	13900	6700	5910	10600	4670	4160	3250
7	16800	17300	14800	7200	6300	11200	4970	4420	3460
8	20400	20900	17900	8600	7600	13600	6000	5350	4190
9	20700	21200	18200	8800	7700	13800	6100	5440	4260
Продолжение табл. 233

	Тип и марка переводов
Территори	Р43	Р38	Р60	Р43	Р38
альные	1/11	1/9	1/6	1/11	1/9	1/6	1/9
пояса	Характеристика, переводов
	обыкновенные	симмет ричные	обыкновенные	симмет ричные	двойные перекрест ные	двойные перекрестные с подвижными сердечниками	двойные перекрестные
	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф
1	2960	2740	1890	2070	1810	1560	7900	8600	8000	6200	3550
2	3140	2910	2000	2190	1920	1660	8400	9100	8500	6600	3760
3	3220	2990	2060	2260	1970	1710	8600	9400	8700	6800	3870
4	3490	3240	2230	2440	2130	1850	9300	10200	9500	7400	4180
5	3780	3510	2420	2650	2310	2000	10100	11000	10300	8000	4540
6	4110	3810	2630	2880	2510	2180	11000	12000	11200	8700	4930
7	4380	4060	2800	3060	2680	2320	11700	12800	11900	9200	5250
8	5290	4910	3390	3700	3240	2800	14100	15400	14400	11200	6300
9	5380	4990	3440	3770	3290	2850	14300	15700	14600	11400	6400
Примечание. Восстановительными стоимостями обыкновенных стрелочных переводов учитываются все рельсы и металлические части переводов в пределах их полной длины от переднего стыка рамных рельсов до заднего стыка крестовины. Восстановительными стоимостями двойных перекрестных стрелочных переводов учитываются все металлические части переводов в пределах их границ по эпюре.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (БЕЗ СТОИМОСТИ ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ)

Б. Глухие пересечения и перекрестные съезды

Восстановительная стоимость 1 комплекта в руб.

Таблица 234

	Глухие пересечения	Пересечения съезды для междупутья 5,3 м
Террито-	Тип и марка
риальные	Р65	Р50	Р43	Р38	Р50
пояса	2/11	2/9	2/11	2/9	2/6	2/11	2/9	2/6	2/9	2/6	2/11	2/9
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	5100	4670	3630	.3330	3590	3060	3200	3180	2540	2560	15200	13400
2	5410	4950	3840	3530	3800	3240	3390	3380	2700	2710	16100	14200
3	5560	5090	3960	3630	3910	3340	3490	3470	2770	2790	16600	14600
4	6000	5510	4280	3920	4230	3610	3780	3760	3000	3020	18000	15800
5	6500	5980	4640	4260	4590	3920	4100	4080	3260	3270	19500	17200
6	7100	6500	5040	4620	4980	4260	4450	4430	3540	3560	21200	18700
7	7600	6900	5370	4920	5310	4530	4740	4710	3770	3780	22500	19900
8	9100	8400	6500	5950	6400	5480	5730	5700	4550	4580	27200	24000
9	9300	8500	6600	6000	6500	5570	5830	5800	4630	4660	27700	24400
Примечание. Восстановительными стоимостями глухих пересечений и перекрестных съездов учитываются все рельсы и металлические части пересечений и съездов в пределах их границ по эпюре.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ПЕРЕЕЗДЫ С ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛОМ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, УЛОЖЕННЫЙ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ

Таблица 235

Восстановительная стоимость 1 переезда в руб.

Террито-	Ширина переезда в м
риальные	4,6	7	14
пояса	через 1 путь	добав-	через 1 путь	добав-	через 1 путь	добав-
	без пропуска воды	с про- пуском воды с одной стороны	с про- пуском воды с двух сторон	лять на каждый следую- щий путь с между- путьем	без пропуска воды	с про- пуском воды с одной стороны	с про- пуском воды с двух сторон	лять на каждый следую- щий путь с между- путьем	без пропуска воды	с про- пуском воды с одной стороны	с про- пуском воды с двух сторон	лять на каждый следую- щий путь с между- путьем
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	1720	2760	3810	620	2120	3380	4650	940	3130	4910	7000	1820
2	1820	2930	4040	650	2240	3580	4930	1000	3320	5210	7400	1930
3	1870	3010	4150	670	2310	3690	5070	1020	3410	5350	7600	1990
4	2030	3260	4500	730	2500	3990	5480	1110	3690	5800	8200	2150
5	2200	3540	4880	790	2710	4330	5950	1200	4010	6300	8900	2330
6	2390	3840	5300	860	2940	4700	6500	1310	4350	6800	9700	2530
7	2540	4090	5640	910	3130	5010	6900	1390	4630	7300	10300	2700
8	3080	4950	6800	1100	3790	6000	8300	1680	5600	8800	12500	3260
9	3130	5030	6900	1120	3850	6200	8400	1710	5700	8900	12700	3320
Примечание. Восстановительными стоимостями переездов табл. 235-237 учитывается установка столбиков, перил или оград на обочинах дороги на протяжении 16 м от крайних рельсов. Дорожные покрытия на подходах к переездам восстановительными стоимостями не учитываются.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ПЕРЕЕЗДЫ С НАСТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

А. Переезды через железнодорожный путь, уложенный на деревянных шпалах

Таблица 236

Восстановительная стоимость 1 переезда в руб.

Террито-	Ширина переезда в м
риальные	5	7,5	10
пояса	через 1 путь	добав-	через 1 путь	добав-	через 1 путь	добав-
	без пропуска воды	с про- пуском воды с одной стороны	с про- пуском воды с двух сторон	лять на каждый следую- щий путь с между- путьем	без пропуска воды	с про- пуском воды с одной стороны	с про- пуском воды с двух сторон	лять на каждый следую- щий путь с между- путьем	без пропуска воды	с про- пуском воды с одной стороны	с про- пуском воды с двух сторон	лять на каждый следую- щий путь с между- путьем
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	2180	3220	4260	1510	2540	3810	5070	1790	2940	4410	5890	2090
2	2310	3410	4520	1600	2700	4040	5380	1900	3116	4680	6200	2210
3	2370	3510	4650	1650	2770	4150	5530	1950	3200	4810	6400	2280
4	2570	3800	5030	1790	3000	4490	5990	2120	3470	5210	6900	2460
5	2780	4120	5460	1940	3260	4880	6500	2300	3760	5650	7500	2670
6	3020	4480	5930	2100	3530	5290	7000	2490	4090	6200	8200	2900
7	3220	4770	6310	2240	3760	5640	7500	2650	4350	6500	8700	3090
8	3890	5760	7640	2710	4550	6800	9100	3210	5260	7900	10500	3740
9	3960	5860	7760	2760	4630	6900	9200	3260	5350	8000	10700	3800


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ПЕРЕЕЗДЫ С НАСТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

Б. Переезды через железнодорожный путь, уложенный на железобетонных шпалах

Таблица 237

Восстановительная стоимость 1 переезда в руб.

Террито-	Ширина переезда в м
риальные	5	7,5	10
пояса	через 1 путь	добав-	через 1 путь	добав-	через 1 путь	добав-
	без пропуска воды	с про- пуском воды с одной стороны	с про- пуском воды с двух сторон	лять на каждый следую- щий путь с между- путьем	без пропуска воды	с про- пуском воды с одной стороны	с про- пуском воды с двух сторон	лять на каждый следую- щий путь с между- путьем	без пропуска воды	с про- пуском воды с одной стороны	с про- пуском воды с двух сторон	лять на каждый следую- щий путь с между- путьем
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1 2 3 4 5 6 7 8 9	2480  2630  2710  2930  3180  3450  3680  4450  4520	3530  3740  3850  4160  4520  4910  5220  6300  6400	4570  4850  4990  5400  5860  6400  6800  8200  8300	1320  1400  1440  1560  1690  1840  1960  2370  2410	2840  3010  3090  3350  3630  3940  4200  5080  5160	4100  4350  4470  4840  5250  5700  6100  7300  7500	5370  5690  5850  6300  6900  7500  7900  9600  9800	1650  1740  1790  1940  2110  2290  2440  2950  3000	3200  3400  3490  3780  4100  4450  4740  5740  5830	4680  4960  5100  5520  5990  6500  6900  8400  8500	6200  6500  6700  7300  7900  8600  9100  11000  11200	1960 2070 2130 2310 2500 2720 2890 3500 3560


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ШЛАГБАУМЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ

Таблица 238

Восстановительная стоимость шлагбаумов на 1 переезд в руб.

Территориальные	Шлагбаумы для переездов шириной
пояса	до 8 и	более 8 м
	а	б
1	478	1030
2	506	1100
3	521	1130
4	564	1220
5	610	1320
6	660	1440
7	710	1530
8	860	1850
9	870	1880


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ИЗГОРОДИ, ЗАБОРЫ И ОГРАДЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ПУТИ НА ПЕРЕГОНАХ И В ПРЕДЕЛАХ СТАНЦИЙ

Таблица 239

Восстановительная стоимость 1 пог. м в руб.

	Изгороди из гладкой стальной оцинкованной проволоки высотой 1,05 м	Заборы деревянные решетчатые	Ограды
Территориальные пояса	на железобетон- ных столбах	на деревянных. столбах	высотой 1,2 м на железобетон-	деревянные высотой 1,8 м с	сборные железобетонные высотой в м
			ных и деревян- ных столбах	железобетон- ными столбами	1,05	1,8
	а	б	в	г	д	е
1	2,22	1,44	5,44	13,4	9,9	22
2	2,35	1,53	5,77	14,2	10,4	23,3
3	2,42	1,57	5,93	14,6	10,8	23,9
4	2,62	1,70	6,4	15,8	11,6	25,9
5	2,84	1,84	7	17,1	12,6	28,1
6	3,09	2	7,6	18,6	13,7	30,5
7	3,29	2,13	8,1	19,8	14,6	32,5
8	3,97	2,58	9,7	23,9	17,7	39,3
9	4,04	2,62	9,9	24,3	18	40


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ЗНАКИ ПУТЕВЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ

Таблица 240

Восстановительная стоимость 1 знака в руб.

	Знаки
Территориальные	на железобетонных столбах	на деревянных столбах
пояса	до 2 м	более 2 м	до 2 м	более 2 м
	а	б	в	г
1	7.8	12	4,42	7,8
2	8,2	12,7	4,69	8,2
3	8,4	13,1	4,82	8,5
4	9,1	14,2	5,22	9,2
5	9,9	15,4	5,66	10
6	10,7	16,7	6,2	10,8
7	11,4	17,8	6,5	11,5
8	13,8	21,5	7,9	13,9
9	14,1	21,9	8	14,2


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

УПОРЫ ПУТЕВЫЕ

Таблица 241

Восстановительная стоимость 1 упора в руб.

Территориальные	Упоры
пояса	железобетонные	металлические	деревянные
	а	б	в
1	419	183	268
2	444	194	284
3	457	199	292
4	494	216	316
5	536	234	342
6	582	254	372
7	620	271	396
8	750	328	479
9	760	333	487


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

ЩИТЫ СНЕГОВЫЕ И ЗАБОРЫ ПОСТОЯННЫЕ

Таблица 242

Восстановительная стоимость 1 щита и 1 кв. м надземной части забора в руб.

Территориальные	Щиты размером в м	Заборы
пояса	2 х 2	2 х 1,5	железобетонные	деревянные
	а	б	в	г
1	5,39	4,26	5,23	3
2	5,72	4,52	5,54	3,18
3	5,88	4,65	5,7	3,27
4	6,4	5,03	6,2	3,54
5	6,9	5,46	6,7	3,84
6	7,5	5,92	7,3	4,17
7	8	6,3	7,7	4,44
8	9,6	7,6	9,4	5,37
9	9,8	7,8	9,5	5,46


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 2. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

СНЕГОЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Таблица 243

Восстановительная стоимость 1 га в руб.

	Насаждения
Территориальные	однополосные многорядные с междурядьем	двух - трехполосные	многополосные
пояса	1,5 л	3 м
	а	б	в	г
1	517	294	244	184
2	548	312	259	195
3	564	320	266	200
4	610	347	288	217
5	660	376	312	235
6	720	409	339	255
7	760	435	361	272
8	930	526	437	329
9	940	535	444	334
Примечание. Стоимости составлены на 1 га общей площади насаждений, включая разрывы между посадками.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм ОБЩЕЙ СЕТИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

БАЛЛАСТ ПУТЕЙ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Таблица 244

Восстановительная стоимость 1 куб. м балласта в руб.

Территориальные	Род балласта
пояса	песчаный	гравийный	щебеночный
	а	б	в
1	5,13	5,57	10,2
2	5,44	5,91	10,8
3	5,59	6,1	11,1
4	6,1	6,6	12
5	6,6	7,1	13
6	7,1	7,7	14,1
7	7,6	8,2	15,1
8	9,2	10	18,2
9	9,3	10,1	18,5


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм ОБЩЕЙ СЕТИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ШПАЛЫ

Таблица 245

Восстановительная стоимость 1 шпалы в руб.

	Шпалы деревянные типа
Территориальные	I	II	III	I	II	III
пояса	пропитанные	непропитанные
	а	б	в	г	д	е
1	3,75	3,12	2,54	3	2,57	2,12
2	3,97	3,3	2,7	3,18	2,73	2,24
3	4,08	3,4	2,77	3,27	2,8	2,31
4	4,42	3,68	3	3.54	3,04	2,5
5	4,8	3,99	3,26	3,84	3,29	2,71
6	5,21	4,33	3,53	4,17	3,58	2,94
7	5,55	4,61	3,76	4,44	3,81	3,13
8	6,7	5,58	4,55	5,37	4,6	3,79
9	6,8	5,67	4,63	5,46	4,68	3,85


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм ОБЩЕЙ СЕТИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕРЕВОДНЫЕ БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

Таблица 246

Восстановительная стоимость 1 куб. м переводных брусьев в руб.

Территориальные	Переводные брусья
пояса	пропитанные	непропитанные
	а	б
1	82	64
2	86	67
3	89	69
4	96	75
5	104	81
6	113	88
7	121	94
8	146	114
9	148	116


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм ОБЩЕЙ СЕТИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РЕЛЬСЫ СО СКРЕПЛЕНИЯМИ (БЕЗ СТОИМОСТИ ШПАЛ)

А. Рельсы Р24, Р18 и Р15

Таблица 247

Восстановительная стоимость 1 км пути в руб.

	Тип рельсов
Территориальные	Р24	Р18	Р15
пояса	Число шпал на 1 км
	1750	1650	1550	1750	1650	1550	1650	1550
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	13000	12900	12800	10000	9800	9700	7900	7800
2	13800	13700	13600	10600	10400	10300	8400	8300
3	14200	14100	13900	10900	10700	10600	8600	8500
4	15400	15200	15100	11800	11600	11400	9300	9200
5	16700	16500	16400	12700	12600	12400	10100	10000
6	18100	17900	17800	13900	13700	13500	11000	10900
7	19300	19100	18900	14800	14500	14300	11700	11600
8	23400	23100	22900	17900	17600	17300	14100	14000
9	23800	23500	23300	18200	17900	17600	14400	14200


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм ОБЩЕЙ СЕТИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РЕЛЬСЫ СО СКРЕПЛЕНИЯМИ (БЕЗ СТОИМОСТИ ШПАЛ)

Б. Рельсы Р38, Р33 и IV-а

Восстановительная стоимость 1 км пути в руб.

Таблица 248

	Тип рельсов
Террито-	Р38	Р33	IV-а
риальные	Число шпал на 1 км
пояса	1850	1750	1650	1550	1850	1750	1650	1550	1850	1750	1650	1550
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	15400	15300	15200	14900	12800	12700	12400	12300	11500	11400	11100	11000
2	16300	16200	16100	15800	13600	13400	13200	13 000	12200	12100	11800	11600
3	16800	16600	16500	16200	13900	13800	13500	13400	12500	12400	12100	12000
4	18200	18000	17900	17600	15100	15000	14600	14500	13600	13400	13100	13000
5	19700	19500	19400	19000	16400	16200	15900	15700	14700	14600	14200	14100
6	21400	21200	21100	20700	17800	17600	17200	17100	16000	15800	15400	15300
7	22800	22600	22400	22000	18900	18800	18400	18200	17000	16800	16400	16300
8	27500	27300	27100	26600	22900	22700	22200	22000	20600	20400	19900	19700
9	28000	27800	27600	27100	23300	23100	22600	22400	20900	20700	20900	20000


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм ОБЩЕЙ СЕТИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (БЕЗ СТОИМОСТИ ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ)

Восстановительная стоимость 1 комплекта в руб.

Таблица 249

	Стрелочные переводы	Глухие пересечения
Территориальные	Тип и марка
пояса	Р24	Р18	Р15	прямые	косые
	1/9	1/8	1/9	1/8	1/7	1/9	1/8	1/7
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	576	532	413	376	357	416	340	338	215	260
2	610	564	438	399	379	441	360	358	228	276
3	630	580	450	410	389	453	370	368	234	284
4	680	630	487	444	422	491	401	399	253	307
5	740	680	529	482	457	532	435	433	275	333
6	800	740	574	523	496	578	472	470	298	362
7	850	790	610	557	529	616	503	500	318	385
8	1030	950	740	670	640	740	610	600	384	466
9	1050	970	750	680	650	760	620	620	391	474
Примечания 1. Восстановительными стоимостями обыкновенных стрелочных переводов учитываются все рельсы и металлические части переводов в пределах их полной длины от переднего стыка рамных рельсов до заднего стыка крестовины.

2. Восстановительными стоимостями глухих пересечений учитываются все рельсы и металлические части пересечений в пределах их границ по эпюре.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм ОБЩЕЙ СЕТИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕРЕЕЗДЫ УПРОЩЕННЫЕ ДЛЯ ВНУТРИЗАВОДСКИХ ПУТЕЙ

Таблица 250

Восстановительная стоимость 100 кв. м настила в руб.

Территориальные	Деревянный настил в пределах
пояса	длины шпал	междупутья
	а	б
1	1750	1510
2	1850	1600
3	1910	1650
4	2060	1790
5	2240	1940
6	2430	2100
7	2590	2240
8	3130	2710
9	3180	2760
Примечание. Восстановительная стоимость линейных переездов, шлагбаумов, путевых знаков, снеговых щитов и заборов, а также снегозащитных насаждений принимается по соответствующим таблицам раздела 2 настоящего Сборника.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 750 мм ОБЩЕЙ СЕТИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УПОРЫ И ОТКИДНЫЕ (ПОВОРОТНЫЕ) БРУСЬЯ ПУТЕВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ

Восстановительная стоимость 1 упора и 1 откидного бруса в руб.

Таблица 251

Территориальные	Упоры	Откидные брусья
пояса	металлические	деревянные
	а	б	в
1	129	244	79
2	137	259	83
3	141	266	86
4	153	288	93
5	166	312	100
6	180	339	109
7	191	361	116
8	232	437	141
9	235	444	143


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Показатели стоимости по железобетонным пешеходным мостам (см. табл. 261) исчислены из условий расположения фундаментов опор на естественном основании; при сооружении фундаментов на свайном основании показатели стоимости таблицы принимаются с коэффициентом К = 1,43.

2. Показатели стоимости по путепроводам под автомобильную дорогу (см. табл. 259) исчислены из условий расположения фундаментов опор на естественном основании.

При сооружении фундаментов на свайном основании показатели стоимости таблицы принимаются с коэффициентом К = 1,085.

3. Путепроводы под железные дороги оцениваются по табл. 252 - 254; 256, 257, 260 для элементов мостов.

4. Мосты временные с деревянными опорами и металлическими пролетными строениями принимаются: опоры по табл. 258, графа «г», металлические пролетные строения по табл. 257, графа «а».

5. В восстановительной стоимости труб и лотков учтены работы по укреплению конусов, откосов и русел.

6 В восстановительной стоимости путепроводов под автомобильные дороги учтены работы по отсыпке и укреплению конусов и откосов насыпи.

7. Восстановительная стоимость регуляционных сооружении принимается по разделу 1 «Земляное полотно».

8. Деревянные лотки отверстием более 0,75 м оцениваются по табл. 258, графа «г».

9. Укрупненными показателями восстановительной стоимости настоящего раздела не учтены затраты на аренду и содержание плавучих средств при строительстве мостов.

Эти затраты принимаются с коэффициентом К=1,13 к стоимости опор и пролетных строений для мостов через реки внеклассные и I-III категорий и К=1,05 для прочих судоходных рек.

Правила исчисления объемов работ

1. Объем бетонных и железобетонных конструкций определяется путем суммирования сборной монолитной кладки и бетона омоноличивания. Бетон заполнения пазух в многоочковых круглых железобетонных трубах в объем кладки при исчислении стоимости не включается.

2. Площадь путепроводов под автомобильные дороги определяется как произведение длины путепровода на ширину по железобетонным плитам, включая свесы снаружи перил.

3. При исчислении стоимости фундаментов (ростверков) в объем кладки включается объем железобетонных свай, оболочек, опускных колодцев, кессонов и заполнение их бетоном.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ МОСТОВ

А. Фундаменты на естественном и свайном основании

Таблица 252

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные			Ростверки на сваях
пояса	Бутовые	Бетонные	деревянных	железобетонных призматических	оболочек
	а	б	в	г	д
1	63	75	112	147	176
2	67	80	119	156	186
3	69	82	123	170	191
4	74	88	133	174	207
5	81	96	144	188	225
6	88	104	156	204	244
7	93	111	166	218	260
8	113	134	201	263	314
9	115	136	205	268	319


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ МОСТОВ

Б. Фундаменты бетонные на опускных колодцах и кессонах

Таблица 253

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Территориальные	Опускные колодцы при глубине опускания	Кессоны при глубине опускания
пояса	до 17 м	до 25 м	более 25 м	до 17 м	до 26 м	более 25 м
	а	б	в	г	д	е
1	99	103	117	132	138	156
2	105	110	124	140	146	165
3	108	113	128	144	150	170
4	117	122	138	156	163	184
5	127	133	150	169	177	200
6	138	144	163	184	192	217
7	146	153	172	195	204	231
8	177	185	209	236	247	279
9	180	188	213	240	251	284


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ МОСТОВ

В. Опоры мостов выше обреза фундамента необлицованные

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 254

Террито-	Опоры мостов отверстием до 100 м	Опоры мостов отверстием более 100 м	Опоры
риальные пояса	бутовые	бутобе- тонные	бетонные монолит- ные	бетонные блочные	железобе тонные стоечные	бутовые	бутобе- тонные	бетонные монолит- ные	бетонные блочные	железобе тонные стоечные	свайно- эстакадных мостов
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	39	46,5	51	122	228	45	52,5	57	128	234	300
2	41,3	49,3	54,1	129	242	47,7	55,6	60	135	248	318
3	42,5	50,7	55,6	132	248	49	57,2	62	139	255	327
4	46	54,9	60	143	269	53,1	62	67	150	276	354
5	49,9	59,5	65	156	292	57,6	67	73	163	300	384
6	54,2	65	71	169	317	63	73	79	177	325	417
7	57,7	69	76	180	337	67	78	84	189	346	444
8	70	83	91	218	408	81	94	102	228	419	537
9	71	85	93	221	415	82	96	104	232	426	546


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ МОСТОВ

Г. Опоры мостов выше обреза фундамента облицованные

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 255

	Опоры мостов отверстием
Террито-	до 100 м	более 100 м
риальные	бутовые	бутобетонные и бетонные монолитные	бутобетонные и бетонные монолитные
пояса	Тип облицовки
	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой или по- лучистой тески	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой или по- лучистой тески	навесная гранит- ная грубой тески	навесная гранит- ная чис- той или получистой тески	бетон- ные плиты	массив- ная гра- нитная грубой тески	массив- ная гра- нитная чистой или по- лучистой тески	навесная гранит- ная грубой тески	навесная гранит- ная чис- той или получистой тески	бетон- ные плиты
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	82	91	89	98	88	96	68	81	87	81	86	69
2	87	97	95	104	94	102	72	86	93	86	92	73
3	90	99	97	107	96	105	74	88	95	89	94	76
4	97	109	105	116	104	114	80	96	103	96	102	82
5	105	117	114	126	113	123	87	103	112	104	111	89
6	114	126	123	136	123	134	94	112	121	113	120	96
7	121	135	131	145	130	142	100	119	129	120	127	102
8	147	163	158	176	158	172	121	144	156	145	154	124
9	149	166	161	179	161	175	123	146	159	148	157	126
Примечание. Объем опор принимается с включением объема облицовки.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

А. Пролетные строения железобетонные

Таблица 256

Восстановительная стоимость 1 куб. м железобетонных пролетных строений в руб.

Территориальные	Плитные	Ребристые	Арочные
пояса	а	б	в
1	366	510	447
2	388	541	474
3	399	556	487
4	432	600	528
5	468	650	572
6	509	710	620
7	542	750	660
8	660	910	800
9	670	930	810


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

Б. Пролетные строения металлические

Таблица 257

Восстановительная стоимость 1 т металлических пролетных строения в руб.

Территори- альные	Со сплошными	Со сквозными фермами пролетом	Автопроез- ды на же-	Разводные мосты	Оборудова- ние и меха-
пояса	стенками	до 55°	более 55°	лезнодорож ных мостах	башни подъемного пролета	пролетное строение подъемного пролета	низмы подъемного пролета
	а	б	в	г	д	е	ж
1	600	640	580	620	570	640	790
2	640	680	610	660	600	680	840
3	660	700	630	680	620	700	869
4	710	750	680	730	670	750	930
5	770	810	730	800	730	810	1010
6	830	880	800	860	800	880	1100
7	890	940	850	920	840	940	1170
8	1070	1140	1030	1110	1020	1140	1410
9	1090	1160	1050	1130	1040	1160	1440
Примечание. По графе «ж» стоимость оборудования и механизмов дана на 1 т металлоконструкций пролетного строения подъемного пролета.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОД 1 ПУТЬ

Таблица 258

Восстановительная стоимость на измеритель в руб.

	1 пог. м балочных, подкосных, свайных мостов при высоте в м	1 куб. м лесоматериала
Территориальные пояса	до 8	до 12	более 12	балочные мосты с рамными опорами и деревянным пакетным пролетным строением
	а	б	в	г
1	464	542	600	103
2	491	574	640	114
3	505	590	660	118
4	547	640	710	127
5	593	690	770	138
6	640	750	840	150
7	690	800	890	160
8	830	970	1080	193
9	840	990	1100	197


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПУТЕПРОВОДЫ НА ПЕРЕГОНАХ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ

а. При пересечении 1 железнодорожного пути под углом 90° на нулевых местах и насыпях высотой до 2 м.

б. То же, при пересечении 2 железнодорожных путей или автодороги.

в. То же, при пересечении 1 железнодорожного пути в выемке.

г. То же, при пересечении 2 железнодорожных путей в выемке.

д. То же, при пересечении железнодорожных путей и автодорог под углом 45 и 60°.

Таблица 259

Восстановительная стоимость 1 кв. м в руб.

Территориальные	Путепроводы под автомобильные дороги
пояса	а	б	в	г	д
1	204	186	186	186	189
2	217	197	197	197	200
3	223	202	202	202	206
4	241	219	219	2!9	223
5	262	238	238	238	242
6	284	258	258	258	263
7	302	275	275	275	280
8	366	332	332	332	338
9	372	338	338	338	344
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 259)

Наименование	а - д
Опоры	27
Пролетные строения	61
Конуса и укрепления	12
Итого	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТОВОЕ ПОЛОТНО ПОД 1 ПУТЬ

Таблица 260

Восстановительная стоимость 1 пог. м мостового полотна в руб.

Территориальные	Мостовое полотно
пояса	при езде на балласте	при езде на балласте (со стоимо- стью железобетонного балласт- ного корыта) на металлических пролетных строениях	при езде по железо- бетонной плите без балласта (со стоимостью плиты)	при езде на деревянных мостовых брусьях	при езде на металлических поперечинах
	а	б	в	г	д
1	104	324	258	164	258
2	110	343	274	173	274
3	113	353	281	178	281
4	122	382	304	193	304
5	132	415	330	209	330
6	144	450	359	227	359
7	153	480	382	242	382
8	185	580	462	293	462
9	188	590	470	298	470


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ ПЕШЕХОДНЫЕ

Характеристика

а, б Пролетные строения, плиты прохожей части и сходы железобетонные. Перила пролетных строений и лестничных сходов металлические. Покрытия пролетных строений и лестничных сходов асфальтовые.

в. Пролетные строения и опоры выше обреза фундамента металлические, плиты прохожей части и сходы железобетонные. Перила пролетных строений и лестничных сходов металлические. Покрытия пролетных строений и лестничных сходов асфальтовые.

Таблица 261

Восстановительная стоимость на измеритель в руб.

	Мосты железобетонные	Мосты металлические со сходами
Территориальные пояса	1 пог. м продольной части моста	1 пог. м горизонтальной проекции длины лестничных сходов	1 пог. м продольной части и горизонтальной проекции длины лестничных сходов
	а	б	в
1	306	128	392
2	324	135	414
3	334	139	427
4	361	150	462
5	392	163	501
6	425	177	543
7	453	189	578
8	548	228	700
9	557	232	710
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 261)

Наименование	а, б	в
Фундаменты Опоры	36	22  8
Пролетные строения Лестничные сходы	64  -	50  20
Итого	100	100


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Таблица 262

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки труб в руб.

Террито-	Круглые трубы	Прямоугольные трубы
риальные					Отверстием до 2,5 м	Отверстием 3,0 - 4,0 м
пояса	Тип фундаментов	бесфун-	Тип фундаментов	бесфун-	Тип фундаментов	бесфун-
	бетон- ные блоки	монолит ный бетон	железобе тонные сваи	дамент- ные	бетон- ные блоки	монолит ный бетон	железобе тонные сваи	дамент- ные	бетон- ные блоки	монолит ный бетон	железобе тонные сваи	дамент- ные
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	166	129	144	208	165	148	180	191	211	203	212	226
2	176	137	153	221	175	157	191	202	224	215	225	239
3	181	141	158	227	180	162	196	208	230	221	232	246
4	196	152	170	246	195	175	212	225	249	240	251	266
5	213	165	185	267	211	190	230	244	270	260	272	289
6	231	179	201	290	230	206	250	265	293	282	295	313
7	246	191	214	308	244	219	266	282	312	300	314	334
8  9	298  303	231  235	259  263	373  379	296  300	265  270	322  327	341  347	378  384	363  370	380  387	404  410


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ

Таблица 263

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки труб в руб.

Территориальные	Стенки монолитные	Стенки из блоков
пояса	на естественном основании	на свайном основании	на естественном основании	на свайном основании
	а	б	в	г
1	73	99	96	116
2	77	105	102	123
3	79	108	105	126
4	86	117	114	136
5	93	127	123	148
6	101	138	134	161
7	107	147	142	171
8	130	178	172	207
9	132	180	175	211


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ

Таблица 264

Восстановительная стоимость на измеритель в руб.

Территориальные	1 т металлических конструкций трубы	1 куб. м лесоматериала трубы
пояса	металлические круглые трубы	деревянные трубы
	а	б
1	1630	138
2	1730	147
3	1780	151
4	1920	163
5	2090	177
6	2260	192
7	2410	205
8	2920	248
9	2960	252


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТРУБЫ КАМЕННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МОСТЫ КАМЕННЫЕ ПРОЛЕТОМ ДО 10 м

Таблица 265

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки труб и мостов в руб.

Территори-	Трубы каменные	Трубы железобетонные овоидальные
альные пояса	с облицовкой оголовков штучным камнем	без облицовки оголовков	с облицовкой оголовков штучным камнем	без облицовки оголовков
	на естествен- ном основании	на свайном основании	на естествен- ном основании	на свайном основании	на естествен- ном основании	на свайном основании	на естествен- ном основании	на свайном основании
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	95	126	93	124	67	98	65	95
2	101	134	99	131	71	104	69	101
3	104	138	101	135	73	106	70	104
4	113	149	110	146	79	115	76	112
5	122	162	119	159	86	125	83	122
6	133	176	129	172	93	136	90	132
7	141	187	138	183	99	145	96	141
8	171	226	166	222	120	175	116	170
9	174	230	169	226	122	178	118	173
Примечание. Мосты каменные расцениваются по графам «а» и «б»


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Лотки

Таблица 266

Восстановительная стоимость 1 пог. м в руб.

	Лотки под железнодорожными путями	Лотки кюветные и междупутные
Территориальные	деревянные	железобетонные	деревянные	железобетонные рамные
пояса	отверстием 0,75 м, вы-сотой 1,5 м	одноочковые отверстием 0,75 м, высотой 1,33 м	двухочковые отверстием 0,75х2 м, высотой 1,33 м	отверстием 0,75 м	отверстием до 0,6 м	отверстием более 0,6 м
	а	б	в	г	д	е
1	118	312	524	58,8	58,2	109
2	125	331	556	62	62	115
3	128	341	571	64	63	119
4	139	369	620	69	69	129
5	150	400	670	75	74	140
6	164	434	730	82	81	152
7	174	462	780	87	86	162
8	210	559	940	105	104	196
9	214	569	950	107	106	199


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

НАСЫПИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Таблица 267

Восстановительная стоимость 1 куб. м тела насыпи в руб.

Территориальные пояса	Фильтрующая насыпь
1	23,4
2	24,8
3	25,5
4  5	27,6  29,9
6	32,5
7	34,6
8	41,9
9	42,6


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГАЛЕРЕИ ПРОТИВООБВАЛЬНЫЕ

Таблица 268

Восстановительная стоимость на измеритель в руб.

Территориальные	1 пог. м галереи (без портала)	1 куб. м кладки
пояса	на однопутных железнодорожных линиях	на двух путных железнодорожных линиях	портала
	а	б	в
1	2220	3770	122
2	2350	4000	131
3	2420	4110	132
4	2620	4440	143
5	2840	4820	156
6	3080	5240	169
7	3280	5580	180
8	3970	6700	218
9	4040	6900	221


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СЕЛЕСПУСКИ, ДЮКЕРЫ, СИФОННЫЕ ВОДОСБРОСЫ, АКВЕДУКИ, БЫСТРОТОКИ И ВОДОБОЙНЫЕ КОЛОДЦЫ

Характеристика

Селеспуск. а. Прямоугольный лоток под железнодорожным полотном, пропускаемый в отверстие моста и улучшающий условия пропуска селя под мостом.

б. Эстакада над железнодорожными путями.

Дюкер принят. в виде двух железобетонных колодцев высотой около 5 м, соединенных круглой железобетонной трубой диаметром 1 м.

Сифонный водосброс принят из железобетонных труб диаметром 1,5 м.

Акведук принят в виде железобетонных лотков параболического очертания с подходными трапецеидальными лотками на железобетонных опорах (восстановительная стоимость опор акведуков определяется по таблицам стоимости фундаментов и опор мостов).

Таблица 269

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки в руб.

					Акведук
Территориальные пояса	Селеспуск	Дюкер	Сифонный водосброс	подходные лотки и оголовки	пролетные строения
	а	б	в	г	д	е
1	118	364	154	140	146	314
2	125	386	163	148	155	333
3	129	397	168	152	158	339
4	140	430	132	165	172	371
5	151	466	198	179	187	402
6	164	507	215	194	202	434
7	175	540	229	206	216	465
8	212	650	277	250	261	561
9	215	660	281	254	266	573
Примечания: 1. Восстановительная стоимость опор акведуков определяется по табл. 252 и 254.

2. Восстановительная стоимость быстротоков и водобойных колодцев определяется по графе «а».


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТЕНКИ ПОДПОРНЫЕ

Таблица 270

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки в руб.

Территориальные	Подпорные стенки
пояса	бутовые	бутобетонные и бетонные	бетонные блочные	железобетонные
	а	б	в	г
1	36	40,5	87	132
2	38,2	42,9	92	140
3	39,2	44,2	95	144
4	42,5	47,8	103	156
5	46,1	51,8	111	169
6	50	56,3	121	184
7	53,3	59,9	129	195
8	64	72	156	236
9	66	74	158	240


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел II. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Раздел 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТОННЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

Характеристика

Тоннели с чугунной обделкой круглого очертания, с другими видами обделок и без обделки - подковообразного очертания. Тоннели имеют порталы, дренажные устройства и вентиляционные здания. Ниши для укрытия людей и камеры обетонированы.

Таблица 271

Восстановительная стоимость 1 пог. м тоннеля в руб.

	Однопутные	Двухпутные
Территориальные пояса	Все виды обделок, кроме обделки из чугунных тюбингов	Обделка из чугунных тюбингов	Без обделки	С обделкой	Без обделки
1	4200	10100	1910	7600	2760
2	4450	10700	2060	8100	2930
3	4580	11000	2110	8300	3010
4	4960	11900	2290	9000	3260
5	5380	12909	2480	9700	3530
6	5840	14000	2700	10600	3840
7	6200	14909	2870	11200	4080
8	7500	18100	3470	13600	4940
9	7600	18400	3530	13800	5020
Примечание. Стоимость 1 куб. м объема тоннелей колеи 1067 мм (о. Сахалин) принимается в размере 91 руб. для тоннелей без обделки и 193 руб. для тоннелей с обделкой. Объем тоннеля определяется как произведение поперечного сечения тоннеля в свету на его длину. Ниши, камеры и т. п. в объеме не учитывать.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Табл. 273 предназначена для определения восстановительной стоимости кабельных сетей диспетчерской централизации, уложенных только на перегонах.

Кабельные сети раздельных пунктов определяются по табл. 274 и 275.

2. Восстановительная стоимость кабельных ответвлений (отпаев) от магистральной кабельной линии связи к перегонным устройствам определяется по Сборнику № 25.

3. Восстановительная стоимость кабельных сетей связи, уложенных в междупутьях и под путями, переоцениваемых по Сборнику № 25, должна приниматься с поправочным коэффициентом, учитывающим дополнительные затраты на пропуск поездов, равным 1,04.

4. В восстановительную стоимость магистральных кабелей марки МКБАБ включена стоимость оборудования (ящики индуктивности с комплектом катушек).


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

КОНСОЛИ И МОСТИКИ СВЕТОФОРНЫЕ С ФУНДАМЕНТАМИ

Таблица 272

Восстановительная стоимость 1 шт. в руб.

Характеристика	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консоли металлические
при тепловозной тяге	3210	3400	3500	3790	4110	4460	4750	5740	5840
при электротяге	3290	3490	3580	3880	4210	4570	4870	5890	5960
Мостики светофорные на железобетонных опорах
Одиночных через 2 пути
при тепловозной тяге	1210	1280	1320	1430	1550	1680	1790	2160	2200
при электрической тяге	1320	1400	1440	1560	1690	1840	1960	2370	2410
Сдвоенных через 2 пути
при тепловозной тяге	1650	1750	1800	1950	2110	2290	2440	2950	3000
при электрической тяге.	1760	1870	1920	2080	2260	2450	2610	3160	3210
Одиночных через 3 пути
при тепловозной тяге	1490	1580	1630	1760	1910	2070	2210	2670	2720
при электрической тяге	1640	1740	1790	1930	2100	2280	2420	2930	2980
Сдвоенных через 3 пути
при тепловозной тяге	1930	2050	2110	2280	2470	2690	2860	3460	3520
при электрической тяге	2080	2200	2270	2450	2660	2890	3080	3720	3780


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

КАБЕЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ИЛИ АВТОБЛОКИРОВКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ БРОНИРОВАННЫЕ (СБВБ, СБПБ) В ГРУНТЕ

Таблица 273

Восстановительная стоимость 1 км уложенного кабеля в руб.

Число жил	Территориальные пояса
	1	2	3	4	6	6	7	8	9
3	1840	1950	2010	2170	2360	2560	2720	3290	3350
5	1920	2040	2090	2270	2460	2670	2840	3440	3490
7	1990	2110	2170	9350	2550	2770	2950	3560	3620
9	2020	2150	2210	2390	2590	2810	3000	3620	3680
12	2130	2260	2320	2510	2720	2960	3150	3810	3870
16	2220	2350	2420	2620	2840	3090	3290	3970	4040
19	2310	2450	2520	2730	2960	3210	3420	4140	4210
21	2350	2490	2560	2770	3000	3260	3470	4200	4270
24	2430	2570	2650	2860	3110	3370	3590	4340	4420
27	2510	2660	2730	2960	3210	3480	3710	4490	4560
30	2560	2720	2790	3030	3280	3560	3790	4590	4670
33	2670	2830	2910	3150	3420	3710	3950	4780	4860
37	2780	2950	3030	3280	3560	3870	4120	4980	5070
42	2940	.3120	3210	3470	3770	4090	4360	5270	5360
48	3090	3280	3370	3650	3960	4300	4580	5540	5630


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ БРОНИРОВАННЫЕ (СБВБ, СБПБ) В ГРУНТЕ

Таблица 274

Восстановительная стоимость 1 км уложенного кабеля в руб.

Число	Территориальные пояса
жил	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	1570	1660	1710	1850	2010	2180	2320	2810	2860
4	1610	1710	1750	1900	2060	2240	2380	2880	2930
5	1640	1740	1790	1940	2110	2290	2430	2940	2990
7	1710	1820	1870	2020	2190	2380	2540	3070	3120
9	1760	1870	1920	2080	2250	2450	2600	3150	3200
12	1860	1970	2030	2200	2380	2590	2760	3330	3390
16	1970	2080	2140	2320	2520	2730	2910	3520	3580
19	2050	2170	2230	2420	2620	2850	3030	3660	3730
21	2080	2210	2270	2460	2660	2890	3080	3730	3790
24	2160	2290	2360	2550	2770	3010	3200	3870	3930
27	2220	2350	2420	2620	2840	3090	3290	3970	4040
30	2360	2500	2570	2780	3020	3280	3490	4220	4290
33	2390	2540	2610	2820	3060	3320	3540	4280	4350
37	2520	2670	2740	2970	3220	3500	3730	4510	4580
42	2680	2840	2920	3160	3430	3730	3970	4800	4880
48	2800	2960	3050	3300	3580	3890	4140	5000	5090
61	3000	3180	3270	3540	3840	4170	4440	5370	5460


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ МАРКИ СОБ В ГРУНТЕ

Таблица 275

Восстановительная стоимость 1 км уложенного кабеля в руб.

Число	Территориальные пояса
жил	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	1620	1720	1760	1910	2070	2250	2400	2900	2950
4	1690	1790	1840	1990	2160	2350	2500	3020	3070
5	1750	1850	1910	2060	2240	2430	2590	3130	3180
7	1850	1960	2020	2190	2370	2570	2740	3320	3370
9	1970	2080	2140	2320	2520	2730	2910	3520	3580
12	2130	2260	2320	2510	2720	2960	3150	3810	3870
16	2310	2450	2520	2730	2960	3210	3420	4140	4210
19	2550	2710	2780	3010	3270	3550	3780	4570	4650
21	2660	2820	2900	3140	3400	3690	3930	4760	4840
24  27	2840  2970	3010  3140	3100  3230	3350  3500	3640  3800	3950  4120	4200  4390	5080  5310	5170  5400
30	3080	3270	3360	3640	3940	4280	4560	5520	5610
33	3230	3430	3520	3810	4140	4490	4780	5790	5880
37	3390	3600	3700	4000	4340	4710	5020	6100	6200
42	3620	3840	3950	4270	4640	5030	5360	6500	6600
48	3850	4080	4200	4550	4930	5350	5700	6900	7000
61	4340	4600	4730	5120	5550	6000	6400	7800	7900


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

КАБЕЛИ СИГНАЛЬНЫЕ В ЗДАНИЯХ (СБВБГ, СБПБГ)

Таблица 276

Восстановительная стоимость 1 км уложенного кабеля в руб.

Число	Территориальные пояса
жил	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3  4  5	820  850  900	860  900  950	890  930  980	960  1000  1060	1040  1090  1150	1130  1180  1250	1210  1260  1330	1460  1520  1610	1490  1550  1630
7	970	1020	1050	1140	1240	1340	1430	1730	1760
9	1000	1060	1090	1180	1280	1390	1480	1790	1820
12	1090	1160	1190	1290	1400	1520	1620	1950	1990
16	1200	1270	1300	1410	1530	1660	1770	2140	2180
19	1280	1350	1390	1510	1630	1780	1890	2290	2320
21	1310	1390	1430	1550	1680	1820	1940	2350	2390
24	1390	1470	1520	1640	1780	1930	2060	2490	2530
27	1470	1560	1600	1740	1880	2050	2180	2630	2680
30	1530	1620	1670	1810	1960	2130	2270	2740	2790
33	1620	1720	1770	1920	2080	2260	2400	2910	2960
37	1740	1850	1900	2050	2230	2420	2580	3120	3170
42	1900	2010	2070	2240	2430	2640	2810	3400	3460
48	2040	2170	2230	2410	2620	2840	3030	3660	3720


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

КАБЕЛИ СВЯЗИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Восстановительная стоимость 1 км уложенного кабеля в руб.

Таблица 277

Марки кабеля	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабель телефонный в грунте ТППБ
10 х 2 х 0,4	1450	1540	1580	1710	1860	2010	2140	2590	2640
20 х 2 х 0,4	1640	1740	1790	1940	2100	2280	2430	2940	2990
30 х 2 х 0,4	2060	2180	2240	2430	2630	2860	3050	3680	3750
50 х 2 х 0,4	2590	2740	2820	3050	3310	3600	3830	4630	4710
ТЗПАПБП
7 х 4 х 1,2	3650	3860	3970	4300	4670	5070	5400	6500	6600
14 х 4 х 1,2	5220	5530	5690	6200	6700	7300	7700	9300	9500


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

КАБЕЛИ СВЯЗИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ С КОРДЕЛЬНО-БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ МКБАБ В ГРУНТЕ

Восстановительная стоимость 1 км уложенного кабеля в руб.

Таблица 278

Число элементов и диаметр жил	Территориальные пояса
в мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
С поливинилхлоридной лентой
7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9	4600	4900	5000	5400	5900	6400	6800	8300	8400
14 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9	6300	6600	6800	7400	8000	8700	9300	11200	11400
В поливинилхлоридной оболочке
7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9	5100	5400	5600	6000	6500	7100	7600	9100	9300
14 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9	7600	8100	8300	9000	9800	10600	11300	13700	13900


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

СТОЛБОВАЯ ЛИНИЯ АВТОБЛОКИРОВКИ

Характеристика

Опоры с оснасткой траверсам/и, штырями и изоляторами (без проводов)

Нормального типа (Н) - 20 опор на 1 км.

Усиленного типа (У) - 25 опор па 1 км.

Особо усиленного типа (ОУ) - 29 опор на 1 км.

Восстановительная стоимость 1 км линии в руб.

Таблица 279

Тип линии	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. Одноцепные
на деревянных пропитанных опорах без приставок
Н	1310	1390	1430	1550	1680	1820	1940	2350	2390
У	1640	1740	1790	1940	2100	2290	2430	2940	2990
ОУ	1920	2040	2090	2270	2460	2670	2840	3440	3500
на деревянных непропитанных опорах в железобетонных приставках
Н	1690	1790	1840	1990	2160	2350	2500	3020	3070
У	2110	2230	2300	2490	2700	2930	3120	3770	3830
ОУ	2560	2710	2790	3020	3280	3560	3790	4580	4660
на железобетонных опорах
Н	2610	2770	2840	3080	3340	3630	3860	4670	4750
У	3270	3460	3560	3850	4180	4540	4830	5850	5940
ОУ	3820	4050	4160	4510	4890	5310	5650	6800	7000
Б. Двухцепные
на деревянных пропитанных опорах без приставок
Н	1640	1740	1790	1940	2100	2290	2430	2940	2990
У	2020	2150	2210	2390	2590	2810	3000	3620	3680
ОУ	2320	2460	2530	2740	2970	3230	3440	4160	4230
на деревянных непропитанных опорах в железобетонных приставках
Н	2040	2160	2220	2400	2610	2830	3010	3650	3710
У	2510	2660	2740	2970	3220	3490	3720	4500	4570
ОУ	2980	3160	3240	3510	3810	4140	4410	5330	5420
на железобетонных опорах
Н  У  ОУ	3550  4200  4910	3770  4450  5200	3870  4580  5350	4190  4950  5790	4550  5370  6300	4940  5840  6800	5260  6200  7300	6400  7500  8800	6500  7600  8900


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

ПОДВЕСКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ И СИГНАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ЛИНИИ АВТОБЛОКИРОВКИ

Таблица 280

Восстановительная стоимость в руб. (высоковольтных проводов - I км линии из 3 проводов, сигнальных проводов - 1 км 1 провода)

Характеристика проводов	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Провода высоковольтные
стальные 5 мм	192	204	209	226	246	267	284	344	350
биметаллические 4 мм	479	508	522	565	610	670	710	860	870
сталеалюминиевые:
АС-25	406	430	443	479	520	564	600	730	740
АС-35	760	800	820	890	970	1050	1120	1350	1380
АС-50	790	840	860	930	1010	1100	1170	1420	1440
Стальные многопроволочные
ПС-25	199	211	217	235	255	277	295	356	362
ПС-35	253	268	276	299	324	352	374	453	460
Провода сигнальные стальные
4 мм	97	103	106	114	124	135	144	174	177
5 мм	121	128	132	143	155	168	179	217	220


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

СТОЛБИКИ ОПОРНЫЕ, ШКИВЫ И ГИБКИЕ ТЯГИ

Характеристика

1. Столбики опорные для гибких тяг железобетонные с траверсами. Измеритель - 1 шт.:

2. Шкивы с основаниями и фундаментами. Измеритель - 1 шт.

3. Тяги гибкие сигнальные или стрелочные. Измеритель - 100 м

Таблица 281

Восстановительная стоимость в руб. на измеритель по тексту

Наименование	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Столбики опорные железобетонные	3,6	3,8	3,9	4,2	4,5	4,9	5,2	6,4	6,5
Шкивы с основаниями и фундаментами	35,8	37,9	39	42,2	45,8	49,8	53	64	65
Тяги гибкие сигнальные или стрелочные	24,7	26,2	26,9	29,1	31,6	34,3	36,6	44,2	45


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

ШКАФ БАТАРЕЙНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ

Таблица 282

Восстановительная стоимость 1 шт. в руб.

Характеристика	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шкаф батарейный железобетонный с монтажом без стоимости оборудования	204	216	222	241	261	284	302	365	371


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел III. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА И КАБЕЛИ СВЯЗИ

ЖЕЛОБА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ГИБКИХ ТЯГ

Таблица 283

Восстановительная стоимость 1 м желоба в руб.

Характеристика	Территориальные пояса
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Желоба железобетонные шириной в мм
200	3,1	3,3	3,3	3,6	3,9	4,3	4,5	4,5	5,6
300	5,1	5.4	5,6	6	6,6	7,1	7,6	9,2	9,3
400	6,5	6,8	7,1	7,6	8,3	9	9,6	11,6	11,8
Желоба деревянные шириной в мм
240	2.0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,6	3,7
370	2,8	3	3,1	3,4	3,6	4	4,2	5,1	5,2
650	3,6	3,8	3,9	4.2	4,6	4,9	5,3	6,4	6,5
Желоба железобетонные под путями шириной в мм
200	3,8	4,1	4,2	4,5	4,9	5,3	5,7	6,9	7
300	6,5	6,9	7,1	7,7	8,3	9	9,6	11,6	11,8
400	8,2	8,7	9	9,7	10,5	11,4	12,2	14,7	15


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Восстановительная стоимость опорных конструкций и контактной подвески исчислена для двухпутных участков железных дорог нормальной колеи.

Соответствующие показатели стоимости для однопутных участков определяются как для двухпутных с применением понижающих коэффициентов (см. приложение).

Приложение

№.	Наименование	При выполнении работ
п.п.		с пути	с поля.
1	Фундаменты стаканные железобетонные	0,93	0,91
2	Фундаменты раздельные железобетон-	0,97	0,96
3	Прочие фундаменты железобетонные	0,96	0,96
4	Фундаменты и анкера бетонные	0,94	0,94
5	Фундаменты бетонные монолитные	-	1,0
6	Фундаменты свайные	0,85	-
7	Лежни, плиты опорные железобетонные	-	1,0
8	Опоры металлические промежуточные, анкерные (на перегонах) и фиксирующие	0,9	0,95
9	Опоры металлические двухпутных консолей и гибких поперечин	0,94	0,96
10	Опоры железобетонные	0,92	0,95
11	Опоры железобетонные сдвоенные	0,94	0,97
12	Опоры деревянные	0,94	-
13	Поперечины жесткие металлические	1,0	-
14	Оттяжки металлические к анкерным опорам	-	1
15	Консоли опор металлические	0,89	0,92
15	Контактная подвеска	0,98	-
2. Для конструкций контактной сети, установка которых может выполняться с пути и с поля, восстановительная стоимость этих конструкций приводится раздельно.

Окончательная стоимость объектов и сооружений определяется усредненно, пропорционально удельному весу работ, выполняемых с пути и с поля.

Соотношение работ до способу их производства надлежит определять на основании соответствующих проектов организации строительства на стадии проектного задания, определяемого комиссионно на стадии проектного задания. Указанные акты имеются в ОКСах дорог и проектных институтах.

Пример. Согласно проекту организации строительства удельный вес работ, выполняемых с пути - 90 %, с поля - 10 %. Восстановительная стоимость направленной железобетонной опоры типа СКУ-6/13,6 будет равна (259 х 0,9 + 213 х 0,1) = 254 руб.

Аналогично определяется стоимость других сооружений, которые могут устанавливаться с пути и с поля.

3. Восстановительная стоимость конструкций, устанавливаемых с пути на перегонах, определена из расчета продолжительности «окна» - 2 ч, то же, на станциях - 4ч.


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, СТАКАННОГО ТИПА

Таблица 284

Восстановительная стоимость 1 блока фундамента в руб.

Территориальные	Способ	Стаканные двутавровые железобетонные
пояса	установки	ДС 6/3,5 - 120; ДС 10/3,5 - 120	ДС 6/4,5 - 120; ДС 10/4,5 - 120	ДС 6/4 - 120; ДС 10/4 - 120	Анкер ПА
1	С пути  С поля	164  151	185  169	176  161	165  150
2	С пути  С поля	174  160	196  179	187  171	175  159
3	С пути  С поля	179  165	202  184	192  175	180  164
4	С пути  С поля	194  178	218  199	208  190	195  177
5	С пути	210	237	225	211
	С поля	193	216	206	192
6	С пути  С поля	228  210	257  235	245  224	229  209
7	С пути	243	274	260	244
	С поля	223	250	238	222
8	С пути	294	331	315	295
	С поля	270	303	288	269
9	С пути	298	337	320	300
	С поля	275	308	293	273


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ

Восстановительная стоимость 2 блоков в руб.

Таблица 285

Территори-	Способы	Раздельные фундаменты типа
альные пояса	установки	Р-I	Р-II	Р-III	Р-IV	Р-V	Р-VI	Р-VII	Р-VIII	Р-IX	Р-X
1	С пути  С поля	670 780	750 860	830 940	1100 1190	1250 1340	1130 1230	1350 1440	1580 1670	1430 1520	1580 1670
2	С пути  С поля	710 830	796 910	880 1000	1170 1260	1320 1420	1200 1300	1430 1530	1680 1770	1520 1610	1680 1770
3	С пути  С поля	730 850	820 940	900 1030	1200 1300	1360 1460	1230 1340	1470 1570	1720 1820	1560 1660	1720 1820
4	С пути  С поля	790 920	880 1020	980 1110	1300 1400	1470 1580	1330 1450	1590 1700	1860 1970	1690 1790	1860 1970
5	С пути  С поля	860 1000	960 1100	1060 1200	1410 1520	1600 1710	1440 1570	1730 1840	2020 2140	1830 1940	2020 2140
6	С пути  С поля	930 1080	1040 1200	1150 1310	1530 1650	1740 1860	1570 1710	1870 2000	2200 2320	1990 2110	2200 2320
7	С пути  С поля	990 1150	1110 1270	1230 1390	1630 1760	1850 1980	1670 1820	2000 2130	2340 2470	2120 2250	2340 2470
8	С пути  С поля	1200 1390	1340 1540	1490 1680	1970 2130	2240 2400	2020 2200	2420 2580	2830 2990	2560 2720	2830 2990
9	С пути  С поля	1220 1420	1360 1570	1510 1710	2000 2160	2280 2440	2060 2240	2450 2620	2870 3040	2600 2770	2870 3040


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПРОЧИЕ ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Восстановительная стоимость в руб. на измеритель, указанный в таблице

Таблица 286

Территориальные пояса	Железобетонные фундаменты анкерных опор. Стоимость 2 блоков	Железобетонные анкера. Стоимость 1 комплекта
	АК-I-36	АК-II-36; АК-III-36	. АК-IV-36	АК-V-36	АК-VI-36	АI	АII
1	640	730	680	800	880	140	154
2	670	780	720	850	930	148	163
3	690	800	740	880	950	153	168
4	750	860	800	950	1030	165	182
5	810	940	870	1030	1120	179	197
6	880	1020	940	1120	1220	195	214
7	940	1080	1000	1190	1300	207	228
8	1140	1310	1210	1440	1570	251	276
9	1160	1330	1230	1460	1590	255	280


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ФУНДАМЕНТЫ И АНКЕРА БЕТОННЫЕ.

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ

Таблица 287

Восстановительная стоимость 1 блока в руб. (для монолитных - 1 куб. м)

Территориаль	Типы фундаментов
ные пояса	К-I-24	К-II-24	К-II-30	К-III-24	К-IV-24	К-IV-30	К-IV-36	К-V-24	К-V-30	К-V-36	К-VI-24	К-VI-30	К-VI-36
1  2  3  4  5  6  7  8  9	141  149  154  166  180  196  209  252  257	150  159  164  177  192  208  222  268  273	154  163  168  182  197  214  228  276  280	159  169  173  188  204  221  235  285  289	173  183  189  204  221  240  256  310  315	194  206  211  229  248  270  287  347  353	181  192  197  214  232  252  268  324  329	206  218  225  243  264  286  305  369  375	213  226  232  251  273  296  315  381  388	231  245  252  273  296  321  342  413  420	262  278  286  309  335  364  388  469  477	272  288  296  321  348  378  403  487  495	287  304  313  339  367  399  425  514  522
Продолжение табл. 287

Территори-	Типы фундаментов	Анкера	Монолит
альные пояса	К-VII-36	К-VIII- 24	К-IХ-24	К-Х-24	К-ХI-30	АК-VII- 30	АК-VIII- 30	АК-IХ- 30	П-1	П-2	ПБ-1	ПБ.2	ные фун- даменты
1	293	323	348	398	420	316	375	416	250	276	150	170	73
2	311	342	369	422	445	335	398	441	265	293	159	180	77
3	319	352	379	434	458	344	409	453	272	301	164	185	80
4	346	381	411	470	496	373	442	491	295	326	177	201	86
5	375	413	445	509	538	404	480	532	320	353	192	218	93
6	407	449	484	553	584	439	521	578	348	384	208	236	101
7	434	478	515	589	620	468	555	620	370	408	222	252	108
8	524	578	620	710	750	566	670	740	448	494	268	304	131
9	533	588	630	720	760	575	680	760	455	502	273	309 '	133


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ФУНДАМЕНТЫ СВАЙНЫЕ

Таблица 288

Восстановительная стоимость 1 фундамента в руб.

Территориальные	Свайные фундаменты опор
пояса	одиночные	сборные
	С-1	С-2	П45/15;  П65/15	ПА45/15	ПА45/15;  ПА65/15;  П105/20	П150/20
1  2  3  4  5  6  7  8  9	192  204  209  227  246  267  284  344  349	237  251  258  280  303  329  351  424  431	1060  1120  1160  1250  1360  1470  1570  1900  1930	1560  1650  1700  1840  2000  2170  2310  2800  2840	2080  2200  2270  2450  2660  2890  3080  3720  3790	2100  2230  2290  2480  2690  2920  3110  3760  3820


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ЛЕЖНИ И ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Таблица 289

Восстановительная стоимость 1 элемента в руб.

Территориальные	Лежни железобетонные к опорам типа	Опорные плиты под опоры типа
пояса	I	II	III	IV	I	II	III
1	7,6	15,5	6,3	13,3	29  13,8	30  14,5	51  34
2	8,1	16,4	6,7	14,1	30,7  14,6	31,8  15,4	54,1  36
3	8,3	16,9	6,9	14,5	31,6  15	32,7  15,8	55,6  37,1
4	9	18,3	7,4	15,7	34,2  16,3	35,4  17,1	60  40,1
5	9,7	19,8	8,1	17	37,1  17,7	38,4  18,6	65  43,5
6	10,6	21,5	8,8	18,5	40,3  19,2	41,7  20,2	71  47,3
7	11,2	22.9	9,3	19,7	42,9  20,4	44,4  21,5	75  50,3
8	13,6	27,7	11,3	23,8	51,9  24,7	53,7  26	91  61
9	13,8	28,2	11,5	24,2	52,8  25,1	54,6  26,4	93  62
Примечание. Числитель - стоимость при установке с пути, знаменатель - с поля


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Восстановительная стоимость 1 опоры в руб. (без стоимости фундамента)

Таблица 290

Территори- альные	Способ установ-	Анкерные высотой 10 и 13 м	Консольные высотой 10 м	Фиксирующие высотой 8 м	Консольные двухпутные
пояса	ки	МО стойка 12-35/10	МО подкос 12-35/10	МШ 10- 40/10	МШ 15- 40/13	М 5/10	М 7/10	М 10/10	М 5/8	М 7/8	М 10/8	М 10/13	М 15/13	М 20/13
1	С пути	264	99	393	479	145	172	185	132	143	154	242	268	293
	С поля	188	63	319	392	112	128	141	97	109	120	197	222	249
2	С пути	280	105	417	508	154	182	196	140	152	163	257	284	311
	С поля	198	67	338	415	119	136	149	103	115	127	209	235	264
3	С пути	288	108	428	522	158	187	202	144	156	168	264	292	319
	С поля	205	69	348	427	122	140	154	106	119	131	215	242	271
4	С пути	312	117	464	565	171	203	218	156	169	182	286	316	346
	С поля	222	74	376	463	132	151	166	114	129	142	232	262	294
5	С пути	338	127	503	610	185	220	237	169	183	197	310	343	375
	С поля	240	81	409	501	143	164	180	124	140	154	252	284	319
6	С пути	367	138	546	670	204	239	257	184	199	214	336	372	407
	С поля	261	88	444	545	156	178	196	135	152	167	274	309	346
7	С пути	391	147	582	710	215	255	274	195	212	228	358	397	434
	С поля	278	92	472	580	166	189	209	144	161	178	292	329	369
8	С пути	473	177	703	860	259	308	331	236	256	276	433	480	524
	С поля	336	113	571	701	200	229	252	174	195	215	353	397	446
9	С пути	480	180	715	870	264	313	337	240	260	280	440	488	533
	С поля	342	115	580	713	204	233	257	177	198	218	359	404	453
Продолжение табл. 290

Террито-	Способы	Опоры гибких поперечин типа
риальные пояса	установки	М (Ми) 25/15	М (Ми) 35/15	М (Ми) 45/15	М (Ми) 55/15	М (Ми) 65/15	М 35-25/15	М 45-25/15	М 65-25/15	М (Ми) 65/20	М (Ми) 85/20	М (Ми) 105/20	М 65-25/20	М 65-105/20
1	С пути	343	353	376	423	469	480	514	630	550	610	690	680	830
	С поля	270	308	336	366	396	407	441	555	477	541	620	600	760
2	С пути	364	374	399	448	497	509	545	670	583	650	740	720	880
	С поля	286	326	356	388	420	431	467	588	506	573	660	640	810
3	С пути	374	385	410	460	511	523	560	680	600	670	760	740	910
	С поля	294	336	366	399	432	444	481	600	520	590	680	660	830
4	С пути  С поля	405 319	417 363	444 396	500 432	553 467	566 480	610 520	740 650	650 563	720 640	820 730	800 710	980 900
5	С пути	439	452	481	540	600	610	660	800	700	780	890	870	1070
	С поля	346	394	430	470	507	521	564	710	610	690	790	770	970
6	С пути	477	491	523	588	650	670	710	870	760	850	970	940	1160
	С поля	375	428	467	510	550	566	610	770	660	750	860	840	1060
7	С пути	508	522	556	630	690	710	760	930	810	910	1030	1000	1230
	С поля	400	456	497	540	586	600	650	820	710	800	920	890	1120
8	С пути	610	630	.670	760	840	860	920	1120	980	1100	1240	1210	1490
	С поля	483	551	600	650	710	730	790	990	850	970	1110	1080	1360
9	С пути	620	640	680	770	850	870	940	1140	1000	1110	1260	1230	1510
	С поля	491	561	610	670	720	740	800	1010	870	980	1130	1100	1380


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОДИНОЧНЫЕ

Восстановительная стоимость 1 опоры в руб. (без стоимости фундамента)

Таблица 291

Территориальные	Способы	Опоры, устанавливаемые на фундаменты
пояса	установки	ненаправленные	направленные
		4,5/11,2	6/11,2	8/11,2	4,5/11,2	6/11,2	8/11,2
1	С пути  С поля	163  150	176  163	192  179	182  157	195  170	212  187
2	С пути  С поля	173  159	187  173	204  190	193  166	207  180	225  198
3	С пути  С поля	178  164	192  178	209  195	198  171	213  185	231  204
4	С пути  С поля	192  177	208  192	226  211	215  185	230  200	250  221
5	С пути  С поля	208  192	225  208	246  229	233  201	250  218	271  239
6	С пути  С поля	226  208	245  226	267  249	253  218	271  236	295  260
7	С пути  С поля	241  222	261  241	284  265	269  232	288  252	314  277
8	С пути  С поля	292  268	315  292	344  320	326  281	349  304	380  335
9	С пути  С поля	296  273	320  297	349  326	331  286	355  309	386  341
Продолжение табл. 291

Территори-	Способы	Опоры, устанавливаемые в котлован
альные пояса	установки	ненаправленные	направленные
		4,5/12,8	6/12,8	8/12,8	4,5/13,6	6/13,6	8/13,6	4,5/12,8	6/12,8	8/12,8	4,5/13,6	6/13,6	8/13,6
1	С пути	229	248	253	235	245	265	242	253	266	247	259	278
	С поля	191	200	214	195	206	225	198	207	222	201	213	235
2	С пути	243	263	268	249	260	281	256	268	282	262	274	295
	С поля	202	212	227	206	218	238	210	219	235	213	226	249
3	С пути	250	270	276	256	267	289	264	276	290	269	282	303
	С поля	208	218	233	212	224	245	216	226	242	219	232	256
4	С пути	270	293	299	277	289	312	285	298	314	291	306	328
	С поля	225	236	252	230	243	265	234	244	262	237	251	277
5	С пути	293	317	324	301	313	339	310	323	340	316	332	356
	С поля	244	256	274	249	264	288	253	265	284	257	273	300
6	С пути	318	345	352	327	340	368	336	351	370	343	360	386
	С поля	265	278	297	271	286	313	275	288	308	279	296	327
7	С пути	339	367	374	348	362	392	358	374	394	365	383	411
	С поля	283	296	317	288	305	333	293	306	329	298	315	348
8	С пути	410	444	453	420	439	474	433	452	476	441	464	497
	С поля	342	358	383	349	369	403	354	370	397	360	381	420
9	С пути	416	451	461	428	445	481	440	460	484	450	471	506
	С поля	348	364	389	355	375	410	360	377	404	366	388	428


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СДВОЕННЫЕ

Таблица 292

Восстановительная стоимость 1 сдвоенной опоры в руб. (без стоимости фундамента)

Территори-	Способы	Сдвоенные опоры по типам
альные пояса	установки	СКУ 4,5/12,8	СКУ 6/12,8	СКУ 8/12,8	СКУ 4,5/13,6	СКУ 6/13,6	СКУ 8/13,6
1	С пути  С поля	460  400	480  417	508  446	468  410	488  432	526  470
2	С пути  С поля	488  424	509  442	538  473	496  435	517  458	558  498
3	С пути  С поля	501  436	523  455	554  486	510  447	532  471	573  512
4	С пути  С поля	543  472	566  492	599  526	552  484	576  510	620  555
5	С пути  С поля	589  512	614  534	650  571	599  525	620  553	670  600
С	С пути  С поля	639  556	667  580	706  620	650  570	680  600	730  650
7	С пути  С поля	681  592	710  620	752  660	690  610	720  640	780  700
8	С пути  С поля	823  720	859  750	909  800	840  730	870  770	940  840
9	С пути  С поля	837  730	874  760	925  810	850  750	890  790	960  860


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Восстановительная стоимость 1 опоры в руб. (без стоимости фундамента)

Таблица 293

Территориальные	Промежуточные опоры типа	Переходные опоры	Сдвоенные опоры типа
пояса	I	II	III-а	В-I; В-II	III; В-III	IV; В-V	V	В-IV	Д-I	Д-II	Д-III	Д-IV
1	100	94	112	97	205	112	100	201	244	239	231	293
2	106	100	119	103	217	119	106	213	259	253	245	311
3	109	102	122	106	223	122	109	219	266	261	252	319
4	118	111	132	114	242	132	118	237	288	282	273	346
5	128	120	143	124	262	143	128	257	312	306	296	375
6	139	131	156	135	285	156	139	279	339	332	321	407
7	148	139	166	144	303	166	148	297	361	354	342	434
8	179	168	200	174	367	200	179	360	437	428	413	524
9	182	171	204	177	373	204	182	366	444	435	420	533
Продолжение табл. 293

Территори- альные	Опоры гибких поперечин типа	Фиксирующие опоры типа	Анкерные опоры типа	Анкера деревянные с
пояса	П-I	П-II	П-III;	П-IV	Ф-I	Ф-II	Ф-III	ФО-I,II	ФО-III	VI оди-	VII сдво-	оттяжками типа
			П-V		без оттяжек	с оттяжками	нарные	енные	I, II	III
1	172	187	209	194	74	87	94	59	63	213	220	60	76
2	182	198	222	206	78	92	100	63	67	226	233	64	81
3	187	204	228	211	81	95	102	64	69	232	240	65	83
4	203	221	247	229	87	103	111	70	74	251	260	71	90
5	220	239	268	248	95	111	120	76	81	273	282	77	97
6	239	260	291	270	103	121	131	82	88	296	306	83	106
7	255	277	309	287	110	129	139	87	93	315	326	89	112
8	308	335	374	347	132	156	168	106	113	381	394	107	136
9	313	340	380	353	135	158	171	108	115	388	400	109	138


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПОПЕРЕЧИНЫ ЖЕСТКИЕ

Восстановительная стоимость 1 жесткой поперечины в руб.

Таблица 294

Территориальные	На перегоне длиной в м	На станции длиной в м
пояса	12,8-13,6	14,4-15,2	16	16,1	17,7	22,5	29,1	30,3	34	39,2	44,2
1	222	235	245	319	367	386	570	650	710	860	1060
2	235	250	260	338	389	409	600	690	750	910	1120
3	242	257	267	348	400	421	620	710	770	940	1160
4	262	278	289	376	433	455	670	770	840	1010	1250
5	284	301	314	408	470	494	730	830	910	1100	1360
6	309	326	341	443	510	537	790	900	990	1200	1470
7	329	348	363	472	543	571	840	960	1050	1270	1570
8	397	421	439	571	660	690	1020	1160	1270	1540	1900
9	404	428	446	581	670	700	1040	1180	1290	1570	1930
Количество перекрываемых путей

	2	2	3	3	3	4	5	5	6	7	8


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ОТТЯЖКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ К АНКЕРНЫМ ОПОРАМ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Таблица 295

Восстановительная стоимость на 1 комплект в руб.

Территориальные пояса	Оттяжки одинарные	Оттяжки двойные
1	41,5	64
2	44	68
3	45,2	70
4	49	76
5	53,1	82
6	57,7	89
7	61	95
8	74	115
9	76	116


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

КОНСОЛИ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Таблица 296

Восстановительная стоимость 1 консоли в руб.

	Способы	Неизолированные	Изолированные, трубчатые,
	установки	однопутные	двухпутные	оцинкованные
		до 75 кг	75-150 кг	более 150 кг	ИТР-II; ИТС-II	ИТС-III	ИТР-V; ИТС-V	ИТС-IV
1	С пути	-	-	-	36,1	28	35,3	38
	С поля	23,6	25,5	49,6	22,2	24	31,7	34,3
2	С пути	-	-	-	27,7	29,7	37,4	40,3
	С поля	25	27	52,6	23,5	25,4	33,6	36,3
3	С пути	-	-	-	28,4	30,5	38,5	41,4
	С поля	25,7	27,8	54,1	24,2	26,1	?,4,5	37,4
4	С пути	-	-	-	30,8	33	41,6	44,9
	С поля	27,8	30,1	58,5	26,2	28,3	37,4	40,5
5	С пути	-	-	-	33,4	35,8	45,1	48,6
	С поля	30,2	32,6	63	28,4	31	40,5	43,9
6	С пути	-	-	-	36,3	38,9	49	52,8
	С поля	32,8	35,4	69	30,8	33,8	44	47,6
7	С пути	-	-	-	38,6	41,5	52,1	56,2
	С поля	34,9	37,7	73	32,8	35,5	46,9	50,7
8	С пути	-	-	-	46,7	50,1	63	68
	С поля	42,2	45,6	89	39,7	43	56,6	61
9	С пути	-	-	-	47,5	51	64	69
	С поля	43	46,4	90	40,4	43,6	57,6	62
Продолжение табл. 296

Территориальные	Способы	Изолированные швеллерные
пояса	установки	оцинкованные	окрашенные
		ИР-II; ИС-II	ИС-III	ИР-V; ИС-V	ИС-IV	ИР-II; ИС-II	ИС-III	ИР-V; ИС-V	ИС-IV
1	С пути	29,5	32,2	40	43	26,8	29	35,7	38,3
	С поля	26,5	29,2	37,2	40	23,6	26	32,7	35,3
2	С пути	31,3	34	42,4	45,5	28,4	30,7	38	40,5
	С поля	28	31	39,4	42,4	25	27,5	34,6	37,4
3	С пути	32,2	35	43,6	47	29,2	31,6	39	41,8
	С поля	29	32	40,5	43,6	25,7	28,3	35,6	38,5
4	С пути	34,8	38	47	50,6	31,6	34,2	42	45
	С поля	31,2	34,4	44	47	27,8	30,7	38,6	41,6
5	С пути	37.8	41	51	55	34,3	37	45,6	49
	С поля	34	37,4	47,6	51	30	33	42	45
6	С пути	41	45	55,6	60	37,2	40	49,6	54
	С поля	37	40,6	52	55,6	33	36	45,5	49
7	С пути	43,6	47,6	59	64	39,7	43	53	56,6
	С поля	39	43	55	59	35	38,5	48,4	52,2
8	С пути	52,8	57,6	72	77	48	52	64	69
	С поля	47,5	52	67	72	42	46,5	58,5	64
9	С пути	53,7	58,6	73	78	49	53	65	70
	С поля	48,2	53	68	73	43	47,3	59,5	65


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПОДВЕСКА ЦЕПНАЯ ПОЛУКОМПЕНСИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛЬНОГО НЕСУЩЕГО ТРОСА

Таблица 297

Восстановительная стоимость 1 км подвески в руб.

	Одиночный контактный провод сечением	Двойной контактный провод сечением
Территориальные пояса	С-(86- 95)+МФ- 100	С-(86- 95)+МФ- 85	С- 70+МФ- 100	С- 70+МФ- 85	С- 50+МФ- 100	С- 50+МФ- 85	С-(85- 95)+2МФ- 100	С-70+2МФ- 100	С-50+2МФ- 100
1	2650	2480	2610	2460	2540	2370	4340	4300	4220
2	2810	2630	2770	2610	2690	2510	4600	4550	4480
3	2890	2700	2840	2680	2770	2580	4730	4680	4610
4	3120	2930	3080	2900	2990	2790	5120	5070	4990
5	3390	3170	3340	3150	3250	3030	5550	5500	5410
6	3680	3450	3630	3420	3530	3290	6000	5970	5870
7	3920	3670	3860	3640	3750	3500	6400	6400	6300
8	4740	4440	4670	4400	4540	4240	7800	7700	7600
9	4820	4510	4750	4480	4620	4310	7900	7800	7700


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПОДВЕСКА ЦЕПНАЯ ПОЛУКОМПЕНСИРОВАННАЯ ИЗ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО НЕСУЩЕГО ТРОСА

Таблица 298

Восстановительная стоимость 1 км подвески в руб.

	Одиночный контактный провод сечением	Двойной контактный провод сечением
Территориальные пояса	ТБСМ- 95+МФ-100	ТБСМ- 95+МФ-85	ТБСМ- 70+МФ-100	ТБСМ- 70+МФ-85	ТБСМ- 95+2МФ-100	ТБСМ- 70+2МФ-100
1	3270	3100	3090	2920	4960	4770
2	3470	3290	3270	3090	5260	5060
3	3570	3380	3360	3180	5410	5200
4	3860	3660	3640	3440	5850	5630
5	4190	3970	3950	3730	6300	6100
6	4550	4310	4290	4050	6900	6600
7	4840	4590	4570	4310	7300	7100
8	5860	5550	5520	5220	8900	8500
9	5960	5650	5610	5310	9000	8700


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПОДВЕСКА ЦЕПНАЯ ПОЛУКОМПЕНСИРОВАННАЯ ИЗ МЕДНОГО НЕСУЩЕГО ТРОСА

Таблица 299

Восстановительная стоимость 1 км подвески в руб.

	Одиночный контактный провод сечением	Двойной контактный провод сечением
Территориальные пояса	М-120+ МФ-100	М-120+ МФ-85	М-95+ МФ-100	М-95+ МФ-85	М-70+ МФ-100	М-70+ МФ-85	М-50+ МФ-100	М-50+ МФ-85	М-120 + 2МФ- 100	М-95 + 2МФ- 100	М-70+ 2МФ- 100	М-50+ 2МФ-100
1	3890	3720	3590	3420	3260	3090	3020	2840	5580	5280	4940	4600
2	4130	3950	3800	3620	3460	3280	3200	3020	5920	5590	5240	4870
3	4240	4060	3910	3730	3560	3370	3290	3100	6100	5750	5380	5010
4	4590	4390	4230	4030	3850	3650	3560	3360	6600	6200	5830	5430
5	4980	4770	4590	4380	4180	3960	3860	3640	7100	6800	6300	5890
6	5410	5180	4990	4750	4540	4300	4190	3950	7800	7300	6900	6400
7	5760	5510	5310	5060	4830	4580	4460	4210	8300	7800	7300	6800
8	7000	6700	6400	6100	5840	5540	5400	5090	10000	9400	8800	8200
9	7100	6800	6500	6200	5940	5630	5490	5180	10200	9600	9000	8400


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

НАДБАВКИ ПРИ МОНТАЖЕ

Восстановительная стоимость в руб. на измеритель, указанный в таблице

Таблица 300

Территори-	Надбавки при монтаже к табл. 297-299	Надбавки
альные пояса	при эла- стичной цепной подвес- ке	при компен- сирован ной цепной подвес- ке	при монтаже противо- ветро- вых уст- ройств	при монтаже устройств для плавки гололеда	при монтаже двойной изоляции цепной подвески	эа каждую ветвь подвески сверх двух	при под- веске на мостах с ездой понизу. На 10 м моста	при подвеске в тоннелях На 10 м тоннеля	проход цепной подвески под пеше- ходными мостиками и малыми путепрово	проход цепной подвески под большими путепро- водами. На 1 путе-	подвеска трамвай- ная с контакт- ным про- водом	подвеска трамвай ная с контакт- ным про- водом
									дами. На I	провод	МФ-85	МФ-100
	на 1 км подвески			проход		на 1 км подвески
1	180	314	190	68	66	8	84	28	88	139	2020	2190
2	191	333	201	72	70	8,5	89	29,7	93	147	2140	2320
3	196	342	207	74	72	8,7	92	30,5	96	152	2200	2390
4	212	371	224	80	78	9,4	99	33	104	164	2390	2590
5	230	402	243	87	84	10,2	108	35,8	113	178	2590	2800
6	250	436	264	95	92	11,1	117	38,9	122	193	2810	3050
7	266	465	281	101	98	11,8	124	41,4	130	206	2990	3240
8	322	562	340	122	118	14,3	150	50,1	158	249	3620	3920
9	328	571	346	124	120	14,6	153	51	160	253	3680	3990


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПОПЕРЕЧИНЫ ГИБКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ПУТЕЙ

Восстановительная стоимость 1 гибкой поперечины в руб.

Таблица 301

Территори-	При количестве пересекаемых путей
альные пояса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	свыше 15 на каждый путь
1	162	175	193	223	357	370	398	440	483	519	558	593	630	58
2	172	186	205	236	378	392	422	466	512	550	591	630	660	61
3	177	191	210	243	389	403	434	480	526	566	610	650	680	63
4	191	207	228	263	421	437	470	519	570	610	660	700	740	68
5	207	224	247	285	457	474	509	563	620	660	710	760	800	74
6	225	243	268	310	496	514	553	610	670	720	780	820	870	81
7	240	259	286	330	528	548	589	650	710	770	830	880	930	86
8	290	313	345	399	640	660	710	790	860	930	1000	1060	1120	104
9	295	318	351	406	650	670	720	800	880	944	1020	1080	1140	106


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПОПЕРЕЧИНЫ ГИБКИЕ ИЗ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТАЛЕМЕДНЫХ ТРОСОВ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ 03 ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ПУТЕЙ

Восстановительная стоимость 1 гибкой поперечины в руб.

Таблица 302

Территори	При количестве пересекаемых путей
альные пояса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	свыше 15 на каждый путь
1	190	201	238	271	322	360	398	455	620	670	720	770	810	49
2	201	213	252	287	341	382	422	482	660	710	770	810	860	51,9
3	207	219	259	295	351	392	434	496	680	730	790	840	890	53,4
4	224	237	280	320	380	425	470	537	740	790	850	910	960	57,8
5	243	257	305	347	412	460	509	582	800	860	920	980	1040	63
6	264	279	331	377	448	500	553	630	870	930	1000	1070	1130	68
7	281	297	352	401	477	533	589	670	920	990	1070	1140	1200	73
8	340	360	426	485	576	640	710	810	1120	1200	1290	1370	1450	88
9	346	366	433	493	586	660	720	830	1140	1220	1310	1400	1480	89


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

АРМИРОВАНИЕ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН

Восстановительная стоимость 1 поперечины в руб.

Таблица 303

Террито- риальные пояса	С фиксирующим тросом и треугольными подвесами при пересечении электрифицированных путей в количестве	С фиксирующим тросом и траверсами при пересечении электрифицированных путей в количестве	С фиксаторными стойками и треугольными подвесами при пересечении электрифицированных путей в количестве	С фиксаторными стойками и траверсами при пересечении. электрифицированных путей в количестве
	2	3-5	6-8	2	3-5	6-8	2	3-5	6-8	2	3-5	6-8
1	59	95	139	69	113	191	88	197	339	124	269	457
2	63	101	147	73	120	202	93	209	359	131	285	484
3	64	104	152	75	123	208	96	215	370	135	293	498
4	70	112	164	81	133	225	104	232	400	146	317	539
5	76	122	178	88	145	244	113	252	434	159	344	585
6	82	132	193	96	157	265	122	274	471	172	374	640
7	87	141	206	102	167	283	130	292	502	184	398	680
8	106	170	249	124	202	342	158	353	610	222	482	820
9	107	173	253	126	206	348	160	359	620	226	490	830


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПРОВОДА УСИЛИВАЮЩИЕ И ФИДЕРЫ ПИТАНИЯ ОДИНОЧНЫЕ

Таблица 304

Восстановительная стоимость на 1 км провода в руб.

Территориальные	Провод марки
пояса	М-120	М-95	М-70	А-185	А-150	А-120	АС-185	АС-150
1	1970	1670	1340	1050	940	840	1200	1050
2	2090	1770	1420	1110	1000	900	1980	1110
3	2150	1820	1460	1140	1030	920	1310	1140
4	2330	1970	1580	1240	1110	1000	1420	1240
5	2530	2130	1720	1340	1210	1080	1540	1340
6	2740	2320	1870	1460	1310	1170	1670	1460
7	2920	2470	1990	1550	1400	1250	1780	1550
8	3520	2980	2400	1880	1690	1510	2150	1880
9	3590	3030	2440	1910	1720	1540	2190	1910


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ПРОВОДА УСИЛИВАЮЩИЕ И ФИДЕРЫ ПИТАНИЯ ДВОЙНЫЕ

Таблица 305

Восстановительная стоимость на 1 км двойного провода в руб.

Территориальные	Провод марки
пояса	2М-120	2М-95	2М-70	2А-185	2А-150	2А-120	2АС-185	2АС-150
1	3700	3090	2440	1850	164Р	1440	2160	1850
2	3920	3270	2580	1960	1740	1530	2290	1960
3	4030	3360	2660	2020	1790	1570	2350	2020
4	4370	3640	2880	2180	1940	1700	2550	2180
5	4740	3950	3120	2370	2100	1850	2760	2370
6	5140	4290	3390	2570	2280	2010	3000	2570
7	5480	4570	3610	2740	2430	2140	3200	2740
8	6600	5520	4360	3310	2940	2580	3860	3310
9	6700	5620	4440	3370	2990	2630	3930	3370


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПО ОПОРАМ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Таблица 306

Восстановительная стоимость 1 км линии в руб.

Территориальные пояса	При напряжении 27,5 кв (ДПР) при подвеске на кронштейне 1 провода марки	При напряжении 27,5 кв (ДПР) при подвеске на кронштейне 2 проводов марки
	АС-70	АС-50	АС-35	АС-70	АС-50	АС-35
1	650	577	530	1270	1130	1030
2	690	610	562	1350	1190	1090
3	710	630	578	1390	1230	1120
4	770	680	630	1500	1330	1220
5	830	740	680	1630	1440	1320
6	900	800	740	1770	1570	1430
7	960	860	780	1890	1670	1530
8	1170	1030	950	2280	2020	1850
9	1180	1050	960	2320	2050	1880
Продолжение табл. 306

Территориальные пояса	Линия электропередачи по опорам контактной сети напряжением 10 кв из 3 проводов марки	Линия радиосвязи (волновая) на опорах контактной сети из проволоки биметаллической сталемедной диаметром
	АС-70	АС-50	АС-35	АС-25	ПС-35	ПС-25	6 мм	4 мм
1	1820	1600	1460	1280	1180	1140	371	244
2	1930	1700	1550	1360	1250	1200	393	259
3	1990	1740	1590	1400	1280	1240	404	266
4	2150	1890	1720	1510	1390	1340	438	288
5	2330	2050	1870	1640	1510	1450	475	312
6	2530	2220	2030	1780	1640	1580	516	339
7	2700	2370	2160	1900	1740	1680	549	361
8	3260	2860	2620	2300	2110	2030	660	437
9	3320	2910	2660	2340	2140	2070	680	444


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Таблица 307

Восстановительная стоимость в руб. на измеритель, указанный в таблице

Территориальные	Заземления
пояса	одиночные	групповое из троса марки
	железобетонной опоры, 1 заземление	металлической опоры, 1 заземление	ТБСМ-95, 4 км троса	ТБСМ-70, 1 км троса	С-70, 1 км троса
1	15	7	1130	950	469
2	15 9	7,4	1200	1000	497
3	16,4	7,6	1240	1030	511
4	17,7	8,3	1340	1120	553
5	19,2	9	1450	1210	600
6	20,8	9,7	1570	1310	650
7	22,2	10,4	1680	1400	690
8	26,8	12,5	2030	1690	840
9	27,3	12,7	2060	1720	850


СБОРНИК № 21

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством путей сообщения СССР по согласованию с Госстроем СССР 21 апреля 1970 г.

Отдел IV. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ИЗОЛЯТОРЫ И РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕКЦИОННЫЕ, РАЗРЯДНИКИ, ВОЗДУШНЫЕ СТРЕЛКИ, ОТТЯЖКИ ФИКСИРУЮЩИЕ

Таблица 308

Восстановительная стоимость на 1 комплект в руб.

Территориальные пояса	Изоляторы секционные трехпроводные	Разъединители секционные	Разрядники	Воздушные стрелки	Оттяжки фиксирую
	нормаль- ные	малогаба- ритные	переменно- го тока	постоян- ного тока	трубчатые	роговые	с одиночным контактным проводом	с двойным контактным проводом	щие на 1-2 ветви подвески
1	79	51	201	235	24	34	56	79	21
2	84	54	213	249	25,4	36	59,4	84	22,3
3	86	56	219	256	26,2	37,1	61	66	22,9
4	93	60	237	277	28,3	40,1	66	93	24,8
5	101	65	257	301	30,7	43,5	72	101	26,9
6	110	71	279	327	33,4	47,3	78	110	29,2
7	117	75	297	348	35,5	50,3	83	117	31,1
8	141	91	360	421	43	61	100	141	37,6
9	144	93	366	428	43,7	62	102	144	38,2


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Таблица 1. I. Перегонные тоннели

Таблица 2. II. Станции

Таблица 3. III. Наклонные ходы

Таблица 4. IV. Камеры закрытого способа работ

Таблица 5. V. Вестибюли и павильоны

Таблица 6. VI. Стволы

Таблица 7. VII. Вентиляционные тоннели

Таблица 8. VIII. Архитектурно-отделочные работы

Таблица 9. IX. Путевые работы и контактный рельс

Таблица 10. X. Кабельные сети и электроосвещение

Таблица 11. XI. Прочие здания и сооружения


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений метрополитенов разработан в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г, № 252 «О переоценке основных фондов и об уточнении действующих норм амортизационных отчислений».

Сборник предназначен для переоценки по состоянию на 1 января 1972 года зданий и сооружений метрополитенов.

Полная восстановительная стоимость зданий и сооружений включает в себя все виды затрат, необходимых для осуществления строительства зданий и сооружений.

Приведенная в сборнике восстановительная стоимость определена в ценах г. Москвы.

Стоимость зданий и сооружений метрополитенов, расположенных в гг. Киеве и Ленинграде, принимается как для г. Москвы, а в гг. Баку и Тбилиси со следующими поправочными коэффициентами:

г. Баку	1,05

г. Тбилиси	1,07

Восстановительная стоимость зданий и сооружений метрополитенов не вошедших в настоящий сборник и балансовая стоимость которых определена в ценах 1956 года, определяется по их балансовой стоимости с применением к ней следующих индексов:

1) Подземные сооружения закрытого способа работ:

с обделкой из: чугунных тюбингов	1,8

сборного железобетона и монолитного бетона	1,4

2) Подземные сооружения открытого способа работ	1,6

3) Наземные здания и сооружения	1,3

Восстановительная стоимость зданий и сооружений метрополитенов не вошедших в настоящий сборник и балансовая стоимость которых определена в ценах 1969 года, определяется по их балансовой стоимости без применения индексов.


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

ПЕРЕГОННЫЕ ТОННЕЛИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
1	Перегонные тоннели закрытого способа работ диаметром 6,0 м с креплением чугунными тюбингами при проходке щитом без сжатого воздуха:
	а) второй очереди строительства метрополитена в г. Москве	1 м тоннеля	4390
	б) то же третьей очереди	1 м тоннеля	4670
	в) то же четвертой очереди	1 м тоннеля	3700
	г) пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах	1 м тоннеля	3280
2	То же при проходке щитом под сжатым воздухом:
	а) второй очереди строительства метрополитена в г. Москве	1 м тоннеля	5530
	б) то же третьей очереди	1 м тоннеля	5240
	в) то же четвертой очереди	1 м тоннеля	4570
	г) пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах	1 м тоннеля	4340
3	То же при проходке горным способом:
	а) второй очереди строительства метрополитена в г. Москве	1 м тоннеля	4100
	б) то же третьей очереди	1 м тоннеля	4240
	в) то же четвертой очереди	1 м тоннеля	3430
	г) пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах	1 м тоннеля	3250
4	Перегонные тоннели закрытого способа работ диаметром 5,5 м с креплением чугунными тюбингами:
	а) при проходке щитом без сжатого воздуха	1 м тоннеля	3200
	б) при проходке горным способом	1 м тоннеля	2960
	Перегонные тоннели закрытого способа работ с обделкой из железобетонных тюбингов диаметром 5,5 м при проходке механизированным щитом:
	а) по черт. МП 2/198	1 м тоннеля	1210
	б) по черт. МП-2/632	1 м тоннеля	1570
	в) из тюбингов РБ-5 НСК-4	1 м тоннеля	1060
	То же при проходке горным способом:
	а) по черт. МП-2/632	1 м тоннеля	1680
	б) из тюбингов РБ-5 НСК-4	1 м тоннеля	1110
	Перегонные тоннели закрытого способа работ с обделкой из железобетонных тюбингов диаметром 6,0 м при проходке обычным щитом	1 м тоннеля	1750
	То же с обделкой из железобетонных блоков диаметром 6,5 м с железобетонной рубашкой	1 м тоннеля	3950
	То же с обделкой из железобетонных блоков диаметром 5.5 м	1 м тоннеля	1640
	То же с обделкой из железобетонных блоков диаметром 5,7 м	1 м тоннеля	1760
	Однопутные перегонные тоннели открытого способа работ:
	а) второй очереди строительства метрополитена в г. Москве	1 м тоннеля	1940
	б) последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах	1 м тоннеля	2100
	То же двухпутные:
	а) второй очереди строительства метрополитена в г Москве	1 м тоннеля	2660
	б) то же третьей очереди	1 м тоннеля	2270
	в) последующих очередей строительства метрополитена в г Москве я метрополитенов в других городах	1 м тоннеля	2840


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

II. СТАНЦИИ

Таблица 2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
1	Станции закрытого способа работ пиленного типа с чугунной обделкой второй очереди строительства метрополитена в г. Москве по типу станции «Динамо»	1 станция	6300000
2	То же третьей очереди:
	а) по типу станции «Новокузнецкая»	1 станция	5600000
	б) по типу станции «Электрозаводская»	1 станция	6600000
3	То же четвертой очереди:
	а) но типу станции «Таганская»	1 станция	5820000
	б) по типу станции «Краснопресненская»	1 станция	5050000
4	То же пятой очереди	1 станция	4710000
5	То же последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве	1 станция	5440000
6	То же метрополитенов в других го-родах
	а) длиной 120 м	1 станция	4070000
	б) длиной 100 м	1 станция	3390000
7	Станции закрытого способа работ индивидуального типа
	а) станция «Маяковская»	1 станция	5010000
	б) станция  «Комсомольская - кольцевая»	1 станция	5990000
	в) станция «Курская - кольцевая»	1 станция	5460000
	г) станция «Киевская - кольцевая»	1 станция	4520000
8	Станции закрытого способа работ без боковых посадочных платформ	1 станция	2470000
9	Станции открытого способа работ второй очереди строительства метрополитена в г Москве по типу станции «Аэропорт»	1 станция	1340000
10	То же по типу станции «Киевская»	1 станция	1140000
11	То же третьей очереди по типу станции «Автозаводская»	1 станция	1290000
12	То же по типу станции «Измайловская»	1 станция	2810000
13	Станции открытого способа работ последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве	1 станция	1610000
14	То же метрополитенов в других городах:
	а) длиной 120 м	1 станция	1350000
	б) длиной 100 м,	1 станция	1210000
15	Станции наземные с боковыми платформами	1 станция	261000
16	То же с островной платформой	1 станция	271000


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

III. НАКЛОННЫЕ ХОДЫ

Таблица 3

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
1	Наклонные ходы диаметром 8,5 м второй очереди строительства метрополитена в г. Москве	1 м наклонного хода	8600
2 3 4	То же третьей очереди То же четвертой очереди То же пятой очереди	1 м наклонного хода	11000 8600 8300
5	Последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах	1 м наклонного хода	6000


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

IV. КАМЕРЫ ЗАКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ

Таблица 4

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
1	Камеры с бетонным креплением второй очереди строительства метрополитена в г. Москве	1 м3 грунта по наружному очертанию конструкции	35
2	То же третьей очереди	То же	36
3	То же четвертой очереди	То же	67
4	Камеры с обделкой из чугунных тюбингов второй очереди строительства метрополитена в г, Москве	То же	108
5	То же третьей очереди	То же	108
6	То же четвертой очереди	То же	123
7	Пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах	То же	110
8	Камеры с обделкой из железобетонных тюбингов	То же	82
9	Камеры с комбинированной обделкой со оводом из чугунных тюбингов	То же	105


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

V. ВЕСТИБЮЛИ И ПАВИЛЬОНЫ

Таблица 5

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
1	Наземные вестибюли с машинным помещением второй, третьей и четвертой очередей строительства метрополитена в г. Москве	1 вестибюль	419000
2	То же пятой очереди	то же	435000
3	Все прочие вестибюли:
	а) с машинным помещением	1 куб. м конструкции	39,8
	б) без машинного помещения	то же	11,8
4	Наземные павильоны, включая архитектурно-отделочные работы	то же	78


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

VI. СТВОЛЫ

Таблица 6

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
1	Стволы с креплением чугунными тюбингами диаметром 5,5 м	1 м ствола	3210
2	То же диаметром 6 м	1 м ствола	3570
3	Замораживание грунта при проходке стволов диаметром 5,5 м	1 м ствола	1050
4	То же диаметром 6 м	1 м ствола	1150


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

VII. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТОННЕЛИ

Таблица 7

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
1	Вентиляционные тоннели закрытого способа работ с чугунной обделкой диаметром 4,54 м	1 м тоннеля	3080
2	То же с обделкой из железобетонных тюбингов диаметром 6 м	1 м тоннеля	1510
3	То же диаметром 5,5 м	1 м тоннеля	1120
4	То же диаметром 4,32 м	1 м тоннеля	810
5	Вентиляционный тоннель открытого способа работ	1 м тоннеля	2980


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

VIII. АРХИТЕКТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 8

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
	Архитектурно-отделочные работы станций
1	Станции третьей очереди строительства метрополитена в г. Москве	1 станция	1000000
2	То же четвертой очереди	1 станция	630000
3	Станции закрытого способа работ пятой очереди и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве	1 станция	325000
4	Станции закрытого способа работ метрополитенов в других городах:
	а) длиной 120 м	1 станция	243000
	б) длиной 100 м	1 станция	203000
5	Станции открытого способа работ:
	а) длиной 156 м	1 станция	320000
	б) длиной 120 м •	1 станция	247000
	в) длиной 100 м.	1 станция	205000
	Архитектурно-отделочные работы вестибюлей
6	Вестибюли третьей очереди строительства метрополитена в г. Москве	1 вестибюль	420000
7	То же четвертой очереди	1 вестибюль	297000
8	То же пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах	1 вестибюль	140000


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

IX. ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ И КОНТАКТНЫЙ РЕЛЬС

Таблица 9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
1	Путевые работы в тоннеле	1 км трассы	203000
2	То же на поверхности	1 км трассы	210000


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

X. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Таблица 10

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
	Кабельные сети
1	Контактная сеть 825 в	1 км трассы	33200
2	Кабельная сеть 6 - 10 кв	1 км трассы	37200
3	То же 380 в	1 км трассы	70000
4	То же 220/127 в	1 км трассы	57100
	Электроосвещение
5	Электроосвещение станций	1 станция	41900
6	То же вестибюлей	1 вестибюль	16400
7	То же наклонного хода и машинного помещения	1 наклонный ход	9700
8	То же тоннелей и тоннельных сооружений	1 км трассы	58400


СБОРНИК № 22

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

XI. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Таблица 11

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Восстановительная стоимость в руб.
1	2	3	4
1	Раструбы открытого способа работ третьей очереди строительства метрополитена в г. Москве	1 м раструба	6200
2	То же последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах	то же	2970
3	Наземные вентиляционные киоски объемом:
	а) до 50 куб. м	1 куб. м конструкций	114
	б) от 50 до 100 куб. м	то же	63
	в) более 100 куб. м	то же	44,3
4	Ограждение наземных линий железобетонной оградой	1 км трассы	36200
5	Защитно-герметические двери	1 т	1480


СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Версия составлена Самойловым А.Г.

Общие указания

Отдел I. Автомобильные дороги и мосты общего назначения

Вводные указания

Раздел 1. Автомобильные дороги

Раздел 2. Мосты длиной более 30 м (без подходов)

Отдел II. Здания и сооружения автомобильного транспорта


Раздел 1
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел I. Автомобильные дороги и мосты общего назначения

Раздел 1. Автомобильные дороги

Таблица 1. Дороги с цементно-бетонным покрытием

Таблица 2. Дороги с асфальтобетонным покрытием

Таблица 3. Дороги с черным щебеночным покрытием из горячего черного щебня

Таблица 4. Дороги с облегченным черным щебеночным покрытием

Таблица 5. Дороги, мощенные колотым камнем

Таблица 6. Дороги с щебеночным покрытием

Таблица 7. Дороги с гравийным покрытием серповидного профиля

Таблица 8. Дороги с покрытием из грунта, укрепленного битумом

Таблица 9. Дороги с покрытием из грунта, укрепленного цементом

Таблица 10. Дороги грунтовые профилированные, улучшенные гравием

Таблица 11. Дороги грунтовые профилированные, улучшенные песком

Приложение I (к таблицам 1 - 9). Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 190 м3 объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях таблиц 1 - 9

Приложение 2 (к таблицам 10 - 11). Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях таблиц 10 - 11, на каждые 100 м3 объема земляного полотна


Раздел 2
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел I. Автомобильные дороги и мосты общего назначения

Раздел 2. Мосты длиной более 30 м (без подходов)

Таблица 12. Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента до 5 м

Таблица 13. Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента от 5 до 10 м

Таблица 14. Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента от 10 до 15 м

Таблица 15. Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента от 15 до 20 м

Таблица 16. Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента более 20м

Таблица 17. Мосты наплавные деревянные

Таблица 18. Паромные переправы - при амплитуде колебаний от 0,8 до 2 м

Приложение 3. Характеристика рельефа местности

Приложение 4. Таблица объемов земляных работ, принятых в показателях на 1 км дороги (в тыс. м3)

Приложение 5 (к таблицам 1—11). Удельные веса отдельных конструктивных элементов автодорог (в процентах)

Приложение 6. Таблица изменений восстановительной стоимости дорог с различными видами покрытия при изменении ширины проезжей части на 0,5 м и ширины земляного полотна на 1 м (в процентах к общей стоимости)

Приложение 7. Поправочные коэффициенты к стоимости автомобильных дорог с твердым покрытием при устройстве укрепи

Приложение 8. Поправочные коэффициенты к стоимости 1 м2 капитального моста при различных условиях заложения фундамента

Приложение 9. Таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов паромной переправы (в процентах)


Отдел II
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Отдел II. Здания и сооружения автомобильного транспорта

Вводные указания

Таблица 19. Гаражи для грузовых автомобилей

Таблица 20. Гаражи для грузовых автомобилей (построенные до 1965 г)

Таблица 21. Гаражи для автобусов

Таблица 22. Гаражи для легковых автомобилей

Таблица 23. Базы централизованного обслуживания грузовых автомобилей

Таблица 24. Мастерские ремонтные для гаражного хозяйства

Таблица 25. Механизированные мойки

Таблица 26. Профилактории гаражного хозяйства

Таблица 27. Профилактории для гаражного хозяйства (построенные до 1965 г.)

Таблица 28. Главные корпуса авторемонтных заводов

Таблица 29. Главные корпуса станции технического обслуживания автомобилей

Таблица 30. Главные корпуса станции технического обслуживания автомобилей(построенные до 1965 г.)

Таблица 31. Контрольно-пропускные пункты

Таблица 32. Контрольно-пропускные пункты и такелажные при гаражах (построенные до 1965 г.)

Таблица 33. Автозаправочные станции общего пользования и топливозаправочные пункты

Таблица 34. Бензозаправочные пункты

Таблица 35. Автовокзалы

Таблица 36. Автостанция с перроном

Таблица 37. Автопавильоны на автобусных остановках

Таблица 38. Автопавильоны на автобусных остановках (построенные до 1965 г.)

Таблица 39. Грузовые автостанции

Таблица 40. Посты приемки и сдачи при станции технического обслуживания автомобилей (построенные до 1965 г.)

Таблица 41. Железобетонные эстакады для мойки автомобилей


Общие указания
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости автомобильных дорог и мостов общего пользования и предназначен для переоценки основных фондов.

Для переоценки подъездных и внутризаводских дорог надлежит пользоваться укрупненными показателями, помещенными в сборнике № 19.

2. Показатели восстановительной стоимости для зданий и сооружений (жилые дома, водопроводно-канализационные сооружения, подъездные железнодорожные ветки, склады и др.) следует принимать по соответствующим сборникам.

3. При применении показателей настоящего сборника следует руководствоваться Общей частью к сборникам.

4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений разработаны по девяти территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам приведено в Общей части к сборникам. Восстановительную стоимость по 10-му территориальному поясу следует принимать по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

5. Показатели восстановительной стоимости автомобильных дорог и мостов учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и прочие необъемные затраты, включаемые в главу 9 сводной сметы, временные здания и сооружения за вычетом возвратных сумм, непредвиденные расходы, проектно-изыскательские работы и др.

6. Полная восстановительная стоимость объекта (автомобильной дороги, моста) определяется умножением восстановительной стоимости единицы на объем (1 км дороги 1 м2 моста). При этом должны учитываться поправки, приведенные в вводных указаниях соответствующего отдела или в примечаниях к отдельным таблицам сборника. Объем скрытых работ устанавливается по исполнительному профилю или в натуре.

7. В приложении 5 к таблицам 1 - 11 приведены показатели отдельных составляющих в процентах от общей стоимости автомобильной дороги, которыми необходимо руководствоваться при определении полной восстановительной стоимости объекта с учетом физического износа отдельных конструктивных элементов.


Вводные указания
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий отдел сборника состоит из двух разделов, в которых приведены восстановительные стоимости следующих сооружений:

Раздел 1—Автомобильные дороги.

Раздел 2— Мосты более 30 м.

2. Восстановительные стоимости автомобильных дорог включают в себя стоимости: земляного полотна с укрепительными работами, водопропускные железобетонные трубы и мосты длиной до 100 м, дорожные одежды, дородные сигнальные знаки, ограждения, съезды, автопавильоны, автобусные остановки.

В восстановительную стоимость автомобильных дорог не включены и определяются дополнительно по соответствующим сборникам стоимости следующих сооружений: тоннелей, транспортных развязок в разных уровнях, комплексов дорожной эксплуатационной службы, управлений автомобильных дорог, гостиниц, станций обслуживания, специальной дорожной связи, тротуаров, велодорожек и озеленения.

Стоимость мостов и путепроводов длиной более 100 м, а также отдельных мостов и путепроводов длиной от 30 до 100 м, не входящих в состав дорог, следует принимать по разделу 2 настоящего сборника.


Раздел 1
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

3. Восстановительные стоимости автомобильных дорог приведенные в таблицах 1 - 11, определены для II климатического района. При определении восстановительной стоимости автомобильных дорог в других климатических районах следует применять поправочные коэффициенты: а) для I района К =1,02, б) для III и IV районов К = 0,99.

Распределение территории СССР по климатическим районам принято по II части СНиПа, раздел А, глава 6, Строительная климатология и геофизика. Основные положения проектирования.

4. Восстановительные стоимости дифференцированы- по категориям сложности рельефа местности, по которой проложена дорога.

Характеристика рельефа местности по категориям приведена в приложении 3 к настоящему сборнику.

5. Восстановительные стоимости в таблицах 1 - 11 приведены для дорог с цементно-бетонным, асфальтобетонным покрытием и покрытием из черного щебня (смешение в установке) исходя из ширины проезжей части 7 м, для облегченного черного покрытия и мостовой из колотого камня исходя из ширины проезжей части 6 м, для прочих дорог исходя из ширины проезжей части 4,5 м. Гравийное покрытие, а также дороги грунтовые, улучшенные гравием или песком, приняты серповидного профиля, при ширине земляного полотна 8 м. При другой ширине проезжей части следует соответственно вводить в восстановительную стоимость 1 км дороги поправку на каждые 0,5 м увеличения или уменьшения ширины проезжей части по приложению 6. При изменении ширины земляного полотна к восстановительной стоимости 1 км дороги следует вводить поправку на каждый метр увеличения или уменьшения ширины земляного полотна, согласно данным, приведенным в приложении 6.

При увеличении объемов земляных работ, связанных с изменением технической категории, а также на подходах к отдельным мостовым переходам объем земляных работ следует корректировать по приложению 4, а стоимость - по приложению 1, 2.

6. Для возможности определения износа дорог по их отдельным конструктивным элементам к таблицам 1 - 11 настоящего сборника приложена таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов в общей стоимости дорог (приложение 5).

7. Восстановительная стоимость усовершенствованных покрытий не предусматривает устройство укрепительных полос у кромки дорожной одежды. При наличии укрепительных полос к восстановительной стоимости следует вводить поправочный коэффициент по приложению 7.


Таблица 1
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ С ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

При ширине земляного полотна 12 м, проезжей части 7 м и толщине покрытия 18 см

Таблица 1

Восстановительная стоимость I км дороги (в тыс. руб.)

Террито- риальные	Категория рельефа	Террито- риальные	Категория рельефа
пояса	I	II	пояса	I	II
1	104	121	6	144	169
2	110	129	7	154	180
3	113	132	8	186	217
4	123	143	9	189	221
5	133	155
Примечание. Для дорог с цементно-бетонным покрытием на твердом основании (цементогрунт, щебень) учитывать следующие поправочные коэффициенты:

для I категории рельефа —1,21

для II категории рельефа —1,18


Таблица 2
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

При ширине земляного полотна 12 м, проезжей части 7 м, двухслойном асфальтобетонном покрытии 5+4 см, на щебеночном основании - 25 см

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориаль- ные пояса	Категория рельефа	Территориаль- ные пояса	Категория рельефа
	I	II		I	II
1	97	107	6	135	148
2	103	113	7	144	158
3	106	116	8	174	191
4	115	126	9	177	194
5	125	136


Таблица 3
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ С ЧЕРНЫМ ЩЕБЕНОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ГОРЯЧЕГО ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ

При ширине земляного полотна 12 м, проезжей части 7 м, покрытии слоем 6 см, на щебеночном основании, пропитанном на глубину 6 см

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территораль- ные пояса	Категория рельефа	Территораль- ные пояса	Категория рельефа
	I	II		I	II
1	89	98	6	123	136
2	94	104	7	131	145
3	97	107	8	159	175
4	105	116	9	161	178
5	113	125


Таблица 4
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ С ОБЛЕГЧЕННЫМ ЧЕРНЫМ ЩЕБЕНОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

При ширине земляного полотна 10 м, проезжей части 6 м, покрытии слоем 6 см, на щебеночном основании из черной щебеночной смеси слоем 6 см с поверхностной обработкой

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориаль- ные пояса	Категория рельефа	Территориаль- ные пояса	Категория рельефа
	I	II	III		I	II	III
1	70	80	128	6	97	112	177
2	74	85	135	7	103	119	189
3	76	88	139	8	125	144	,228
4	82	95	151	9	127	146	232
5	89	103	163


Таблица 5
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ, МОЩЕННЫЕ КОЛОТЫМ КАМНЕМ

При ширине земляного полотна 10 м, проезжей части 6 м, покрытии слоем 16 см, на песчаном основании 25 см

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территориаль- ные пояса	Категория рельефа	Территориаль- ные пояса	Категория рельефа
	I	II	III		I	II	III
1	49	60	75	6	67	83	105
2	51	63	80	7	72	88	112
3	53	65	82	8	87	107	135
4	57	70	89	9	88	108	137
5	62	76	97


Таблица 6
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ С ЩЕБЕНОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, покрытии толщиной 15 см с двойной поверхностной обработкой, основание песчаное 25 см

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территори- альные пояса	Категория рельефа	Территори- альные пояса	Категория рельефа
	I	II	III		I	II	III
1	43	54	70	6	59	75	97
2	45	57	74	7	63	79	103
3	46	58	76	8	76	96	124
4	50	63	82	9	78	98	127
5	55	69	89


Таблица 7
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ С ГРАВИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, обочины по 1,75 м, толщина покрытия по оси 20 см

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территори- альные пояса	Категория рельефа	Территори- альные пояса	Категория рельефа
	I	II	III		I	II	III
1	38	50	65	6	53	69	91
2	41	53	69	7	57	73	97
3	42	54	71	8	69	99	117
4	45	58	77	9	70	90	119
5	49	63	84


Таблица 8
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ГРУНТА, УКРЕПЛЕННОГО БИТУМОМ

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, толщине покрытия 30 см, с двойной поверхностной обработкой

Таблица 8

 Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.).

Территори- альные пояса	Категория рельефа	Территори- альные пояса	Категория рельефа
	I	II	III		I	II	III
1	58	69	85	6	81	96	118
2	62	73	90	7	86	102	126
3	63	75	93	8	104	124	152
4	69	82	100		106	125	155
5	74	89	109


Таблица 9
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ГРУНТА, УКРЕПЛЕННОГО ЦЕМЕНТОМ

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, толщине покрытия 30 см, с двойной поверхностной обработкой

Таблица 9

 Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территори- альные пояса	Категория рельефа	Территори- альные пояса	Категория рельефа
	I	II	III		I	II	III
1	47	59	75	б	66	81	104
2	50	62	79	7	70	87	110
3	52	64	81	8	85	105	133
4	56	69	89	9	86	107	136
5	61	75	95


Таблица 10
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ, УЛУЧШЕННЫЕ ГРАВИЕМ

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, обочины по 1,75 -м, толщине покрытия по оси 20 см

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территори- альные пояса	Категория рельефа	Территори- альные пояса	Категория рельефа
	I	II	III		I	II	III
1	15,7	20,7	26,8	6	21.8	28,8	37,3
2	16,6	. 22,0	28,4	7	23,2	30,7	39,7
3	17,1	22,6	29,2	8	28,0	37,1	48,0
4,	18,5	24,5	31,6	9	28.5	37,8	48,8
5	20,1	26.6	34,3


Таблица 11
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ, УЛУЧШЕННЫЕ ПЕСКОМ

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, обочины по 1,75 и, толщине покрытия 20 см по оси

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

Территори- альные пояса	Категория рельефа	Территори- альные пояса	Категория рельефа
	I	II	III		I	II	III
1	9,2	14,3	20,4	6	12.9	19,9	28,3
2	9,8	15,2	21,6	7	13,7	21,2	30,2
3	10,1	15,7	22,2	8	16,5	25,6	36,5
4	10.9	16,9	24,1	9	16,8	26,1	37,1
5	11,8	18.3	26,1


Приложение I
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ I (к таблицам 1 - 9)

Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 190 м3 объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях таблиц 1 - 9

Территориальные пояса	Стоимость (в рублях)	Территориальные  пояса	Стоимость (в рублях)
1	138	6	192
2	146	7	204
3	151	3	247
4	163	9	251
5	177


Приложение 2
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (к таблицам 10 - 11)

Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях таблиц 10 - 11, на каждые 100 м3 объема земляного полотна

Территориальные пояса	Стоимость (в рублях)	Территориальные пояса	Стоимость (в рублях)
1	41	6	56
2	43	7	60
3	44	8	73
4	48	9	74
5	52


Раздел 2
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

1. Восстановительные стоимости мостов, приведенные в таблицах 12 - 18, предусматривают простые условия заложения фундаментов - естественные, неглубокие свайные основания, сооружаемые в легких геологических и гидрологических условиях (глубина межени до 3 метров, русловая часть моста составляет менее 30% от его отверстия).

При других условиях заложения фундаментов - опускные колодцы, трубы-оболочки, высокие свайные ростверки и др. при трудных геологических и гидрологических условиях их погружения (глубина меженных вод более 3 м, русловая часть моста составляет более 30% его отверстия) восстановительную стоимость следует корректировать по приложению 8.

2. При определении площади моста следует принимать ширину моста между перильными ограждениями, а длину - между концевыми тумбами перил моста.

3. Восстановительная стоимость мостов, приведенная в табл. 12 - 16, учитывает стоимость несложных регуляционных сооружений. При наличии сложных регуляционных сооружений вводятся следующие поправочные коэффициенты:

а) несложные условия - дамбы простого очертания или уширения конусов. Простое укрепление берега на прямых участках реки, без староречий, протоков и озер - 1;

б) сложные условия - дамбы, траверсы и укрепления берега при кривизне русла и поймы с небольшими озерами и староречьями - 1,1;

в) очень сложные условия - дамбы сложного очертания, траверсы, запруды, спрямления русла и укрепление его при сложных гидравлических условиях протекания - 1,25.

4. Стоимость подходов определяется дополнительно по таблицам раздела 1 в зависимости от технической категории дороги и ее типа покрытия с корректировкой стоимости земляных работ при изменении объема земляного полотна на подходах по приложению 1,2.

5. В восстановительную стоимость наплавного моста в таблице 17 включена стоимость оборудования для разведения руслового пролета моста.

6. Восстановительная стоимость береговых и причальных устройств паромной переправы на 8 грузовых автомашин принимается по табл. 18 настоящего сборника. Оценку паромных устройств и паромов производить по Ценнику № 51. Оценку стоимости береговых и причальных устройств паромных переправ грузоподъемностью более 8 автомашин производить по Сборнику № 20 укрупненных показателей стоимости морских и речных портовых, судоходных и судостроительных сооружений для переоценки основных фондов.

7. Для возможности определения износа паромных переправ по их отдельным конструктивным элементам следует пользоваться таблицей удельных весов отдельных конструктивных элементов (Приложение 9).


Таблица 12
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

МОСТЫ - СРЕДНЯЯ ВЫСОТА ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА до 5 м

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 м2 моста (в рублях)

	Капитальные мосты	Мосты с про- летными			Капитальные мосты	Мосты с про- летными
Террито- риальные пояса	железо бетон- ные	метал- личе- ческие	строениями из дерева на постоянных опорах	Деревян- ные мос- ты	Террито- риальные пояса	железо бетон- ные	метал- личе- ческие	строениями из дерева на постоянных опорах	Деревян- ные мос- ты
1	149	172	70	47	6	207	239	98	66
2	157	182	75	50	7	220	254	104	70
3	162	187	77	51	8	266	308	126	85
4	175	203	83	56	9	270	313	128	86
5	190	220	90	60


Таблица 13
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

МОСТЫ - СРЕДНЯЯ ВЫСОТА ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА от 5 до 10 м

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 м2 моста (в рублях)

	Капитальные мосты	Мосты с про- летными			Капитальные мосты	Мосты с про- летными
Террито- риальные пояса	железо бетон- ные	метал- личе- ческие	строениями из дерева на по- стоянных опорах	Деревян- ные мос- ты	Террито- риальные пояса	железо бетон- ные	метал- личе- ческие	строениями из дерева на по- стоянных опорах	Деревян- ные мос- ты
1	208	235	105	78	6	290	326	145	108
2	221	249	111	83	7	308	347	155	115
3	227	256	114	85	8	373	420	187	139
4	245	277	123	92	9	379	427	190	142
5	267	300	134	100


Таблица 14
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

МОСТЫ—СРЕДНЯЯ ВЫСОТА ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА ОТ 10 ДО 15 м

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 м2 моста в рублях

Территориаль-	Капитальные мосты	Территориаль-	Капитальные мосты
ные пояса	железобетонные	металлические	ные пояса	железобетонные	металлические
1	266	271	6	370	376
2	282	287	7	394	401
3	290	295	8	476	485
4	314	319	9	484	493
5	340	347


Таблица 15
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

МОСТЫ - СРЕДНЯЯ ВЫСОТА ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА ОТ 15 ДО 20 м

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 м2 моста (в рублях) |

Территориаль-	Капитальные мосты	Территориаль-	Капитальные мосты
ные пояса	железобетонные	металлические	ные пояса	железобетонные	металлические
1	330	324	6	459	450
2	350	343	7	489	479
3	360	353	8	591	580
4	390	382	9	601	589
5	423	415


Таблица 16
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

МОСТЫ - СРЕДНЯЯ ВЫСОТА ОПОР ОТ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА БОЛЕЕ 20м

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 м2 моста (в рублях)

Территориаль-	Капитальные мосты	Территориаль-	Капитальные мосты
ные пояса	железобетонные	металлические	ные пояса	железобетонные	металлические
1	563	455	6	783	633
2	597	482	7	833	673
3	614	496	8	1006	1815
4	665	537	9	1025	828
5	721	582


Таблица 17
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

МОСТЫ НАПЛАВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 пог. метра моста (в рублях)

Территориаль- ные пояса	Стоимость	Территориаль- ные пояса	Стоимость	Территориаль- ные пояса	Стоимость
1	1050	4	1240	7	1560
2	1120	5	1350	8	1880
3	1150	6	1460	9	1910


Таблица 18
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

ПАРОМНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ—ПРИ АМПЛИТУДЕ КОЛЕБАНИЙ ОТ 0,8 ДО 2 м

Таблица 18

Восстановительная стоимость одной паромной переправы

Территориаль-	Стоимость в тыс. руб.	Территориаль-	Стоимость в тыс. руб.
ные пояса	при параллель- ном подходе к берегу	при перпенди- кулярном подходе к берегу	ные пояса	при параллель- ном подходе к берегу	при перпенди- кулярном подходе к берегу
1	230	250	6	319	348
2	244	265	7	340	370
3	251	272	8	411	448
4	271	295	9	418	455
5	294	320


Приложение 3
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ

Категория рельефа местности	Характеристика рельефа
I	Равнинные и слабо холмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами. Местность слабохолмистая, с отдельно стоящими редко расположенными холмами. Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10% длины трассы
II	Местность сильно холмистая, с узкими водоразделами и большим количеством оврагов. Предгорья со слаборасчлененными рельефами. Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20% длины трассы
III	Склоны гор и предгорий с сильно расчлененным рельефом Горный рельеф, долины горных рек, извилистые, глубокие ущелья, перевальные участки, требующие устройства серпантин. Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20% длины трассы
Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.


Приложение 4
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица объемов земляных работ, принятых в показателях на 1 км дороги (в тыс. м3)

Наименование покрытия	Техническая категория	Категория рельефа
	дороги	I	II	III
Цементнобетонное	II	20,6	33,5	-
Асфальтобетонное	III	20,6	27,5	-
Черное щебеночное	III	20,6	27,5	-
Черное щебеночное облегченное	IV	15,0	22,8	53,3
Мостовая	V	7,5	15,7	27,5
Щебеночное	V	7,5	15,7	27,5
Гравийное, серповидного профиля	V	7,5	15,7	27,5
Грунты, укрепленные: '
а) битумом	V	7,5	15,7	27,5
б) цементом	V	7,5	15,7	27,5
Грунтовое улучшенное:
а) гравием	V	7,5	15,7	27,5
б) песком	V	7,5	20,0	27,5


Приложение 5
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (к таблицам 1—11)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов автодорог (в процентах)

		Дороги, проложенные по рельефу I и II категории	Дороги, проложенные по рельефу III категории
№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	с це- мент нобе- тон- ным по- кры- тием	с ас- фаль тобе- тон- ным по- кры- тием	с по- крыти ем из чер- ного щебня	с об- лег- чен- ным чер- ным по- кры- тием	с мос- то- вой	с бе- лым щебе ноч- ным по- кры- тием	с гра- вий- ным покры тием серпо видно го про-филя	грун то- вые укре плен ные биту- мом	грун то- вые укре плен ные цеме нтом	грун то- вые улуч шен- ные гра- вием	грун то- вые улуч шен- ные пес- ком	чер- ные  облег чен- ные  по- кры- тия	мо- сто- вая	с бе- лым щебе ноч- ным по- кры- тием	с гра- вий- ным покры тием серпо видно го про-филя	грун то- вые укре плен ные биту- мом	грун то- вые укре плен ные цеме нтом	грун то- вые улуч шен- ные гра- вием	грун то- вые улуч шен- ные пес- ком
1	Подготовительные работы	1,7	1.8	2,0	2,5	3,4	3,9	4,2	2,9	3,5	11	14	1.5	2,5	2,7	2.8	2,2	2,5	8	9
2	Земляное полотно	34,8	34,4	37,6	37,5	33,7	37,8	41,3	28,8	34,5	36	45	63,4	52,4	57,0	60,6	46,8	53,5	55	65
3	Искусственные сооружения	7,7	8,6	9,4	11,6	16,1	18,1	19,8	13,8	16,5	11	14	6.8	11,5	12,5	13,3	10,3	11.7	8	9
4	Дорожная одежда	52,8	51,9	47,4	43,9	41,5	34.3	28,2	50,0	40,1	41	25	25,7	29,8	23,8	18,9	37,4	28,5	28	16
5	Линейные здания	3,5	0,5	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
6	Обстановка дороги	2.5	2,8	3,0	3,8	5,3	5,9	6,5	4,5	5,4	1	2	2,2	3,8	4,0	4,4	3,3	3,8	1	1
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Приложение 6
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Таблица изменений восстановительной стоимости дорог с различными видами покрытия при изменении ширины проезжей части на 0,5 м и ширины земляного полотна на 1 м (в процентах к общей стоимости)

	Категория рельефа
	I-II дорож- ная одежда	земляное полотно	III дорож- ная одежда	земляное полотно
1. Цементно-бетонное покрытие	10,1	3,8
2. Асфальтобетонное покрытие и черное щебеночное покрытие	2,9	4,8
3. Облегченное черное покрытие	3,1	5,4	1,9	12
4. Щебеночное покрытие	2,8	6,7	1,9	14,2
5. Мостовая из колотого камня	2,4	6,8	1,1	13,5
6. Гравийное покрытие серповидного профиля	1,6	6,9	1,1	14,6
7. Грунтовое покрытие, укрепленное битумом	4,4	5,6	3,2	12,5
8. Грунтовое покрытие, укрепленное цементом	3,4	6,4	2,4	13,9
9. Грунтовая дорога, улучшенная гравием	2,10	6,3	1,5	13,7
10. Грунтовая дорога, улучшенная песком	1,80	8,2	1,1	16,2
Примечание. При увеличении ширины цементно-бетонного покрытия на 0,5 м в таблице предусмотрено увеличение толщины покрытия на 2 см.


Приложение 7
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Поправочные коэффициенты к стоимости автомобильных дорог с твердым покрытием при устройстве укрепительных полос

Наименование покрытия	Категория рельефа	Поправочный коэффициент	Наименование  покрытия	Категория рельефа	Поправочный коэффициент
Цементно-бетонное покрытие	1	1,09	Черное щебеночное покрытие	1	1,05
То же	II	1,06	То же	II	1,06
Асфальтобетонное покрытие	1	1,05	Облегченное черное покрытие	1	1,04
То же	II	1,0,3	То же	II	1,03
				III	1,02


Приложение 8
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Поправочные коэффициенты к стоимости 1 м2 капитального моста при различных условиях заложения фундамента

Условия заложения фундамента	Средняя высота моста в метрах
	до 5	до 10	до 15	до 20	до 25
Опоры на железобетонных сваях	1,20	1,27	1,16	1,12	1,10
Опоры на опускных колодцах	-	1,12	1,08	1,09	1,10
Опоры на трубах-оболочках	-	1,68	1,48	1,35	1,31


Приложение 9
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 2. МОСТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 м (БЕЗ ПОДХОДОВ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов паромной переправы (в процентах)

Наименование разделов работ	При параллельном подходе к берегу парома	При перпендикулярном подходе к берегу парома
Благоустройство территории	22,5	20,7
Павильоны	5,9	5,4
Хозяйственный сарай	0,8	0,7
Лебедочная	0,5	0,5
Уборная	0,9	0,8
Бычки	23,1	21,2
Опора подъемного моста	4,6	4,2
Подъемный мост	20,3	18,7
Берегоукрепление	21,4	19,7
Пирс для пассажиров	-	7.3
Пешеходные мостики	-	0,8
Итого	100	100


Вводные указания
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показатели восстановительной стоимости всех объектов, кроме автозаправочных станций общего пользования, топливозаправочных пунктов, автопавильонов на автобусных остановках и эстакад, разработаны на 1 м3 зданий.

2. Подсчет объемов зданий следует производить в соответствии с правилами, изложенными в общей части к сборникам.

3. Восстановительная стоимость объектов определена для II климатического района.

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений в других климатических районах к стоимости следует применять следующие поправочные коэффициенты:

а) по I климатическому району К==1,06,

б) по III климатическому району К ==0,98,

в) по IV климатическому району К==0,97.

Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в общей части к сборникам.


Таблица 19
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ГАРАЖИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей. Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные или панельные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные из керамических плиток и др., кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориальные пояса	Объем здания в м3 до
	10000	20000	40000	свыше 40000
	а	6	в	г
1	21,5	17,5	13,5	12.7
2	22,8	18,6	14,3	13,5
3	23,4	19	14,7	13,8
4	25,4	20,7	15,9	15,0
5	27,5	22,4	17,3	16,3
6	29,9	24,3	18,8	17,7
7	31,8	25,9	20,0	18,8
8	38,5	31,3	24,2	22,7
9	39,1	31,9	24,6	23,1
(К табл. 19)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	10	11	13	14
Каркас, стены и перегородки	21	21	20	20
Покрытие и перекрытия	6	7	8	9
Кровля	8	10	13	15
Полы	5	5	6	7
Проемы	4	4	3	3
Отделочные работы	2	2	2	2
Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	34	30	28	27
Прочие работы	10	10	7	3
Итого	100	100	100	100


Таблица 20
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ГАРАЖИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

(построенные до 1965 г)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное от отдельно стоящей котельной; вентиляция приточно-вытяжная; водопровод и канализация с присоединением к местным сетям; электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные башмаки; стены кирпичные; покрытия железобетонные, перегородки кирпичные и гипсолитовые полы, бетонные, деревянные и др., кровля рулонная; отделка простая.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	10000	20000	свыше 20000		10000	20000	свыше 20000
	а	6	в		а	6	г
1	13,1	12,4	11,5	6	17,1	16,1	14,9
2	13,8	13,11	12,0	7	18,4	17,4	16,0
3	14,5	13,7	12,6	.8	19,7	18,6	17,3
4	15,0	14,4	13,1	9	21,0	19,9	18,4
5	16,4	15,6	14,4
(К табл. 20)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	10	13	12
Каркас , стены и перегородки	22	23	23
Покрытие и перекрытия	11	12	12
Кровля	11	12	12
Полы	6	6	6
Проемы	6	6	7
Отделочные работы	5	5	6
Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	19	17	19
Прочие работы	10	6	3
Итого	100	100	100


Таблица 21
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ГАРАЖИ ДЛЯ АВТОБУСОВ

Характеристика здании

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные или панельные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные, из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	25000	100000	свыше 100000		25000	100000	выше 100000
	а	6	в		а	б	в
1	13,1	8,4	8,0	6	17,1	11,7	11,1
2	13,8	8,9	8,5	7	18,4	12,4	11,8
3	14,5	9,2	8,7	8	19,7	15,0	14,3
4	15,0	9,9	9,4	9	21,0	15,3	14,6
5	16,4	10,8	10,2
(К табл. 21)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	10	12
Каркас, стены и перегородки	18	20	22
Покрытие и перекрытия	11.	7	11
Кровля	12	7	13
Полы	5	6	10
Проемы	5	5	3
Отделочные работы	4	6	4
Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	19	30	20
Прочие работы	17	9	5
Итого	100	100	100


Таблица 22
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ГАРАЖИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные и многоэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей. Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные или панельные, покрытия и перекрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные, из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	20000	50000	сверх 50000		20000	50000	сверх 50000
	а	6	в		а	6	в
1	14,5	14,0	13,5	6	20,2	19,5	18,8
2	15,4	14,8	14,3	7	21,5	20,7	20,0
3	15,8	15,3	14,7	8	26,0	25,1	24,2
4	17,1	16,5	15,9	9	26,4	25,5	24,6
5	18,6	17,9	17,3
(К табл. 22)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных  элементов	а	б	в
Фундаменты	9	10	14
Каркас, стены и перегородки	24	23	22
Покрытие и перекрытия	9	10	10
Кровля	9	9	8
Полы	7	7	7
Проемы	4	4	4
Отделочные работы	10	8	6
Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	20	22	22
Прочие работы	8	7	7
Итого	100	100	100


Таблица 23
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

БАЗЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные или панельные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные, из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	60000		60000		60000
	а		а		а
1	11,7	4	13,8	7	17,3
2	12,4	5	15,0	8	20,9
3	12,8	6	16,3	9	21,3
(К табл. 23)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	10	Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	26
Каркас, стены и перегородки	20	Прочие работы	5
Покрытая и перекрытия	9
Кровля	15	Итого	100
Полы	7
Проемы	6
Отделочные работы	2


Таблица 24
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

МАСТЕРСКИЕ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ ГАРАЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям. Электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные и сборные железобетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные, из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	7500	свыше 7500		7500	свыше 7500
	а	6		а	б
1	15,2	12,6	6	21,1	17,5
2	16,1	13,4	7	22,7	18,6
3	16,6	13,7	8	27,2	22,6
4	17,9	14,9	9	27,7	22,9
5	19,5	16,1
(К табл. 24)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	7	7	Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	20	18
Каркас, стены и перегородки	17	20
Покрытие и перекрытия	18	20	Итого	100	100
Кровля	13	14
Полы	4	4
Проемы	9	6
Отделочные работы	3	3


Таблица 25
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ МОЙКИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты ленточные железобетонные сборные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные. Полы бетонные и из керамических плиток. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	3000	5000		3000	5000
	а	б		а	б
1	24,3	23,1	6	33,8	32,1
2	25,8	24,5	7	36,0	34,2
3	26,5	25,2	8	43,5	41,3
4	28,7	27,3	9	44,2	42,0
5	31,1	29,6
(К табл. 25)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	23	23	Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	26	25
Каркас, стены и перегородки	16	17	Прочие работы	1	1
Покрытие и перекрытия.	8	8
Кровля	5	8	Итого	100	100
Полы	3
Проемы	14	11
Отделочные работы	4	4


Таблица 26
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ПРОФИЛАКТОРИИ ГАРАЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени, отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные. Полы бетонные и из керамических плиток. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	20000		20000		20000
	а		а		а
1	18,7	4	22,1	7	27,7
2	19,8	5	23,9	8	33,5
3	20,4	6	26,0	9	34,0
(К табл. 26)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	12	Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	26
Каркас, стены и перегородки	21	Прочие работы
Покрытие и перекрытия	9
Кровля	10	Итого	100
Полы	6
Проемы	6
Отделочные работы	4


Таблица 27
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ПРОФИЛАКТОРИИ ДЛЯ ГАРАЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

(построенные до 1965 г.)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное от отдельно стоящей котельной, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроосвещение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные башмаки, стены кирпичные; покрытия железобетонные, перегородки кирпичные; полы бетонные, асфальтобетонные, дощатые, из керамических плиток; кровля рулонная; отделка простая.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	3000	5000	свыше 5000		3000	5000	свыше 5000
	а	6	в		а	6	в
1	19,2	16,8	15,6	6	25,0	21,9	20,3
2	20,1	17,7	16,4	7	26,9	23,6	21,8
3	21,1	18,6	17,1	8	28,8	25,3	23,5
4	22,1	19,3	17,9	9	30,6	26,9	25,0
5	24,0	21,1	19,5
(К табл. 27)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	11	11	9
Каркас, стены и перегородки	18	16	18
Покрытия и перекрытия	9	10	11
Кровля	12	11	12
Полы	4	5	4
Проемы	7	7	7
Отделочные работы	5	4	3
Внутренние санитарно-технические работы и  электротехнические устройства	22	27	22
Прочие работы	12	9	14
Итого	100	100	100


Таблица 28
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА АВТОРЕМОНТНЫХ ЗАВОДОВ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени, отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные; стены кирпичные или панельные; покрытия сборные железобетонные; перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные и из керамических плиток. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	100000		100000		100000
	а		а		а
1	10,6	4	12,2	7	14,9
2	11,0	5	13,3	8	16,0
3	11,7	6	13,8	9	17,0
(К табл. 28)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	15	Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	16
Каркас, стены и перегородки	25	Прочие работы	2
Покрытие и перекрытия	11
.Кровля	14	Итого	100
Полы	11
Проемы	3
Отделочные работы	3


Таблица 29
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени, отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные, стены кирпичные или панельные покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные и др. Полы бетонные и из керамических плиток. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	5000	10000	свыше 10000		5000	10000	свыше 10000
	а	6	в		а	б	в
1	31	21,5	21,2	6	43,1	29,9	29,5
2	32	22,8	22,5	7	45,9	31,8	31,4
о	33	23,4	23,1	8	55,5	38,5	37,9
4	36	25,4	25,0	9	56,4	39,1	38,6
5	39	27,5	27,1
(К табл. 29)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	6	8	10
Каркас, стены и перегородки	30	20	17
Покрытие и перекрытия	10	11	9
Кровля	9	9	9
Полы	6	6	6
Проемы	4	6	5
Отделочные работы	3	6	5
Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	24	26	32
Прочие работы	8	8	7
Итого	100	100	100


Таблица 30
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

(построенные до 1965 г.)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Центральное отопление от встроенной котельной, вентиляция приточно-вытяжная; водопровод и канализации с присоединением к местным сетям; электроснабжение от местных сетей. Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перегороди кирпичные и гипсолитовые; покрытая железобетонные; полы бетонные цементные и др.; кровля рулонная; отделка простая.

Таблица 30

Восстановительная стоимость I м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Для легковых            Для грузовых  автомобилей             автомобилей	Территориаль ные пояса	Для легковых            Для грузовых автомобилей             автомобилей
	объем здания в м3 до		объем здания в м3 до
	7500	7500	10000		7500	7500	10000
	а	6	в		а	б	в
1	16,8	16,6	15,6	6	21,9	21,5	20,3
2	17,7	17,4	16,4	7	23,6	23,2	21,8
3	18,5	18,2	17,1	8	25,3	24,8	23,5
4	19,3	19,0	17,9	9	26,9	26,5	25,0
5	21,1	20,7	19,5
(К табл. 30)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	7	6	6	Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	35	37	33
Каркас, стены и перегородки	21	20	21	Прочие работы	4	4	4
Покрытие и перекрытия	14	14	16
Кровля	6	6	6
Полы	3	4	5	Итого	100	100	100
Проемы	7	6	6
Отделочные работы	3	3	3


Таблица 31
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени, отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные сборные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные. Полы бетонные, деревянные и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	500	сверх 500		500	сверх 500
	а	6		а	6
1	33,2	23,4	6	46,1	32,5
2	35,2	24,8	7	49,1	34,6
3	36,2	25,5	8	59,4	41,9
4	39,2	27,6	9	.60,4	42,6
5	42,5	30,0
(К табл. 31)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	Наименование конструктивных элементов	а	6
Фундаменты	9	10	Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	11	10
Каркас ,стены и перегородки	17	16	Прочие работы	8	9
Покрытие и перекрытия	12	13
Кровля	8	9
Полы	6	6	Итого	100	100
Проемы	27	25
Отделочные работы	2	2


Таблица 32
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ И ТАКЕЛАЖНЫЕ ПРИ ГАРАЖАХ

(построенные до 1965 г.)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Центральное отопление от отдельно стоящей котельной. Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; покрытия железобетонные.

Кровля рулонная; полы дощатые и асфальтовые; перегородки гипсошлаковые; отделка простая.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	300	свыше 300		300	свыше 300
	а	6		а	б
1	23,0	20 6	6	29,9	26,8
2	24,5	21 5	7	32,3	28,8
3	25,4	22 6	8	34,6	30,9
4	26,5	23 6	9	36,8	32,8
5	28,8	25 7
(К табл. 32)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	12	13	Отделочные работы	6	6
Каркас, стены и перегородки	42	43	Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	5	7
Покрытие и перекрытия .	15	13	Прочие работы	1	1
Кровля	7	6
Полы	6	5
Проемы	6	6	Итого	100	100


Таблица 33
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЕ ПУНКТЫ

Таблица 33

Восстановительная стоимость одного объекта (в рублях)

Территориальные пояса	Автозаправочная станция на 500 заправок автомобилей в сутки	Автозаправочная станция на 750 заправок в сутки	Автозаправочная станция на 1000 заправок в сутки	Топливо-заправочные пункты
	а	б	в	г
1	44080	54520	63800	2436
2	46725	57791	67628	2582
3	48047	59427	69542	2655
4	52014	64334	75284	2874
5	56422	69786	81664	3118
6	61271	75783	88682	3386
7	65238	80690	94424	3605
8	78903	97591	114202	4360
9	80226	99226	116116	4434


Таблица 34
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫЕ ПУНКТЫ

Таблица 34

Восстановительная стоимость одного объекта (в рублях)

	Пункты с двумя бензоколонками	Пункты с одной бензоколонкой
.Территориальные пояса	с 14 цистернами емкостью по 11 м3	с 9 цистернами емкостью по 11 м3	с 2 цистернами емкостью по 11 м3	с 5 цистернами емкостью по 11 м3	с 1 цистерной емкостью 5,1 м3
1	3740	2660	1960	1710	700
2	3930	2800	2060	1790	745
3	4110	2925	2150	1880	770
4	4300	3060	2250	1970	800
5	4680	3325	2460	2140	880
6	4860	3460	2550	2220	910
7	5230	3730	2750	2400	980
8	5620	4000	2940	2570	1060
9	5990	4260	3130	2730	1130


Таблица 35
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

АВТОВОКЗАЛЫ

Характеристика зданий

Здания двухэтажные, огнестойкость II степени. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные, стены панельные или кирпичные, перегородки кирпичные, гипсолитовые, деревянные, щитовые и др., полы цементные, из керамической плитки и линолеума, кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 35

Восстановительная стоимость I м3 здания (а рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	2500	5000	8000		2500	5000	8000
	а	6	в		а	6	в
1	45,3	37,3	29,2	6	63,0	51,8	40,6
2	48,0	39,5	31,0	7	67,0	55,2	43,2
3	49,4	40,7	31,8	8	81,1	66,8	52,3
4	53,5	44,0	34,5	9	82,4	67,9	53,1
5	58.0	47,7	37,4
(К табл. 35)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	7	6	5
Каркас, стены и перегородки	36	34	31
Покрытие и перекрытия	6	7	9
Кровпя	6	6	5
Полы	5	6	7
Проемы	16	16	16
Отделочные работы	4	5	5
Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	11	12	13
Прочие работы	9	8	9
Итого	100	100	100


Таблица 36
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

АВТОСТАНЦИЯ С ПЕРРОНОМ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени. Отопление центральное вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные, стены кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные, щитовые и др. Полы цементные, из керамической плитки, деревянные и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем зданий в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем зданий в м3 до
	2000	3000	5000		2000	3000	5000
	а	б	в		а	б	в
1	44,6	37,7	30,7	6	62.0	52,4	42,7
2	47,3	40,0	32,5	7	66,0	55,8	45,4
3	48,6	41,1	33,5	8	79,8	67,5	55,0
4	52,5	44,5	36,2	9	81,2	68,6	55,9
5	57,I	48,3	39,3
(К табл. 36)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	13	13	12	Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства	15	15	16
Каркас, стены и перегородки	26	26	25	Прочие работы	2	2	3
Покрытие и перекрытия	13	13	13
Кровля	8	8	8
Полы	5	5	5	Итого	100	100	100
Проемы	11	10	10
Отделочные работы	7	8	8


Таблица 37
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

АВТОПАВИЛЬОНЫ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ

Таблица 37

Восстановительная стоимость одного объекта (в рублях)

Территориаль- ные пояса	Открытые павиль- оны на 25 человек без киосков, сбор- ные из железобе- тонных панелей	Открытые павиль- оны на 25 человек с киоском, сбор- ные из железобе- тонных панелей	Открытые павиль- оны на 25 человек без киосков, стен из кирпича, фун- даменты столбо- вые сборные желе- зобетонные	Открытые павиль- оны на 25 человек, стены из гладких деревянных щи- тов, фундаменты столбовые сборные железобетонные	Открытый павиль- он на 25 человек с киоском, стены из кирпича, фунда- менты столбовые сборные железобе- тонные
	а	б	в	г	д
1	1436	1790	2503	1865	3041
2	1522	1897	2653	1977	3223
3	1565	1951	2728	2033	3315
4	1694	2112	2954	2201	3588
5	1838	2291	3204	2387	3892
6	1996	2488	3479	2592	4227
7	2125	2649	3704	2760	4501
8	2570	3204	4480	3338	5443
9	2614	3258	4555	3394	5535
Территориаль- ные пояса	Закрытые павиль- оны на 20 человек, стены из деревян- ных щитов, фунда- менты столбовые сборные железобе- тонные	Открытые павиль- оны на 15 человек. Сборные из желе- зобетонных пане- лей	Открытые павиль- оны на 15 человек, стены из кирпича, фундаменты стол- бовые сборные железобетонные	Открытые павиль- оны на 35 человек без киосков, стены из стекла. В метал- лическом каркасе, фундаменты сбор- ные из бетонных блоков	Открытый павиль- он на 35 человек с киоском, стены из стекла в металли- ческом каркасе, фундаменты сбор- ные из бетонных блоков
	е	ж	з	и	к
1	1846	834	2018	4695	4840
2	1957	884	2139	4977	5130
3	2012	909	2200	5118	5276
4	2178	984	2381	5540	5711
5	2363	1068	2583	6010	6195
6	2566	1159	2805	6526	6728
7	2732	1234	2987	6949	7163
8	3304	1493	3612	8404	8664
9	3360	1518	3673	8545	8809


Таблица 38
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

АВТОПАВИЛЬОНЫ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ.

(построенные до 1965 г.)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. I тип - объемом до 150 м3. Отопление центральное от водогрейного котла, электроосвещение от местных сетей.

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные и каркасно-обшивные, перегородки кирпичные и деревянные, полы асфальтовые и дощатые кровля из волнистой асбофанеры, отделка простая.

II тип - объемом до 100 м3 . Здание одноэтажное, неотапливаемое.

Фундаменты бетонные, ленточные и деревянные стулья; стены каркасно-обшивные; крыша деревянная, полы асфальтовые; кровля из волнистой асбофанеры; отделка простая.

Таблица З8

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Тип здания	Территориаль ные пояса	Тип здания
	1	11		1	11
	а	б		а	б
1	28,6	15,6	6	37,1	20,3
2	30,0	16,2	7	40,0	21,8
3	31,5	17,1	8	42,9	23,5
4	32,9	18,0	9	45,7	25,0
5	35,7	19,5
(К табл. 38)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	10	14	Внутренние санитарно-технические рабо- ты и электротехнические устройства	19	7
Каркас, стены и перегородки	20	23	Прочие работы	2	-
Покрытие и перекрытия	8	4
Кровля	8	9
Полы	7	20	Итого	100	100
Проемы	22	17
Отделочные работы	4	6


Таблица 39
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ГРУЗОВЫЕ АВТОСТАНЦИИ

(ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени. Отопление центральное вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные сборные, стены из бетонных блоков и кирпичные, покрытия сборные железобетонные Полы бетонные, из керамических плиток, деревянные н др. Кровля рулон- ная, отделка простая.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем зданий в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем зданий в м3 до
	1500	3000		1500	3000
	а	6		а	6
1	25,4	19,4	6	35,3	27,0
2	26,9	20,6	7	37,6	28,7
3	27,7	21,1	8	45,5	34,7
4	30,0	22,9	9	46,2	35,3
5	32,5	24,8
(К табл. 39)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	б	Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	17	17	Внутренние санитарно-технические рабо- ты и электротехнические устройства	14	10
Каркас, стены и перегородки	33	34	Прочие работы	1	1
Покрытие и перекрытия	8	9
Кровля	9	10
Полы	6	7	Итого	100	100
Проемы	7/	7
Отделочные работы	5	5


Таблица 40
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ПОСТЫ ПРИЕМКИ И СДАЧИ ПРИ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

(построенные до 1965 г.)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие, без внутренних санитарно-технических устройств. Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; отделка простая.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 м8 здания (в рублях)

Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до	Территориаль ные пояса	Объем здания в м3 до
	500		500		500
1	16,8	4	19,3	7	23,6
2	17:7	5	21,1	8	25,3
3	18,5	6	21,9	9	26,9
(К табл. 40)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

Наименование конструктивных элементов	а	Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	15	Внутренние санитарно-технические ра- боты и электротехнические устройства	2
Каркас, стены и перегородки	37	Прочие работы	3
Покрытие и кровля	23
Полы	4
Проемы	15	Итого	100
Отделочные работы	1


Таблица 41
СБОРНИК № 23

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОТДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Характеристика зданий

Эстакады проездного типа с бутобетонными фундаментами, бетонными пандусами и железобетонной плитой.

Таблица 41

Восстановительная стоимость одной эстакады (в рублях)

Территориаль ные пояса	Эстакады для автомобилей	Территориаль ные пояса	Эстакады для автомобилей	Территориаль ные пояса	Эстакады для автомобилей
1	625	4	740	7	925
2	660	5	800	8	1120
3	680	6	870	9	1140


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

Общие указания

Порядок пользования сборником

I. Летные поля и искусственные покрытия взлетно-посадочных полос (ВПП), рулежных дорожек (РД), мест стоянок (МС), перрона и площадей

II. Здания для обслуживания пассажирских и грузовых перевозок

III. Здание для технического обслуживания самолетов

IV. Сооружения для средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением

V. Сооружения обеспечения горюче-смазочными материалами

VI. Здания подсобного назначения


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. Летные поля и искусственные покрытия взлетно-посадочных полос (ВПП), рулежных дорожек (РД), мест стоянок (МС), перрона и площадей

Вводные указания

Пример пользования сборником

Таблица 1. Летные поля аэродромов классов А, Б, В, Г

Таблица 2. Летные поля аэродромов класса Д

Таблица 3. Взлетно-посадочные полосы (ВПП) с цементно-бетонным покрытием

Таблица 4. Рулежные дорожки (РД) с цементно-бетонным покрытием

Таблица 5. Места стоянок самолетов (МС), перроны и другие площадки на аэродромах класса А, Б и В

Таблица 6. Места стоянок самолетов (МС), перроны и другие площадки на аэродромах класса Г и Д

Таблица 9. Усиление слоем асфальтобетона цементно-бетонных покрытий аэродромов

Таблица 10. Взлетно-посадочные полосы с металлическим покрытием без искусственного основания

Таблица 11. Взлетно-посадочные полосы с металлическим покрытием по грунтощебеночному основанию


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. Здания для обслуживания пассажирских и грузовых перевозок

Вводные указания

Пример пользования сборником

Таблица 12. Аэровокзалы на 50, 100, 200, 400 и 700 пассажиров в час.

Таблица 13. Пассажирские здания

Таблица 14. Багажные павильоны

Таблица 15. Здания грузовых перевозок на 60 И 120 г с холодильными установками


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. Здание для технического обслуживания самолетов

Вводные указания

Пример пользования сборником

Таблица 16. Ангарные корпуса авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме более 150 тыс. куб. м

Таблица 17. Ангарные корпуса авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме от 100 до 150 тыс. куб. м

Таблица 18. Ангарные корпуса авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме от 40 до 100 тыс. куб. м

Таблица 19. Ангарные корпуса авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме от 30 до 40 тыс. куб. м

Таблица 20. Ангары - укрытия на один и два самолета

Таблица 21. Корпус вспомогательного производства

Таблица 22. Здание для технических бригад у перрона и на местах стоянок

Таблица 23. Здания технических служб площадью 600 кв. м и 1000 кв. м

Таблица 24. Здание мастерских и технических служб (полезная площадь 2100 кв. м)

Таблица 25. Здание мастерских и технических служб (полезная площадь 3500 кв. м)

Таблица 26. Здание тренажера для одного и двух самолетов


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. Сооружения для средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением

Вводные указания

Таблица 27. Командно-диспетчерские пункты (КДП)

Таблица 28. Автоматизированные приводные радиомаркерные пункты с АПР-7 И АПР-8

Таблица 29. Установка курсового и глиссадного радиомаяков СП-50М в сооружении VI

Таблица 30. Установка курсового и глиссадного радиомаяков СП-50М в сооружении V

Таблица 31. Установка курсового и глиссадного радиомаяков СП-50М сооружении типа «ТЕПЛЯК»

Таблица 32. Стартовый диспетчерский и метеонаблюдательный пункт

Таблица 33. Здание установки изделия «САТУРН» с котельной и без котельной

Таблица 34. Установка оборудования метеорадиолокатора МРЛ-1 «ОБЛАКО - Б» на эстакаде

Таблица 35. Агрегатные, отдельно стоящие здания


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. Сооружения обеспечения горюче-смазочными материалами

Вводные указания

Таблица 36. Казематный вертикальный металлический резервуар

Наземные и подземные металлические резервуары емкостью 75, 50, 25 и 10 куб. м

Характеристики резервуаров

Таблица 37. Емкости резервуаров с противокоррозионным покрытием в руб.

Таблица 38. Емкости резервуаров без противокоррозионного покрытия в руб.

Таблица 39. Насосные станции складов ГСМ

Таблица 40. Прирельсовый маслослив

Таблица 41. Трубопроводы

Таблица 42. Разгрузочные платформы на один и два вагона прирельсового маслослива

Таблица 43. Сблокированное производственное здание ГСМ тип I (водомаслостанция, котельная и тарный склад), объем здания 1568 куб. м

Таблица 44. Сблокированное производственное здание тип II (водомаслостанция, котельная и тарный склад), объем здания 2453 куб. м

Таблица 45. Водомаслостанция тип I. Объем здания 959 куб. м

Таблица 46. Водомаслостанция тип II. Объем здания 631 куб. м

Таблица 47. Водомаслонагревательная станция

Таблица 48. Тарный склад на 130 бочек

Таблица 49. Тарный склад на 100 бочек

Таблица 50. Тарное маслохранилище

Таблица 51. Лаборатория

Таблица 52. Упрощенный приемо-раздаточный пункт

Таблица 53. Автозаправочная станция

Таблица 54. Устройство для слива отстоя из топливозаправщиков

Таблица 55. Нефтеловушка

Таблица 56. Станция пожаротушения

Таблица 57. Наземная упрощенная система централизованной заправки самолетов (ЦЗС) авиатопливом


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

VI. Здания подсобного назначения

Вводное указание

Таблица 58. Склады технического имущества площадью 1100 и 2300 кв. м

Таблица 59. Здание центрального склада и авиадвигателей


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости специальных зданий и сооружений аэропортов Гражданской авиации и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости для зданий и сооружений общего назначения, входящие в состав аэропортов, как-то: жилых и общественных, зданий транспорта и связи, водопроводно-канализационных сооружений и др., следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по девяти территориальным поясам. Распределение республик, краев и областей СССР по территориальным поясам приведено в Общей части к сборникам.

3. Восстановительные стоимости по 10-му территориальному поясу надлежит принимать по стоимости для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

4. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и различного рода затраты, как-то: затраты, связанные с производством работ в зимнее время; затраты на проектно-изыскательские работы; на содержание дирекции строящегося предприятия и технадзора; льготы, выплачиваемые строительным организациям, а также затраты по III части сводных смет за вычетом возвратных сумм и др.

5. Восстановительная стоимость отдельных зданий аэропортов включает в себя стоимость общестроительных, внутренних санитарно-технических и электроосветительных работ и стоимость установки телефонов, электрочасов и радио общего назначения.

Затраты на внешнее благоустройство в восстановительную стоимость не включены.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

6. Определение объемов зданий и сооружений следует производить, руководствуясь указаниями Общей части к сборникам.

7. Восстановительная стоимость определена для II климатического района. Показатели стоимости для других климатических районов надлежит определять путем применения к восстановительной стоимости следующих поправочных коэффициентов:

Таблица 1

	Коэффициенты
Климатические районы	для здании	для сооружении
I	1,02	1,03
III	0,99	0,99
IV	0,98	0,98
Деление территории СССР па климатические районы приведено в Общей части к сборникам.

8. Для зданий, приведенных в таблицах сборника, указана группа капитальности, соответствующая характеристике, помещенной в тексте к таблицам.

При других фактических характеристиках зданий и сооружений необходимо вводить следующие поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости.

Для аэровокзалов, пассажирских зданий и багажных павильонов принимать коэффициенты по табл. 2.

Для остальных зданий и сооружении (производственных) по табл. 3.

Классификация зданий по группам капитальности помещена в Общей части ко всем сборникам.

9. Полная восстановительная стоимость здания или сооружения определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на их общий объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в настоящих указаниях (табл. 1, 2 и 3).

Таблица 2

Общественные здания

	Коэффициенты для перехода к другим группам капитальности
Группа капитальности	I	II	III	IV	V	VI
I	1,00	0,95	0,89	0,80	0,73	0,67
II	1,05	1,00	0,94	0,84	0,77	0,71
III	1,12	1,06	1,00	0,90	0,82	0,75
IV	1.25	1,19	1,11	1,00	0,91	0,84
V	1,37	1,30	1,22	1,10	1,00	0,95
VI	1,49	1,41	1,34	1,19	1,05	1,00
Производственные здания

	Коэффициенты для перевода к другим группам капитальности
Группа капитальности	I	II	III	IV	V
I	1,00	0,96	0,85	0,70	0,66
II	1,04	1,00	0.89	0,73	0,69
III	1,18	1,13	1,00	0,83	0,78
IV	1,43	1,37	1,21	1,00	0,94
V	1,52	1,45	1,29	1,06	1,00
10. В восстановительную стоимость зданий и сооружений не включены фундаменты под оборудование, стоимость которых учитывается при переоценке оборудования.

11. Примеры пользования сборником приведены в вводных указаниях к отделам.

Физический износ здании и сооружений определяется инвентаризационными комиссиями на месте. Для упрощения определения общего процента физического износа к оценочным таблицам прилагаются разбивки на удельные веса конструктивных элементов и видов работ.

12. В таблицах сборника восстановительная стоимость конструктивных элементов зданий и сооружений, а также видов работ принята с округлениями.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для переоценки стоимости аэродромов в зависимости от класса и характера выполненных работ.

Показатели восстановительной стоимости аэродромов разработаны по элементам, что позволяет объединять в общую стоимость те виды работ, которые осуществлены на аэродроме.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется переоценить аэродром при следующих данных:

•	аэродром класса В;

•	территориальный пояс - 5;

•	климатический район - III;

•	площадь летного поля - 110 га;

•	искусственные покрытия - цементно-бетонные;

•	ВПП площадью 130000 кв. м, из них с толщиной покрытия 22 см - 90000 кв. м и толщиной 24 см - 40000 кв. м;

•	РД площадью 32000 кв. м, толщина покрытия 26 см;

•	МС и перрон площадью 50000 кв. м, толщина покрытия 24 см.

Все покрытие МС и перрона усилено трехслойным асфальтобетоном.

Основание песчаное толщиной 24 см.

Укрепленные обочины РД цементно-бетонные - 12000 кв. м при толщине 14 см. Основание песчаное толщиной 12 см.

Переходные полосы из грунтощебня толщиной 20 см, площадью 8000 кв. м.

На 45 га летного поля и 5 га на площади искусственных покрытий ППП произведена рубка леса и кустарника.

На летном поле снесено сооружений общим объемом 1600 куб. м.

Выплачена компенсация за 50 га пахотной земли на летном поле.

Произведен на летном поле демонтаж и монтаж 2,5 км ЛЭП.

Протяженность закрытых водостоков 9800 м.

Уложено металла на штыревые соединения на ВПП 31 т, РД 8 г и МС и перроне 12 т.

Уложено металла на армирование каркасом покрытия РД 5 г.

По песчаному основанию всех искусственных покрытий уложена бумага, пропитанная битумом.

Пользуясь таблицами настоящего отдела, а также «Общими указаниями» к сборнику (п. 9), производим следующие вычисления.

1. По летному полю

Определяем восстановительную стоимость летного поля из заданных условий:

[(5575 х 110) + (720 х 45) + (137 х 16) + (1330 50) + (515 х 25)] х 0,99 = 719945 руб., с округлением 720 тыс. руб.

где 5 575 - стоимость 1 га по табл. 1 в руб.

720 - стоимость корчевки леса на площади 1 га по табл. 7 в руб.

137 - стоимость сноса зданий и сооружений объемом 100 куб. м по табл. 7 в руб.

1330 - стоимость компенсации за 1 га пахотной земли по табл. 7 в руб.

515 - стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП по табл. 7 в руб.

0,99 - коэффициент для III климатического района.

Определяем физический износ летного поля, исходя из инвентаризационных данных, согласно которым поврежден дерновой покров общей площадью 5,5 га, что в денежном выражении по данным табл. 1 составит

595 х 5,5 - 0,99 = 32398 руб., с округлением 32 тыс. руб.

2. По ВПП

Цементно-бетонные покрытия толщиной 22 см:

(900 х 1325) + (50,4 х 2 х 900) =1283 220 руб.

Цементно-бетонные покрытия толщиной 24 см:

(400 х 1325) + (50,4 х 4 х 400) =610640 руб.

Итого по цементно-бетонным покрытиям ВПП:

1283220 + 610640 = 1893860 руб., с округлением 1894 тыс. руб.,

где 1325 - стоимость 100 кв. м покрытия толщиной 20 см по табл. 3 в руб.

50,4 - стоимость 100 м2 слоя бетона толщиной 10 мм по табл. 3 в руб.

Песчаное основание (дополнительно)

(9,9 х 4 х 1300) =51480 руб., с округлением 51 тыс. руб.

Уменьшение земляных работ (вся ВПП в насыпи).

Для части ВПП с толщиной покрытия 22 см

900 х 1,5 х 6 = 8100 руб.

Для части ВПП с толщиной покрытия 24 см

400 х 1,5 х 8 = 4800 руб.

Всего изменений в стоимости земляных работ

8100 + 4800 = 12900 руб.

Рубка леса для площади ВПП

5 х 720 = 3600 руб.

Металл на штыревые соединения

31 х 280 = 8700 руб.

Прокладка из бумаги, пропитанной битумом

1300 х 19 = 24700 руб.

Всего по ВПП

[(1894 + 51 + 3,6 + 8,7 + 24,7) - 12,9] х 0,99 = 1949410 руб., с округлением 1950 тыс. руб.

Для определения износа цементно-бетонного покрытия необходимо определить в натуре площадь плит, подлежащих замене, в процентах от площадей ВПП. Если износ составит 5 % площади (на концевых участках), то физический износ покрытия ВПП в денежном выражении будет равен

610640 х 0,05 х 0,99 = 30,23 тыс. руб., с округлением 30 тыс. руб.

3. По РД

Цементно-бетонное покрытие

(320 х 1366) + (50,4 х 6 х 320) =533888 руб., с округлением 534 тыс. руб.,

где 1 366 - стоимость 100 кв. м покрытия по табл. 4 в руб.;

50,4 - стоимость 100 кв. м слоя бетона толщиной 10 мм по табл. 4 в руб.

Песчаное основание (дополнительно)

4 х 9,9 х 320 = 12670 руб., с округлением 13 тыс. руб.

Дополнительные земляные работы (все РД в выемках)

320 х 1,5 х 10 = 4800 руб., с округлением 5. тыс. руб.

Металл на штыревые соединения

8 х 280 =2240 руб., с округлением 2 тыс. руб.

Прокладка из бумаги

320 х 19=6080 руб., с округлением 6 тыс. руб.

Металл на армирование каркасом

5 х 370 = 1850 руб., с округлением 2 тыс. руб.

Всего по РД

(534 + 13 + 5 + 2 + 6 + 2) х 0,99 = 556380 руб., с округлением 556 тыс. руб.

Если по инвентаризационным данным установлен износ 7 % покрытий РД, то в денежном выражении это составит

534 х 0,07 х 0,99 = 37 тыс. руб.

4. По МС и перрону

Цементно-бетонное покрытие

(500 х 1446) + (50,4 х 4 х 500) = 824 тыс. руб.,

где 1 446 - стоимость 100 кв. м цементно-бетонного покрытия по табл. 5 в руб.;

50,4 - стоимость 100 кв. м бетона толщиной 10 мм по табл. 5 в руб.

Асфальтобетонное покрытие

500 х (1188 - 170) = 509 тыс. руб.

где 1188 - стоимость 100 кв. м трехслойного асфальтобетонного покрытия по табл. 9 в руб.;

170 - стоимость 100 кв. м сопряжении по табл. 9 в руб.

Песчаное основание (дополнительно)

500 х 9,9 х 4 = 19800 руб., с округлением 20 тыс. руб.

Дополнительные земляные работы (все МС и перрон в выемках)

500 х 1,5 х 8 = 6 тыс. руб.

Металл на штыревые соединения

12 х 280 = 3360 руб., с округлением 3 тыс. руб.

Прокладка из бумаги

500 х 19 = 9500 руб., с округлением 10 тыс. руб.

Всего по МС и перрону

(824 + 509 + 20 + 6 + 3 +10) х 0,99 = 1358 тыс. руб.

По МС и перрону износ асфальтобетонных покрытий составил 10 % площади. В денежном выражении будет равно

509 х 0,1 х 0,99 = 50 тыс. руб.

5. По укрепленным обочинам РД

Цементно-бетонное покрытие

(120 х 1060) - (50,4 х 6 х 120) = 90912 руб., с округлением 91 тыс. руб.

Песчаное основание

(120 х 195) - (120 х 9,9 х 8) = 13896 руб., с округлением 14 тыс. руб.

Земляные работы

120 х 1,5 х 26 = 4680 руб., с округлением 5 тыс. руб.

Итого по укрепленным обочинам РД

(91 + 14 + 5) х 0,99 = 108,9 тыс. руб., с округлением 109 тыс. руб.

Износ покрытия полосы установлен в размере 15 %.

В денежном выражении износ будет равен

91-0,15-0,99=13,51 тыс. руб., с округлением 14 тыс. руб.

6. По водостокам и дренажам

Протяженность закрытых водостоков 9800 м.

98 х 5290 х 0,99 = 513236 руб., с округлением 513 тыс. руб.

Износ определен в размере 6 %.

Износ в денежном выражении

513 х 0,06 = 30,78 тыс. руб., с округлением 31 тыс. руб.

7. По переходным грунтощебеночным полосам

Площадь полос 8000 кв. м

80 х 317 х 0,99 =25106 руб., с округлением 25 тыс. руб.

Износ полос определен в размере 40 %.

В денежном выражении составит

25 х 0,4 = 10 тыс. руб.

В целом по аэродрому

Элементы аэродрома	Общая восстановительная стоимость в тыс. руб.	Стоимость износа в тыс. руб.
Летное поле	720	32
ВПП	1950	30
РД	556	37
МС и перрон	1358	50
Укрепленные обочины РД	109	14
Водостоки к дренажи	513	31
Переходные полосы	25	10
Итого	5231	204


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ АЭРОДРОМОВ КЛАССОВ А, Б, В, Г

Характеристика

Верхний слон - травяной и дерновый покров. Основание - естественный уплотненный грунт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 га ЛЕТНОГО ПОЛЯ В РУБ.

Таблица 1

Территориальные	При полном	В том числе
пояса	комплекте	земляные	агротехнические
	работ	работы	мероприятия
1	4355	3890	465
2	4613	4120	493
3	4747	4240	507
4	5139	4590	549
5	5575	4980	595
6	6060	5410	650
7	6450	5760	690
8	7830	7000	830
9	7930	7080	850
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ АЭРОДРОМОВ КЛАССА Д

Характеристика

Верхний слой - травяной и дерновый покров. Основание - естественный уплотненный грунт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 га ЛЕТНОГО ПОЛЯ В РУБ.

Таблица 2

Территориальные	При полном	В том числе
пояса	комплекте	земляные	агротехнические
	работ	работы	мероприятия
1	2930	2700	230
2	3104	2860	244
3	3191	2940	251
4	3461	3190	271
5	3754	3460	294
6	4070	3750	320
7	4340	4000	340
8	5242	4830	412
9	5329	4910	419
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ (ВПП) С ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристика

Цементно-бетонные покрытия на песчаном и песчано-гравийном основании.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Таблица 3

	При полном комплексе работ	о том числе	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль- ные пояса	на песча- ном ос-	на песча- но-гра-	Земля- ные	Основание толщиной	Цемент- нобетон-	Цемент- нобетон-	Песчаное основа-	Песча- но-гра-	Земля- ные
	новании	вийном основа- нии	работы	на песча- ном ос- новании	на песча- но-гра- вийном основа- нии	ное покрытие толщ. 20 см, бетон М-45/350	ное покрытие	ние	вийное основа- нии	работы
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1037	1081	55	152	196	830	39,4	7,7	9,7	1,2
2	1099	1146	58	161	208	880	41,8	8,2	10,3	1,3
3	1136	1184	60	166	214	910	42,9	8,4	10,6	1.3
4	1224	1276	65	179	231	960	46,5	8,1	11,4	1,4
5	1325	1381	70	195	251	1060	50,4	9,9	12,4	1,5
6	1437	1498	76	211	272	1150	54,8	10,7	13,5	1,7
7	1536	1601	81	225	290	1230	58,3	11,4	14,4	1,8
8	1860	1939	98	272	351	1490	70,5	13.8	17,4	2,1
9	1887	1967	100	277	357	1510	71,7	14,0	17,7	2,2
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 3-6

Стоимость выполненных работ, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость цементно-бетонных покрытий

Таблица 8

	Стоимость водостоков	Стоимость армирования покрытия на 1 т арматуры в руб.	Стоимость 100 кв. м прослойки в руб.	Стоимость 100 кв. м
Территориаль- ные пояса	и дренажей на 100 м закрытого водостока в руб.	штыревые соединения плит	армирова- ние сеткой	армирова- ние каркасом	армирова- ние высо- копрочной проволокой (струно-бетон)	битумно- песчаной	из бумаги, пропитан- ный битумом	переходной грунто-щебеноч- ной полосы толщиной 20 см в руб.
1	4130	219	262	289	880	62	15	248
2	4380	232	278	306	940	66	16	263
3	4500	239	286	315	960	68	16	270
4	4870	258	309	341	1040	73	18	293
5	5290	260	335	370	1130	79	19	317
6	5740	304	364	402	1230	86	21	345
7	6100	324	388	428	1310	92	22	367
8	7400	392	469	517	1580	111	27	444
9	7500	399	477	526	1610	113	27	451


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

РУЛЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ (РД) С ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристика

Цементно-бетонные покрытия на песчаном и песчано-гравийном основании.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Таблица 4

	При полном комплексе работ	о том числе	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль- ные пояса	на песча- ном ос-	на песча- но-гра-	Земля- ные	Основание толщиной	Цемент- нобетон-	Цемент- нобетон-	Песчаное основа-	Песча- но-гра-	Земля- ные
	новании	вийном основа- нии	работы	на песча- ном ос- новании	на песча- но-гра- вийном основа- нии	ное покрытие толщ. 20 см, бетон М-45/350	ное покрытие	ние	вийное основа- нии	работы
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1069	1113	87	152	.196	830	39.4	7,7	9,7	1,2
2	1133	1180	92	161	208	880	41,8	8,2	10,3	1,3
3	1171	1219	95	166	214	910	42,9	8,4	10.6	1,3
4	1262	1314	103	179	231	980	46,5	9,1	11.4	1,4
5	1366	1422	111	195	251	1060	50,4	9,9	12,4	1,5
6	1482	1543	121	211	272	1150	54,8	10,7	13,5	1,7
7	1584	1649	129	225	290	1230	58,3	11,4	14,4	1,8
8	1918	1997	156	272	351	1490	70,5	13,8	17,4	2,1
9	1945	2025	158	277	357	1510	71,7	14,0	17,7	2,2
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 3-6

Стоимость выполненных работ, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость цементно-бетонных покрытий

Таблица 8

	Стоимость водостоков	Стоимость армирования покрытия на 1 т арматуры в руб.	Стоимость 100 кв. м прослойки в руб.	Стоимость 100 кв. м
Территориаль- ные пояса	и дренажей на 100 м закрытого водостока в руб.	штыревые соединения плит	армирова- ние сеткой	армирова- ние каркасом	армирова- ние высо- копрочной проволокой (струно-бетон)	битумно- песчаной	из бумаги, пропитан- ный битумом	переходной грунто-щебеноч- ной полосы толщиной 20 см в руб.
1	4130	219	262	289	880	62	15	248
2	4380	232	278	306	940	66	16	263
3	4500	239	286	315	960	68	16	270
4	4870	258	309	341	1040	73	18	293
5	5290	260	335	370	1130	79	19	317
6	5740	304	364	402	1230	86	21	345
7	6100	324	388	428	1310	92	22	367
8	7400	392	469	517	1580	111	27	444
9	7500	399	477	526	1610	113	27	451


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

МЕСТА СТОЯНОК САМОЛЕТОВ (МС), ПЕРРОНЫ И ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ НА АЭРОДРОМАХ

КЛАССА А, Б и В

Характеристика

Цементно-бетонные покрытия на песчаном и песчано-гравийном основании

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Таблица 5

	При полном комплексе работ	о том числе	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль- ные пояса	на песча- ном ос-	на песча- но-гра-	Земля- ные	Основание толщиной	Цемент- нобетон-	Цемент- нобетон-	Песчаное основа-	Песча- но-гра-	Земля- ные
	новании	вийном основа- нии	работы	на песча- ном ос- новании	на песча- но-гра- вийном основа- нии	ное покрытие толщ. 20 см, бетон М-45/350	ное покрытие	ние	вийное основа- нии	работы
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1131	1175	149	152	196	830	39,4	7,7	9,7	1,2
2	1199	1246	158	161	208	880	41,8	8,2	10,3	1,3
3	1228	1276	162	166	214	900	42,9	8,4	10,6	1,3
4	1335	1387	176	179	231	980	46,5	9.1	11,4	1,4
5	1446	1502	191	195	251	1060	50,4	9,9	12,4	1,5
6	1568	1629	207	211	272	1150	54,8	10,7	13,5	1,7
7	1676	1741	221	225	290	1230	58,3	11,4	14,4	1,8
8	2029	2108	267	272	351	1490	70.5	13,8	17,4	2,1
9	2058	2138	271	277	357	1510	71,7	14,0	17,7	2,2
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 3-6

Стоимость выполненных работ, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость цементно-бетонных покрытий

Таблица 8

	Стоимость водостоков	Стоимость армирования покрытия на 1 т арматуры в руб.	Стоимость 100 кв. м прослойки в руб.	Стоимость 100 кв. м
Территориаль- ные пояса	и дренажей на 100 м закрытого водостока в руб.	штыревые соединения плит	армирова- ние сеткой	армирова- ние каркасом	армирова- ние высо- копрочной проволокой (струно-бетон)	битумно- песчаной	из бумаги, пропитан- ный битумом	переходной грунто-щебеноч- ной полосы толщиной 20 см в руб.
1	4130	219	262	289	880	62	15	248
2	4380	232	278	306	940	66	16	263
3	4500	239	286	315	960	68	16	270
4	4870	258	309	341	1040	73	18	293
5	5290	260	335	370	1130	79	19	317
6	5740	304	364	402	1230	86	21	345
7	6100	324	388	428	1310	92	22	367
8	7400	392	469	517	1580	111	27	444
9	7500	399	477	526	1610	113	27	451


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

МЕСТА СТОЯНОК САМОЛЕТОВ (МС), ПЕРРОНЫ И ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ НА АЭРОДРОМАХ КЛАССА Г и Д

Характеристика

Цементно-бетонные покрытия па песчаном и песчано-гравийном основании

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Таблица 6

	При полном комплексе работ	о том числе	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль- ные пояса	на песча- ном ос-	на песча- но-гра-	Земля- ные	Основание толщиной	Цемент- нобетон-	Цемент- нобетон-	Песчаное основа-	Песча- но-гра-	Земля- ные
	новании	вийном основа- нии	работы	на песча- ном ос- новании	на песча- но-гра- вийном основа- нии	ное покрытие толщ. 20 см, бетон М-45/350	ное покрытие	ние	вийное основа- нии	работы
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1088	1132	100	152	196	830	39,4	7,7	9,7	1,2
2	1153	1200	112	161	208	880	41,8	8,2	10,3	1,3
3	1192	1240	116	166	214	910	42,9	8,4	10,6	1,3
4	1284	1336	125	179	231	980	46,5	9,1	11.4	1,4
5	1391	1487	136	195	251	1060	50,4	9,9	12,4	1,5
6	1508	1569	147	211	272	1150	54,8	10,7	13,5	1,7
7	1612	1677	157	225	290	1230	58,3	11,4	14,4	1,8
8	1952	2031	190	272	351	1490	70,5	13,8	17,4	2,1
9	1980	2060	193	277	357	1510	71,7	14,0	17,7	2,2
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 3-6

Стоимость выполненных работ, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость цементно-бетонных покрытий

Таблица 8

	Стоимость водостоков	Стоимость армирования покрытия на 1 т арматуры в руб.	Стоимость 100 кв. м прослойки в руб.	Стоимость 100 кв. м
Территориаль-  ные пояса	и дренажей на 100 м закрытого водостока в руб.	штыревые соединения плит	армирова- ние сеткой	армирова- ние каркасом	армирова- ние высо- копрочной проволокой (струно-бетон)	битумно- песчаной	из бумаги, пропитан- ный битумом	переходной грунто-щебеноч- ной полосы толщиной 20 см в руб.
1	4130	219	262	289	880	62	15	248
2	4380	232	278	306	940	66	16	263
3	4500	239	286	315	960	68	16	270
4	4870	258	309	341	1040	73	18	293
5	5290	260	335	370	1130	79	19	317
6	5740	304	364	402	1230	86	21	345
7	6100	324	388	428	1310	92	22	367
8	7400	392	469	517	1580	111	27	444
9	7500	399	477	526	1610	113	27	451


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

УСИЛЕНИЕ СЛОЕМ АСФАЛЬТОБЕТОНА ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИИ АЭРОДРОМОВ

Характеристика

Цементно-бетонное покрытие, усиленное трехслойным асфальтобетоном.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м АСФАЛЬТОБЕТОННОГО СЛОЯ В РУБ.

Таблица 9

		В том числе	Добавлять или исключать из каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль-  ные пояса	При полном комплексе работ	верхний слой мелко- зернистого асфальто- бетона тол- щиной 5 см	нижний слой крупнозер- нистого ас- фальтобето- на толщиной 10 см	сопряжения (пандусы)	ремонт и выравнива- ние покрытий	верхний мелкозерни- стый слой асфальто- бетона	нижний крупнозер- нистые слои асфальто- бетона
1	925	267	481	133	44	53,4	48,1
2	981	283	510	141	47	56,6	51,0
3	1008	291	524	145	48	58,2	52,4
4	1092	315	568	157	52	63,0	58,8
5	1188	342	620	170	56	68,4	61,6
6	1287	371	670	185	61	74,2	66,9
7	1367	395	710	197	65	79,0	71,2
8	1655	478	860	238	79	95,6	86,1
9	1688	486	880	242	80	97,2	87,5


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО ОСНОВАНИЯ

Характеристика

Металлическое покрытие по спланированному и уплотненному грунту.

Таблица 10

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Территориальные	При полном	В том числе
пояса	комплекте	грунтовое	металлическое
	работ	основание	покрытие
1	749	19	730
2 3	790 811	20 21	770 790
4	882	22	860
5	954	24	930
6	1036	26	1010
7 8	1108 1344	28 34	1080 1310
9	1365	35	1330


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ ПО ГРУНТОЩЕБЕНОЧНОМУ ОСНОВАНИЮ

Характеристика

Металлическое - покрытие по грунтощебеночному основанию с устройством перехода от существующего бетонного к металлическому покрытию.

Таблица 11

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Территориальные	При полном	В том числе
пояса	комплекте	подготовительные	грунтощебеночное	металлические
	работ	и земляные работы	основание	покрытия
1 2 3 4	1219 1290 1326 1434	72 76 78 85	457 484 498 539	690 730 750 810
5	1557	92	585	880
6 7 8 9	1690 1797 2179 2211	100 107 129 131	640 680 820 830	950 1010 1230 1250


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для переоценки зданий обслуживания пассажирских и грузовых перевозок:

аэровокзалы с пропускной способностью 50, 100, 200, 400 и 700 " пассажиров в час;

пассажирские здания на 300, 500 и 700 пассажиров в час;

багажные павильоны на 100 и 300 пассажиров в час;

здания грузовых перевозок на 60 и 120 г с холодильными установками.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется определить восстановительную стоимость пассажирского здания на 500 пассажиров объемом 20260 куб. м. Аэропорт расположен в 4-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно табл. 13, помещенной в настоящем отделе, и в соответствии с «Общими указаниями» (п. 9) стоимость 1 м3 здания составит

26 х 0,99 = 25,74 руб.

Полная восстановительная стоимость

25,74 х 20260 = 521492 руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Конструктивные элементы здания и работы	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	10	5	0,50
Железобетонные конструкции	9	5	0.45
Стены	5	10	0.50
Перегородки	2	20	0,40
Перекрытия и покрытия Кровля	11 7	5 40	0,55 2,80
Полы	10	50	5,00
Окна	1	30	0,30
Витражи	11	10	1,10
Двери	1	40	0,40
Подвесной потолок Отделочные работы	11 6	40 60	4,40 3,60
Внутренние сантехнические работы.	8	50	4,00
Электроосвещение	3	50	1.50
Телефон, радио, электрочасы	1	30	0,30
Прочие работы	4	20	0,80
Итого	100		26.60
Общий физический износ здания составляет 26,6 %, что от полной восстановительной стоимости здания будет равно

521492 х 0,266 = 138717 руб., с округлением 139 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

АЭРОВОКЗАЛЫ НА 50, 100, 200, 400 И 700 ПАССАЖИРОВ В ЧАС

Характеристики зданий

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, каркасы сборные железобетонные в аэровокзалах на 200, 400 и 700 пассажиров, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные, полы цементные, мозаичные, из линолеума, метлахских и поливинилхлоридных плиток.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, электроосвещением, радио, телефоном и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 12

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные	Аэровокзалы с пропускной способностью пассажиров в час
пояса	50	100	200	400	700
1	31,8	32,4	32,5	30,2	35,8
2	33,7	34,3	34,5	32,0	37,9
3	34,7	35,3	35,4	32,9	39,0
4	37,5	38,2	38,4	35,6	42,2
5	40,7	41,5	41,0	38,7	45,8
6	44,2	45,0	45,2	42,0	49,8
7	47,1	48,0	48,1	44,7	53,0
8	56,9	58,0	58,2	54,1	64,1
9	57,9	59,0	59.2	55,0	65,2
(к таблице 12)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Аэровокзалы с пропускной способностью пассажиров в час
	50	100	200	400	700
Фундаменты Каналы и приямки Железобетонные конструкции (каркас)	5 6 -	10 2 -	9 6 5	9 2 3	13 2 5
Стены Перегородки Перекрытия и покрытия Подвесной потолок Кровля	8 3 7 - 15	7 4 9 4 10	7 3 6 5 7	5 2 12 4 6	3 2 9 4 5
Полы	7	9	7	20	14
Окна	3	3	2	2	2
Витражи Двери Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение Телефон, радио и электрочасы	6 3 7 10 9 2	4 4 11 9 6 2	8 3 5 9 8 1	7 2 5 6 8 1	8 3 12 4 7 1
Прочие работы.	9	6	9	6	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПАССАЖИРСКИЕ ЗДАНИЯ

Характеристики зданий

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, каркасы сборные железобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные, полы мозаичные, из поливинилхлоридных плит, из линолеума и керамических. плиток.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 13

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Пассажирские здания на 300 и 500 пассажиров	Пассажирское здание на 700 пассажиров в час	Территориальные пояса	Пассажирские здания на 300 и 500 пассажиров	Пассажирское здание на 700 пассажиров в час
1	22,0	23,5	6	30,6	32,7
2	23,3	24.9	7	32,6	34,8
3	24,0	25,6	8	39,4	42,1
4	26,0	27,7	9	40,0	42,8
5	28,2	30,1
(к таблице 13)

Удельный вес конструктивных элементов и. работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Пассажирские здания на 300 и 500 пассажиров в час	Пассажирское здание на 700 пассажиров в час
Фундаменты	10	9
Железобетонные конструкции (каркас)	9	8
Стены	5	4
Перегородки	2	2
Перекрытия и покрытия	11	11
Кровля	7	6
Полы	10	11
Окна	1	1
Витражи	11	15
Двери	1	1
Подвесной потолок	11	10
Отделочные работы	6	6
Внутренние сантехработы Электроосвещение	8 3	8 3
Телефон, радио и электрочасы	1	1
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

БАГАЖНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

Характеристики зданий

а. Багажный павильон на 100 пассажиров (кирпичный вариант)

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

б. Багажный павильон на 100 пассажиров (панельный вариант)

Фундаменты сборные железобетонные, каркас сборный железобетонный, стены панельные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, - вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

в. Багажный павильон на 300 пассажиров

Фундаменты сборные железобетонные, каркас сборный железобетонный,. стены панельные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном,. радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 14

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	а	б	в	Территориальные пояса	а	б	в
1	27,9	27,3	19,2	6	38,8	37,9	20,7
2	29,6	28,9	20,4	7	41,3	40,4	28,4
3	30.4	29,8	20,9	8	50,0	48,9	34,4
4	32,9	32,2	22,7	9	50,8	49.7	34,9
5	35,7	34,9	24,6
(к таблице 14)

Удельный вес конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	а	б	в
Фундаменты	9	6	5
Каналы и приямки	1	4	6
Железобетонные конструкции (каркас)	-	6	8
Стены	25	14	11
Перегородки	3	3	3
Покрытия и перекрытия Кровля Полы	7 8 7	5 8 7	7 10 8
Окна	3	-	2
Витражи	-	9	5
Двери и ворота Подвесной потолок	2 5	1 7	5 9
Отделочные работы	4	4	5
Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	14 6	13 5	7 6
Телефон, радио и электрочасы Прочие работы	3 3	2 6	1 2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

ЗДАНИЯ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 60 И 120 г С ХОЛОДИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Характеристики зданий

Фундаменты сборные бетонные, железобетонные и монолитные железобетонные, стены кирпичные, перекрытие и покрытие сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией н электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 15

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	Здание на 60 т	Здание на 120 т
1	20,6	16,9
2	21,8	17.9
3	22,5	18.4
4	24,3	20,0
5	26,4	21,6
6	28,6	23,5
7	30.5	25,0
8	36,9	30,3
9	37,5	30,8
(к таблице 15)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов к работ	Здание на 60 т	Здание на 120 т
Фундаменты (с рампой)	19	23
Металлоконструкции	2	3
Стены	19	20
Перегородки	2	1
Перекрытия и покрытия	17	15
Кровля	10	11
Полы	13	10
Окна	2	2
Двери и ворота	4	5
Отделочные работы	3	2
Сантехнические работы	5	4
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для определения восстановительной стоимости ангарных корпусов авиационно-технических баз (АТБ), ангаров-укрытий и др.

Учитывая значительный объем ангарных корпусов, разнохарактерность их конструкций и объемов, восстановительная стоимость разработана для шести типов корпусов.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется определить восстановительную стоимость ангарного корпуса объемом 120 тыс. м3. Аэропорт расположен в 3-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно табл. 17, помещенной в настоящем отделе, и п. 9 «Общих указаний» полная восстановительная стоимость составит

9,3 х 120000 х 0,99 = 1104840 руб., с округлением 1105 тыс. руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов и работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	7	10	0,7
Металлоконструкции Стены и перегородки	52 6	10 10	5,2 0,6
Перекрытия, покрытия и кровля Полы	12 8	30 20	3,6 1,6
Проемы	2	30	0,6
Откатные ангарные ворота Отделочные работы Внутренние сантехработы и электроосвещение	5 2 4	20 40 30	1,0 0,8 1,2
Прочие работы	2	40	0,8
Итого	100	-	16,1
Общий физический износ здания составляет 16,1 % и в денежном выражении

1 104840.0,161=177879 руб., с округлением 178 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРНЫЕ КОРПУСА АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ), ПРИ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 150 тыс. куб. м

Характеристики зданий

Тип 1

Фундаменты под колонны монолитные железобетонные, под стены сборные бетонные и бутобетонные, стены кирпичные и из керамзитобетонных панелей, каркас здания железобетонный н стальной, перекрытия н покрытия пристроек сборные железобетонные, над ангарной частью покрытие и кровля совмещенные из сталеалюминиевых панелей, кровли над пристройками рулонные, полы в ангарной части бетонные, в пристройках бетонные, мозаичные, ксилолитовые, из метлахских плиток и линолеума.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением и электроснабжением.

Группа капитальности I

Тип II

Фундаменты под колонны железобетонные, под стеньг бутобетонные и бетонные, стены кирпичные, каркас здания железобетонный, покрытие ангара из сборного железобетона по металлическим фермам, в пристройках сборное железобетонное, кровля рулонная, полы в центральной части корпуса цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением и электроснабжением.

Группа капитальности I

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Таблица 16

Территориальные пояса	Тип I	Тип II
1 2 3	11,8 12,5 12,9	6,8 7,2 7,4
4 5 6	13,9 15,1 16,4	8,0 8,7 9,5
7 8 9	17,5 21,1 21,5	10,1 12,2 12,4
(к таблице 16)

Удельный вес конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Тип I	Тип II
Фундаменты	7	11
Железобетонные конструкции (каркас)	4	7
Металлоконструкции	36	23
Стены и перегородки	11	9
Перекрытия, покрытия и кровля Полы	12 9	22 3
Проемы	3	5
Откатные ангарные ворота Отделочные работы Внутренние сантехнические работы и электроосвещение Прочие работы	2 3 9 4	6 2 11 1
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРНЫЙ КОРПУС АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ) ПРИ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ОТ 100 ДО 150 тыс. куб. м

Характеристика

Фундаменты под колонны бетонные монолитные, под стены бутовые, стены кирпичные (с металлическим каркасом), покрытие над ангаром металлические фермы с металлическим штампованным настилом, перекрытие к покрытие над пристройками сборные железобетонные, кровля рулонная, полы в центральной части цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением, электроснабжением.

Группа капитальности I

Таблица 17

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	8,5
2	9,0
3	9,3
4	10,0
5	10,9
6	11,8
7	12,6
8	15,2
9	15,5
(к таблице 17)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	7
Металлоконструкции	52
Стены и перегородки	6
Перекрытия, покрытия и кровля	12
Полы Проемы	8 2
Откатные ангарные ворота	5
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические работы и электроосвещение	4
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРНЫЕ КОРПУСА АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ) ПРИ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ОТ 40 ДО 100 тыс. куб. м

Характеристики зданий

Тип I

Фундаменты. монолитные бетонные и железобетонные, стены кирпичные (с металлическим каркасом), покрытия ангара металлические фермы, с металлическим штампованным настилом, перекрытия и покрытия пристроек сборные железобетонные, кровля рулонная, полы в центральной части цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением, электроснабжением.

Группа капитальности I.

Тип II

Фундаменты под колонны бутовые или бетонные, под стены бутовые, стены кирпичные (с металлическим каркасом), покрытия ангара сборные железобетонные по металлическим фермам, перекрытия и покрытия пристроек сборные железобетонные, кровля рулонная, полы в центральной части цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением, электроснабжением.

Группа капитальности I

Таблица 18

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные	Стоимость
пояса	Тип I	Тип II
1 2 3	11,4 12,1 12,4	9,6 10,2 10,5
4 5 6	13,5 14,6 15,8	11,3 12,3 13,3
7 8 9	16,9 20,4 20,7	14,2 17,2 17,5
(к таблице 18)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Тип I	Тип II
Фундаменты	7	6
Металлоконструкции	45	46
Стены и перегородки	8	8
Перекрытия, покрытия, кровля	14	15
Полы	6	7
Проемы	3	2
Откатные ангарные ворота	6	6
Отделочные работы	2	3
Внутренние сантехнические работы и электроосвещение	7	5
Прочие работы.	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРНЫЙ КОРПУС АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ) ПРИ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ОТ 30 ДО 40 тыс. куб. м

Характеристика

Фундаменты под колонны бетонные, бутовые, с железобетонными рандбалками под стены, стены кирпичные, покрытия ангара металлические фермы с металлическим штампованным настилом, покрытия пристроек сборные железобетонные плиты, кровля рулонная, полы в центральной части цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением, электроснабжением.

Группа капитальности I

Таблица 19

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	10,8
2	11,4
3	11,8
4	12,7
5	13,8
6	15,0
7	16,0
8	19,3
9	19,7
(к таблице 19)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	9
Металлоконструкции	29
Стены и перегородки	14
Перекрытия, покрытия и кровля	15
Полы	6
Проемы	3
Откатные ангарные ворота	7
Отделочные работы	5
Сантехнические работы и электроосвещение Прочие работы	10  2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРЫ - УКРЫТИЯ НА ОДИН И ДВА САМОЛЕТА

Характеристики здании

На один самолет

Фундаменты монолитные бетонные и железобетонные, каркас металлический, стены и кровля из асбестоцементных листов, полы ангара бетонные, стены подсобных помещений кирпичные, покрытие сборное железобетонное.

Ангар оборудован вентиляцией и электроосвещением, подсобные помещения - отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I

На два самолета

Фундаменты монолитные бетонные и бутобетонные, каркас металлический, стены и кровля ангара из асбестоцементных листов, полы ангара бетонные, стены подсобных помещении кирпичные, покрытие сборное железобетонное.

Ангар оборудован электроосвещением, вентиляцией, панельным и воздушным отоплением в рабочей зоне, подсобные помещения - отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией н электроосвещением.

Группа капитальности I

Таблица 20

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	Ангар - укрытие на 1 самолет	Ангар - укрытие на 2 самолета
1	6,0	8,3
2	6,4	8,8
3	6,6	9,0
4	7,1	9,8
5	7,7	10,6
6	8,4	11,5
7	8,9	12,3
8	10,8	14,9
9	11,0	15,1
(к таблице 20)

Удельный вес конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Ангар-укрытие на 1 самолет	Ангар-укрытие на 2 самолета
Фундаменты	4	7
Каналы и приямки	-	6
Металлоконструкции	41	36
Стены ангара	8	5
Стены подсобных помещений Покрытия подсобных помещений Кровля	1 1 5	1 1 4
Полы	20	18
Окна и двери	1	1
Ворота раздвижные и распашные Сантехнические работы Электроосвещение	5 1 6	4 7 4
Прочие работы	7	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

КОРПУС ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Характеристика

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 21

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	26,1 27,7 28,5
4 5 6	30,8 33,4 36,3
7 8 9	38,6 46,7 47,5
(к таблице 21)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	7
Стены	23
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	23
Кровля	7
Полы	6
Окна	6
Двери и ворота	5
Отделочные работы	6
Сантехнические работы	7
Электроосвещение	1
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ БРИГАД У ПЕРРОНА И НА МЕСТАХ СТОЯНОК

Характеристика

Фундаменты бетонные сборные, стены кирпичные, покрытие железобетонное сборное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 22

Территориальные пояса	Стоимость
1	28,4
2	30,1
3	31.0
4	33,5
5	36,4
6	39.5
7	42,0
8	50,8
9	51,7
(к таблице 22)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	14
Стены	17
Перекрытие и покрытие	11
Кровля	11
Окна	4
Двери	3
Полы	8
Перегородки	3
Отделочные работы	6
Сантехнические работы	17
Электроосвещение	1
Связь и радио	1
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПЛОЩАДЬЮ 600 кв. м и 1000 кв. м

Характеристики зданий

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные, покрытия и перекрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 23

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Здание площадью 600 кв. м	Здание площадью 1000 кв. м
1	28,2	25,5
2	29,9	27,0
3	30,7	27,8
4	33,3	30,1
5	36,1	32,6
6	39,2	35,4
7	41,7	37,7
8	50,5	45,6
9	51,3	46,4
(к таблице 23)

Удельные веса конструктивных элементов работ в %

Наименование конструктивных элементов, и работ	Здание площадью 600 куб. м	Здание площадью 1000 куб. м
Фундаменты	8	9
Стены	18	14
Перегородки	3	3
Перекрытия и покрытия Кровля	16 6	16 8
Полы	8	6
Окна	5	5
Двери и ворота	5	4
Отделочные работы	9	12
Сантехнические работы Электроосвещение	13 6	14 5
Радио, связь и электрочасы Прочие работы	2 1	1 3
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЕ МАСТЕРСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ (ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ 2100 кв. м)

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, полы бетонные, мозаичные, из метлахских плиток и дощатые.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 24

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	22,3
2	23,6
3	24,3
4	26,3
5	28,5
6	31,0
7	33,0
8	39,9
9	40,6
(к таблице 24)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	11
Каналы и приямки	2
Стены	17
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	14
Кровля	6
Полы	6
Окна	7
Двери н ворота	3
Отделочные работы	5
Сантехнические работы	13
Электроосвещение	3
Радио, связь и электрочасы	3
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЕ МАСТЕРСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ (ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ 3500 кв. м)

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, полы из метлахских плиток, цементные, асфальтовые к мозаичные.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 25

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	21,4
2	22,7
3	23,3
4	25,3
0	27,4
6	29,7
7	31,7
8	38,3
9	38,9
(к таблице 25)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	15
Каналы и приямки	1
Железобетонные конструкции (каркас) Стены	8 16
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	9
Кровля	6
Полы	8
Окна	4
Двери и ворота	2
Отделочные работы	7
Сантехнические работы	12
Электроосвещение	6
Радио, связь и электрочасы	1
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЯ ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ САМОЛЕТОВ

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 26

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	25,0 26,5 27.3
4 5 6	29,5 32,0 34,8
7 8 9	37,0 44,8 45,5
(к таблице 26)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты Каналы и приямки Стены	10 3 19
Перегородки	1
Перекрытия и покрытия	9
Кровля Полы	12 9
Окна	6
Двери и ворота	5
Отделочные работы Сантехнические работы	12 10
Электроосвещение	2
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для переоценки стоимости зданий и сооружений средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением.

На такие сооружения, как автодороги, инженерные сети и др., не включенные в настоящем отделе, восстановительная стоимость определяется по соответствующим сборникам.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется определить восстановительную стоимость здания КДП-III объемом 6927 куб. м. Аэропорт расположен в 4-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно табл. 27 и п. 9 «Общих указаний» полная восстановительная стоимость составит

38,4.6 927.0,99= 263 330 руб., с округлением 263 тыс. руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Конструктивные элементы здания н работы	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный вес конструктивных элементов в %
Фундаменты	8	5	0,40
Каналы и приямки	3	5	0,15
Стены	21	10	2,10
Перегородки	3	15	0,45
Перекрытие и покрытие Кровля	8 4	5 50	0,40 2,00
Полы	8	40	3,20
Подвесной потолок	1	10	0,10
Окна	4	35	1,40
Витражи	3	30	0,90
Двери	3	40	1.20
Фонарь	4	3	1,20
Отделочные работы	10	0	3,00
Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	7 6	40 30	2,80 1,80
Телефон, радио и электрочасы Прочие работы	2 5	20 30	0,40 1,50
Итого	100	-	23,00
Общий физический износ здания составляет 23 %, что от полной восстановительной стоимости здания будет равно

263.0,23=60490 руб., с округлением 60 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ (КДП)

Характеристика зданий

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные, полы из линолеума и керамических плиток.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 27

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	КДП - II	КДП - III	КДП - IV	КДП - V с аэровокзалом на 50 пассажиров
1	26,4	32,5	32,8	37,1
2	28,0	34,5	34,8	39,3
3	28.8	35,4	35,8	40,4
4	31,2	38.4	38,7	43,8
5	33.8	41,6	42,0	47,5
6	36,7	45,2	45,6	51,6
7	39,1	48,1	48.5	54,9
8	47,3	58.2	58,7	66,4
9	48,0	59,2	59,7	67,5
(к таблице 27)

Удельный вес конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	КДП - II	КДП - III	КДП - IV	КДП - V с аэровокзалом на 50 пассажиров
Фундаменты	6	8	7	7
Каналы и приямки Стены	7 26	3 21	5 17	5 18
Перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	3 12 4	3 8 4	2 8 6	2 9 10
Полы	8	8	5	5
Подвесной потолок Окна	- 5	1 4	4 4	- 2
Витражи	-	3	-	6
Двери	2	3	2	2
Фонарь	5	4	4	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические работы	6 8	10 7	14 11	5 11
Электроосвещение Телефон, радио и электрочасы	4 2	6 2	6 2	6 2
Прочие работы	2	5	3	6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИВОДНЫЕ РАДИОМАРКЕРНЫЕ ПУНКТЫ С АПР-7 И АПР-8

Характеристика здании

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 28

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	БПРМ в сооружении II с агрегатной и без агрегатной	БПРМ в сооружении VI с агрегатной и без агрегатной	ДПРМ в сооружении III с агрегатной и без агрегатной
1	27,5	25,1	29,3
2	29,2	26,6	31,1
3	30,0	27,4	31,9
4	32,5	29,6	34,6
5	35,2	32,1	37,5
6	38,2	34,9	40,7
7	40,7	37,1	43.4
8	49,2	44,9	52,4
9	50,1	45,7	53,3
(к таблице 28)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	БПРМ в сооружении II с агрегатной и без агрегатной	БПРМ в сооружении VI с агрегатной и без агрегатной	ДПРМ в сооружении III с агрегатной и без агрегатной
Фундаменты Каналы и приямки Стены	17 9 19	23 6 20	15 9 30
Перегородки	2	1	-
Покрытия	8	8	8
Кровля	10	9	10
Полы	4	6	5
Окна	4	5	4
Двери и ворота Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение Прочие работы	6 2 12 4 3	3 4 9 3 3	4 3 7 2 3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

УСТАНОВКА КУРСОВОГО И ГЛИССАДНОГО РАДИОМАЯКОВ СП-50М В СООРУЖЕНИИ VI

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией н электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 29

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	25,0
2	26,5
3	27,3
4	29,5
5	32,0
6	34,8
7	37,0
8	44,8
9	45,5
(к таблице 29)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	9
Каналы и приямки	7
Стены	24
Покрытие	7
Кровля	12
Полы	8
Окна	6
Двери	4
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	10
-Электроосвещение	4
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

УСТАНОВКА КУРСОВОГО И ГЛИССАДНОГО РАДИОМАЯКОВ СП-50М В СООРУЖЕНИИ V

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 30

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	29, 9
2	31,7
3	32,6
4	35,3
5	38,3
6	41,6
7	44,3
8	53,5
9	54,4
(к таблице 30)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	9
Каналы и приямки	5
Стены	23
Покрытие	6
Кровля	12
Полы	9
Окна	6
Двери	3
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	13
Электроосвещение	4
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

УСТАНОВКА КУРСОВОГО И ГЛИССАДНОГО РАДИОМАЯКОВ СП-50М. СООРУЖЕНИЕ ТИПА «ТЕПЛЯК»

Характеристика

С гены деревянные каркасные, утепленные шлаковатой, кровля рулонная.

Тепляк оборудован отоплением, вентиляцией н электроосвещением.

Группа капитальности V

Таблица 31

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	2890
9	3060
3	3150
4	3410
5	3700
6	4020
7	4280
8	5170
9	5260


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

СТАРТОВЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ И МЕТЕОНАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

Характеристика

Тепляки деревянные каркасные, утепленные шлаковатой, кровля рулонная.

Тепляки оборудованы отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности V

Таблица 32

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	8800
2	9300
3	9600
4	10400
5	11300
6	12200
7	13000
8	15800
9	16000


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

ЗДАНИЯ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ «САТУРН» С КОТЕЛЬНОЙ И БЕЗ КОТЕЛЬНОЙ

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные сборные бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 33

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	Здание с котельной	Здание без котельной
1	30,9	28,9
2	32,8	30,6
3	33,7	31.5
4	36,5	34,1
5	39.6	37,0
6	43,0	40,2
7	45,7	42,8
8	55.3	51,7
9	56,2	52,6
(к таблице 33)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Здание с котельной	Здание без котельной
Фундаменты	10	9
Каналы и приямки	6	6
Стены	27	29
Перегородки	1	1
Перекрытия и покрытия Кровля	12 10	13  10
Полы	7	7
Окна	3	4
Двери и ворота	4	4
Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение	2 14 2	2 10 3
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ МЕТЕОРАДИОЛОКАТОРА МРЛ-1 «ОБЛАКО - Б» НА ЭСТАКАДЕ

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, перекрытие и покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 34

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	30,5 32,3 33,2
4 5 6	36,0 39,0 42,4
7 8 9	45,1 54,6 55,5
(к таблице 34)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты Каналы и приямки	13 3
Стены	30
Перекрытия и покрытия Кровля	13 15
Полы Окна	4 1
Двери Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение Прочие работы	3 1 5 4 8
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

АГРЕГАТНЫЕ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЗДАНИЯ

Характеристика здании

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные,  покрытия; сборные железобетонные, кровля рулонная, полы цементные, отделка простая.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 35

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	Строительный объем
	до 500 куб. м	свыше 500 куб. м
1	30,9	22,1
2	32,8	23,4
3	33,7	24,1
4	36,5	26,1
5	39,6	28,3
6	43,0	30,7
7	45,7	32,7
8	55,3	39,6
9	56,2	40,2
(к таблице 35)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных	Строительный объем
элементов и работ	до 500 куб. м	свыше 500 куб. м
Фундаменты	19	16
Каналы и приямки	10	11
Стены	31	27
Перегородки	1	2
Покрытия	5	6
Кровля	9	11
Полы	3	2
Окна	1	2
Двери и ворота	2	4
Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение	2 9 2	3 8 2
Прочие работы	6	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для определения восстановительной стоимости зданий и сооружении складов ГСМ и водомаслонагревательных станции.

Все работы, связанные с организацией территории склада, как-то: вертикальная планировка, внутрискладские дороги и площади, сооружения и наружные сети водоснабжения, технической канализации, внутрискладское электроосвещение, контурное заземление, грозозащита сооружений, железнодорожная ветка и тому подобные элементы, свойственные любому складу хранения нефтепродуктов, должны оцениваться по соответствующим сборникам.

Восстановительные стоимости зданий и сооружений основного технологического и подсобно-вспомогательного назначения составлены отдельно на каждый объект, что дает возможность при любом их наборе и количестве определить полную восстановительную стоимость и физический износ их.

ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

1. Требуется определить восстановительную стоимость здания насосной станции строительным объемом 560 м3. Аэропорт расположен в 3-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно табл. 39 и п. 9«Общих указании» полная восстановительная стоимость здания составит

23 х 560 х 0,99 = 12751 руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу

Конструктивные элементы здания и работы	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	9	6	0,54
Каналы и приямки	8	5	0,40
Стены	31	5	1,55
Покрытие	8	4	0,32
Кровля	6	50	3,00
Полы	10	40	4,00
Окна	3	30	0.90
Двери	4	20	0,80
Отделочные работы	6	30	1,80
Сантехнические работы Электроосвещение	6 5	50 30	3,00 1,50
Прочие работы	4	25	1,00
Итого	100	-	18,81
Общий физический износ здания составил 18,81 %, а в денежном выражении будет равно

12751 -0,1881=2398 руб., с округлением 2,4 тыс. руб.

2. Требуется определить восстановительную стоимость тарного склада объемом 324 куб. м на 130 бочек.

Аэропорт расположен во 2-м территориальном поясе н III климатическом районе.

Согласно таблице 48 п. 9 «Общих указаний» полная восстановительная стоимость составит

15,4-354-0,99= 4 940 руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов и работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	7	4	0,28
Стены	39	5	1,95
Покрытие	13	4	0,52
Кровля	8	50	4,00
Полы	8	40	3,20
Окна	7	10	0,70
Двери и ворота	3	40	1,20
Отделочные работы	1	50	0,50
Сантехнические работы Электроснабжение Прочие работы	2 10 2	50 8 20	1,00 0,80 0,40
Итого	100		14,55
Общий физический износ здания составляет 14,55 %, а в денежном выражении будет равно

4940-0,1455=0,72 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

КАЗЕМАТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР

Характеристика

Подпорные стенки каземата из бутового камня и сборных бетонных блоков, перекрытие сборное железобетонное. Резервуар оснащен арматурой и трубопроводами. Каземат оборудован вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 36

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стены каземата из сборных бетонных блоков	Стены каземата из бутового камня
1	64,8	55,5
2	68,7	58,8
3	70,6	60,5
4	76,5	65.5
5	82,9	71,0
6	90,1	77,1
7	95,9	82,1
8	116,0	99,3
9	117,9	101,0
(к таблице 36)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Стены каземата из сборных блоков	Стены каземата из бутового камня
Строительные работы	45	36
Емкость и ее монтаж Вентиляция	53 1	62 1
Электроосвещение	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 75, 50, 25 и 10 куб. м

Характеристики резервуаров

Резервуар емкостью 75 куб. м наземный.

Резервуар с внутренним противокоррозионным покрытием на песчаной подушке. Наружная поверхность покрыта масляной краской.

Резервуар емкостью 75 куб. м подземный.

Резервуар с внутренним противокоррозионным покрытием на песчаной подушке. Поверхность покрыта битумом и изолирована крафт-бумагой. Колодец из монолитного железобетона.

Резервуары емкостью 50, 25 и 10 куб. м наземные.

Резервуары с внутренним противокоррозионным покрытием на бетонном фундаменте. Наружная поверхность покрыта масляной краской.

Резервуары емкостью 50, 25 и 10 куб. м подземные.

Резервуары с внутренним противокоррозионным покрытием на песчаной подушке. Колодец из монолитного железобетона. Стены колодца и резервуар покрыты битумом.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 75, 50, 25 и 10 куб. м

Таблица 37

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ С ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУБ.

Территориальные	Емкостью 75 куб. м	Емкостью 50 куб. м	Емкостью 25 куб. м	Емкостью 10 куб. м
пояса	наземная	подземная	наземная	подземная	наземная	подземная	наземная	подземная
1	48,3	71,2	58,5	77,8	69,9	94,6	105,3	139,1
2	51,2	75,5	62,0	82,5	74,1	100,3	111,6	147,4
3	52,6	77,6	63.8	84,8	76,2	103,1	114,8	151,6
4	57,0	84,0	69,0	91,8	82,5	111,6	124,3	164,1
5	61,8	91,1	74,9	99,6	89,5	121,1	134,8	178,0
6	67,1	99,0	81,3	103,1	97,2	131,5	146.4	193,3
7	71,5	105.4	86,6	115,1	103,5	140,0	155,8	205,9
8	86,5	127,4	104,7	139,2	125,1	169,3	186,5	249,0
9	87.9	129,6	106,5	141,6	127,2	172,2	191,6	253,2


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 75, 50, 25 и 10 куб. м

Таблица 38

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ БЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Территориальные	Емкостью 75 куб. м	Емкостью 50 куб. м	Емкостью 25 куб. м	Емкостью 10 куб. м
пояса	наземная	подземная	наземная	подземная	наземная	подземная	наземная	подземная
1	37,9	50,0	43,8	63,1	48,3	73,1	81,4	115,1
2	40,2	53,0	46,4	66,9	51,2	77,5	86,3	122,0
3	41,3	54,5	47,7	68,8	52,6	79,7	88,7	125,5
4	44,7	59,0	51,7	74,5	57,0	86,3	96,1	135,8
5	48,5	64,0	56,1	80,8	61,8	93,6	104,2	147,3
6	52,7	69,5	60,9	87,7	67,1	101,6	113,1	160,0
7	56,1	74,0	64.8	93,4	71,5	108,2	120,5	170,3
8	67,8	89,5	78,4	112,9	86,5	130,8	145.7	206,0
9	69,0	91,0	79,7	114,8	87,9	133,0	148,1	209,5


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ СКЛАДОВ ГСМ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные, полы из метлахской плитки Здания оборудованы вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 39

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные	Строительный объем
пояса	до 600 куб. м	свыше 600 куб. м
1	21,1	18,9
2	22,4	20,0
3	23,0	20,6
4	24,9	22,3
5	27,0	24,2
6	29,3	26,3
7	31,2	28,0
8	37,8	33,8
9	38,4	34,4
(к таблице 39)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных	Строительный объем
элементов и работ	до 600 куб. м	свыше 600 куб. м
Фундаменты	9	7
Каналы и приямки	8	6
Стены	31	32
Покрытия	8	11
Кровля	6	7
Полы	10	11
Окна	3	4
Двери	4	1
Отделочные работы	6	5
Сантехнические работы	6	7
Электроосвещение	5	6
Прочие работы	4	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ МАСЛОСЛИВ

Характеристика

Здание полузаглубленное. Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, площадка маслослива бетонная.

Здание оборудовано вентиляцией и электроосвещением. Маслослив имеет две цистерны емкостью по 75 куб. м

Группа капитальности II

Таблица 40

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	75,4
2	79,9
3	82,2
4	89,0
5	96,5
6	104,8
7	111,6
8	135,0
9	137,2
(к таблице 40)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты (насосной)	11
Каналы и приямки	7
Стены	12
Покрытие	4
Кровля	1
Полы	1
Проемы	2
Отделочные работы	1
Сантехнические работы	3
Электроосвещение	9
Трубопроводы	23
Земляные работы, фундаменты и железобетонные колодцы у емкостей	27
Площадка	2
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТРУБОПРОВОДЫ

Характеристика

Трубопроводы стальные диаметром от 108 до 425 мм, проложенные над землей на опорах, и под землей с технологическими колодцами и без колодцев.

Таблица 41

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м трубопроводов В РУБ.

Характеристика труб	Трубопроводы
диаметр в. им	толщина стенок в мм	над землей	под землей	под землей с технологическими колодцами
1	2	3	4	5
1-й территориальный пояс

108 133	4,0 4,0	9,1 11,6	10,8 13,3	11,6 14,1
159 219 273 325 377 425	4,5 8,0 8,0 8,0 10,0 7,0	13,6 26,6 32,8 39,2 54,5 62,3	15,3 28,4 34,6 41,0 56,2 64,0	16,1 29,2 35,4 41,8 57,0 64,8
2-й территориальный пояс

108 133 159 219 273 325 377 425	4,0 4,0 4,5 8,0 8,0 8,0 10,0 7,0	9,6 12,3 14,4 28,2 34,8 41,6 57,8 66,0	11,4 14,1 16,2 30,1 36,7 43,5 59,6 67,8	12,3 14,9 17,1 31,0 37,5 44,3 60,4 68,7
3-й территориальный пояс

108	4,0	9,9	11,8	12,6
133 159 219 273 325 377 425	4,0 4,5 8,0 8,0 8,0 10,0 7,0	12,6 14,8 29,0 35,8 42,7 59,4 67,9	14,5 16,7 31,0 37,7 44,7 61,3 69,8	15,4 17,5 31,8 38,6 45,6 62,1 70,6
4-й территориальный пояс

108	4,0	10,7	12,7	13,7
133	4,0	13,7	15,7	16,6
159	4,5	16,0	18,1	19,0
219	8,0	31,4	33,5	34,5
273	8,0	38,7	40,8	41,8
325	8,0	46,3	48,4	49,3
377	10,0	64,3	66,3	67,3
425	7,0	73,6	75,5	76,5
5-й территориальный пояс

108	4,0	11,6	13,8	14,8
133	4,0	14,8	17,0	18,0
159	4,5	17,4	19,6	20,7
219	8,0	34,0	36,4	37,4
273	8,0	42,0	44,3	45,3
325	8,0	50,2	52,5	53,5
377	10,0	69,8	71,9	73,0
425	7,0	79,7	81,9	82,9
6-й территориальный пояс

108	4,0	12,6	15,0	16,1
133	4,0	16,1	18,5	19,6
159	4,5	18,9	21,3	22,4
219	8,0	37,0	39,5	40,6
273	8,0	45,6	48,1	49,2
325	8,0	54,5	57,0	58,1
377	10,0	75,8	78,1	79,2
425	7,0	86,6	89,0	90,1
7-й территориальный пояс

108	4,0	13,5	16,0	17,2
133	4,0	17,2	19,7	20,9
159	4,5	20,1	22.6	23,8
219	8,0	39,4	42,0	43,2
273	8,0	48,5	51,2	52,4
325	8,0	58,0	60,7	61,9
377	10,0	80,7	83,2	84,4
425	7,0	92,2	94,7	95,9
8-й территориальный пояс

108	4,0	16,3	19,3	20,8
133	4,0	20,8	23,8	25,2
159	4,5	24,3	27,4	28,8
219	8,0	47,6	50,8	52,3
273	8,0	58,7	61,9	63,4
325	8,0	70,2	73,4	74,8
377	10,0	97,6	100,6	102,0
425	7,0	111,5	114,6	116,0
9-й территориальный пояс

108	4,0	16,6	19,7	21,1
133	4,0	21,1	24,2	25,7
159	4,5	24,8	27,8	29,3
219	8,0	48,4	51,7	53,1
273	8,0	59,7	63,0	64,4
325	8,0	71,3	74,6	76,1
377	10,0	99,2	102,3	103,7
425	7,0	113,4	116,5	117,9


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ НА ОДИН И ДВА ВАГОНА ПРИРЕЛЬСОВОГО МАСЛОСЛИВА

Характеристика

Бетонные платформы с асфальтовым покрытием, с подпорными стенками из бутового камня. Деревянные платформы на деревянных стульях.

Таблица 42

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные	Бетонные платформы	Деревянная платформа
пояса	на один вагон	на два вагона	на один вагон
1	3740	6200	770
2	3960	6600	820
3	4080	6800	840
4	4410	7300	910
5	4790	7900	990
6	5200	8600	1070
7	5540	9200	1140
8	6700	11100	1380
9	6800	11300	1400


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

СБЛОКИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ГСМ ТИП I (ВОДОМАСЛОСТАНЦИЯ, КОТЕЛЬНАЯ И ТАРНЫЙ СКЛАД).-ОБЪЕМ ЗДАНИЯ 1568 куб. м

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, покрытие - сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, из линолеума и керамических плиток.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 43

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	30,5 32,3 33,2
4 5 6	36,0 39,0 42,4
7 8 9	45,1 54,6 55,5
(к таблице 43)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	17
Каналы и приямки	2
Стены	18
Перегородки	1
Покрытие	8
Кровля	7
Полы	5
Окна	2
Двери и ворота	3
Отделочные работы	2
Сантехнические работы	7
Электроосвещение	2
Котельная	20
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

СБЛОКИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ТИП II (ВОДОМАСЛОСТАНЦИЯ, КОТЕЛЬНАЯ И ТАРНЫЙ СКЛАД). ОБЪЕМ ЗДАНИЯ 2453 куб. м

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, из линолеума и керамических плиток.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 44

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	23,6 25,0 25,7
4 5 6	27,8 30,2 32,8
7 8 9	34,9 42,2 43,0
(к таблице 44)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	4
Стены	21
Перегородки	2
Покрытие	8
Кровля	8
Полы	6
Окна	5
Двери и ворота	2
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	6
Электроосвещение	2
Котельная	24
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ВОДОМАСЛОСТАНЦИЯ ТИП I. ОБЪЕМ ЗДАНИЯ 959 куб. м

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, из керамических плиток и линолеума.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 45

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	22,6
2	24,0
3	24,6
4	26.7
5	28,9
6	31,4
7	33,4
8	40,5
9	41,1
(к таблице 45)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	5
Покрытие	8
Кровля	10
Полы	11
Окна	4
Двери и ворота	4
Отделочные работы	6
Сантехнические работы	11
Электроосвещение	2
Прочие работы	11
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ВОДОМАСЛОСТАНЦИЯ ТИП II. ОБЪЕМ ЗДАНИЯ 631 куб. м

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, из керамических плиток и линолеума.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 46

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	26,1 27,7 28,4
4 5 6	30,8 33,4 36,3
7 8 9	38,6 46,7 47,5
(к таблице 46)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	10
Стены	27
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	7
Кровля	8
Полы	8
Окна	5
Двери и ворота	4
Отделочные работы	5
Сантехнические работы	8
Электроосвещение	2
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ВОДОМАСЛОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Характеристика

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, полы цементные и из метлахских плиток.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 47

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	34,7
2	36,8
3	37,8
4	40,9
5	44,4
6	48,2
7	51,4
8	62,1
9	63,2
(к таблице 47)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	8
Стены	23
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	11
Кровля	3
Полы	4
Окна	3
Двери и ворота	3
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	7
Электроосвещение	2
Котельная	26
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТАРНЫЙ СКЛАД НА 130 БОЧЕК

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные.

Здание оборудовано вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 48

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	14,5 15,4 15,8
4 5 6	17,1 18,6 20,2
7 8 9	21,5 26,0 26,4
(к таблице 48)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	7
Стены	40
Покрытия	13
Кровля	8
Полы	8
Окна	7
Двери и ворота	3
Отделочные работы	1
Сантехнические работы	2
Электроосвещение	10
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТАРНЫЙ СКЛАД НА 100 БОЧЕК

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 49

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	17,0
2	18,0
3	18,5
4	20,1
5	21,8
6	23,6
7	25,2
8	30,4
9	30,9
(к таблице 49)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	14
Стены	37
Покрытия	10
Кровля	7
Полы	6
Окна	2
Двери и ворота	7
Отделочные работы	1
Сантехнические работы	2
Электроосвещение	9
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТАРНОЕ МАСЛОХРАНИЛИЩЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы цементные. Здание оборудовано электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 50

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8 9	20,4 21,6 22,2 24,1 26,1 28,4 30,2 36,5 37,1
(к таблице 50)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	10
Стены	35
Перегородки	3
Покрытия	19
Кровля	6
Полы	6
Окна	3
Двери и ворота	6
Отделочные работы	2
Электроосвещение	3
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ЛАБОРАТОРИЯ

Характеристика

Фундаменты сборные железобетонные и бетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы из керамических плиток и линолеума.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 51

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	32,8
2	34.8
3	35,8
4	38,7
5	42,0
6	45,6
7	48,5
8	58,7
9	59,7
(к таблице 51)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	18
Каналы и приямки	2
Стены	23
Перегородки	2
Перекрытия и покрытия	10
Кровля	8
Полы	6
Окна	5
Двери и ворота	3
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	15
Электроосвещение	3
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

УПРОЩЕННЫЙ ПРИЕМО-РАЗДАТОЧНЫЙ ПУНКТ

Характеристика

Бетонная площадка, фундаменты монолитные бетонные. Пункт оборудован стальными топливопроводами, насосами, гибкими шлангами.

Группа капитальности II

Таблица 52

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	1610
2	1710
3	1760
4	1900
5	2060
6	2240
7	2380
8	2880
9	2930


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Характеристика

Бетонная площадка. Три подземных резервуара по 25 куб. м.

Группа капитальности II

Таблица 53

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	44,1
2	46,7
3	48,1
4	52,0
5	56,4
6	61,3
7	65,3
8	78,9
9	80,3


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ

Характеристика

Два подземных резервуара емкостью по 10 м3. Монолитные железобетонные колодцы. Насосная установка СВН-80 с обвязкой и воронками.

Группа капитальности II

Таблица 54

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	1120
2	1190
3	1220
4	1320
5	1430
6	1560
7	1660
8	2010
9	2040


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НЕФТЕЛОВУШКА

Характеристика

Фундаменты бетонные монолитные, стенки корпуса железобетонные монолитные, покрытие сборное железобетонное.

Группа капитальности II

Таблица 55

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	2350
2	2490
3	2560
4	2770
5	3010
6	3270
7	3480
8	4210
9	4280
(к таблице 55)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	23
Стенки корпуса	42
Покрытия	4
Гидроизоляция корпуса	27
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, стены кирпичные, покрытия к перекрытия железобетонные сборные и монолитные, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией и электроосвещением

Группа капитальности II

Таблица 56

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	25,4
2	26,9
3	27,7
4	30,0
5	32,5
6	35,3
7	37,6
8	45,5
9	46,2
(к таблице 56)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	38
Металлоконструкции	5
Стены	18
Перекрытие и покрытие	8
Кровля	8
Полы	6
Проемы	4
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	4
Электроосвещение	4
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАЗЕМНАЯ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАПРАВКИ САМОЛЕТОВ (ЦЗС) АВИАТОПЛИВОМ

Характеристика

Для заправки самолетов одним сортом авиатоплива без применения передвижных топливозаправщиков, производительность системы 30 - 60 куб. м / ч.

Таблица 57

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 1 КОМПЛЕКТ ЦЗС В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	7900
2	8400
3	8600
4	9300
5	10100
6	11000
7	11700
8	14100
9	14400
(к таблице 57)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Стальные горизонтальные резервуары емкостью 75 куб. м (6 шт.)	29
Насосная установка	4
Раздаточная фильтрационная установка Приемная фильтрационная установка	2 2
Заправочный пункт производительностью 500 л/мин	2
Заправочный пункт производительностью 1000 л/мин	2
Установка насосного агрегата обратного слива Комплект разборного трубопровода РТ-100 - 1,5 (1500 м)	2 43
Обвалование	10
Выпуск поверхностных вод из обвалования	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

VI. ЗДАНИЯ ПОДСОБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВВОДНОЕ УКАЗАНИЕ

В настоящем отделе приведены таблицы для определения восстановительной стоимости складов технического имущества площадью 1 100 и 2 300 кв. м и склад центральный и авиадвигателей.

Пример пользования сборником.

Требуется определить восстановительную стоимость склада технического имущества площадью 2300 Л(2 объемом 18890 куб. м. Аэропорт расположен в 4-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно таблице 58, помещенной в настоящем отделе, и в соответствии с «Общими указаниями» (п. 9) полная восстановительная стоимость составит

17,5 х 18890 х 0,99 = 327269 руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Конструктивные элементы здания и работы	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	10	5	0.50
Каналы	2	5	0,10
Металлоконструкции	8	2	0.16
Железобетонные конструкции Стены	4 18	2 10	0,08 1,80
Перекрытия и покрытие Кровля	17 8	4 40	0,68 3,20
Окна	3	30	0,90
Двери и ворота	3	40	1,20
Полы	11	50	5,50
Перегородки	1	20	0,20
Отделочные работы	3	60	1,80
Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	7 2	50 50	3,50 1,00
Связь и радиофикация Прочие работы	1 2	30 20	0,30 0,40
Итого	100		21,32
Общий физический износ здания составляет 21,32 %, что от полной восстановительной стоимости здания в денежном выражении будет равно

327269 х 0,2132 = 69775 руб., с округлением 70 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

VI. ЗДАНИЯ ПОДСОБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА ПЛОЩАДЬЮ 1100 И 2300 кв. м

Характеристика зданий

Фундаменты монолитные бетонные и сборные железобетонные, каркасы железобетонные, стены панельные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 58

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Склады площадью в кв. м
	1100	2300
1	19,6	14,8
2	20,8	15,7
3	21,4	16,1
4	23,1	17.5
5	25.1	18,9
6	27.2	20,6
7	29,0	21,9
8	35,1	26,5
9	35,7	26,9
(к таблице 58)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных	Склады площадью в кв. м
элементов и работ	1100	2300
Фундаменты	12	10
Каналы и приямки	2	2
Железобетонные конструкции (каркас)	2	4
Металлоконструкции	8	8
Стены	17	18
Перегородки	1	1
Покрытия	16	17
Кровли	6	8
Полы	11	11
Окна	3	3
Двери и ворота	4	3
Отделочные работы	2	3
Сантехнические работы Электроосвещение	9 3	7 2
Радио, связь и электрочасы Прочие работы	2 2	1 2
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

VI. ЗДАНИЯ ПОДСОБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДА И АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

Характеристика

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытие железобетонное сборное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 59

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	17,9
2	19,0
3	19,5
4	21,1
5	22,9
6	24,9
7	26,5
8	32,0
9	32,6
(к таблице 59)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	14
Стены	29
Перегородки	1
Перекрытия и покрытия	21
Кровля	11
Окна	3
Двери и ворота.	3
Полы	5
Отделочные работы	2
Сантехнические работы	4
Электроосвещение	1
Телефон, радио	1
Прочие работы.	5
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

Общие указания

Порядок пользования сборником

I. Летные поля и искусственные покрытия взлетно-посадочных полос (ВПП), рулежных дорожек (РД), мест стоянок (МС), перрона и площадей

II. Здания для обслуживания пассажирских и грузовых перевозок

III. Здание для технического обслуживания самолетов

IV. Сооружения для средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением

V. Сооружения обеспечения горюче-смазочными материалами

VI. Здания подсобного назначения


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. Летные поля и искусственные покрытия взлетно-посадочных полос (ВПП), рулежных дорожек (РД), мест стоянок (МС), перрона и площадей

Вводные указания

Пример пользования сборником

Таблица 1. Летные поля аэродромов классов А, Б, В, Г

Таблица 2. Летные поля аэродромов класса Д

Таблица 3. Взлетно-посадочные полосы (ВПП) с цементно-бетонным покрытием

Таблица 4. Рулежные дорожки (РД) с цементно-бетонным покрытием

Таблица 5. Места стоянок самолетов (МС), перроны и другие площадки на аэродромах класса А, Б и В

Таблица 6. Места стоянок самолетов (МС), перроны и другие площадки на аэродромах класса Г и Д

Таблица 9. Усиление слоем асфальтобетона цементно-бетонных покрытий аэродромов

Таблица 10. Взлетно-посадочные полосы с металлическим покрытием без искусственного основания

Таблица 11. Взлетно-посадочные полосы с металлическим покрытием по грунтощебеночному основанию


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. Здания для обслуживания пассажирских и грузовых перевозок

Вводные указания

Пример пользования сборником

Таблица 12. Аэровокзалы на 50, 100, 200, 400 и 700 пассажиров в час.

Таблица 13. Пассажирские здания

Таблица 14. Багажные павильоны

Таблица 15. Здания грузовых перевозок на 60 И 120 г с холодильными установками


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. Здание для технического обслуживания самолетов

Вводные указания

Пример пользования сборником

Таблица 16. Ангарные корпуса авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме более 150 тыс. куб. м

Таблица 17. Ангарные корпуса авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме от 100 до 150 тыс. куб. м

Таблица 18. Ангарные корпуса авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме от 40 до 100 тыс. куб. м

Таблица 19. Ангарные корпуса авиационно-технической базы (АТБ), при строительном объеме от 30 до 40 тыс. куб. м

Таблица 20. Ангары - укрытия на один и два самолета

Таблица 21. Корпус вспомогательного производства

Таблица 22. Здание для технических бригад у перрона и на местах стоянок

Таблица 23. Здания технических служб площадью 600 кв. м и 1000 кв. м

Таблица 24. Здание мастерских и технических служб (полезная площадь 2100 кв. м)

Таблица 25. Здание мастерских и технических служб (полезная площадь 3500 кв. м)

Таблица 26. Здание тренажера для одного и двух самолетов


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. Сооружения для средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением

Вводные указания

Таблица 27. Командно-диспетчерские пункты (КДП)

Таблица 28. Автоматизированные приводные радиомаркерные пункты с АПР-7 И АПР-8

Таблица 29. Установка курсового и глиссадного радиомаяков СП-50М в сооружении VI

Таблица 30. Установка курсового и глиссадного радиомаяков СП-50М в сооружении V

Таблица 31. Установка курсового и глиссадного радиомаяков СП-50М сооружении типа «ТЕПЛЯК»

Таблица 32. Стартовый диспетчерский и метеонаблюдательный пункт

Таблица 33. Здание установки изделия «САТУРН» с котельной и без котельной

Таблица 34. Установка оборудования метеорадиолокатора МРЛ-1 «ОБЛАКО - Б» на эстакаде

Таблица 35. Агрегатные, отдельно стоящие здания


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. Сооружения обеспечения горюче-смазочными материалами

Вводные указания

Таблица 36. Казематный вертикальный металлический резервуар

Наземные и подземные металлические резервуары емкостью 75, 50, 25 и 10 куб. м

Характеристики резервуаров

Таблица 37. Емкости резервуаров с противокоррозионным покрытием в руб.

Таблица 38. Емкости резервуаров без противокоррозионного покрытия в руб.

Таблица 39. Насосные станции складов ГСМ

Таблица 40. Прирельсовый маслослив

Таблица 41. Трубопроводы

Таблица 42. Разгрузочные платформы на один и два вагона прирельсового маслослива

Таблица 43. Сблокированное производственное здание ГСМ тип I (водомаслостанция, котельная и тарный склад), объем здания 1568 куб. м

Таблица 44. Сблокированное производственное здание тип II (водомаслостанция, котельная и тарный склад), объем здания 2453 куб. м

Таблица 45. Водомаслостанция тип I. Объем здания 959 куб. м

Таблица 46. Водомаслостанция тип II. Объем здания 631 куб. м

Таблица 47. Водомаслонагревательная станция

Таблица 48. Тарный склад на 130 бочек

Таблица 49. Тарный склад на 100 бочек

Таблица 50. Тарное маслохранилище

Таблица 51. Лаборатория

Таблица 52. Упрощенный приемо-раздаточный пункт

Таблица 53. Автозаправочная станция

Таблица 54. Устройство для слива отстоя из топливозаправщиков

Таблица 55. Нефтеловушка

Таблица 56. Станция пожаротушения

Таблица 57. Наземная упрощенная система централизованной заправки самолетов (ЦЗС) авиатопливом


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

VI. Здания подсобного назначения

Вводное указание

Таблица 58. Склады технического имущества площадью 1100 и 2300 кв. м

Таблица 59. Здание центрального склада и авиадвигателей


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели стоимости специальных зданий и сооружений аэропортов Гражданской авиации и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости для зданий и сооружений общего назначения, входящие в состав аэропортов, как-то: жилых и общественных, зданий транспорта и связи, водопроводно-канализационных сооружений и др., следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по девяти территориальным поясам. Распределение республик, краев и областей СССР по территориальным поясам приведено в Общей части к сборникам.

3. Восстановительные стоимости по 10-му территориальному поясу надлежит принимать по стоимости для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

4. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и различного рода затраты, как-то: затраты, связанные с производством работ в зимнее время; затраты на проектно-изыскательские работы; на содержание дирекции строящегося предприятия и технадзора; льготы, выплачиваемые строительным организациям, а также затраты по III части сводных смет за вычетом возвратных сумм и др.

5. Восстановительная стоимость отдельных зданий аэропортов включает в себя стоимость общестроительных, внутренних санитарно-технических и электроосветительных работ и стоимость установки телефонов, электрочасов и радио общего назначения.

Затраты на внешнее благоустройство в восстановительную стоимость не включены.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

6. Определение объемов зданий и сооружений следует производить, руководствуясь указаниями Общей части к сборникам.

7. Восстановительная стоимость определена для II климатического района. Показатели стоимости для других климатических районов надлежит определять путем применения к восстановительной стоимости следующих поправочных коэффициентов:

Таблица 1

	Коэффициенты
Климатические районы	для здании	для сооружении
I	1,02	1,03
III	0,99	0,99
IV	0,98	0,98
Деление территории СССР па климатические районы приведено в Общей части к сборникам.

8. Для зданий, приведенных в таблицах сборника, указана группа капитальности, соответствующая характеристике, помещенной в тексте к таблицам.

При других фактических характеристиках зданий и сооружений необходимо вводить следующие поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости.

Для аэровокзалов, пассажирских зданий и багажных павильонов принимать коэффициенты по табл. 2.

Для остальных зданий и сооружении (производственных) по табл. 3.

Классификация зданий по группам капитальности помещена в Общей части ко всем сборникам.

9. Полная восстановительная стоимость здания или сооружения определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на их общий объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в настоящих указаниях (табл. 1, 2 и 3).

Таблица 2

Общественные здания

	Коэффициенты для перехода к другим группам капитальности
Группа капитальности	I	II	III	IV	V	VI
I	1,00	0,95	0,89	0,80	0,73	0,67
II	1,05	1,00	0,94	0,84	0,77	0,71
III	1,12	1,06	1,00	0,90	0,82	0,75
IV	1.25	1,19	1,11	1,00	0,91	0,84
V	1,37	1,30	1,22	1,10	1,00	0,95
VI	1,49	1,41	1,34	1,19	1,05	1,00
Производственные здания

	Коэффициенты для перевода к другим группам капитальности
Группа капитальности	I	II	III	IV	V
I	1,00	0,96	0,85	0,70	0,66
II	1,04	1,00	0.89	0,73	0,69
III	1,18	1,13	1,00	0,83	0,78
IV	1,43	1,37	1,21	1,00	0,94
V	1,52	1,45	1,29	1,06	1,00
10. В восстановительную стоимость зданий и сооружений не включены фундаменты под оборудование, стоимость которых учитывается при переоценке оборудования.

11. Примеры пользования сборником приведены в вводных указаниях к отделам.

Физический износ здании и сооружений определяется инвентаризационными комиссиями на месте. Для упрощения определения общего процента физического износа к оценочным таблицам прилагаются разбивки на удельные веса конструктивных элементов и видов работ.

12. В таблицах сборника восстановительная стоимость конструктивных элементов зданий и сооружений, а также видов работ принята с округлениями.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для переоценки стоимости аэродромов в зависимости от класса и характера выполненных работ.

Показатели восстановительной стоимости аэродромов разработаны по элементам, что позволяет объединять в общую стоимость те виды работ, которые осуществлены на аэродроме.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется переоценить аэродром при следующих данных:

•	аэродром класса В;

•	территориальный пояс - 5;

•	климатический район - III;

•	площадь летного поля - 110 га;

•	искусственные покрытия - цементно-бетонные;

•	ВПП площадью 130000 кв. м, из них с толщиной покрытия 22 см - 90000 кв. м и толщиной 24 см - 40000 кв. м;

•	РД площадью 32000 кв. м, толщина покрытия 26 см;

•	МС и перрон площадью 50000 кв. м, толщина покрытия 24 см.

Все покрытие МС и перрона усилено трехслойным асфальтобетоном.

Основание песчаное толщиной 24 см.

Укрепленные обочины РД цементно-бетонные - 12000 кв. м при толщине 14 см. Основание песчаное толщиной 12 см.

Переходные полосы из грунтощебня толщиной 20 см, площадью 8000 кв. м.

На 45 га летного поля и 5 га на площади искусственных покрытий ППП произведена рубка леса и кустарника.

На летном поле снесено сооружений общим объемом 1600 куб. м.

Выплачена компенсация за 50 га пахотной земли на летном поле.

Произведен на летном поле демонтаж и монтаж 2,5 км ЛЭП.

Протяженность закрытых водостоков 9800 м.

Уложено металла на штыревые соединения на ВПП 31 т, РД 8 г и МС и перроне 12 т.

Уложено металла на армирование каркасом покрытия РД 5 г.

По песчаному основанию всех искусственных покрытий уложена бумага, пропитанная битумом.

Пользуясь таблицами настоящего отдела, а также «Общими указаниями» к сборнику (п. 9), производим следующие вычисления.

1. По летному полю

Определяем восстановительную стоимость летного поля из заданных условий:

[(5575 х 110) + (720 х 45) + (137 х 16) + (1330 50) + (515 х 25)] х 0,99 = 719945 руб., с округлением 720 тыс. руб.

где 5 575 - стоимость 1 га по табл. 1 в руб.

720 - стоимость корчевки леса на площади 1 га по табл. 7 в руб.

137 - стоимость сноса зданий и сооружений объемом 100 куб. м по табл. 7 в руб.

1330 - стоимость компенсации за 1 га пахотной земли по табл. 7 в руб.

515 - стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП по табл. 7 в руб.

0,99 - коэффициент для III климатического района.

Определяем физический износ летного поля, исходя из инвентаризационных данных, согласно которым поврежден дерновой покров общей площадью 5,5 га, что в денежном выражении по данным табл. 1 составит

595 х 5,5 - 0,99 = 32398 руб., с округлением 32 тыс. руб.

2. По ВПП

Цементно-бетонные покрытия толщиной 22 см:

(900 х 1325) + (50,4 х 2 х 900) =1283 220 руб.

Цементно-бетонные покрытия толщиной 24 см:

(400 х 1325) + (50,4 х 4 х 400) =610640 руб.

Итого по цементно-бетонным покрытиям ВПП:

1283220 + 610640 = 1893860 руб., с округлением 1894 тыс. руб.,

где 1325 - стоимость 100 кв. м покрытия толщиной 20 см по табл. 3 в руб.

50,4 - стоимость 100 м2 слоя бетона толщиной 10 мм по табл. 3 в руб.

Песчаное основание (дополнительно)

(9,9 х 4 х 1300) =51480 руб., с округлением 51 тыс. руб.

Уменьшение земляных работ (вся ВПП в насыпи).

Для части ВПП с толщиной покрытия 22 см

900 х 1,5 х 6 = 8100 руб.

Для части ВПП с толщиной покрытия 24 см

400 х 1,5 х 8 = 4800 руб.

Всего изменений в стоимости земляных работ

8100 + 4800 = 12900 руб.

Рубка леса для площади ВПП

5 х 720 = 3600 руб.

Металл на штыревые соединения

31 х 280 = 8700 руб.

Прокладка из бумаги, пропитанной битумом

1300 х 19 = 24700 руб.

Всего по ВПП

[(1894 + 51 + 3,6 + 8,7 + 24,7) - 12,9] х 0,99 = 1949410 руб., с округлением 1950 тыс. руб.

Для определения износа цементно-бетонного покрытия необходимо определить в натуре площадь плит, подлежащих замене, в процентах от площадей ВПП. Если износ составит 5 % площади (на концевых участках), то физический износ покрытия ВПП в денежном выражении будет равен

610640 х 0,05 х 0,99 = 30,23 тыс. руб., с округлением 30 тыс. руб.

3. По РД

Цементно-бетонное покрытие

(320 х 1366) + (50,4 х 6 х 320) =533888 руб., с округлением 534 тыс. руб.,

где 1 366 - стоимость 100 кв. м покрытия по табл. 4 в руб.;

50,4 - стоимость 100 кв. м слоя бетона толщиной 10 мм по табл. 4 в руб.

Песчаное основание (дополнительно)

4 х 9,9 х 320 = 12670 руб., с округлением 13 тыс. руб.

Дополнительные земляные работы (все РД в выемках)

320 х 1,5 х 10 = 4800 руб., с округлением 5. тыс. руб.

Металл на штыревые соединения

8 х 280 =2240 руб., с округлением 2 тыс. руб.

Прокладка из бумаги

320 х 19=6080 руб., с округлением 6 тыс. руб.

Металл на армирование каркасом

5 х 370 = 1850 руб., с округлением 2 тыс. руб.

Всего по РД

(534 + 13 + 5 + 2 + 6 + 2) х 0,99 = 556380 руб., с округлением 556 тыс. руб.

Если по инвентаризационным данным установлен износ 7 % покрытий РД, то в денежном выражении это составит

534 х 0,07 х 0,99 = 37 тыс. руб.

4. По МС и перрону

Цементно-бетонное покрытие

(500 х 1446) + (50,4 х 4 х 500) = 824 тыс. руб.,

где 1 446 - стоимость 100 кв. м цементно-бетонного покрытия по табл. 5 в руб.;

50,4 - стоимость 100 кв. м бетона толщиной 10 мм по табл. 5 в руб.

Асфальтобетонное покрытие

500 х (1188 - 170) = 509 тыс. руб.

где 1188 - стоимость 100 кв. м трехслойного асфальтобетонного покрытия по табл. 9 в руб.;

170 - стоимость 100 кв. м сопряжении по табл. 9 в руб.

Песчаное основание (дополнительно)

500 х 9,9 х 4 = 19800 руб., с округлением 20 тыс. руб.

Дополнительные земляные работы (все МС и перрон в выемках)

500 х 1,5 х 8 = 6 тыс. руб.

Металл на штыревые соединения

12 х 280 = 3360 руб., с округлением 3 тыс. руб.

Прокладка из бумаги

500 х 19 = 9500 руб., с округлением 10 тыс. руб.

Всего по МС и перрону

(824 + 509 + 20 + 6 + 3 +10) х 0,99 = 1358 тыс. руб.

По МС и перрону износ асфальтобетонных покрытий составил 10 % площади. В денежном выражении будет равно

509 х 0,1 х 0,99 = 50 тыс. руб.

5. По укрепленным обочинам РД

Цементно-бетонное покрытие

(120 х 1060) - (50,4 х 6 х 120) = 90912 руб., с округлением 91 тыс. руб.

Песчаное основание

(120 х 195) - (120 х 9,9 х 8) = 13896 руб., с округлением 14 тыс. руб.

Земляные работы

120 х 1,5 х 26 = 4680 руб., с округлением 5 тыс. руб.

Итого по укрепленным обочинам РД

(91 + 14 + 5) х 0,99 = 108,9 тыс. руб., с округлением 109 тыс. руб.

Износ покрытия полосы установлен в размере 15 %.

В денежном выражении износ будет равен

91-0,15-0,99=13,51 тыс. руб., с округлением 14 тыс. руб.

6. По водостокам и дренажам

Протяженность закрытых водостоков 9800 м.

98 х 5290 х 0,99 = 513236 руб., с округлением 513 тыс. руб.

Износ определен в размере 6 %.

Износ в денежном выражении

513 х 0,06 = 30,78 тыс. руб., с округлением 31 тыс. руб.

7. По переходным грунтощебеночным полосам

Площадь полос 8000 кв. м

80 х 317 х 0,99 =25106 руб., с округлением 25 тыс. руб.

Износ полос определен в размере 40 %.

В денежном выражении составит

25 х 0,4 = 10 тыс. руб.

В целом по аэродрому

Элементы аэродрома	Общая восстановительная стоимость в тыс. руб.	Стоимость износа в тыс. руб.
Летное поле	720	32
ВПП	1950	30
РД	556	37
МС и перрон	1358	50
Укрепленные обочины РД	109	14
Водостоки к дренажи	513	31
Переходные полосы	25	10
Итого	5231	204


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ АЭРОДРОМОВ КЛАССОВ А, Б, В, Г

Характеристика

Верхний слон - травяной и дерновый покров. Основание - естественный уплотненный грунт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 га ЛЕТНОГО ПОЛЯ В РУБ.

Таблица 1

Территориальные	При полном	В том числе
пояса	комплекте	земляные	агротехнические
	работ	работы	мероприятия
1	4355	3890	465
2	4613	4120	493
3	4747	4240	507
4	5139	4590	549
5	5575	4980	595
6	6060	5410	650
7	6450	5760	690
8	7830	7000	830
9	7930	7080	850
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ АЭРОДРОМОВ КЛАССА Д

Характеристика

Верхний слой - травяной и дерновый покров. Основание - естественный уплотненный грунт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 га ЛЕТНОГО ПОЛЯ В РУБ.

Таблица 2

Территориальные	При полном	В том числе
пояса	комплекте	земляные	агротехнические
	работ	работы	мероприятия
1	2930	2700	230
2	3104	2860	244
3	3191	2940	251
4	3461	3190	271
5	3754	3460	294
6	4070	3750	320
7	4340	4000	340
8	5242	4830	412
9	5329	4910	419
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ (ВПП) С ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристика

Цементно-бетонные покрытия на песчаном и песчано-гравийном основании.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Таблица 3

	При полном комплексе работ	о том числе	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль- ные пояса	на песча- ном ос-	на песча- но-гра-	Земля- ные	Основание толщиной	Цемент- нобетон-	Цемент- нобетон-	Песчаное основа-	Песча- но-гра-	Земля- ные
	новании	вийном основа- нии	работы	на песча- ном ос- новании	на песча- но-гра- вийном основа- нии	ное покрытие толщ. 20 см, бетон М-45/350	ное покрытие	ние	вийное основа- нии	работы
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1037	1081	55	152	196	830	39,4	7,7	9,7	1,2
2	1099	1146	58	161	208	880	41,8	8,2	10,3	1,3
3	1136	1184	60	166	214	910	42,9	8,4	10,6	1.3
4	1224	1276	65	179	231	960	46,5	8,1	11,4	1,4
5	1325	1381	70	195	251	1060	50,4	9,9	12,4	1,5
6	1437	1498	76	211	272	1150	54,8	10,7	13,5	1,7
7	1536	1601	81	225	290	1230	58,3	11,4	14,4	1,8
8	1860	1939	98	272	351	1490	70,5	13.8	17,4	2,1
9	1887	1967	100	277	357	1510	71,7	14,0	17,7	2,2
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 3-6

Стоимость выполненных работ, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость цементно-бетонных покрытий

Таблица 8

	Стоимость водостоков	Стоимость армирования покрытия на 1 т арматуры в руб.	Стоимость 100 кв. м прослойки в руб.	Стоимость 100 кв. м
Территориаль- ные пояса	и дренажей на 100 м закрытого водостока в руб.	штыревые соединения плит	армирова- ние сеткой	армирова- ние каркасом	армирова- ние высо- копрочной проволокой (струно-бетон)	битумно- песчаной	из бумаги, пропитан- ный битумом	переходной грунто-щебеноч- ной полосы толщиной 20 см в руб.
1	4130	219	262	289	880	62	15	248
2	4380	232	278	306	940	66	16	263
3	4500	239	286	315	960	68	16	270
4	4870	258	309	341	1040	73	18	293
5	5290	260	335	370	1130	79	19	317
6	5740	304	364	402	1230	86	21	345
7	6100	324	388	428	1310	92	22	367
8	7400	392	469	517	1580	111	27	444
9	7500	399	477	526	1610	113	27	451


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

РУЛЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ (РД) С ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристика

Цементно-бетонные покрытия на песчаном и песчано-гравийном основании.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Таблица 4

	При полном комплексе работ	о том числе	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль- ные пояса	на песча- ном ос-	на песча- но-гра-	Земля- ные	Основание толщиной	Цемент- нобетон-	Цемент- нобетон-	Песчаное основа-	Песча- но-гра-	Земля- ные
	новании	вийном основа- нии	работы	на песча- ном ос- новании	на песча- но-гра- вийном основа- нии	ное покрытие толщ. 20 см, бетон М-45/350	ное покрытие	ние	вийное основа- нии	работы
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1069	1113	87	152	.196	830	39.4	7,7	9,7	1,2
2	1133	1180	92	161	208	880	41,8	8,2	10,3	1,3
3	1171	1219	95	166	214	910	42,9	8,4	10.6	1,3
4	1262	1314	103	179	231	980	46,5	9,1	11.4	1,4
5	1366	1422	111	195	251	1060	50,4	9,9	12,4	1,5
6	1482	1543	121	211	272	1150	54,8	10,7	13,5	1,7
7	1584	1649	129	225	290	1230	58,3	11,4	14,4	1,8
8	1918	1997	156	272	351	1490	70,5	13,8	17,4	2,1
9	1945	2025	158	277	357	1510	71,7	14,0	17,7	2,2
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 3-6

Стоимость выполненных работ, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость цементно-бетонных покрытий

Таблица 8

	Стоимость водостоков	Стоимость армирования покрытия на 1 т арматуры в руб.	Стоимость 100 кв. м прослойки в руб.	Стоимость 100 кв. м
Территориаль- ные пояса	и дренажей на 100 м закрытого водостока в руб.	штыревые соединения плит	армирова- ние сеткой	армирова- ние каркасом	армирова- ние высо- копрочной проволокой (струно-бетон)	битумно- песчаной	из бумаги, пропитан- ный битумом	переходной грунто-щебеноч- ной полосы толщиной 20 см в руб.
1	4130	219	262	289	880	62	15	248
2	4380	232	278	306	940	66	16	263
3	4500	239	286	315	960	68	16	270
4	4870	258	309	341	1040	73	18	293
5	5290	260	335	370	1130	79	19	317
6	5740	304	364	402	1230	86	21	345
7	6100	324	388	428	1310	92	22	367
8	7400	392	469	517	1580	111	27	444
9	7500	399	477	526	1610	113	27	451


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

МЕСТА СТОЯНОК САМОЛЕТОВ (МС), ПЕРРОНЫ И ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ НА АЭРОДРОМАХ

КЛАССА А, Б и В

Характеристика

Цементно-бетонные покрытия на песчаном и песчано-гравийном основании

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Таблица 5

	При полном комплексе работ	о том числе	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль- ные пояса	на песча- ном ос-	на песча- но-гра-	Земля- ные	Основание толщиной	Цемент- нобетон-	Цемент- нобетон-	Песчаное основа-	Песча- но-гра-	Земля- ные
	новании	вийном основа- нии	работы	на песча- ном ос- новании	на песча- но-гра- вийном основа- нии	ное покрытие толщ. 20 см, бетон М-45/350	ное покрытие	ние	вийное основа- нии	работы
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1131	1175	149	152	196	830	39,4	7,7	9,7	1,2
2	1199	1246	158	161	208	880	41,8	8,2	10,3	1,3
3	1228	1276	162	166	214	900	42,9	8,4	10,6	1,3
4	1335	1387	176	179	231	980	46,5	9.1	11,4	1,4
5	1446	1502	191	195	251	1060	50,4	9,9	12,4	1,5
6	1568	1629	207	211	272	1150	54,8	10,7	13,5	1,7
7	1676	1741	221	225	290	1230	58,3	11,4	14,4	1,8
8	2029	2108	267	272	351	1490	70.5	13,8	17,4	2,1
9	2058	2138	271	277	357	1510	71,7	14,0	17,7	2,2
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 3-6

Стоимость выполненных работ, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость цементно-бетонных покрытий

Таблица 8

	Стоимость водостоков	Стоимость армирования покрытия на 1 т арматуры в руб.	Стоимость 100 кв. м прослойки в руб.	Стоимость 100 кв. м
Территориаль- ные пояса	и дренажей на 100 м закрытого водостока в руб.	штыревые соединения плит	армирова- ние сеткой	армирова- ние каркасом	армирова- ние высо- копрочной проволокой (струно-бетон)	битумно- песчаной	из бумаги, пропитан- ный битумом	переходной грунто-щебеноч- ной полосы толщиной 20 см в руб.
1	4130	219	262	289	880	62	15	248
2	4380	232	278	306	940	66	16	263
3	4500	239	286	315	960	68	16	270
4	4870	258	309	341	1040	73	18	293
5	5290	260	335	370	1130	79	19	317
6	5740	304	364	402	1230	86	21	345
7	6100	324	388	428	1310	92	22	367
8	7400	392	469	517	1580	111	27	444
9	7500	399	477	526	1610	113	27	451


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

МЕСТА СТОЯНОК САМОЛЕТОВ (МС), ПЕРРОНЫ И ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ НА АЭРОДРОМАХ КЛАССА Г и Д

Характеристика

Цементно-бетонные покрытия па песчаном и песчано-гравийном основании

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Таблица 6

	При полном комплексе работ	о том числе	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль- ные пояса	на песча- ном ос-	на песча- но-гра-	Земля- ные	Основание толщиной	Цемент- нобетон-	Цемент- нобетон-	Песчаное основа-	Песча- но-гра-	Земля- ные
	новании	вийном основа- нии	работы	на песча- ном ос- новании	на песча- но-гра- вийном основа- нии	ное покрытие толщ. 20 см, бетон М-45/350	ное покрытие	ние	вийное основа- нии	работы
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1088	1132	100	152	196	830	39,4	7,7	9,7	1,2
2	1153	1200	112	161	208	880	41,8	8,2	10,3	1,3
3	1192	1240	116	166	214	910	42,9	8,4	10,6	1,3
4	1284	1336	125	179	231	980	46,5	9,1	11.4	1,4
5	1391	1487	136	195	251	1060	50,4	9,9	12,4	1,5
6	1508	1569	147	211	272	1150	54,8	10,7	13,5	1,7
7	1612	1677	157	225	290	1230	58,3	11,4	14,4	1,8
8	1952	2031	190	272	351	1490	70,5	13,8	17,4	2,1
9	1980	2060	193	277	357	1510	71,7	14,0	17,7	2,2
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 1-6

Стоимость выполненных работ и произведенных затрат, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость летных полей и цементно-бетонных покрытии

Таблица 7

Территориальные пояса	Стоимость рубки и корчевки леса и кустарника на площади 1 га в руб.	Стоимость сноса 100 куб. м зданий и сооружений в руб.	Стоимость компенсации 1 га пахотной земли в руб.	Стоимость демонтажа и монтажа 100 м ЛЭП в руб.	Стоимость подъема 100 опор ЛЭП и линий связи в руб.
1	565	107	1040	402	1180
2	599	113	1100	426	1250
3	620	117	ИЗО	438	1290
4	670	126	1230	474	1390
5	720	137	1330	515	1510
6	790	149	1450	559	1640
7	840	158	1540	595	1750
8	1010	192	1860	720	2110
9	1030	195	1890	730	2150
ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 3-6

Стоимость выполненных работ, указанных в настоящей таблице, включать в общую восстановительную стоимость цементно-бетонных покрытий

Таблица 8

	Стоимость водостоков	Стоимость армирования покрытия на 1 т арматуры в руб.	Стоимость 100 кв. м прослойки в руб.	Стоимость 100 кв. м
Территориаль-  ные пояса	и дренажей на 100 м закрытого водостока в руб.	штыревые соединения плит	армирова- ние сеткой	армирова- ние каркасом	армирова- ние высо- копрочной проволокой (струно-бетон)	битумно- песчаной	из бумаги, пропитан- ный битумом	переходной грунто-щебеноч- ной полосы толщиной 20 см в руб.
1	4130	219	262	289	880	62	15	248
2	4380	232	278	306	940	66	16	263
3	4500	239	286	315	960	68	16	270
4	4870	258	309	341	1040	73	18	293
5	5290	260	335	370	1130	79	19	317
6	5740	304	364	402	1230	86	21	345
7	6100	324	388	428	1310	92	22	367
8	7400	392	469	517	1580	111	27	444
9	7500	399	477	526	1610	113	27	451


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

УСИЛЕНИЕ СЛОЕМ АСФАЛЬТОБЕТОНА ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИИ АЭРОДРОМОВ

Характеристика

Цементно-бетонное покрытие, усиленное трехслойным асфальтобетоном.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м АСФАЛЬТОБЕТОННОГО СЛОЯ В РУБ.

Таблица 9

		В том числе	Добавлять или исключать из каждые 10 мм изменения толщины слоя
Территориаль-  ные пояса	При полном комплексе работ	верхний слой мелко- зернистого асфальто- бетона тол- щиной 5 см	нижний слой крупнозер- нистого ас- фальтобето- на толщиной 10 см	сопряжения (пандусы)	ремонт и выравнива- ние покрытий	верхний мелкозерни- стый слой асфальто- бетона	нижний крупнозер- нистые слои асфальто- бетона
1	925	267	481	133	44	53,4	48,1
2	981	283	510	141	47	56,6	51,0
3	1008	291	524	145	48	58,2	52,4
4	1092	315	568	157	52	63,0	58,8
5	1188	342	620	170	56	68,4	61,6
6	1287	371	670	185	61	74,2	66,9
7	1367	395	710	197	65	79,0	71,2
8	1655	478	860	238	79	95,6	86,1
9	1688	486	880	242	80	97,2	87,5


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО ОСНОВАНИЯ

Характеристика

Металлическое покрытие по спланированному и уплотненному грунту.

Таблица 10

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Территориальные	При полном	В том числе
пояса	комплекте	грунтовое	металлическое
	работ	основание	покрытие
1	749	19	730
2 3	790 811	20 21	770 790
4	882	22	860
5	954	24	930
6	1036	26	1010
7 8	1108 1344	28 34	1080 1310
9	1365	35	1330


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

I. ЛЕТНЫЕ ПОЛЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП), РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК (РД), МЕСТ СТОЯНОК (МС), ПЕРРОНА И ПЛОЩАДЕЙ

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ ПО ГРУНТОЩЕБЕНОЧНОМУ ОСНОВАНИЮ

Характеристика

Металлическое - покрытие по грунтощебеночному основанию с устройством перехода от существующего бетонного к металлическому покрытию.

Таблица 11

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 100 кв. м ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Территориальные	При полном	В том числе
пояса	комплекте	подготовительные	грунтощебеночное	металлические
	работ	и земляные работы	основание	покрытия
1 2 3 4	1219 1290 1326 1434	72 76 78 85	457 484 498 539	690 730 750 810
5	1557	92	585	880
6 7 8 9	1690 1797 2179 2211	100 107 129 131	640 680 820 830	950 1010 1230 1250


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для переоценки зданий обслуживания пассажирских и грузовых перевозок:

аэровокзалы с пропускной способностью 50, 100, 200, 400 и 700 " пассажиров в час;

пассажирские здания на 300, 500 и 700 пассажиров в час;

багажные павильоны на 100 и 300 пассажиров в час;

здания грузовых перевозок на 60 и 120 г с холодильными установками.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется определить восстановительную стоимость пассажирского здания на 500 пассажиров объемом 20260 куб. м. Аэропорт расположен в 4-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно табл. 13, помещенной в настоящем отделе, и в соответствии с «Общими указаниями» (п. 9) стоимость 1 м3 здания составит

26 х 0,99 = 25,74 руб.

Полная восстановительная стоимость

25,74 х 20260 = 521492 руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Конструктивные элементы здания и работы	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	10	5	0,50
Железобетонные конструкции	9	5	0.45
Стены	5	10	0.50
Перегородки	2	20	0,40
Перекрытия и покрытия Кровля	11 7	5 40	0,55 2,80
Полы	10	50	5,00
Окна	1	30	0,30
Витражи	11	10	1,10
Двери	1	40	0,40
Подвесной потолок Отделочные работы	11 6	40 60	4,40 3,60
Внутренние сантехнические работы.	8	50	4,00
Электроосвещение	3	50	1.50
Телефон, радио, электрочасы	1	30	0,30
Прочие работы	4	20	0,80
Итого	100		26.60
Общий физический износ здания составляет 26,6 %, что от полной восстановительной стоимости здания будет равно

521492 х 0,266 = 138717 руб., с округлением 139 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

АЭРОВОКЗАЛЫ НА 50, 100, 200, 400 И 700 ПАССАЖИРОВ В ЧАС

Характеристики зданий

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, каркасы сборные железобетонные в аэровокзалах на 200, 400 и 700 пассажиров, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные, полы цементные, мозаичные, из линолеума, метлахских и поливинилхлоридных плиток.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, электроосвещением, радио, телефоном и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 12

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные	Аэровокзалы с пропускной способностью пассажиров в час
пояса	50	100	200	400	700
1	31,8	32,4	32,5	30,2	35,8
2	33,7	34,3	34,5	32,0	37,9
3	34,7	35,3	35,4	32,9	39,0
4	37,5	38,2	38,4	35,6	42,2
5	40,7	41,5	41,0	38,7	45,8
6	44,2	45,0	45,2	42,0	49,8
7	47,1	48,0	48,1	44,7	53,0
8	56,9	58,0	58,2	54,1	64,1
9	57,9	59,0	59.2	55,0	65,2
(к таблице 12)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Аэровокзалы с пропускной способностью пассажиров в час
	50	100	200	400	700
Фундаменты Каналы и приямки Железобетонные конструкции (каркас)	5 6 -	10 2 -	9 6 5	9 2 3	13 2 5
Стены Перегородки Перекрытия и покрытия Подвесной потолок Кровля	8 3 7 - 15	7 4 9 4 10	7 3 6 5 7	5 2 12 4 6	3 2 9 4 5
Полы	7	9	7	20	14
Окна	3	3	2	2	2
Витражи Двери Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение Телефон, радио и электрочасы	6 3 7 10 9 2	4 4 11 9 6 2	8 3 5 9 8 1	7 2 5 6 8 1	8 3 12 4 7 1
Прочие работы.	9	6	9	6	6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПАССАЖИРСКИЕ ЗДАНИЯ

Характеристики зданий

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, каркасы сборные железобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные, полы мозаичные, из поливинилхлоридных плит, из линолеума и керамических. плиток.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 13

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Пассажирские здания на 300 и 500 пассажиров	Пассажирское здание на 700 пассажиров в час	Территориальные пояса	Пассажирские здания на 300 и 500 пассажиров	Пассажирское здание на 700 пассажиров в час
1	22,0	23,5	6	30,6	32,7
2	23,3	24.9	7	32,6	34,8
3	24,0	25,6	8	39,4	42,1
4	26,0	27,7	9	40,0	42,8
5	28,2	30,1
(к таблице 13)

Удельный вес конструктивных элементов и. работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Пассажирские здания на 300 и 500 пассажиров в час	Пассажирское здание на 700 пассажиров в час
Фундаменты	10	9
Железобетонные конструкции (каркас)	9	8
Стены	5	4
Перегородки	2	2
Перекрытия и покрытия	11	11
Кровля	7	6
Полы	10	11
Окна	1	1
Витражи	11	15
Двери	1	1
Подвесной потолок	11	10
Отделочные работы	6	6
Внутренние сантехработы Электроосвещение	8 3	8 3
Телефон, радио и электрочасы	1	1
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

БАГАЖНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

Характеристики зданий

а. Багажный павильон на 100 пассажиров (кирпичный вариант)

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

б. Багажный павильон на 100 пассажиров (панельный вариант)

Фундаменты сборные железобетонные, каркас сборный железобетонный, стены панельные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, - вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

в. Багажный павильон на 300 пассажиров

Фундаменты сборные железобетонные, каркас сборный железобетонный,. стены панельные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном,. радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 14

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	а	б	в	Территориальные пояса	а	б	в
1	27,9	27,3	19,2	6	38,8	37,9	20,7
2	29,6	28,9	20,4	7	41,3	40,4	28,4
3	30.4	29,8	20,9	8	50,0	48,9	34,4
4	32,9	32,2	22,7	9	50,8	49.7	34,9
5	35,7	34,9	24,6
(к таблице 14)

Удельный вес конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	а	б	в
Фундаменты	9	6	5
Каналы и приямки	1	4	6
Железобетонные конструкции (каркас)	-	6	8
Стены	25	14	11
Перегородки	3	3	3
Покрытия и перекрытия Кровля Полы	7 8 7	5 8 7	7 10 8
Окна	3	-	2
Витражи	-	9	5
Двери и ворота Подвесной потолок	2 5	1 7	5 9
Отделочные работы	4	4	5
Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	14 6	13 5	7 6
Телефон, радио и электрочасы Прочие работы	3 3	2 6	1 2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

II. ЗДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

ЗДАНИЯ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 60 И 120 г С ХОЛОДИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Характеристики зданий

Фундаменты сборные бетонные, железобетонные и монолитные железобетонные, стены кирпичные, перекрытие и покрытие сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией н электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 15

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	Здание на 60 т	Здание на 120 т
1	20,6	16,9
2	21,8	17.9
3	22,5	18.4
4	24,3	20,0
5	26,4	21,6
6	28,6	23,5
7	30.5	25,0
8	36,9	30,3
9	37,5	30,8
(к таблице 15)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов к работ	Здание на 60 т	Здание на 120 т
Фундаменты (с рампой)	19	23
Металлоконструкции	2	3
Стены	19	20
Перегородки	2	1
Перекрытия и покрытия	17	15
Кровля	10	11
Полы	13	10
Окна	2	2
Двери и ворота	4	5
Отделочные работы	3	2
Сантехнические работы	5	4
Электроосвещение	2	2
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для определения восстановительной стоимости ангарных корпусов авиационно-технических баз (АТБ), ангаров-укрытий и др.

Учитывая значительный объем ангарных корпусов, разнохарактерность их конструкций и объемов, восстановительная стоимость разработана для шести типов корпусов.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется определить восстановительную стоимость ангарного корпуса объемом 120 тыс. м3. Аэропорт расположен в 3-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно табл. 17, помещенной в настоящем отделе, и п. 9 «Общих указаний» полная восстановительная стоимость составит

9,3 х 120000 х 0,99 = 1104840 руб., с округлением 1105 тыс. руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов и работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	7	10	0,7
Металлоконструкции Стены и перегородки	52 6	10 10	5,2 0,6
Перекрытия, покрытия и кровля Полы	12 8	30 20	3,6 1,6
Проемы	2	30	0,6
Откатные ангарные ворота Отделочные работы Внутренние сантехработы и электроосвещение	5 2 4	20 40 30	1,0 0,8 1,2
Прочие работы	2	40	0,8
Итого	100	-	16,1
Общий физический износ здания составляет 16,1 % и в денежном выражении

1 104840.0,161=177879 руб., с округлением 178 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРНЫЕ КОРПУСА АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ), ПРИ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 150 тыс. куб. м

Характеристики зданий

Тип 1

Фундаменты под колонны монолитные железобетонные, под стены сборные бетонные и бутобетонные, стены кирпичные и из керамзитобетонных панелей, каркас здания железобетонный н стальной, перекрытия н покрытия пристроек сборные железобетонные, над ангарной частью покрытие и кровля совмещенные из сталеалюминиевых панелей, кровли над пристройками рулонные, полы в ангарной части бетонные, в пристройках бетонные, мозаичные, ксилолитовые, из метлахских плиток и линолеума.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением и электроснабжением.

Группа капитальности I

Тип II

Фундаменты под колонны железобетонные, под стеньг бутобетонные и бетонные, стены кирпичные, каркас здания железобетонный, покрытие ангара из сборного железобетона по металлическим фермам, в пристройках сборное железобетонное, кровля рулонная, полы в центральной части корпуса цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением и электроснабжением.

Группа капитальности I

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Таблица 16

Территориальные пояса	Тип I	Тип II
1 2 3	11,8 12,5 12,9	6,8 7,2 7,4
4 5 6	13,9 15,1 16,4	8,0 8,7 9,5
7 8 9	17,5 21,1 21,5	10,1 12,2 12,4
(к таблице 16)

Удельный вес конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Тип I	Тип II
Фундаменты	7	11
Железобетонные конструкции (каркас)	4	7
Металлоконструкции	36	23
Стены и перегородки	11	9
Перекрытия, покрытия и кровля Полы	12 9	22 3
Проемы	3	5
Откатные ангарные ворота Отделочные работы Внутренние сантехнические работы и электроосвещение Прочие работы	2 3 9 4	6 2 11 1
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРНЫЙ КОРПУС АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ) ПРИ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ОТ 100 ДО 150 тыс. куб. м

Характеристика

Фундаменты под колонны бетонные монолитные, под стены бутовые, стены кирпичные (с металлическим каркасом), покрытие над ангаром металлические фермы с металлическим штампованным настилом, перекрытие к покрытие над пристройками сборные железобетонные, кровля рулонная, полы в центральной части цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением, электроснабжением.

Группа капитальности I

Таблица 17

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	8,5
2	9,0
3	9,3
4	10,0
5	10,9
6	11,8
7	12,6
8	15,2
9	15,5
(к таблице 17)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	7
Металлоконструкции	52
Стены и перегородки	6
Перекрытия, покрытия и кровля	12
Полы Проемы	8 2
Откатные ангарные ворота	5
Отделочные работы	2
Внутренние сантехнические работы и электроосвещение	4
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРНЫЕ КОРПУСА АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ) ПРИ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ОТ 40 ДО 100 тыс. куб. м

Характеристики зданий

Тип I

Фундаменты. монолитные бетонные и железобетонные, стены кирпичные (с металлическим каркасом), покрытия ангара металлические фермы, с металлическим штампованным настилом, перекрытия и покрытия пристроек сборные железобетонные, кровля рулонная, полы в центральной части цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением, электроснабжением.

Группа капитальности I.

Тип II

Фундаменты под колонны бутовые или бетонные, под стены бутовые, стены кирпичные (с металлическим каркасом), покрытия ангара сборные железобетонные по металлическим фермам, перекрытия и покрытия пристроек сборные железобетонные, кровля рулонная, полы в центральной части цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением, электроснабжением.

Группа капитальности I

Таблица 18

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные	Стоимость
пояса	Тип I	Тип II
1 2 3	11,4 12,1 12,4	9,6 10,2 10,5
4 5 6	13,5 14,6 15,8	11,3 12,3 13,3
7 8 9	16,9 20,4 20,7	14,2 17,2 17,5
(к таблице 18)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Тип I	Тип II
Фундаменты	7	6
Металлоконструкции	45	46
Стены и перегородки	8	8
Перекрытия, покрытия, кровля	14	15
Полы	6	7
Проемы	3	2
Откатные ангарные ворота	6	6
Отделочные работы	2	3
Внутренние сантехнические работы и электроосвещение	7	5
Прочие работы.	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРНЫЙ КОРПУС АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ) ПРИ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ОТ 30 ДО 40 тыс. куб. м

Характеристика

Фундаменты под колонны бетонные, бутовые, с железобетонными рандбалками под стены, стены кирпичные, покрытия ангара металлические фермы с металлическим штампованным настилом, покрытия пристроек сборные железобетонные плиты, кровля рулонная, полы в центральной части цементно-бетонные.

Корпус оборудован водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, пароснабжением, воздухоснабжением, электроснабжением.

Группа капитальности I

Таблица 19

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	10,8
2	11,4
3	11,8
4	12,7
5	13,8
6	15,0
7	16,0
8	19,3
9	19,7
(к таблице 19)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	9
Металлоконструкции	29
Стены и перегородки	14
Перекрытия, покрытия и кровля	15
Полы	6
Проемы	3
Откатные ангарные ворота	7
Отделочные работы	5
Сантехнические работы и электроосвещение Прочие работы	10  2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

АНГАРЫ - УКРЫТИЯ НА ОДИН И ДВА САМОЛЕТА

Характеристики здании

На один самолет

Фундаменты монолитные бетонные и железобетонные, каркас металлический, стены и кровля из асбестоцементных листов, полы ангара бетонные, стены подсобных помещений кирпичные, покрытие сборное железобетонное.

Ангар оборудован вентиляцией и электроосвещением, подсобные помещения - отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности I

На два самолета

Фундаменты монолитные бетонные и бутобетонные, каркас металлический, стены и кровля ангара из асбестоцементных листов, полы ангара бетонные, стены подсобных помещении кирпичные, покрытие сборное железобетонное.

Ангар оборудован электроосвещением, вентиляцией, панельным и воздушным отоплением в рабочей зоне, подсобные помещения - отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией н электроосвещением.

Группа капитальности I

Таблица 20

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	Ангар - укрытие на 1 самолет	Ангар - укрытие на 2 самолета
1	6,0	8,3
2	6,4	8,8
3	6,6	9,0
4	7,1	9,8
5	7,7	10,6
6	8,4	11,5
7	8,9	12,3
8	10,8	14,9
9	11,0	15,1
(к таблице 20)

Удельный вес конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Ангар-укрытие на 1 самолет	Ангар-укрытие на 2 самолета
Фундаменты	4	7
Каналы и приямки	-	6
Металлоконструкции	41	36
Стены ангара	8	5
Стены подсобных помещений Покрытия подсобных помещений Кровля	1 1 5	1 1 4
Полы	20	18
Окна и двери	1	1
Ворота раздвижные и распашные Сантехнические работы Электроосвещение	5 1 6	4 7 4
Прочие работы	7	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

КОРПУС ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Характеристика

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 21

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	26,1 27,7 28,5
4 5 6	30,8 33,4 36,3
7 8 9	38,6 46,7 47,5
(к таблице 21)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	7
Стены	23
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	23
Кровля	7
Полы	6
Окна	6
Двери и ворота	5
Отделочные работы	6
Сантехнические работы	7
Электроосвещение	1
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ БРИГАД У ПЕРРОНА И НА МЕСТАХ СТОЯНОК

Характеристика

Фундаменты бетонные сборные, стены кирпичные, покрытие железобетонное сборное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 22

Территориальные пояса	Стоимость
1	28,4
2	30,1
3	31.0
4	33,5
5	36,4
6	39.5
7	42,0
8	50,8
9	51,7
(к таблице 22)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	14
Стены	17
Перекрытие и покрытие	11
Кровля	11
Окна	4
Двери	3
Полы	8
Перегородки	3
Отделочные работы	6
Сантехнические работы	17
Электроосвещение	1
Связь и радио	1
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПЛОЩАДЬЮ 600 кв. м и 1000 кв. м

Характеристики зданий

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные, покрытия и перекрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 23

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Здание площадью 600 кв. м	Здание площадью 1000 кв. м
1	28,2	25,5
2	29,9	27,0
3	30,7	27,8
4	33,3	30,1
5	36,1	32,6
6	39,2	35,4
7	41,7	37,7
8	50,5	45,6
9	51,3	46,4
(к таблице 23)

Удельные веса конструктивных элементов работ в %

Наименование конструктивных элементов, и работ	Здание площадью 600 куб. м	Здание площадью 1000 куб. м
Фундаменты	8	9
Стены	18	14
Перегородки	3	3
Перекрытия и покрытия Кровля	16 6	16 8
Полы	8	6
Окна	5	5
Двери и ворота	5	4
Отделочные работы	9	12
Сантехнические работы Электроосвещение	13 6	14 5
Радио, связь и электрочасы Прочие работы	2 1	1 3
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЕ МАСТЕРСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ (ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ 2100 кв. м)

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, полы бетонные, мозаичные, из метлахских плиток и дощатые.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 24

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	22,3
2	23,6
3	24,3
4	26,3
5	28,5
6	31,0
7	33,0
8	39,9
9	40,6
(к таблице 24)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	11
Каналы и приямки	2
Стены	17
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	14
Кровля	6
Полы	6
Окна	7
Двери н ворота	3
Отделочные работы	5
Сантехнические работы	13
Электроосвещение	3
Радио, связь и электрочасы	3
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЕ МАСТЕРСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ (ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ 3500 кв. м)

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, каркас железобетонный, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, полы из метлахских плиток, цементные, асфальтовые к мозаичные.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 25

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	21,4
2	22,7
3	23,3
4	25,3
0	27,4
6	29,7
7	31,7
8	38,3
9	38,9
(к таблице 25)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	15
Каналы и приямки	1
Железобетонные конструкции (каркас) Стены	8 16
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	9
Кровля	6
Полы	8
Окна	4
Двери и ворота	2
Отделочные работы	7
Сантехнические работы	12
Электроосвещение	6
Радио, связь и электрочасы	1
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

III. ЗДАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ

ЗДАНИЯ ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ САМОЛЕТОВ

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 26

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	25,0 26,5 27.3
4 5 6	29,5 32,0 34,8
7 8 9	37,0 44,8 45,5
(к таблице 26)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты Каналы и приямки Стены	10 3 19
Перегородки	1
Перекрытия и покрытия	9
Кровля Полы	12 9
Окна	6
Двери и ворота	5
Отделочные работы Сантехнические работы	12 10
Электроосвещение	2
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для переоценки стоимости зданий и сооружений средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением.

На такие сооружения, как автодороги, инженерные сети и др., не включенные в настоящем отделе, восстановительная стоимость определяется по соответствующим сборникам.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется определить восстановительную стоимость здания КДП-III объемом 6927 куб. м. Аэропорт расположен в 4-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно табл. 27 и п. 9 «Общих указаний» полная восстановительная стоимость составит

38,4.6 927.0,99= 263 330 руб., с округлением 263 тыс. руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Конструктивные элементы здания н работы	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный вес конструктивных элементов в %
Фундаменты	8	5	0,40
Каналы и приямки	3	5	0,15
Стены	21	10	2,10
Перегородки	3	15	0,45
Перекрытие и покрытие Кровля	8 4	5 50	0,40 2,00
Полы	8	40	3,20
Подвесной потолок	1	10	0,10
Окна	4	35	1,40
Витражи	3	30	0,90
Двери	3	40	1.20
Фонарь	4	3	1,20
Отделочные работы	10	0	3,00
Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	7 6	40 30	2,80 1,80
Телефон, радио и электрочасы Прочие работы	2 5	20 30	0,40 1,50
Итого	100	-	23,00
Общий физический износ здания составляет 23 %, что от полной восстановительной стоимости здания будет равно

263.0,23=60490 руб., с округлением 60 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ (КДП)

Характеристика зданий

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные, полы из линолеума и керамических плиток.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, телефоном, радио и электрочасами.

Группа капитальности II

Таблица 27

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	КДП - II	КДП - III	КДП - IV	КДП - V с аэровокзалом на 50 пассажиров
1	26,4	32,5	32,8	37,1
2	28,0	34,5	34,8	39,3
3	28.8	35,4	35,8	40,4
4	31,2	38.4	38,7	43,8
5	33.8	41,6	42,0	47,5
6	36,7	45,2	45,6	51,6
7	39,1	48,1	48.5	54,9
8	47,3	58.2	58,7	66,4
9	48,0	59,2	59,7	67,5
(к таблице 27)

Удельный вес конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	КДП - II	КДП - III	КДП - IV	КДП - V с аэровокзалом на 50 пассажиров
Фундаменты	6	8	7	7
Каналы и приямки Стены	7 26	3 21	5 17	5 18
Перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	3 12 4	3 8 4	2 8 6	2 9 10
Полы	8	8	5	5
Подвесной потолок Окна	- 5	1 4	4 4	- 2
Витражи	-	3	-	6
Двери	2	3	2	2
Фонарь	5	4	4	4
Отделочные работы Внутренние сантехнические работы	6 8	10 7	14 11	5 11
Электроосвещение Телефон, радио и электрочасы	4 2	6 2	6 2	6 2
Прочие работы	2	5	3	6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИВОДНЫЕ РАДИОМАРКЕРНЫЕ ПУНКТЫ С АПР-7 И АПР-8

Характеристика здании

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 28

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	БПРМ в сооружении II с агрегатной и без агрегатной	БПРМ в сооружении VI с агрегатной и без агрегатной	ДПРМ в сооружении III с агрегатной и без агрегатной
1	27,5	25,1	29,3
2	29,2	26,6	31,1
3	30,0	27,4	31,9
4	32,5	29,6	34,6
5	35,2	32,1	37,5
6	38,2	34,9	40,7
7	40,7	37,1	43.4
8	49,2	44,9	52,4
9	50,1	45,7	53,3
(к таблице 28)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	БПРМ в сооружении II с агрегатной и без агрегатной	БПРМ в сооружении VI с агрегатной и без агрегатной	ДПРМ в сооружении III с агрегатной и без агрегатной
Фундаменты Каналы и приямки Стены	17 9 19	23 6 20	15 9 30
Перегородки	2	1	-
Покрытия	8	8	8
Кровля	10	9	10
Полы	4	6	5
Окна	4	5	4
Двери и ворота Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение Прочие работы	6 2 12 4 3	3 4 9 3 3	4 3 7 2 3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

УСТАНОВКА КУРСОВОГО И ГЛИССАДНОГО РАДИОМАЯКОВ СП-50М В СООРУЖЕНИИ VI

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией н электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 29

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	25,0
2	26,5
3	27,3
4	29,5
5	32,0
6	34,8
7	37,0
8	44,8
9	45,5
(к таблице 29)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	9
Каналы и приямки	7
Стены	24
Покрытие	7
Кровля	12
Полы	8
Окна	6
Двери	4
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	10
-Электроосвещение	4
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

УСТАНОВКА КУРСОВОГО И ГЛИССАДНОГО РАДИОМАЯКОВ СП-50М В СООРУЖЕНИИ V

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 30

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	29, 9
2	31,7
3	32,6
4	35,3
5	38,3
6	41,6
7	44,3
8	53,5
9	54,4
(к таблице 30)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	9
Каналы и приямки	5
Стены	23
Покрытие	6
Кровля	12
Полы	9
Окна	6
Двери	3
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	13
Электроосвещение	4
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

УСТАНОВКА КУРСОВОГО И ГЛИССАДНОГО РАДИОМАЯКОВ СП-50М. СООРУЖЕНИЕ ТИПА «ТЕПЛЯК»

Характеристика

С гены деревянные каркасные, утепленные шлаковатой, кровля рулонная.

Тепляк оборудован отоплением, вентиляцией н электроосвещением.

Группа капитальности V

Таблица 31

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	2890
9	3060
3	3150
4	3410
5	3700
6	4020
7	4280
8	5170
9	5260


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

СТАРТОВЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ И МЕТЕОНАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

Характеристика

Тепляки деревянные каркасные, утепленные шлаковатой, кровля рулонная.

Тепляки оборудованы отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности V

Таблица 32

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	8800
2	9300
3	9600
4	10400
5	11300
6	12200
7	13000
8	15800
9	16000


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

ЗДАНИЯ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ «САТУРН» С КОТЕЛЬНОЙ И БЕЗ КОТЕЛЬНОЙ

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные сборные бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 33

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	Здание с котельной	Здание без котельной
1	30,9	28,9
2	32,8	30,6
3	33,7	31.5
4	36,5	34,1
5	39.6	37,0
6	43,0	40,2
7	45,7	42,8
8	55.3	51,7
9	56,2	52,6
(к таблице 33)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Здание с котельной	Здание без котельной
Фундаменты	10	9
Каналы и приямки	6	6
Стены	27	29
Перегородки	1	1
Перекрытия и покрытия Кровля	12 10	13  10
Полы	7	7
Окна	3	4
Двери и ворота	4	4
Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение	2 14 2	2 10 3
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ МЕТЕОРАДИОЛОКАТОРА МРЛ-1 «ОБЛАКО - Б» НА ЭСТАКАДЕ

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, перекрытие и покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 34

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	30,5 32,3 33,2
4 5 6	36,0 39,0 42,4
7 8 9	45,1 54,6 55,5
(к таблице 34)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты Каналы и приямки	13 3
Стены	30
Перекрытия и покрытия Кровля	13 15
Полы Окна	4 1
Двери Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение Прочие работы	3 1 5 4 8
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ПОСАДКИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

АГРЕГАТНЫЕ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЗДАНИЯ

Характеристика здании

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные,  покрытия; сборные железобетонные, кровля рулонная, полы цементные, отделка простая.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 35

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные пояса	Строительный объем
	до 500 куб. м	свыше 500 куб. м
1	30,9	22,1
2	32,8	23,4
3	33,7	24,1
4	36,5	26,1
5	39,6	28,3
6	43,0	30,7
7	45,7	32,7
8	55,3	39,6
9	56,2	40,2
(к таблице 35)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных	Строительный объем
элементов и работ	до 500 куб. м	свыше 500 куб. м
Фундаменты	19	16
Каналы и приямки	10	11
Стены	31	27
Перегородки	1	2
Покрытия	5	6
Кровля	9	11
Полы	3	2
Окна	1	2
Двери и ворота	2	4
Отделочные работы Сантехнические работы Электроосвещение	2 9 2	3 8 2
Прочие работы	6	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем отделе приведены таблицы для определения восстановительной стоимости зданий и сооружении складов ГСМ и водомаслонагревательных станции.

Все работы, связанные с организацией территории склада, как-то: вертикальная планировка, внутрискладские дороги и площади, сооружения и наружные сети водоснабжения, технической канализации, внутрискладское электроосвещение, контурное заземление, грозозащита сооружений, железнодорожная ветка и тому подобные элементы, свойственные любому складу хранения нефтепродуктов, должны оцениваться по соответствующим сборникам.

Восстановительные стоимости зданий и сооружений основного технологического и подсобно-вспомогательного назначения составлены отдельно на каждый объект, что дает возможность при любом их наборе и количестве определить полную восстановительную стоимость и физический износ их.

ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

1. Требуется определить восстановительную стоимость здания насосной станции строительным объемом 560 м3. Аэропорт расположен в 3-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно табл. 39 и п. 9«Общих указании» полная восстановительная стоимость здания составит

23 х 560 х 0,99 = 12751 руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу

Конструктивные элементы здания и работы	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	9	6	0,54
Каналы и приямки	8	5	0,40
Стены	31	5	1,55
Покрытие	8	4	0,32
Кровля	6	50	3,00
Полы	10	40	4,00
Окна	3	30	0.90
Двери	4	20	0,80
Отделочные работы	6	30	1,80
Сантехнические работы Электроосвещение	6 5	50 30	3,00 1,50
Прочие работы	4	25	1,00
Итого	100	-	18,81
Общий физический износ здания составил 18,81 %, а в денежном выражении будет равно

12751 -0,1881=2398 руб., с округлением 2,4 тыс. руб.

2. Требуется определить восстановительную стоимость тарного склада объемом 324 куб. м на 130 бочек.

Аэропорт расположен во 2-м территориальном поясе н III климатическом районе.

Согласно таблице 48 п. 9 «Общих указаний» полная восстановительная стоимость составит

15,4-354-0,99= 4 940 руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов и работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	7	4	0,28
Стены	39	5	1,95
Покрытие	13	4	0,52
Кровля	8	50	4,00
Полы	8	40	3,20
Окна	7	10	0,70
Двери и ворота	3	40	1,20
Отделочные работы	1	50	0,50
Сантехнические работы Электроснабжение Прочие работы	2 10 2	50 8 20	1,00 0,80 0,40
Итого	100		14,55
Общий физический износ здания составляет 14,55 %, а в денежном выражении будет равно

4940-0,1455=0,72 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

КАЗЕМАТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР

Характеристика

Подпорные стенки каземата из бутового камня и сборных бетонных блоков, перекрытие сборное железобетонное. Резервуар оснащен арматурой и трубопроводами. Каземат оборудован вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 36

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стены каземата из сборных бетонных блоков	Стены каземата из бутового камня
1	64,8	55,5
2	68,7	58,8
3	70,6	60,5
4	76,5	65.5
5	82,9	71,0
6	90,1	77,1
7	95,9	82,1
8	116,0	99,3
9	117,9	101,0
(к таблице 36)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	Стены каземата из сборных блоков	Стены каземата из бутового камня
Строительные работы	45	36
Емкость и ее монтаж Вентиляция	53 1	62 1
Электроосвещение	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 75, 50, 25 и 10 куб. м

Характеристики резервуаров

Резервуар емкостью 75 куб. м наземный.

Резервуар с внутренним противокоррозионным покрытием на песчаной подушке. Наружная поверхность покрыта масляной краской.

Резервуар емкостью 75 куб. м подземный.

Резервуар с внутренним противокоррозионным покрытием на песчаной подушке. Поверхность покрыта битумом и изолирована крафт-бумагой. Колодец из монолитного железобетона.

Резервуары емкостью 50, 25 и 10 куб. м наземные.

Резервуары с внутренним противокоррозионным покрытием на бетонном фундаменте. Наружная поверхность покрыта масляной краской.

Резервуары емкостью 50, 25 и 10 куб. м подземные.

Резервуары с внутренним противокоррозионным покрытием на песчаной подушке. Колодец из монолитного железобетона. Стены колодца и резервуар покрыты битумом.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 75, 50, 25 и 10 куб. м

Таблица 37

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ С ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУБ.

Территориальные	Емкостью 75 куб. м	Емкостью 50 куб. м	Емкостью 25 куб. м	Емкостью 10 куб. м
пояса	наземная	подземная	наземная	подземная	наземная	подземная	наземная	подземная
1	48,3	71,2	58,5	77,8	69,9	94,6	105,3	139,1
2	51,2	75,5	62,0	82,5	74,1	100,3	111,6	147,4
3	52,6	77,6	63.8	84,8	76,2	103,1	114,8	151,6
4	57,0	84,0	69,0	91,8	82,5	111,6	124,3	164,1
5	61,8	91,1	74,9	99,6	89,5	121,1	134,8	178,0
6	67,1	99,0	81,3	103,1	97,2	131,5	146.4	193,3
7	71,5	105.4	86,6	115,1	103,5	140,0	155,8	205,9
8	86,5	127,4	104,7	139,2	125,1	169,3	186,5	249,0
9	87.9	129,6	106,5	141,6	127,2	172,2	191,6	253,2


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 75, 50, 25 и 10 куб. м

Таблица 38

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЕМКОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ БЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ В РУБ.

Территориальные	Емкостью 75 куб. м	Емкостью 50 куб. м	Емкостью 25 куб. м	Емкостью 10 куб. м
пояса	наземная	подземная	наземная	подземная	наземная	подземная	наземная	подземная
1	37,9	50,0	43,8	63,1	48,3	73,1	81,4	115,1
2	40,2	53,0	46,4	66,9	51,2	77,5	86,3	122,0
3	41,3	54,5	47,7	68,8	52,6	79,7	88,7	125,5
4	44,7	59,0	51,7	74,5	57,0	86,3	96,1	135,8
5	48,5	64,0	56,1	80,8	61,8	93,6	104,2	147,3
6	52,7	69,5	60,9	87,7	67,1	101,6	113,1	160,0
7	56,1	74,0	64.8	93,4	71,5	108,2	120,5	170,3
8	67,8	89,5	78,4	112,9	86,5	130,8	145.7	206,0
9	69,0	91,0	79,7	114,8	87,9	133,0	148,1	209,5


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ СКЛАДОВ ГСМ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные, полы из метлахской плитки Здания оборудованы вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 39

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЙ В РУБ.

Территориальные	Строительный объем
пояса	до 600 куб. м	свыше 600 куб. м
1	21,1	18,9
2	22,4	20,0
3	23,0	20,6
4	24,9	22,3
5	27,0	24,2
6	29,3	26,3
7	31,2	28,0
8	37,8	33,8
9	38,4	34,4
(к таблице 39)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных	Строительный объем
элементов и работ	до 600 куб. м	свыше 600 куб. м
Фундаменты	9	7
Каналы и приямки	8	6
Стены	31	32
Покрытия	8	11
Кровля	6	7
Полы	10	11
Окна	3	4
Двери	4	1
Отделочные работы	6	5
Сантехнические работы	6	7
Электроосвещение	5	6
Прочие работы	4	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ МАСЛОСЛИВ

Характеристика

Здание полузаглубленное. Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, площадка маслослива бетонная.

Здание оборудовано вентиляцией и электроосвещением. Маслослив имеет две цистерны емкостью по 75 куб. м

Группа капитальности II

Таблица 40

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	75,4
2	79,9
3	82,2
4	89,0
5	96,5
6	104,8
7	111,6
8	135,0
9	137,2
(к таблице 40)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты (насосной)	11
Каналы и приямки	7
Стены	12
Покрытие	4
Кровля	1
Полы	1
Проемы	2
Отделочные работы	1
Сантехнические работы	3
Электроосвещение	9
Трубопроводы	23
Земляные работы, фундаменты и железобетонные колодцы у емкостей	27
Площадка	2
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТРУБОПРОВОДЫ

Характеристика

Трубопроводы стальные диаметром от 108 до 425 мм, проложенные над землей на опорах, и под землей с технологическими колодцами и без колодцев.

Таблица 41

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м трубопроводов В РУБ.

Характеристика труб	Трубопроводы
диаметр в. им	толщина стенок в мм	над землей	под землей	под землей с технологическими колодцами
1	2	3	4	5
1-й территориальный пояс

108 133	4,0 4,0	9,1 11,6	10,8 13,3	11,6 14,1
159 219 273 325 377 425	4,5 8,0 8,0 8,0 10,0 7,0	13,6 26,6 32,8 39,2 54,5 62,3	15,3 28,4 34,6 41,0 56,2 64,0	16,1 29,2 35,4 41,8 57,0 64,8
2-й территориальный пояс

108 133 159 219 273 325 377 425	4,0 4,0 4,5 8,0 8,0 8,0 10,0 7,0	9,6 12,3 14,4 28,2 34,8 41,6 57,8 66,0	11,4 14,1 16,2 30,1 36,7 43,5 59,6 67,8	12,3 14,9 17,1 31,0 37,5 44,3 60,4 68,7
3-й территориальный пояс

108	4,0	9,9	11,8	12,6
133 159 219 273 325 377 425	4,0 4,5 8,0 8,0 8,0 10,0 7,0	12,6 14,8 29,0 35,8 42,7 59,4 67,9	14,5 16,7 31,0 37,7 44,7 61,3 69,8	15,4 17,5 31,8 38,6 45,6 62,1 70,6
4-й территориальный пояс

108	4,0	10,7	12,7	13,7
133	4,0	13,7	15,7	16,6
159	4,5	16,0	18,1	19,0
219	8,0	31,4	33,5	34,5
273	8,0	38,7	40,8	41,8
325	8,0	46,3	48,4	49,3
377	10,0	64,3	66,3	67,3
425	7,0	73,6	75,5	76,5
5-й территориальный пояс

108	4,0	11,6	13,8	14,8
133	4,0	14,8	17,0	18,0
159	4,5	17,4	19,6	20,7
219	8,0	34,0	36,4	37,4
273	8,0	42,0	44,3	45,3
325	8,0	50,2	52,5	53,5
377	10,0	69,8	71,9	73,0
425	7,0	79,7	81,9	82,9
6-й территориальный пояс

108	4,0	12,6	15,0	16,1
133	4,0	16,1	18,5	19,6
159	4,5	18,9	21,3	22,4
219	8,0	37,0	39,5	40,6
273	8,0	45,6	48,1	49,2
325	8,0	54,5	57,0	58,1
377	10,0	75,8	78,1	79,2
425	7,0	86,6	89,0	90,1
7-й территориальный пояс

108	4,0	13,5	16,0	17,2
133	4,0	17,2	19,7	20,9
159	4,5	20,1	22.6	23,8
219	8,0	39,4	42,0	43,2
273	8,0	48,5	51,2	52,4
325	8,0	58,0	60,7	61,9
377	10,0	80,7	83,2	84,4
425	7,0	92,2	94,7	95,9
8-й территориальный пояс

108	4,0	16,3	19,3	20,8
133	4,0	20,8	23,8	25,2
159	4,5	24,3	27,4	28,8
219	8,0	47,6	50,8	52,3
273	8,0	58,7	61,9	63,4
325	8,0	70,2	73,4	74,8
377	10,0	97,6	100,6	102,0
425	7,0	111,5	114,6	116,0
9-й территориальный пояс

108	4,0	16,6	19,7	21,1
133	4,0	21,1	24,2	25,7
159	4,5	24,8	27,8	29,3
219	8,0	48,4	51,7	53,1
273	8,0	59,7	63,0	64,4
325	8,0	71,3	74,6	76,1
377	10,0	99,2	102,3	103,7
425	7,0	113,4	116,5	117,9


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ НА ОДИН И ДВА ВАГОНА ПРИРЕЛЬСОВОГО МАСЛОСЛИВА

Характеристика

Бетонные платформы с асфальтовым покрытием, с подпорными стенками из бутового камня. Деревянные платформы на деревянных стульях.

Таблица 42

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные	Бетонные платформы	Деревянная платформа
пояса	на один вагон	на два вагона	на один вагон
1	3740	6200	770
2	3960	6600	820
3	4080	6800	840
4	4410	7300	910
5	4790	7900	990
6	5200	8600	1070
7	5540	9200	1140
8	6700	11100	1380
9	6800	11300	1400


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

СБЛОКИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ГСМ ТИП I (ВОДОМАСЛОСТАНЦИЯ, КОТЕЛЬНАЯ И ТАРНЫЙ СКЛАД).-ОБЪЕМ ЗДАНИЯ 1568 куб. м

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, покрытие - сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, из линолеума и керамических плиток.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 43

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	30,5 32,3 33,2
4 5 6	36,0 39,0 42,4
7 8 9	45,1 54,6 55,5
(к таблице 43)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	17
Каналы и приямки	2
Стены	18
Перегородки	1
Покрытие	8
Кровля	7
Полы	5
Окна	2
Двери и ворота	3
Отделочные работы	2
Сантехнические работы	7
Электроосвещение	2
Котельная	20
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

СБЛОКИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ТИП II (ВОДОМАСЛОСТАНЦИЯ, КОТЕЛЬНАЯ И ТАРНЫЙ СКЛАД). ОБЪЕМ ЗДАНИЯ 2453 куб. м

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, из линолеума и керамических плиток.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 44

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	23,6 25,0 25,7
4 5 6	27,8 30,2 32,8
7 8 9	34,9 42,2 43,0
(к таблице 44)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	4
Стены	21
Перегородки	2
Покрытие	8
Кровля	8
Полы	6
Окна	5
Двери и ворота	2
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	6
Электроосвещение	2
Котельная	24
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ВОДОМАСЛОСТАНЦИЯ ТИП I. ОБЪЕМ ЗДАНИЯ 959 куб. м

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, из керамических плиток и линолеума.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 45

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	22,6
2	24,0
3	24,6
4	26.7
5	28,9
6	31,4
7	33,4
8	40,5
9	41,1
(к таблице 45)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	4
Стены	20
Перегородки	5
Покрытие	8
Кровля	10
Полы	11
Окна	4
Двери и ворота	4
Отделочные работы	6
Сантехнические работы	11
Электроосвещение	2
Прочие работы	11
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ВОДОМАСЛОСТАНЦИЯ ТИП II. ОБЪЕМ ЗДАНИЯ 631 куб. м

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные, из керамических плиток и линолеума.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 46

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	26,1 27,7 28,4
4 5 6	30,8 33,4 36,3
7 8 9	38,6 46,7 47,5
(к таблице 46)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	10
Стены	27
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	7
Кровля	8
Полы	8
Окна	5
Двери и ворота	4
Отделочные работы	5
Сантехнические работы	8
Электроосвещение	2
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ВОДОМАСЛОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Характеристика

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, полы цементные и из метлахских плиток.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 47

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	34,7
2	36,8
3	37,8
4	40,9
5	44,4
6	48,2
7	51,4
8	62,1
9	63,2
(к таблице 47)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	8
Стены	23
Перегородки	3
Перекрытия и покрытия	11
Кровля	3
Полы	4
Окна	3
Двери и ворота	3
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	7
Электроосвещение	2
Котельная	26
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТАРНЫЙ СКЛАД НА 130 БОЧЕК

Характеристика

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы бетонные.

Здание оборудовано вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 48

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3	14,5 15,4 15,8
4 5 6	17,1 18,6 20,2
7 8 9	21,5 26,0 26,4
(к таблице 48)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	7
Стены	40
Покрытия	13
Кровля	8
Полы	8
Окна	7
Двери и ворота	3
Отделочные работы	1
Сантехнические работы	2
Электроосвещение	10
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТАРНЫЙ СКЛАД НА 100 БОЧЕК

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная.

Здание оборудовано вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 49

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	17,0
2	18,0
3	18,5
4	20,1
5	21,8
6	23,6
7	25,2
8	30,4
9	30,9
(к таблице 49)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	14
Стены	37
Покрытия	10
Кровля	7
Полы	6
Окна	2
Двери и ворота	7
Отделочные работы	1
Сантехнические работы	2
Электроосвещение	9
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТАРНОЕ МАСЛОХРАНИЛИЩЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы цементные. Здание оборудовано электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 50

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8 9	20,4 21,6 22,2 24,1 26,1 28,4 30,2 36,5 37,1
(к таблице 50)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	10
Стены	35
Перегородки	3
Покрытия	19
Кровля	6
Полы	6
Окна	3
Двери и ворота	6
Отделочные работы	2
Электроосвещение	3
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ЛАБОРАТОРИЯ

Характеристика

Фундаменты сборные железобетонные и бетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы из керамических плиток и линолеума.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 51

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	32,8
2	34.8
3	35,8
4	38,7
5	42,0
6	45,6
7	48,5
8	58,7
9	59,7
(к таблице 51)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	18
Каналы и приямки	2
Стены	23
Перегородки	2
Перекрытия и покрытия	10
Кровля	8
Полы	6
Окна	5
Двери и ворота	3
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	15
Электроосвещение	3
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

УПРОЩЕННЫЙ ПРИЕМО-РАЗДАТОЧНЫЙ ПУНКТ

Характеристика

Бетонная площадка, фундаменты монолитные бетонные. Пункт оборудован стальными топливопроводами, насосами, гибкими шлангами.

Группа капитальности II

Таблица 52

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	1610
2	1710
3	1760
4	1900
5	2060
6	2240
7	2380
8	2880
9	2930


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Характеристика

Бетонная площадка. Три подземных резервуара по 25 куб. м.

Группа капитальности II

Таблица 53

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ НА 1 куб. м ЕМКОСТИ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	44,1
2	46,7
3	48,1
4	52,0
5	56,4
6	61,3
7	65,3
8	78,9
9	80,3


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ

Характеристика

Два подземных резервуара емкостью по 10 м3. Монолитные железобетонные колодцы. Насосная установка СВН-80 с обвязкой и воронками.

Группа капитальности II

Таблица 54

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	1120
2	1190
3	1220
4	1320
5	1430
6	1560
7	1660
8	2010
9	2040


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НЕФТЕЛОВУШКА

Характеристика

Фундаменты бетонные монолитные, стенки корпуса железобетонные монолитные, покрытие сборное железобетонное.

Группа капитальности II

Таблица 55

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	2350
2	2490
3	2560
4	2770
5	3010
6	3270
7	3480
8	4210
9	4280
(к таблице 55)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	23
Стенки корпуса	42
Покрытия	4
Гидроизоляция корпуса	27
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Характеристика

Фундаменты сборные бетонные и железобетонные, стены кирпичные, покрытия к перекрытия железобетонные сборные и монолитные, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией и электроосвещением

Группа капитальности II

Таблица 56

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	25,4
2	26,9
3	27,7
4	30,0
5	32,5
6	35,3
7	37,6
8	45,5
9	46,2
(к таблице 56)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	38
Металлоконструкции	5
Стены	18
Перекрытие и покрытие	8
Кровля	8
Полы	6
Проемы	4
Отделочные работы	3
Сантехнические работы	4
Электроосвещение	4
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

V. СООРУЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НАЗЕМНАЯ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАПРАВКИ САМОЛЕТОВ (ЦЗС) АВИАТОПЛИВОМ

Характеристика

Для заправки самолетов одним сортом авиатоплива без применения передвижных топливозаправщиков, производительность системы 30 - 60 куб. м / ч.

Таблица 57

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 1 КОМПЛЕКТ ЦЗС В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	7900
2	8400
3	8600
4	9300
5	10100
6	11000
7	11700
8	14100
9	14400
(к таблице 57)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Стальные горизонтальные резервуары емкостью 75 куб. м (6 шт.)	29
Насосная установка	4
Раздаточная фильтрационная установка Приемная фильтрационная установка	2 2
Заправочный пункт производительностью 500 л/мин	2
Заправочный пункт производительностью 1000 л/мин	2
Установка насосного агрегата обратного слива Комплект разборного трубопровода РТ-100 - 1,5 (1500 м)	2 43
Обвалование	10
Выпуск поверхностных вод из обвалования	4
Итого	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

VI. ЗДАНИЯ ПОДСОБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВВОДНОЕ УКАЗАНИЕ

В настоящем отделе приведены таблицы для определения восстановительной стоимости складов технического имущества площадью 1 100 и 2 300 кв. м и склад центральный и авиадвигателей.

Пример пользования сборником.

Требуется определить восстановительную стоимость склада технического имущества площадью 2300 Л(2 объемом 18890 куб. м. Аэропорт расположен в 4-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Согласно таблице 58, помещенной в настоящем отделе, и в соответствии с «Общими указаниями» (п. 9) полная восстановительная стоимость составит

17,5 х 18890 х 0,99 = 327269 руб.

Для определения физического износа здания составляем расчетную таблицу.

Конструктивные элементы здания и работы	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
Фундаменты	10	5	0.50
Каналы	2	5	0,10
Металлоконструкции	8	2	0.16
Железобетонные конструкции Стены	4 18	2 10	0,08 1,80
Перекрытия и покрытие Кровля	17 8	4 40	0,68 3,20
Окна	3	30	0,90
Двери и ворота	3	40	1,20
Полы	11	50	5,50
Перегородки	1	20	0,20
Отделочные работы	3	60	1,80
Внутренние сантехнические работы Электроосвещение	7 2	50 50	3,50 1,00
Связь и радиофикация Прочие работы	1 2	30 20	0,30 0,40
Итого	100		21,32
Общий физический износ здания составляет 21,32 %, что от полной восстановительной стоимости здания в денежном выражении будет равно

327269 х 0,2132 = 69775 руб., с округлением 70 тыс. руб.


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

VI. ЗДАНИЯ ПОДСОБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА ПЛОЩАДЬЮ 1100 И 2300 кв. м

Характеристика зданий

Фундаменты монолитные бетонные и сборные железобетонные, каркасы железобетонные, стены панельные, покрытия сборные железобетонные, кровли рулонные.

Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 58

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Склады площадью в кв. м
	1100	2300
1	19,6	14,8
2	20,8	15,7
3	21,4	16,1
4	23,1	17.5
5	25.1	18,9
6	27.2	20,6
7	29,0	21,9
8	35,1	26,5
9	35,7	26,9
(к таблице 58)

Удельные веса конструктивных элементов и работ в %

Наименование конструктивных	Склады площадью в кв. м
элементов и работ	1100	2300
Фундаменты	12	10
Каналы и приямки	2	2
Железобетонные конструкции (каркас)	2	4
Металлоконструкции	8	8
Стены	17	18
Перегородки	1	1
Покрытия	16	17
Кровли	6	8
Полы	11	11
Окна	3	3
Двери и ворота	4	3
Отделочные работы	2	3
Сантехнические работы Электроосвещение	9 3	7 2
Радио, связь и электрочасы Прочие работы	2 2	1 2
Итого	100	100


СБОРНИК № 24

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством гражданской авиации по согласованию с Госстроем СССР

VI. ЗДАНИЯ ПОДСОБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДА И АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

Характеристика

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытие железобетонное сборное, кровля рулонная.

Здание оборудовано отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II

Таблица 59

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.

Территориальные пояса	Стоимость
1	17,9
2	19,0
3	19,5
4	21,1
5	22,9
6	24,9
7	26,5
8	32,0
9	32,6
(к таблице 59)

Удельные веса конструктивных элементов и работ

Наименование конструктивных элементов и работ	%
Фундаменты	14
Стены	29
Перегородки	1
Перекрытия и покрытия	21
Кровля	11
Окна	3
Двери и ворота.	3
Полы	5
Отделочные работы	2
Сантехнические работы	4
Электроосвещение	1
Телефон, радио	1
Прочие работы.	5
Итого	100


25
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости

здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Техническая часть

Отдел I. Здания предприятий и объектов связи

Отдел II. Сооружения воздушных линий связи и радиофикации

Отдел III. Сооружения кабельных линий

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения


Отдел I
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел I. Здания предприятий и объектов связи

Вводная часть

Таблица 1. Технические здания автоматических телефонных станций (АТС), международных телефонных станций (МТС) и телеграфов

Таблица 2. Технические здания районных узлов связи (РУС), домов связи, отделений перевозки почты при аэропортах (АОПП), железнодорожных сортировочных почтамтов (ЖДСП) - кирпичные

Таблица 3. Технические здания районных контор связи (РКС) объемом до 3000 куб. м - деревянные

Таблица 4. Технические здания усилительных пунктов (подземные)

Таблица 5. Технические здания усилительных пунктов (УП), кабельных линий, наземные и обвалованные

Таблица 6. Здания вспомогательных служб УП

Таблица 7. Технические здания вспомогательных усилительных пунктов (ВУП), дополнительных усилительных пунктов (ДУП) и усилительных пунктов (УП) воздушных линий - кирпичные

Таблица 8. Технические здания вспомогательных усилительных пунктов (ВУП) и дополнительных усилительных пунктов (ДУП) воздушных линий - деревянные

Таблица 9. Технические здания выделенных приемных пунктов (ВПП) объемом до 500 куб. м - кирпичные

Таблица 10. Технические здания выделенных приемных пунктов (ВПП) объемом до 500 куб. м - деревянные

Таблица 11. Здания отделений перевозки почт (ОПП) объемом до 15000 куб. м - кирпичные

Таблица 12. Здание отделений перевозки почт (ОПП) объемом до 3000 куб. м - деревянные

Таблица 13. Здания сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м - кирпичные

Таблица 14. Здания сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м - деревянные

Таблица 15. Необслуживаемые усилительные пункты (ПУП)

Таблица 16. Необслуживаемые усилительные пункты (НУП) для кабеля 1 х 4, уплотненного аппаратурой типа К-60П

Таблица 17. Здания дизельных

Таблица 18. Здания трансформаторных киосков звуковой частоты

Таблица 19. Телефонные кабины

Таблица 20. Здания кабельных будок

Таблица 21. Навес для хранения кабеля

Нефтехранилища на 3 - 10 куб. м

Таблица 22. Заглубленные хранилища

Таблица 23. Наземные с обвалованием хранилища

Таблица 24. Брызгальные бассейны

Таблица 25. Технические здания передающих и приемных радиостанций, передатчиков телевизионных центров и вещания на ультракоротких волнах, ретрансляционных телевизионных станций и радиорелейных линий

Таблица 26. Технические здания радиодомов и аппаратно-студийного комплекса телевизионных центров

Таблица 27. Приемные станции космической связи типа «ОРБИТА»

Таблица 28. Здания объектов тропосферной связи

Таблица 29. Кабины из алюминиевых трехслойных панелей для радиорелейных линий

Таблица 30. Башни железобетонные для радиорелейных линий с металлической этажеркой для антенны общей высотой 100 м

Таблица 31. Башни кирпичные для радиорелейных линий с металлическими этажерками для антенн общей высотой до 30 м

Здания антенного коммутатора (павильона), компараторной, мастерских и разных вспомогательных служб

Таблица 32. Группа капитальности IV

Таблица 33. Группа капитальности II

Таблица 34. Здания караульных и проходных

Таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов в общей стоимости зданий в процентах (к табл. 1-14, 17,25, 26, 31-34)


Отдел II
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел II. Сооружения воздушных линий связи и радиофикации

Вводная часть

Раздел I. Столбовые и стоечные линии

Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

Раздел 3. Воздушные и кабельные вводы


Отдел III
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел III. Сооружения кабельных линий

Вводная часть

Раздел 1. Телефонная канализация и смотровые устройства

Раздел 2. Кабели связи


Отдел IV
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Вводная часть

Раздел I. Радиомачты деревянные

Раздел 2. Радиомачты из асбестоцементных труб

Раздел 3. Радиомачты и радиобашни стальные

Раздел 4. Антенны синфазные передающие

Раздел 5. Антенны коротковолновые диапазонные с низом на деревянных опорах

Раздел 6. Антенны коротковолновые диапазонные с низом на железобетонных опорах

Раздел 7. Антенны средневолновые и длинноволновые

Раздел 8. Антенны приемные коллективного пользования

Раздел 9. Фидерные линии передающих и приемных антенн

Раздел 10. Сигнальное освещение радиомачт и радиобашен (СОМ)

Раздел 11. Фундаменты и якоря железобетонные для стальных радиомачт и радиобашен

Раздел 12. Изоляторы, экранировка и лифты


Раздел I
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел II. Сооружения воздушных линий связи и радиофикации

Раздел I .Столбовые и стоечные линии

А. Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов мессой пропитки

Б. Линии I и II классов из столбов местной пропитки

В. Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов пропитанных заводским способом

Г. Линии I и II классов из столбов, пропитанных заводским способом

Д. Стоечные линии

Е. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий радиофикации и внутренней связи

Ж. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий I и II классов

3. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий радиофикации и внутрирайонной связи

И. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий I и II классов

К. Приставки и оттяжки

Л. Отдельные стойки

М. Траверсы


Раздел 2
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел II. Сооружения воздушных линий связи и радиофикации

Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

А. Стальные провода на столбовых линиях

Б. Цветные провода на столбовых линиях

В. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением до 240 в

Г. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением свыше 240 в


Раздел 1
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел III. Сооружения кабельных линий

Раздел 1. Телефонная канализация и смотровые устройства

А. Трубопроводы для кабелей связи из асбестоцементных или бетонных труб без учета смотровых устройств емкостью каналов

Б. Колодцы кирпичные и железобетонные для телефонной канализации

В. Колодцы станционные

Г. Шкафы


Раздел 2
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел III. Сооружения кабельных линий

Раздел 2. Кабели связи

А. Кабели междугородные

Б. Кабели подводные

В. Кабели радиотрансляции

Г. Кабели связи городские

Д. Кабели для сигнализации и блокировки


Раздел I
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел I. Радиомачты деревянные

А. Радиомачты одноствольные, нормальные для подвески антенн с минимальными длинами волн 12-16 м. высоток в м

Б. Радиомачты одноствольные, нормальные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 20-25 м, высотой в м

В. Радиомачты одноствольные, нормальные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 30-40 м. высотой в м

Г. Радиомачты одноствольные, усиленные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 12-16 м, высотой в м

Д. Радиомачты одноствольные, усиленные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 20-25 м. высотой в м

Е. Радиомачты одноствольные, усиленные, для подвески антенн с минимальными длинами соли 30-40 м, высотой в м

Ж. Радиомачты 12-17 м на пасынках

3. Радиомачты, устанавливаемые на крышах зданий

И. Якоря железобетонные


Раздел 2
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел 2. Радиомачты из асбестоцементных труб

А. Радиомачты одноствольные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 12-10 м. высотой в м

Б. Радиомачты одноствольные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 20-25 м. высотой в м

В. Радиомачты одноствольные, для подвески антенн с минимальными длинами соли 30-40 м высотой в м


Раздел 3
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел 3. Радиомачты и радиобашни стальные

А. Мачты одноствольные

Б. Мачты шпренгельные

В. Радиомачты трехгранные и четырехгранные

Г. Мачты-антенны типа АРРТ

Д. Мачты для радиорелейных линии связи

Е. Мачты телевизионные

Ж. Башни из труб и прокатных профилей

З. Стальные конструкции антенных систем параболической формы

И. Конструкции


Раздел 4
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел 4. Антенны синфазные передающие

А. Антенны синфазные горизонтальные. без переключения направления излучения

Б. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные, без переключения направления излучения

В. Антенны синфазные горизонтальные, с переключением направления излучения

Г. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные, с переключением направления излучения

Д. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные при высоте подвеса, равной половине оптимальной волны, с апериодическим рефлектором, подвешиваемые на стальных опорах

Е. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные, с апериодическим рефлектором на леерных канатах, подвешиваемые на деревянных опорах

Ж. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные при высоте подвеса, равной половине оптимальной волны, подвешиваемые на опорах с леерными и уравновешивающими канатами с апериодическим рефлектором

З. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные при высоте подвеса, равной оптимальной волне, подвешиваемые на опорах с леерными уравновешивающими канатами, с апериодическим рефлектором

И. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные, с настраивающимся рефлектором, без леерных канатов


Раздел 5
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел 5. Антенны коротковолновые диапазонные с низом на деревянных опорах

А. Антенны ромбические одинарные типа РГ без переключения направления излучения

Б. Антенны ромбические одинарные типа РГ с переключением направления излучения

В. Антенны ромбические двойные, выполненные из 3 проводов, без переключения направления излучения

Г. Антенны ромбические двойные, выполненные из 3 проводов, с переключением направления излучения

Д. Антенны ромбические двойные типа РГД без переключения направления излучения

Е. Антенны ромбические двойные типа РГД с переключением направления излучения

Ж. Антенны диапазонные ненаправленного действия

З. Антенны бегущей волны приемные


Раздел 6
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел 6. Антенны коротковолновые диапазонные с низом на железобетонных опорах

А. Антенны ромбические двойные типа РГД без переключения направления излучения

Б. Антенны ромбические двойные типа РГД с переключением направления излучения

В. Антенны передающие ромбические двойные типы РГД без переключения направления я излучения. при установке двух антенн «Ромб в ромбе»

Г. Антенны, передающие ромбические двойные типа РГД с переключением направления излучения при установке двух антенн «Ромб в ромбе»

Д. Антенны диапазонные ненаправленного действия

Е. Антенны бегущей волны приемные


Раздел 7
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел 7. Антенны средневолновые и длинноволновые

А. Антенны - мачты и полотна

Б. Антенны Т-образные

В. Антенны упрошенного типа

Г. Заземление


Раздел 9
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел 9. Фидерные линии передающих и приемных антенн

А. Опоры фидерные для передающих антенн из древесины хвойных пород заводской пропитки нормальной высоты

Б. Опоры фидерные для передающих антенн из древесины хвойных пород заводской пропитки повышенной высоты

В. Опоры фидерные для приемных антенн из древесины хвойных пород заводской пропитки нормальной высоты

Г. Опоры фидерные для приемных антенн из древесины хвойной породы заводской пропитки повышенной высоты

Д. Опоры фидерные для передающих антенн, железобетонные повышенной высоте

Е. Опоры фидерные для передающих антенн, железобетонные повышенной высоты

Ж. Опоры .фидерные для приемных антенн, железобетонные нормальной высоты

З. Опоры фидерные для приемных антенн, железобетонные повышенной высоты

И. Опоры фидерные из асбестоцементных труб с деревянными траверсами

К. Опоры фидерные из асбестоцементных труб с траверсами из асбестоцементных труб

Л. Фидера для коротковолновых антенн, трансформаторы и шлейфы фидерные

М. Фидера горизонтальные концентрические для антенн средних и длинных волн


Раздел 10
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел 10. Сигнальное освещение радиомачт и радиобашен (СОМ)

А. Освещение сигнальное металлических радиобашен и радиомачт

Б. Освещение сигнальное деревянных радиомачт для передающих антенн

В. Освещение сигнальное деревянных радиомачт для приемных антенн


Раздел 11
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

Отдел IV. Антенно-фидерные сооружения

Раздел 11. Фундаменты и якоря железобетонные для стальных радиомачт и радиобашен

А. Фундаменты и якоря для мачты одноствольной диаметром 300 мм из труб

Б. Фундаменты и якоря для мачты шпренгельной

В. Фундаменты и якоря для мачты трехгранной с базой 1350 мм

Г. Фундаменты и якоря для мачты трехгранной с базой 2200 мм

Д. Фундаменты и якоря для мачт-антенн трехгранных и четырехгранных из круглой стали с базой 800 мм

Е. Фундаменты и якоря для мачт типа АРРТ

Ж. Фундаменты и якоря для мачт радиорелейных линий связи

З. Фундаменты и якоря для мачт телевизионных

И. Фундаменты для башен трехгранных из труб

К. Фундаменты для башен четырехгранных из труб

Л. Фундаменты для башен четырехгранных из труб с наклонными консолями

М. Фундаменты для башен из труб и прокатных профилей

Н. Фундаменты для башен радиорелейных линии из труб и прокатных профилей

О. Фундаменты для башен телевизионных

П. Фундаменты и якоря из винтовых свай для стальных радиомачт и радиобашен


Техническая часть
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружении, характерных для хозяйства связи.

Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, не предусмотренных настоящим сборником и входящих в состав предприятий и объектов связи: жилых и общественных зданий и сооружений, складских помещений, автомобильного транспорта, наружных санитарно-технических и энергетических сетей и др., следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в общей части к сборникам.

2. Сборник содержит следующие отделы:

I. Здания предприятий и объектов связи;

II. Сооружения воздушных линий связи и радиофикации;

III. Сооружения кабельных линий связи;

IV. Антенно-фидерные сооружения.

3. Сборник содержит таблицы восстановительной стоимости зданий и сооружений по девяти территориальным поясам II климатического района.

Восстановительную стоимость зданий и сооружений для десятого территориального пояса следует принимать по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20%. Распределение территории СССР по территориальным поясам и климатическим районам приведено в общей части к сборникам.

4. Восстановительная стоимость зданий и сооружений учитывает полную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений, затраты на проектно-изыскательские работы, различного рода льготы в установленных размерах и др.

5. Определение строительных объемов зданий и сооружений следует производить, руководствуясь правилами, приведенными в обшей части к сборникам.

6. При определении восстановительной стоимости зданий и сооружений следует руководствоваться общей частью и сборникам, настоящей технической частью и вводными указаниями к отделам.

7. Стоимость дана в рублях.

Пример пользования сборником

Требуется переоценить здание сельского отделения связи: кирпичное, объем 800 куб. м, расположенное в Ростовской области.

Согласно общей части к сборникам, Ростовская область относится ко II территориальному поясу и к III климатическому району.

Согласно табл. 14 и указаниям п. 4 вводных указаний к отделу 1 настоящего сборника, восстановительная стоимость 1 м3 здания составит  30,8 х 0,94 = 29 руб.; где 30,8 - восстановительная стоимость 1 куб. м здания сельского отделения связи, расположенного во II территориальном поясе, 0,94 - поправочный коэффициент для III климатического района.

Полная восстановительная стоимость здания сельского отделения связи составляет: 29 х 800 = 23200 руб.

Далее определяем износ этого здания и физическом н денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляем таблицу.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания (в %)	Износ конструктивных элементов (в %)	Удельный износ конструктивных элементов (в %)
	а	б	в
Фундаменты	3	5	0,2
Стены и перегородки	31	10	3,1
Перекрытия	11	10	1,1
Крыши	8	35	2,8
Полы	6	30	1,8
Проемы	9	10	0,9
Отделочные работы	10	20	2,0
Внутренние санитарно- технические и электротехнические устройства	18	6	0,9
Прочие работы	4	5	0,2
Итого	100	-	13,0
Графа «а» заполняется на основании таблицы удельных весов (к табл. 1-21).

Графа «б» определяется инвентаризационной комиссией путем внешнего осмотра, без вскрытии, шурфований и т. д. с округлением до 5%. В графе «в» дан удельный износ конструктивных элементов, полученных путем перемножения показателен графы «а» на данные графы «б». Суммируя графу «в», получим общий физический износ здания - 13%.

Износ здания в денежном выражении состарит.

23200 х 0,13 = 3016 руб.


Вводная часть
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

Вводная часть

1. Восстановительная стоимость производственных и вспомогательных зданий включает стоимость всех общестроительных, санитарно-технических, электротехнических и особых строительных работ в пределах здания.

2. В начале каждой таблицы приведена характеристика зданий.

Для оценки зданий, отличающихся по конструкциям, восстановительная стоимость должна определяться по таблицам зданий, которые наиболее близки по конструктивным характеристикам

3. Распределение производственных зданий по группам капитальности даны в общей части к сборникам.

4. Для определения восстановительной стоимости по климатическим районам, отличающимся от второго района, следует применять приведенные ниже поправочные коэффициенты.

Климатический	Коэффициенты к общей стоимости зданий
район	деревянные	кирпичные
I	1,04	1,07
III	0,93	0,94
IV	0,91	0,92
5. В конце отдела приведена таблица удельных весов конструктивных частей зданий, показатели которых даны на 1 куб. м

6. Восстановительная стоимость зданий аппаратно-студийного комплекса телецентров определяется по табл. 26, а зданий телевизионных передатчиков - по табл. 25.

При совмещенном размещении телевизионных передатчиков с аппаратно-студийным комплексом в одном здании восстановительная стоимость определяется по табл. 26.

7. Технологическое оборудование, специальное оборудование для кондиционирования воздуха, грузовые и пассажирские лифты в восстановительную стоимость не включены и должны учитываться по соответствующим ценникам при  переоценке оборудования (кроме случаев, оговоренных в таблицах).


Таблица 1
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ (АТС), МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИИ (МТС) И ТЕЛЕГРАФОВ

Характеристика здании

Многоэтажные каркасные; группа капитальности II; стены кирпичные, перекрытия из стальных балок и железобетонные, кровли плоские, перегородки армированные, из кирпича, полы линолеумные, плиточные, цементные, асфальтобетонные; отделка улучшенная; центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Террито-	Здания АТС	Здания АТС	Здания МТС и телеграфов в куб. м
риальные пояса	емкостью до 6 000 номеров	емкостью до 10000 номеров	до 10 000	свыше 10000
1	27	23	24,3	21,6
2	28,6	24,3	25,7	22,8
3	30,2	25,6	27,2	24
4	31,8	26,8	28.6	25,2
5 6	34,9 56	28,1 44,9	31,4 50	26,4 42,2
7	68	55	62	52
8	73	58	65	55
9	78	63	70	59


Таблица 2
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ УЗЛОВ СВЯЗИ (РУС), ДОМОВ СВЯЗИ, ОТДЕЛЕНИЙ ПЕРЕВОЗКИ ПОЧТЫ ПРИ АЭРОПОРТАХ (АОПП), ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОРТИРОВОЧНЫХ ПОЧТАМТОВ (ЖДСП) - КИРПИЧНЫЕ

Характеристика здании

Двух-трехэтажные; группа капитальности II; стены кирпичные, перегородки гипсолитовые, перекрытия железобетонные, кровля железная или шиферная; отделка улучшенная; центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные	Здания РУС объемом в куб. м, до
пояса	3000	10000	свыше 10000
1	25,3	24	22,6
2	26,6	25,2	23,8
3	27,8	26,4	24,9
4	29,2	27,6	26,1
5	31,7	30	28.4
6	32,9	31,2	29,4
7	35,4	33,6	31,7
8	38	36	34
9	40,5	38,4	36,2
Примечание. Восстановительная стоимость 1 м3 здания уменьшается для здания РУС объемом до 3000 м3 при деревянном перекрытии:

на 0,7 руб. для 1 - 3 поясов

на 0,8 руб. для 4 - 6 поясов

на 1,0 руб. для 7 - 9 поясов


Таблица 3
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ КОНТОР СВЯЗИ (РКС) ОБЪЕМОМ до 3000 куб. м - ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика зданий

Одноэтажные; группа капитальности IV; стены деревянные, рубленые. перекрытия деревянные, кровля железная, полы дощатые, центральное отопление, вентиляция, электроосвещение, водопровод, канализация.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	29	6	58
2 3	30,8 32,6	7 8	71 75
4 5	34,4 36,2	9	81


Таблица 4
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ПОДЗЕМНЫЕ)

Характеристика зданий

Подземные одноэтажные каркасные здания; группа капитальности II; стены - сборные железобетонные блоки, перекрытия железобетонные, полы цементные, асфальтовые, плиточные, линолеумные; отделка улучшенная; центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Здания ОУП свыше 5000 куб. м	Территориальные пояса	Здания ОУП свыше 5000 куб. м
1	45,8	6	95
2	48,5	7	116
3	51	8	123
4	54	9	133
5	59


Таблица 5
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (УП), КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИИ, НАЗЕМНЫЕ И ОБВАЛОВАННЫЕ

Характеристика зданий

Одноэтажные (наземные и обвалованные), группа капитальности II, стены кирпичные, перегородки гипсолитовые и кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля этернитовая (в обвалованном здании кровля рубероидная теплая); отделка улучшенная; центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 5

Восстановительная стоимость I м3 здания

Территориальные	Здания обвалованные	Здания наземные
пояса	объемом до 3000 куб. м	объемом до 3000 куб. м
1	30,6	29,3
2	32,4	31,0
3	34,2	32,8
4	36 0	34,5
5	39,6	37,9
6	63	61
7	78	74
8	82	79
9	89	85
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания уменьшается для наземного УП при деревянном перекрытии.

на 0,7 руб. для 1 - 3 поясов

на 0,8 руб. для 4 - 6 поясов

на 1,0 руб. для 7 - 9 поясов


Таблица 6
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ УП

Характеристика здании

Одноэтажное; группа капитальности II, стены кирпичные, перекрытия сборные железобетонные, кровли рубероидные; перегородки гипсобетонные и шлакобетонные, полы цементные, плиточные, линолеумные; отделка улучшенная, центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Здания вспомогательных; служб VII 3000 куб. м	Территориальные пояса	Здания вспомогательных; служб VII 3000 куб. м
1	30	6	61
2	31,6	7	74
3	33,2	8	79
4	34,7	9	85
5	37,9


Таблица 7
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ВУП), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ДУП) И УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (УП) ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ - КИРПИЧНЫЕ

Характеристика зданий

Одноэтажные, группа капитальности II; стены кирпичные, перегородки гипсолитовые, перекрытия железобетонные, полы цементные и линолеум; отделка в технических помещениях масляной краской, в остальных помещениях клеевая окраска; кровля этернитовая, отопление центральное, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Здания ВУП до 500 куб. м	Здания ДУП до 1000 куб. м	Здания УП до 3000 куб. м
1	38,6	32	28
2	40.6	33,6	29,4
3	42,5	35,2	30,8
4	44,5	36,8	32,2
5	48,4	40	35
6	50,2	41,6	36,4
7	54,1	44,8	39,2
8	45,9	47,9	41,9
9	48,6	51,1	44,8
Примечание. Восстановительная стоимость 1 м'1 здания уменьшается:

а) для здания ВУП при деревянном перекрытии -

на 0,7 руб. для 1 - 4 поясов

на 0,8 руб. для 5 - 7 поясов

на 0,9 руб. для 8 - 9 поясов

б) то же для здания ДУП -

на 0,7 руб. для 1 - 4 поясов

на 0,8 руб. для 5 - 7 поясов

на 0,9 руб. для 8 - 9 поясов

в) то же для здания УП -

на 0,7 руб. для 1 - 4 поясов

на 0.8 руб. для 5 - 7 поясов

на 1,0 руб. для 8 - 9 поясов


Таблица 8
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ВУП) И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ДУП) ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ - ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика зданий

Одноэтажные; группа капитальности IV; стены рубленые, перегородки и перекрытия деревянные, полы цементные и линолеум; отделка - стены н потолки оштукатурены, в технических помещениях окрашены масляной краской, в остальных помещениях клеевая окраска; кровля этернитовая, отопление центральное, вентиляция, водопровод и канализация, электроосвещение.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояся	Здания ВУП объемом до 500 куб. м	Здания ДУП объемом до 1000 куб. м
1	54	44,4
2	57	47,2
3	61	49,9
4	64	53
5	71	58
6	114	93
7	139	114
8	148	121
9	159	130
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания уменьшается:

а) для здания ВУП при фундаменте «Деревянные стулья»

на 4 руб. для 1 - 4 поясов

на 5 руб. для 5 - 7 поясов

на 5,8 руб. для 8 - 9 поясов

б) то же для здания ДУП -

на 3,5 руб. для 1 - 3 поясов

на 3,9 руб. для 4 - 6 поясов

на 4,6 руб. для 7 - 9 поясов


Таблица 9
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ (ВПП) ОБЪЕМОМ до 500 м3 - КИРПИЧНЫЕ

Характеристика зданий

Одноэтажные; группа капитальности II; стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы дощатые, стены и потолки оштукатурены; окраска - в технических помещениях масляной краской, а в остальных помещениях - клеевой краской; кровля этернитовая, центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	34,6	6	45
2	36,4	7	48,5
3	38,1	8	52
4	39,8	9	55
5	43,3
Примечание. Восстановительная стоимость 1 м3 здания при деревянном перекрытии уменьшается:

на 0,4 руб. для 1 - 4 поясов

на 0,5 руб. для 5 - 7 поясов

на 0,6 руб. для 8 - 9 поясов


Таблица 10
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ (ВПП) ОБЪЕМОМ ДО 500 м3 - ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика зданий

Одноэтажные; группа капитальности IV; стены рубленые, перегородки и полы дощатые, перекрытия деревянные, кровля металлическая; отделка - стены н потолки оштукатурены, окраска помещений клеевой краской с устройством масляной панели; отопление центральное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб.м здания

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные поясз	Стоимость
1	48,3	6	101
2	51	7	123
3	54	8	131
4	57	9	141
5	63
Примечание. Восстановительная стоимость 1 м3 здания при фундаменте «Деревянные стулья» уменьшается:

на 8,5 руб. для 1 - 3 поясов

на 10,2 руб. для 4 - 6 поясов

на 12,4 руб. для 7 - 9 поясов


Таблица 11
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИИ ПЕРЕВОЗКИ ПОЧТ (ОПП) ОБЪЕМОМ ДО 15000 м3 - КИРПИЧНЫЕ

Характеристика здании

Двух-трехэтажные; группа капитальности II; стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля металлическая, перегородки кирпичные и гипсолитовые, полы цементные и дощатые; отделка улучшенная, окраска стен - с устройством масляных панелей, отопление центральное, вентиляция,  водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 3000	до 10000	свыше 10000
1	25,3	24	23,4
2	26,6	25,2	24,6
3	27,8	26,4	25,8
4	29,2	27,6	26,9
5	30	30	29,3
6	31,2	31,2	30,5
7	33,6	33,6	32,8
8	36	36	35,2
9	38,4	38,4	37,6
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания уменьшается:

а) для здания объемом до 3,000 м3 при деревянном перекрытии-

на 0,3 руб. для 1 - 5 поясов

на 0,4 руб. для 6 - 9 поясов

б) для здания объемом до 10000 м3 -

на 0,3 руб. для 1 - 5 поясов

на 0,4 руб. для 6 - 9 поясов


Таблица 12
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИИ ПЕРЕВОЗКИ ПОЧТ (ОПП) ОБЪЕМОМ ДО 3000 м3 - ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика здании

Одноэтажные; группа капитальности II, стены рубленые, полы и перегородки дощатые, перекрытия деревянные, кровля металлическая, отделка - штукатурка стен и потолков, клеевая окраска с устройством .масляной панели; отопление центральное, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Деревянное здание ОПП объемом до 1000 куб. м	Деревянное здание ОПП объемом до 3000 куб. м
1	34,8	30,9
2	36,9	32,8
3	39,1	34,8
4	41.3	36,7
5	45,7	38,6
6	73,0	62,0
7	89,0	76,0
8	95,0	80,0
9	102,0	86,0
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания уменьшается:

а) для здания ОПП объемом до 1000 м3 при фундаменте «Деревянные стулья» -

на 4,4 руб. для 1 - 3 поясов

на 5,0 руб. для 4 - 6 поясов

на 6,2 руб. для 7 - 9 поясов

б) то же для здания ОПП объемом до 3000 м -

на 3,7 руб. для 1 - 3 поясов

на 4,0 руб. для 4 - 6 поясов

на 5,0 руб. для 7 - 9 поясов


Таблица 13
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ СЕЛЬСКИХ КОНТОР (ОТДЕЛЕНИИ) СВЯЗИ ОБЪЕМОМ ДО 1000 м3 - КИРПИЧНЫЕ

Характеристика здании

Одноэтажные; группа капитальности II; стены кирпичные, перегородки деревянные, полы дощатые, перекрытия железобетонные, кровли шиферная, отделка - штукатурку стен и потолков, клеевая окраска с устройством масляной напели в операционном зале, отопление центральное, вентиляция, водопровод, канализации, электроосвещение.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Стоимость
1	21,3
2	22,4
3	23,4
4	24,5
5	26,6
6	27,7
7	29,8
8	32
9	34,1
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания при деревянном перекрытии уменьшается:

на 0,3 руб. для 1 - 4 поясов

на 0,4 руб. для 5 - 7 поясов

на 0,5 руб. для 8 - 9 поясов


Таблица 14
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ СЕЛЬСКИХ КОНТОР (ОТДЕЛЕНИЙ) СВЯЗИ ОБЪЕМОМ ДО 1000 м3 - ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика здании

Одноэтажные; группа капитальности IV; стены деревянные рубленые, перекрытия балочные деревянные, кровля - волнистые асбоцементные листы, полы цементные и из метлахской плитки, водопровод, канализация, вентиляция.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные поясз	.Стоимость
1	29	6	61
2	30,8	7	74
3	32,7	8	79
4	34,4	9	85
5	37,9
Примечание. Восстановительная стоимость 1 м3 здания при фундаменте «Деревянные стулья» уменьшается:

на 3,1 руб. для 1 - 4 поясов

на 3,9 руб. для 5 - 7 поясов

на 4,4 руб. для 8 - 9 поясов


Таблица 15
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (НУП)

Характеристика зданий

а) Наземные НУП - одноэтажные; стены кирпичные, перекрытия железобетонные деревянная термокамера для установки стоек.

б) подземные НУП в цистерне - металлическая горизонтальная цистерная для коаксиального кабеля и вертикальная - для симметричного кабеля, наземная часть железобетонная.

Таблица 15

Восстановительная стоимость сооружения ПУП

Территориальные		Подземный НУП
пояса	Наземный НУП	для коаксиального кабеля	для симметричного кабеля
1	2140	3550	3979
2	2250	3670	4110
3	2360	3600	4260
4	2470	3930	4410
5	2680	4270	4800
6	2790	5700	6600
7	3000	6400	7500
8	3220	6800	7900
9	3430	7700	8800


Таблица 16
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (НУП) ДЛЯ КАБЕЛЯ 1Х4, УПЛОТНЕННОГО АППАРАТУРОЙ ТИПА К-60П

Характеристика здании

Подземные с железобетонным кольцом на железобетонной плите или с кирпичным кольцом на железобетонных перемычках

Таблица 16

Восстановительная стоимость сооружения НУП

	Подземный НУП
Территориальные пояса	железобетонное кольцо на железобетонном основании	кирпичное кольцо на железобетонных перемычках
1	190	119
2	201	120
3	212	133
4	223	140
5	246	154
6	394	216
7	482	302
8	510	320
9	550	345


Таблица 17
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ

Характеристика зданий

Одноэтажные; группа капитальности II; стены кирпичные, перегородки сборные железобетонные, кровля рубероидная, полы бетонные, цементные, плиточные, отделка улучшенная, центральное отопление, вентиляция, канализация, водопровод.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные	Дизельные объемом в куб. м до
пояса	250	460	600
1	26,1	25,1	21,8
2	27,4	26,4	22,9
3	30	28,9	25,1
4	31,3	30,1	26,2
5	32,6	31,4	27,3
6	52	50	43,6
7	64	61	53
8	68.	65	57
9	73	70	61


Таблица 18
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ КИОСКОВ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

Характеристика здании

Здание одноэтажное, группа капитальности III; стены кирпичные, перекрытия железобетонные; отделка простая.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	26,6	6	55
2	28,2	7	67
3	29,	8	72
4	31,3	9	77
5	34,4


Таблица 19
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕЛЕФОННЫЕ КАБИНЫ

Характеристика зданий

Кабина состоит из отдельных деревянных щитов (блоков) дугородные кабины имеют звукоизоляцию

Таблица 19

Восстановительная стоимость сооружении

Территориальные пояса	Для телефонов автоматов	Для междугородных переговоров
1	247	417
2	264	445
3	280	472
4	296	500
5	313	530
6	500	850
7	610	1010
8	650	1100
9	700	1180


Таблица 20
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ БУДОК

Характеристика здании

Одноэтажные; группа капитальности III, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, отделка простая.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	26,6	6	55
2	28,2	7	67
3	29,7	8	72
4	31,3	9	77
5	34,4


Таблица 21
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

НАВЕС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАБЕЛЯ

Характеристика зданий

Группа капитальности II; стены кирпичные, кровли рубероидные, полы бетонные, асфальтовые, известкован окраска потолков н прогонов.

Таблица 21

Восстановительная стоимость сооружения

Территориальные пояса	Площадь пола до 100 куб. м	Территориальные пояса	Площадь пола до 100 куб. м
1	65	6	170
2	89	7	208
3	95	8	221
4	102	9	238
5	105


Таблица 22
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

НЕФТЕХРАНИЛИЩА НА 3 - 10 куб. м

а) Заглубленные хранилища

Характеристика сооружений

Металлическая цистерна, врытая в землю. Хранилище снабжено колодцами для доступа к горловине резервуара и расходным вентилем.

Таблица 22

Восстановительная стоимость сооружения

Территориальные	Заглубленные .хранилища дизельного топлива емкостью в куб. м
пояса	1 х 3	1 х 5	1 х 10	2 х 10
1	690	690	220	2 130
2	740	960	310	2270
3	770	1000	370	2380
4	940	1220	660	2890
5	820	1190	620	2830
6	1560	1980	2700	4700
7	1760	2230	3050	5300
8	1620	2050	2800	4880
9	2100	2660	3640	6300


Таблица 23
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

НЕФТЕХРАНИЛИЩА НА 3 - 10 куб. м

б) Наземные с обвалованием хранилища

Характеристика сооружений

Металлическая цистерна, устанавливаемая на землю на железобетонных фундаментах.

Таблица 23

Восстановительная стоимость сооружения

Территориальные	Наземные хранилища дизельного топлива емкостью в куб. м
пояса	1 х 3	2 х 3	1 х 5	1 х 5	1 х 10	2 х 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9	660 700 730 900 870 1450 1610 1510 1950	1070 1150 1200 1460 1430 2430 2740 2520 3270	850 910 950 1160 1130 1880 2120 1950 2530	380 470 540 1870 1830 3050 3430 3160 4100	290 380 440 750 710 2810 3210 2950 3830	2380 2550 2670 3240 3170 5280 5950 5480 7100


Таблица 24
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

БРЫЗГАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

Характеристика сооружений

Дно, стены и розетки бассейнов монолитные железобетонные.

Таблица 24

Восстановительная стоимость сооружения

	Брызгальные бассейны
Территориальные пояса	цилиндрические диаметром 10 м с розеткой	цилиндрические диаметром 16 м с розеткой	квадратные размером 16х16 м	квадратные размером 17х20 м
1 2 3 4 5 6 7 8 9	7500 8000 8400 10200 10000 16600 18700 17200 22400	12400 13300 13900 16900 16500 27500 31000 28600 37000	6700 7200 7500 9100 8900 11800 16700 15400 20000	8800 9400 9800 11900 11600 19400 21900 20100 26100


Таблица 25
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ РАДИОСТАНЦИИ, ПЕРЕДАТЧИКОВ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И ВЕЩАНИЯ ИД УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛНАХ, РЕТРАНСЛЯЦИОННЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТАНЦИИ И РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИИ

Характеристика зданий

Одноэтажные (при объемах до 3000 м3) и двухэтажные (при объемах более 3000 ы3); группа капитальности II; стены кирпичные или панельные, перекрытия железобетонные, перегородки плитные, кирпичные и железобетонные, полы паркетные, керамические, пластиковые, из линолеума, цементные, асфальтовые, кровля рубероидная и из кровельной стали; отделка улучшенная; водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция и электроосвещение.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные	Здания объемом (в куб. м)
пояса	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	до 10000	свыше 10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9	30,7 32,8 31,4 41,8 40,8 68,0 77,0 71,0 91,0	29,4 31,5 32,9 40,0 39,1 65,0 74,0 68,0 88,0	25,6 27,4 28,7 34,8 34,0 56,5 64,0 58,7 76,0.	24,6 26,3 27,6 33,5 32,7 54,4 61,0 56,5 73,0	22,1 23,6 24,8 30,1 29,4 49,0 55,2 50,1 66,0	19,3 20,7 21,6 26,2 25,7 42,6 48,1 44,2 57,4
Примечания

1. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания уменьшается при печном отоплении:

на 0,9 руб. для 1 - 5 поясов

на 1,1 руб. для 6 - 8 поясов

на 1,3 руб. для 9 пояса

2. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания увеличивается при  наличии местной котельной:

а) для зданий с объемом до 2000 м3

на 2,7 руб. для 1 - 5 поясов

на 3,8 руб. для 6 - 8 поясов

на 4,2 руб. для 9 пояса

б) для здании с объемом до 5000 м3

на 1,7 руб. для 1 - 5 поясов

на 2,3 руб. для 6 - 8 поясов

на 2,6 руб. для 9 пояса

в) для зданий с объемом свыше 5000 м3

на 1,1 руб. для 1 - 5 поясов

на 1,5 руб. для 6 - 8 поясов

на 1,7 руб. для 9 пояса

3. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии кондиционирования воздуха:

на 0,9 руб. для 1 - 5 поясов

на 1,2 руб. для 6 - 8 поясов

на 1,4 руб. для 9 пояса


Таблица 26
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ РАДИОДОМОВ И АППАРАТНО-СТУДИЙНОГО КОМПЛЕКСА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Характеристика здании

Двух- и трехэтажные; группа капитальности II; стены кирпичные или панельные, перекрытия железобетонные, перегородки кирпичные, железобетонные и плитные, полы паркетные, керамические, из линолеума и пластика, кровля рубероидная пли из кровельной стали; отделка улучшенная, помещения акустически обработаны. Здания с водопроводом, канализацией, центральным отоплением, вентиляцией, кондиционированием и электроосвещением.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные	Здания объемом (в куб. м)
пояса	до 10000	до 18000	свыше 18000
1	31,2	30,6	27,9
2	33,4	32,7	29,8
3	34,9	34,2	31,2
4	42,4	41,5	37,9
5	41,5	40,7	37,1
6	69,0	68,0	62,0
7	78,0	76,0	70,0
8	72,0	71,0	64,0
9	93,0	91,0	83,0
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии кондиционирования воздуха:

на 1,8 руб. для 1 - 5 поясов

на 2,5 руб. для 6 - 8 поясов

на 2,8 руб. для 9 пояса


Таблица 27
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ПРИЕМНЫЕ СТАНЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ТИПА «ОРБИТА»

Характеристика сооружения

Одноэтажное, группа капитальности II; металлический каркас, стены и перегородки кирпичные, перекрытие монолитное железобетонное, полы из керамической плитки и пластика, кровля рубероидная; отделка улучшенная.

Здание с водопроводом, канализацией, электрическим отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 27

Восстановительная стоимость сооружения

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	63000	6	139000
2	67030	7	157000
3	71000	6	145000
4	86000	9	187000
5	84000


Таблица 28
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ

Характеристика здании

Одноэтажные, группа капитальности III; каркас металлический, стены н перегородки из алюминиевых панелей с заполнением пластмассой, полы из линолеума, кровля из алюминиевых панелей, отделка улучшения. Здания с водопроводом, канализацией или без водопровода и канализации, вентиляцией, центральным или электрическим отоплением и электроосвещением;

Таблица 28

Восстановительная стоимость здания

Террито- риальные	Техническое здание	Дизельная гараж - котельная	Служебная жилая
пояса	на 5 модулей	на 6 модулей	на 7 модулей	на 9 модулей	на 8 модулей (6 дизелей)	на 10 модулей (8 дизелей)	площадь (общежитие) из 9 модулей
1	55000	65000	76000	97000	82000	103000	88000
2	58900	70000	81000	104000	88000	110000	94000
3	62000	73000	85000	109000	92000	115000	99000
4	75000	88000	103000	132000	112000	140000	120000
5	73000	86000	101000	129000	109000	137000	117000
6	122000	143000	169000	215000	181000	228000	196000
7	137000	162000	190000	243000	205000	257000	221000
8	126000	149000	175000	223000	188000	237000	204000
9	164000	193000	227000	290000	244000	307000	264000


Таблица 29
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

КАБИНЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИИ

Характеристика кабин

Одноэтажные; группа капитальности III, каркас металлический, стены и кровля из алюминиевых нацелен, перегородки щитовые, облицованные ацеидом, полы из пластика; отделка улучшенная; кабины с водопроводом и канализацией для тина К-40М и без водопровод;) и канализации для типа К-24АМ, с центральным или электрическим отоплением, вентиляцией н электроосвещением.

Таблица 29

Восстановительная стоимость кабины

Территориальные пояса	Алюминиевые кабины аппаратных РРЛ типа
	К-24АМ	К-40М
1	38000	113000
2	40700	121000
3	42600	127000
4	51700	151000
5	50500	150000
6	84000	251000
7	95000	283000
8	87000	261000
9	113000	335000


Таблица 30
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

БАШНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЭТАЖЕРКОЙ ДЛЯ АНТЕННЫ ОБЩЕЙ ВЫСОТОЙ 100 м

Характеристика башен

Группа капитальности II; ствол  монолитный железобетонный, перекрытия железобетонные, перегородки кирпичные н из пенобетонных блоков, кровля рубероидная, полы цементные, из пластика и керамической плитки; отделка улучшенная; башни с водопроводом, канализацией или без водопровода и канализации, с центральным или электрическим отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 30

Восстановительная стоимость башни

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стопмпсть
1 2 3 4 5	261000 279000 292000 355000 347000	6 7 8 9	576000 650000 598000 780000


Таблица 31
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

БАШНИ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭТАЖЕРКАМИ ДЛЯ АНТЕНН ОБЩЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 30 м

Характеристика башен

Группа капитальности II, ствол кирпичный (или из местных стеновых материалов), перекрытия железобетонные, перегородки плитные, кровля рубероидная, полы цементные, керамические и из линолеума; отделка улучшенная; башни с водопроводом, канализацией, электрическим или центральным отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 м3 башни

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1 2 3 4 5	35,7 38,2 40,0 48,6 47,5	6 7 8 9	79,0 89,0 82,0 107,0


Таблица 32
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ АНТЕННОГО КОММУТАТОРА (ПАВИЛЬОНА), КОМПАРАТОРНОЙ, МАСТЕРСКИХ И РАЗНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ

Характеристика зданий

Деревянные, одноэтажные, объемом до 250 м3, группа капитальности IV, стены, перегородки и перекрытия деревянные, полы дощатые, кровля этернитовая, отопление печное, отделка простая.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Стоимость	Территориальные пояса	Стоимость
1	33,1	6	73,0
2	35,4	7	83,0
3 4	37,1 45,0	8 9	76,0 99,0
5	44,0


Таблица 33
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ АНТЕННОГО КОММУТАТОРА (ПАВИЛЬОНА), КОМПАРАТОРНОЙ, МАСТЕРСКИХ И РАЗНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ

Характеристика здании

Одно- и двухэтажные; группа капитальности II; стены кирпичные, перекрытия железобетонные, перегородки кирпичные, железобетонные, плитные, полы асфальтовые, цементные, дощатые, бетонные, кровля асбофанерная пли рубероидная или из кровельной стали; отделка простая; здания с водопроводом, канализацией, центральным отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные	Здания объемом в куб. м до
пояса	400	1000	4000
1	28,5	25,3	24,8
2	30,4	27,0	26,5
3	31,9	28,3	27,8
4	38,7	34,3	33,7
5	37,9	33,6	33,0
6	63,0	56,0	54,9
7	71,0	63,0	62,0
8	65,0	58,0	56,9
9	85,0	75,0	74,0
Примечания.

1. Восстановительная стоимость 1 м3 здания уменьшается при печном отоплении:

на 0,8 руб. для 1 - 5 поясов

на 1,0 руб. для 6 - 8 поясов

на 1,1 руб. для 9 пояса

2. Восстановительная стоимость 1 м3 здания увеличивается при наличии местной котельной:

а) для здании с объемом до 1000 м3:

на 3,3 руб. для 1 - 5 поясов

на 4,7 руб. для 6 - 8 поясов

на 5,2 руб. для 9 пояса

б) для здании объемом до 4000 м3;

на 2.1 руб. для 1 - 5 поясов

на 2,9 руб. для 6 - 8 поясов

на 3,2 руб. для 9 пояса


Таблица 34
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ЗДАНИЯ КАРАУЛЬНЫХ И ПРОХОДНЫХ

Характеристика здании

Одноэтажные, группа капитальности II; стены кирпичные, перекрытия железобетонные и деревянные, перегородки платные, полы цементные, дощатые, пластиковые, кровля асбофанерная или рубероидная, отделка простая. Здания с водопроводом, канализацией, центральным отоплением и электроосвещением.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные	Здания объемом в куб. м до
пояса	350	600	1000
1	39,2	36,6	33,3
2	41,9	39,2	35,6
3	43,9	41,0	37,3
4	53,3	49,8	45 3
5	52,1	48,7	44,3
6	87,0	81,0	73,0
7	98,0	91,0	83,0
8 9	90,0 117,0	84,0 109,0	76,0 99,0
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания уменьшается при печном отоплении:

на 0,5 руб. для 1 - 5 поясов

на 0,9 руб. для 6 - 8 поясов

на 1,1 руб. для 9 пояса


Таблица удельных весов
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ I. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

Таблица

удельных весов отдельных конструктивных элементов в общей стоимости зданий в процентах (к табл. 1-14, 17,25, 26, 31-34)

Номер таблицы	Фунда- менты	Стены и пере- городки	Перекры- тия	Кровли	Полы	Проемы	Отделоч- ные рабо- ты	Внутрен- няя сан- техника и электро- освещение	Акусти- ческая обработка и экрани- ровка	Прочие работы	Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 25 26 31 32 33 34	9 15 8 12 15 15 9 10 10 11 15 11 8 3 23 13 6 7 14 12 20	20 24 32 31 22 24 27 24 22 28 24 28 21 31 26 22 26 45 31 24 22	11 14 8 29 12 11 12 11 8 8 14 8 10 11 8 18 18 7 9 18 17	15 10 7 - 10 8 4 7 7 7 10 6 14 8 6 2 2 5 6 3 4	7 3 8 8 6 5 7 6 5 5 3 7 11 6 2 8 10 7 5 6 6	4 13 9 2 4 6 4 5 8 8 13 9 9 9 1 4 5 6 10 8 8	5 4 14 2 6 3 6 8 12 12 4 11 5 10 1 5 4 2 13 4 3	22 14 6 8 20 17 28 24 24 17 14 16 13 18 21 15 14 15 7 5 13	- - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - -	7 3 8 8 5 11 3 5 4 4 3 4 6 4 12 13 3 6 5 10 7	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Вводная часть
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Вводная часть

1. В данном отделе приведены восстановительные стоимости столбовых и стоечных линии связи, проводов, подвешенных на столбовых и стоечных линиях, кабельных и воздушных вводов проводов и переходов через реки.

2. Восстановительная стоимость столбовых линий определена для столбов хвойных пород с разделением на местную и заводскую пропитку. Восстановительная стоимость линии дана по усредненному комплексу опор и укреплении различной конструкции. В стоимости линий речные переходы не учтены и должны оцениваться отдельно. При наличии лиственничных опор применять к стоимости опоры местной пропитии коэффициент 1,15, а для опор из твердых пород древесины - коэффициент 1,2.

3. Стоимость линии I к II классов с числом опор на 1 км меньше 20 надлежит определять по восстановительной стоимости линии внутрирайонной связи и радиофикации с коэффициентом 1, 4.

4. Стоимость отдельных опор дана для применения только в тех случаях, когда нет возможности использовать комплексную расцепку на 1 км столбовой линии.

5. В восстановительной стоимости сложных опор всех типов не учтены приставки. При наличии деревянных, железобетонных или рельсовых приставок их следует учитывать дополнительно по расценкам настоящего отдела.

6. Высота столбовой линии определяется по большой части установленных опор Длиной опоры считается наземная часть и подземная ее часть, включая приставки и ноги.

7. В восстановительной стоимости линий, проводов и отдельных кабельных опор не учтена стоимость согласовывающих и защитных устройств, запирающих и дренажных катушек, а также комплектов пупинизациии как относящихся к оборудованию. Стоимость кабельных боксов и ящиков учтена.

8. Па воздушные вводы фидерных п абонентских радиотрансляционных линии, а также вводные трансформаторы различной мощности даны отдельные расценки.

9 Восстановительная стоимость провода учитывает крюки, штыри, кронштейны, накладки и изоляторы и не учитывает траверсы. Траверсы должны оцениваться отдельно.

10. Стоимость кабельных  вставок в составе воздушной линии и проводов не учтена и подлежит оценке по позициям отдела III настоящего сборника.

11. Протяженность липни и провода следует исчислять от вводного кронштейна, оконечной кабельной опоры пли от конечной станционной сгонки. Стоимость вводного кронштейна входит в стоимость вводной нити, а стоимость кабельной опоры и вводной стойки расценивается отдельно.


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

А Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов мессой пропитки

	Линия 12 опор на 1 км высотой в м:
35 36 37 38 39	5 5,5 6 6,5 7	км км км км км	107 113 123 148 208	117 124 135 163 229	140 148 159 193 272	116 122 132 157 219	116 122 132 156 217	131 137 148 172 237	129 135 145 170 235	122 236 258 315 445	265 283 310 381 540
	Линия 16 опор на 1 км высотой в м:
40 41 42 43 44	5 5,5 6 6,5 7,5	км км км км км	142 150 164 197 277	156 165 180 217 304	182 193 212 257 362	154 162 176 209 291	154 162 175 208 288	175 183 197 229 315	172 180 194 226 313	296 315 344 420 590	353 377 414 510 720
	Линия 20 опор на 1 км высотой в м:
45	5	км	178	194	228	193	193	219	215	370	442
46 47	5,5 6	км км	188 205	206 225	242 264	203 220	203 220	229 246	225 242	393 430	471 520
48 49	6,5 7	км км	247 346	271 381	322 453	261 365	261 365	286 395	283 392	520 740	640 900


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

Б. Линии I и II классов из столбов местной пропитки

	Линии 20 опор на 1 км высотой в м:
50	6,5	км	247	272	322	262	260	287	284	530	640
51	7,5	км	349	384	457	368	365	400	396	750	910
52	8,5	км	372	409	485	394	390	430	425	790	960
	Линия 25 опор на 1 км высотой в м:
53	6,5	км	310	340	403	328	325	359	355	660	800
54	7,5	км	437	480	570	460	456	499	495	930	1100
55	8,5	км	465	510	600	492	488	540	530	990	1200
	Линия 28 опор на 1 км высотой в м:
56	6,5	км	346	380	451	367	362	402	398	740	890
57	7,5	км	489	540	640	520	510	560	550	1050	1270
58	8,5	км	520	570	680	550	550	600	600	1110	1340


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

В. Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов пропитанных заводским способом

	Линия 12 опор на 1 км высотой в м:
59	5	км	149	159	168	159	183	181	174	323	397
60	5,5	км	186	199	211	199	229	227	218	404	498
61	6	км	200	214	226	214	246	244	234	434	530
62	6,5	км	215	230	243	229	265	263	250	467	570
63	7,5	км	296	317	335	314	364	358	341	650	800
	Линия 16 опор на 1 км высотой в м:
64	5	км	208	222	234	222	255	253	242	449	550
65	5,5	км	231	247	261	247	284	282	270	500	620
66	6	км	250	267	282	267	307	304	292	540	670
67	6,5	км	286	306	324	305	353	350	334	620	760
68	7,5	км	394	422	446	418	485	477	454	861	1060
	Линия 20 опор на 1 км высотой и м:
69 70 71 72 73	5 5,5 6 6,5 7,5	км км км км км	263 297 328 358 493	282 318 351 383 530	298 336 371 405 560	282 318 351 381 520	324 366 404 441 610	321 363 400 438 600	308 348 384 417 570	570 650 710 780 1080	700 790 880 960 1330


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

Г. Линии I и II классов из столбов, пропитанных заводским способом

	Линия 20 опор на 1 км высотой в м:
74 75 76	6,5 7,5 8,5	км км км	357 496 530	383 530 560	406 560 590	382 530 560	442 610 650	439 600 640	418 570 610	780 1080 1140	960 1340 1410
	Линия 25 опор на 1 км высотой в м:
77 78 79	6,5 7,5 8,5	км км км	448 620 660	479 660 700	510 700 740	478 660 700	550 700 810	550 750 800	520 720 760	970 1350 1430	1200 1670 1760
	Линия 28 опор на 1 км высотой в м:
80 81 82	6,5 7,5 8,5	км км км	500 690 740	540 740 790	570 790 830	540 740 780	620 850 910	610 840 900	590 800 860	1090 1520 1600	1340 1870 1970


Д
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

Д. Стоечные линии

	Линия габаритом 0,8 м на 1 км:
83	12 стоек	км	250	260	265	281	290	345	392	393	445
84	16 стоек	км	323	346	353	375	386	461	520	520	590
85	20 стоек	км	416	433	441	468	484	580	650	650	740
86	25 стоек	км	520	540	550	590	600	720	830	820	930
	Линия габаритом 2,5 м на 1 км:
87	12 стоек	км	590	610	620	650	680	790	930	910	1050
88	16 стоек	км	790	820	830	870	900	1060	1200	1220	1390
89	20 стоек	км	990	1020	1030	1090	1130	1320	1550	1520	1740
90	25 стоек	км	1240	1280	1290	1370	1410	1650	1940	1900	2180


Е
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

Е. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий радиофикации и внутренней связи

	Одинарные опоры длиной в м
91	5	опора	8,9	9,7	11,6	9,7	9,7	10,9	10,7	24,4	30,3
92	5,5	опора	9,4	10,3	12,4	10,2	10,2	11,4	11,2	26,1	32,6
93	6	опора	10,2	11.2	13,2	11	10,9	12,3	12,1	28,8	36
94	6,5	опора	12,3	13,0	16,1	13,2	12,9	14,3	14,1	35,7	45
95	7,5	опора	17,2	19	22,6	18,7	18	19,7	19,8	50,8	64,3
96	8,5	опора	18,6	20,4	24.3	19,7	19,5	21,5	21,3	54	68
97	Опоры с одной деревянной приставкой высотой 6,5 м	опора	15,1	16,6	19.0	16,2	16,1	18	17,7	31,9	38,4
98	Одинарные опоры с одной железобетонной приставкой высотой 7,5 м	опора	31,4	34,2	35,8	39,3	39,6	48,7	48	60	67
99	Одинарные опоры в деревянных «ногах» длиной 8,5 м	опора	34,6	38,1	45,4	36,1	35,7	38,7	38,5	91	109
	Угловые опоры длиной в м:
100 101 102 103 104 105	5 5,5 6 6,5 7,5 8,5	опора опора опора опора опора опора	30,1 31,2 33,5 35,5 47 48,4	33,1 34,4 36,8 39,1 52 53	39,5 41 43,9 46,7 62 64	31,5 32,7 35,1 37,1 48,8 50	31,2 32,3 34,7 35,8 48,1 49,5	33,9 35 37,7 39,7 52 53	33,7 34,8 37,5 39,5 51 53	65 67 72 77 102 105	79 82 88 93 125 129


Ж
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

Ж. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий I и II классов

	Одинарные опоры длиной в м:
106	6,5	опора	12,4	13,6	16,1	13,1	13	14,4	14,2	26,3	31.8
107	7,5	опора	17,5	19,2	22,8	18,4	18,2	20,0	19,8	37,3	45,4
108	8,5	опора	18,6	20,5	24,3	19,7	19,5	21,5	21,3	39,6	48
109	9,5	опора	25,4	28	33,3	27	26,7	29,5	29,3	54	66
110	11	опора	34,6	38,1	45,3	36,7	36,3	40,2	39,8	74	90
111	13	опора	44,3	48,8	58	47	45,6	51,4	51	95	115
112	Опоры с одной деревянной приставкой длиной 7,5 м	опора	19,3	21,2	25,1	20,6	20.5	22.8	22,5	40,9	49,4
	Опоры с деревянных «ногах» длиной в м:
113	8,5	опора	35,1	38,6	46	36,8	36,4	39,5	39,3	75	92
114	9,5	опора	35,5	39,1	46,6	37,4	37,0	40,3	40,0	76,0	93,0
115	11	опора	38,2	42,1	50	40	39,5	42,9	42,6	82,0	100,0
116	13	опора	66	73	89	68	67	71	71	145	180
117	Одинарные опоры с одной железобетонной приставкой длиной 6,5 м	опора	23	25,1	26,2	28,8	28,1	35,6	35,3	44	49,2
	Одинарные опоры с двумя железобетонными приставками длиной в м:
118	7,5	опора	38,4	41,9	43,8	48	48,4	60	59	74	82
119	8,5	опора	45	48,9	51	56	57	69	68	88	97
120	9,5	опора	56,0	61,0	63	69	70	86	85	107	119
121	11	опора	67,0	70.0	73	79	80	104	103	129	144
122	13	опора	80,0	87,0	91	100	101	124	122	154	171
123	Одинарные опоры с одной рельсовой приставкой длиной 6,5	опора	29,2	31,8	33,3	36,5	36,8	45,3	44,7	56	63
	Одинарные опоры с двумя рельсовыми приставками длиной в м:
124	7,5	опора	51,0	55,0	58,0	63,0	64,0	78,0	77,0	97	108
125	8,5	опора	57,0	62,0	65,0	71,0	72,0	88,0	87,0	109	122
126	9,5	опора	68,0	74,0	77,0	85,0	85,0	105	103	130	145
127	11	опора	79,0	86,0	90,0	99,0	100	123	121	152	170
128	13	опора	93,0	100	105	115	116	143	141	177	197
	Угловые опоры длиной в м:
129	6,5	опора	35,6	39,2	46,8	37,2	36,8	39,8	39,6	77	94
130	7,5	опора	47,3	52	63	49,1	48,4	52	52	102	126
131	8,5	опора	49,5	55	65	52	51	55	55	107	131
	Сдвоенные опоры длиной в м:
132	6,5	опора	24,6	27	32	26	25,8	28,5	28,2	52	63
133	7,5	опора	34,8	38,2	45,5	36,6	36,3	39,7	39,4	74	90
134	8,5	опора	40	40	47,6	38,4	38	41,6	41,3	78	95
	А - образные опоры длиной в м:
135	6,5	опора	43,6	47,8	56	46,8	45,6	52	51,4	92	110
136	7,5	опора								144	171
137	8,5	опора	59	69	77
	Полуанкерные опоры длиной в м:
138 139 140 141 142 143	6,5 7,5 8,5 9,5 11 13	опора опора опора опора опора опора	77 98 103 128 177 250	84 107 113 141 195 276	98 127 134 167 233 333	83 104 110 136 184 257	83 103 110 135 182 252	94 114 122 149 196 266	92 113 120 148 195 267	160 207 219 273 382 550	191 251 264 331 467 670
	Промежуточные опоры в болотистом грунте длиной в м:
144 145 146	6,5 7,5 8,5	опора опора опора	38,5 51 53	42,4 56 59	50 67 70	40,5 53 55	40,1 52 55	43,8 56 59	43,5 56 58	83 111 115	100 136 142
	Угловые опоры в болотистом грунте длиной ч м:
147 148 149	6,5 7,5 8,5	опора опора опора	60 80 84	66 87 93	79 107 112	62 83 87	61 81 85	66 86 90	65 80 91	129 176 184	158 216 226


3
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

3. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий радиофикации и внутрирайонной связи

	Одинарные опоры длиной
150 151 152 153 154 155	5 5,5 6 6,5 7,5 8,5	опора опора опора опора опора опора	12,4 14,7 16,7 17,9 24,0 26,6	13,3 15,8 17,8 19,1 26,4 28,1	14 15,9 18,8 20,2 27,9 29,8	13,3 15,8 17,8 19,1 26,2 28	15,2 19,1 20,5 22 30,3 32,4	15,1 18,9 20,4 21,9 29,8 32,1	14,5 18,2 19,5 20,9 28,4 30,5	26,1 33,7 36,2 38,9 54 57	32,3 41,4 44,5 47,8 67 70


И
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

И. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий I и II классов

	Одинарные опоры длиной в м:
156 157 158 159 160 161	6,5 7,5 8,5 9,5 11 13	опора опора опора опора опора	17,9 24,8 26,6 36,5 48,7 63	19,2 26,5 28,1 38,4 51 66	20,3 28,1 29,8 40,9 55 71	19,1 26,3 28 38,2 51 66	22,1 30,5 32,4 44,6 59 77	21,9 30,1 32,1 43,9 59 76	20,9 28,7 30,5 42 56 73	38,9 54 57 79 105 136	47,9 67 70 97 129 167
162	Опоры с одной деревянной приставкой длиной 7,5 м	опора	29,6	31,6	33,5	31,4	36,4	36	34,3	63	81
	Опоры п деревянных «ногах» длиной в м:
163	8,5	опора	48,0	51,0	54,0	51,0	59,0	58,0	56,0	103,0	132
164	9,5	опора	48,5	52	55	52	60	59	56	104	133
165	11	опора	53	57	60	56	65	64	61	113	145
166	13	опора	93	99	105	97	114	110	105	201	261
	Угловые опоры длиной в м:
167	6,5	опора	38,1	40.8	43,2	40,9	47,1	47,2	45	81	103
108	7,5	опора	55	59	63	59	68	67	64	117	152
169	8,5	опора	58	62	66	62	72	71	67	124	159
	Сдвоенные опоры длиной в м:
170	6,5	опора	5,7	38,2	40.4	38	44	43,7	41,6	76	98
171	7,5	опора	49,1	53	56	53	61	60	57	106	136
172	8,5	опора	52	55	59	55	64	63	60	111	142
	А-образные опоры длиной в м:
173	6,5	опора	60	64	63	65	74	76	72	126	160
174	7,5	опора	79	84	89	84	97	97	93	168	214
175	8,5	опора	83	88	94	89	102	102	97	176	224
	Полуанкерные опоры длиной в м:
176	6,5	опора	105	113	120	115	131	135	128	222	279
177	7,5	опора	136	145	154	146	168	169	161	287	366
178	8,5	опора	143	153	162	154	177	179	170	302	384
179	9,5	опора	177	189	201	190	219	220	209	375	478
180	11	опора	246	263	278	261	302	297	283	530	680
181	13	опора	345	369	390	363	423	410	391	740	960
	Промежуточные опоры в болотистом грунте длиной в м:
182	6,5	опора	55	59	63	59	68	68	04	118	137
183 184	7,5 8,5	опора опора	60 76	66 81	70 86	65 81	77 94	75 92	71 87	146 163	192 211
	Угловые опоры в болотистом грунте длиной в м:
185 186 187	6,5 7,5 8,5	опора опора опора	88 119 125	94 128 134	100 135 142	93 126 132	108 147 154	106 142 149	101 135 142	189 258 270	243 335 350


К
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

К. Приставки и оттяжки

188	Одинарные деревянные приставки из столбов местной пропитки на установленных сложных опорах	приставка	8,6	9,2	9,8	9,3	10.7	10,9	10,4	18,2	23
189	То же, двойные	то же	18,2	19,5	20,7	19,7	22,6	23	21,9	38,4	48,6
190	Одинарные деревянные приставки из столбов, пропитанных заводским способом, на установленных сложных опорах	то же	12,2	13	13,8	13	15	14,9	14,2	26	33,3
191	Двойные деревянные приставки из столбов, пропитанных заводским способом, на установленных сложных опорах	то же	23,9	25,6	27,1	25,5	29.5	29,4	28	51	65
192	Одинарные железобетонные приставки на установленных сложных опорах	то же	14,1	15,2	14,4	19,5	19,6	25,1	24,9	25,2	25,5
193	То же, двойные	то же	28,1	30,3	28,7	39	39,2	50	49,7	51	51
194	Одинарные рельсовые приставки на установленных сложных опорах	то же	22,9	24,7	23,3	31,6	31,8	40,5	40,3	40,9	41,2
195	Двойные рельсовые при ставки на установленных сложных опорах	то же	43,2	46,7	44,1	60	60	77	76	77	78
196	Оттяжки на якоре	оттяжка	7,8	8,3	8,8	8,7	9,7	10,5	9,9	15,9	19,5
197	Оттяжки с оттяжной тумбой	оттяжка	21	22,5	23,8	22,6	26	26,2	24,9	44,5	57


Л
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

Л. Отдельные стойки

198	Стоики радиофикации, фидерные выходные, станционные, габаритом 2,5 м, на 8 фидеров 960 в	стойка	960	1000	1010	1070	1090	1290	1500	1480	1690
199	То же, габаритом 2 м, трехногие на 12 фидеров 240 в	стойка	640	670	670	710	730	860	1000	990	1130
200	То же, габаритом 0,8 м на 10-12 фидеров 120 в,	стойка	640	670	680	720	740	880	1000	1000	1140
201	Стоики шестипарные станционные двусторонние, габаритом 0,8 м	стойка	85	88	90	95	99	117	133	133	151
202	То же, габаритом 2-2,5 м	стойка	94	98	99	104	107	126	147	145	165
203	Стойки шестипарные станционные трехсторонние, габаритом 0,8 м	стойка	98	102	104	110	114	135	153	154	174
204	То же, габаритом 2-2,5 м	стойка	107	111	112	119	122	143	167	165	188
205	Однопарные промежуточные стопки для телефонно-телеграфных проводов	стойка	13	13,5	13,8	14,6	15,1	17,9	20,3	20,4	23,1
206	То же, оконечные или угловые	стойка	14,2	14,8	15,1	15,9	16,5	19,6	22,2	22,3	25,3
207	Двухпарные промежуточные стоики для телефонно-телеграфных проводов	стойка	17,1	17,8	18,1	19,2	19,8	23,6	26,8	26,8	30,4
208	То же, оконечные или угловые	стойка	18,6	19,3	19,7	20,8	21,6	25,7	29,1	29,2	33,1
209	Шестипарные промежуточные стопки для телефонно-телеграфных проводов	стойка	29	30,2	30,7	32,5	33,6	40	45,4	45,5	52
210	То же, оконечные или угловые	стойка	31,9	33,2	33,8	35,7	37	44	49,9	50	57
211	Десятипарные промежуточные стоики, для телефонно-телеграфных проводов	стойка	54	56	57	60	62	72	85	83	95
212	То же, оконечные или угловые	стойка	57	59	60	63	65	76	89	88	100
213	Одинарные промежуточные стойки габаритом 0,8 м проводного вещания	стойка	20,7	21,5	21,9	23,2	24	28,6	32,4	32,5	36,8
214	Однопарные оконечные или угловые стоики габаритом 0,8 м для проводного вешания	стойка	25,4	26,4	26,9	28,4	29,5	35,1	39,8	39,9	45,2
215	Двухпарные промежуточные стойки габаритом 0,8 м для проводов вешания	стойка	22,8	23,7	24,2	25,5	26,4	31,5	35,7	35,8	40,6
216	То же, оконечные или угловые	стойка	29,8	31	31,6	33,4	34,6	41,1	46,6	46,8	53
217	Четырехпарные промежуточные стойки габаритом 0,8 м для проводов вещания	стойка	30,8	32	32,6	34,5	35,7	42,5	48,2	48,4	55
218	То же, оконечные или угловые	стойка	40,1	41,7	42,5	44,9	46,5	55	63	63	71
219	Одинарные промежуточные стоики габаритом 2-2,5 м для проводов вещания	стойка	57	59	60	63	65	76	89	88	100
220	То же, оконечные или угловые	стойка	80	83	84	89	91	107	125	123	141
221	Двухпарные промежуточные стопки габаритом 2-2,5 м для проводов вещания	стойка	60	62	63	67	68	80	94	92	106
222	То же, оконечные или угловые	стойка	87	90	91	97	99	117	136	134	153
223	Трехпарные промежуточные стойки габаритом 2-2,5 м для проводов вещания	стойка	76	79	80	84	89	102	119	117	134
224	То же, оконечные или угловые	стойка	108	112	113	120	123	145	169	116	190
225	Трапы	трап	18,1	18.8	19,2	20,3	21	25	28,3	28,4	32,2


М
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ

М. Траверсы

226	Одинарные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов	траверса	6,9	6,9	6,9	7,2	7,7	7,4	7,9	14,7	19
227	Одинарные деревянные четырехштырные траверсы	траверса	3,46	3,53	3,53	3,69	3,95	3,78	4,22	7,3	9,1
228	Одинарные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов	траверса	4,59	4,68	4,82	4,91	5,2	6	6,6	6,9	8
229	Одинарные стальные четырехштырные траверсы	траверса	1,86	1,9	1,95	1,99	2,1	2,42	2,66	2,81	3,26
230	Двойные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов	траверса	15,7	15,9	15,8	16,5	17,8	17	17,7	34,1	44,3
231	Двойные деревянные четырехштырные траверсы	траверса	8,4	8,5	8,5	8,9	9,5	9,1	9,7	18	23,2
232	Двойные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов	траверса	9,8	10	10,3	10,5	11,1	12,7	14	14,8	17,2
233	Двойные стальные четырехштырные траверсы	траверса	4,09	4,17	4,29	4,38	4,62	5,3	5,9	6,2	7,2
234	Одинарные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов	траверса	6,3	6,4	6,4	6,7	7,2	6,8	7,4	13,3	17
235	Одинарные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов	траверса	4,73	4,82	4,97	5,1	5,3	6,2	6,8	7,1	8,3
236	Двойные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов	траверса	12,9	13,1	13,1	13,0	14,6	14	14,9	27,7	35,6
237	Двойные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов	траверса	10,4	10,6	10,9	11.1	11,7	13.5	14,8	15,7	18,2
238	Дополнительные траверсы для стоек габаритом 0,8 м	траверса	1,10	1,18	1,22	1,24	1,31	1,51	1,66	1,75	2,03
239	То же, для стоек габаритом 2,5 м	траверса	2,29	2,34	2,4	2,45	2,59	2,95	3,27	3,46	4,01


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДА НА СТОЛБОВЫХ И СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ НА КРЮКАХ И ШТЫРЯХ

А. Стальные провода на столбовых линиях

240	Провода 1,5 и 2 мм на линии до 10 опор на 1 км	км	25,2	26,3	27,6	29	30,4	37,3	39,8	41,4	45
241	То же, свыше 16 опор на 1 км	км	30.8	32,3	33,7	35,6	37,2	45,7	48,7	51	56
242	Провода 2,5 мм на линии до 16 опор на 1 км	км	28,3	29,5	30,7	32,2	33,7	40	44,6	45,8	51
243	То же, свыше 16 опор на I км	км	34	35,4	36,9	38,7	40,5	49,4	54	55	61
244	Провода 3 мм на линии до 16 опор на 1 км	км	33,3	34,4	35,7	38,4	39	46,8	52	53	60
245	То же, свыше 16 опор на 1 км	км	39,6	41,1	42,6	44,4	46,6	56	62	63	71
246	Провода 4 мм на линии до 16 опор на 1 км	км	51	53	55	57	59	70	80	80	91
247	То же, свыше 16 опор на 1 км	км	58	60	62	60	67	79	91	91	103
248	Провода 5 мм	км	71	73	75	77	81	95	111	109	125


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДА НА СТОЛБОВЫХ И СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ НА КРЮКАХ И ШТЫРЯХ

Б. Цветные провода на столбовых линиях

249	Провода медные и бронзовые 1,2 мм на линии до 16 опор на 1 км	1 км провода	29	29,3	30,2	30,5	31,9	36,3	45	40,6	50
250	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	39,7	40,1	41,3	41,7	43,7	49,2	62	56	68
251	Провода медные и бронзовые 1,5 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	36,9	37,2	38,3	38,7	40,6	45,7	57	52	63
252	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	47,5	48	49,4	49,9	52	59	74	67	82
253	Провода медные и бронзовые 3 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	102	103	105	106	112	127	157	143	176
254	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	108	110	113	114	120	136	169	153	188
255	Провода медные и бронзовые 4 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	174	176	180	181	191	214	271	255	300
256	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	181	183	187	188	199	224	282	266	312
257	Провода биметаллические 1,2 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	37,7	38,9	40,3	41,7	43,8	52	59	59	67
258	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	42,5	43,9	45,6	47,3	49,6	59	58	67	76
259	Провода биметаллические 1,5 и 2 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	47	48,1	49,7	51	54	63	74	72	83
260	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	53	54	56	58	61	71	83	82	93
261	Провода биметаллические 3 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	77	78	80	81	86	98	120	115	134
262	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	84	85	87	89	94	107	130	125	146
263	Провода биметаллические 4 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	129	13)	134	135	143	161	201	191	223
264	То же, свыше 16 опор 1 км	то же	136	138	141	143	151	171	212	202	236
265	Провода ПСБА 1,2 мм	то же	73	74	76	77	80	90	113	102	125
266	То же, 1,5 мм	то же	85	86,	88	89	94	105	132	119	146


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДА НА СТОЛБОВЫХ И СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ НА КРЮКАХ И ШТЫРЯХ

В. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением до 240 в

267	Провода стальные 1,5 и 2 мм	1 км провода	28,1	29,5	31,3	33,2	34,7	43,5	44,6	47,5	52
268	То же, 2,5 мм	то же	38,1	40	42,4	44,9	47	59	45,9	64	70
269	Провода стальные 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	42,4	44,3	46,8	49,3	52	64	53	70	78
270	То же, стальные 16 стоек на 1 км	то же	43	45	47,4	49,9	52	65	54	71	79
271	Провода стальные 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	58	60	63	66	69	84	75	94	105
272	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	59	61	64	67	70	85	77	95	107
273	Провода медные и бронзовые 1,2 мм	то же	46,7	47,6	49	50	53	61	67	71	82
274	То же, 1,5 мм	то же	55	56	58	59	62	72	79	83	96
275	Провода медные и бронзовые 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	111	113	117	119	125	144	159	168	194
276	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	112	114	118	119	126	145	160	169	195
277	Провода медные и бронзовые 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	179	181	186	188	198	225	262	265	310
278	То же, свыше 10 стоек на 1 км	то же	180	182	187	189	199	226	263	267	311
279	Провода биметаллические 1,2 мм	то же	39,7	41,1	43,1	44,9	47,1	57	52	64	72
280	То же, 1,5 и 2 мм	то же	49,9	51	54	55	58	69	68	79	89
281	Провода биметаллические 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	86	88	91	93	98	93	120	133	152
282	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	87	89	92	94	99	116	122	134	153
283	Провода биметаллические 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	134	136	140	142	150	173	192	201	233
284	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	135	137	141	143	151	174	194	203	235
285	Пропоил ПСБА 1,2 мм	то же	80	82	84	86	90	104	114	121	140
286	То же, 1,5 мм	то же	92	94	97	99	104	120	132	139	162


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДА НА СТОЛБОВЫХ И СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ НА КРЮКАХ И ШТЫРЯХ

Г. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением свыше 240 в

287	Провода стальные 2,5 мм	1 км провода	59	62	66	70	73	92	70	100	109
288	Провода стальные 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	62	65	68	73	76	95	74	104	113
280	Провода стальные 3 мм на линии свыше 16 стоек на 1 км	то же	63	66	70	74	77	96	76	105	115
290	Провода стальные 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	81	85	89	9-1	00	121	102	134	148
291	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	84	87	92	90	101	124	105	137	152
292	Провода медные и бронзовые 1,2 мм	то же	72	73	76	78	83	97	100	111	127
293	То же, 1,5 мм	то же	81	83	86	88	93	109	113	126	143
294	Провода медные и бронзовые 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	131	134	139	142	150	176	181	202	231
295	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	132	136	141	144	152	169	184	204	234
290	Провода медные и бронзовые 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	205	209	216	219	231	266	294	310	359
297	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	208	212	219	222	234	269	298	314	530
298	Провода биметаллические 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	100	100	114	117	123	147	143	167	189
299	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	108	111	115	119	125	149	145	169	192
300	Провода биметаллические 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	160	164	170	174	183	214	224	246	282
301	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	163	167	173	176	186	217	228	250	287
302	Провода ПСБА 1,2 мм	то же	110	112	116	119	126	148	152	170	194
303	То же, 1,5 мм	то же	125	127	132	136	143	168	173	193	220


Раздел 3
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

304	Кабельные опоры па 16 проводов одинарного типа местной пропитки	опора	254	279	333	269	267	295	292	540	660
305	То же, сдвоенного типа	опора	272	209	356	288	286	316	313	580	700
306	То же, полуанкерного типа	опора	324	356	424	343	340	376	373	690	840
307	Кабельные опоры на 32 провода сдвоенного типа местной пропитки	опора	382	420	500	405	401	443	439	820	990
308	То же, полу анкерного типа	опора	431	474	570	457	453	500	496	920	1120
309	Кабельные опоры на 16 проколов одинарного типа, пропитанные заводским способом	опора	278	306	364	205	292	322	320	600	720
310	То же, сдвоенного типа	опора	312	343	409	331	328	362	359	670	810
311	То же, полуанкерного типа	опора	380	418	498	403	399	441	437	810	980
312	Кабельные опоры на 32 провода сдвоенного типа, пропитанные заводским способом	опора	426	469	560	452	447	494	490	910	1100
313	То же, полуанкерного типа	опора	493	540	650	520	520	570	570	1060	1280
314	Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштейна на 8 проводов	ввод	31,7	34,4	33,8	44,8	48,8	86	76	64	68
315	То же, в каменной стене	ввод	33.2	36	35,4	46,9	51	90	80	67	71
316	Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштейна на 16 проводов	ввод	39,4	42,7	42	56	61	107	95	79	85
317	То же, в каменной стене	ввод	41,7	45,2	44,5	59	64	113	101	84	90
318	Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштейна на 24 провода	ввод	48,5	53	52	69	75	132	117	97	104
319	То же, в каменной стене	ввод	51	55	54	72	78	138	122,	101	109
320	Кабельные вводы воздушных линий длиной до 100 м при емкости кабеля до 4х4 включительно	ввод	378	386	408	420	412	.530	590	570	680
321	То же, до 7х4 включительно	ввод	500	520	550	560	590	700	790	760	910
322	То же, до 12х4 включительно	ввод	670	690	730	750	790	940	1050	1020	1210
323	Дополнительно на каждые 100 м добавлять при емкости кабеля до 7х4 включительно	100 м	328	334	354	364	384	455	510	495	590
324	То же, до 12х4 и выше	100 м	492	500	530	550	580	690	770	740	890
325	Мостовые кронштейны на 32 провода с траверсами	кронштейн	152	155	160	163	172	198	218	230	266
326	То же, па 24 провода	то же	135	138	142	144	153	175	193	204	236
327	То же, па 10 проводов	то же	118	120	124	126	133	153	169	178	206
328	То же, до 12 проводов	то же	91	93	95	97	102	118	130	137	159
329	То же, па 10 проводов с крюками	то же	80	82	84	86	91	104	115	121	140
330	То же, до 12 проводов	то же	73	74	76	78	82	94	104	110	127


Вводная часть
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Вводная часть

1. В данном отделе приведены восстановительные стоимости телефонной канализации и смотровых устройств для нее, кабелей связи междугородных линии, городских и сельских сетей связи, а также специальных подводных кабелей связи.

2. Восстановительная стоимость всех кабелей связи учитывает стоимость кабелей, затраты по их прокладке в грунте, реке, канализации, по стенам, коллекторам и т. д., защите кабеля от ударов молнии и коррозии, монтажу муфт и оконечных устройств и др.

3. Длина кабельной линии исчисляется от оконечных устройств установленных на станции.

4. Восстановительная стоимость речных переходов определяется по подразделу «Кабели  подводные» только в тех случаях, когда кабель проложен через реки шириной по зеркалу более 200 м или при глубине реки более 1,2 м.

В остальных случаях длина речного перехода учитывается в общей длине кабеля, а восстановительная стоимость определяется по стоимости основного кабеля.


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И СМОТРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

А. Трубопроводы для кабелей связи из асбестоцементных или бетонных труб без учета смотровых устройств емкостью каналов

331	1	1 км	2140	2200	2880	2560	2920	4660	4520	4580	6600
332	2	то же	1740	1790	1950	2070	2340	3470	3350	3860	5400
333	3	то же	1610	1660	1800	1920	2160	3070	2950	3650	5000
334	4	то же	1490	1530	1660	1770	1980	2690	2590	3420	4610
335	5-8	то же	1400	1430	1550	1660	1850	2420	2330	3260	4330
336	9-12	то же	1320	1360	1470	1570	1750	2330	2120	3130	4110
337	Свыше 12	то же	1310	1340	1450	1550	1720	2160	2070	3100	4050


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И СМОТРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Б. Колодцы кирпичные и железобетонные для телефонной канализации

338	Колодцы большого типа	колодец	423	459	451	600	650	1150	1020	850	910
339	То же, среднего типа	колодец	335	363	356	473	520	910	800	070	720
340	То же, малого типа	колодец	246	266	262	345	375	660	590	660	540
341	Коробки большого типа	коробка	162	176	173	228	248	433	385	326	351
342	То же, малого типа	коробка	60	63	62	78	84	132	119	122	124


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И СМОТРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

В. Колодцы станционные

343	Колодцы емкостью на 10000 номеров и специальные	колодец	760	830	810	1080	1180	2080	1840	1530	1640
344	То же, до 6000 номеров	то же	620	670	600	880	950	1680	1490	1240	1330
345	То же, до 2400 номеров	то же	520	560	550	730	790	1400	1240	1030	1110


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И СМОТРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Г. Шкафы

	Шкафы телефонные распределительные, устанавливаемые в подъездах, емкостью
346	300х2	шкаф	82	89	87	116	126	223	198	164	176
347	600х2	шкаф	121	131	129	171	186	329	292	242	260
348	1200х2	шкаф	160	174	171	226	246	435	386	320	344
	Шкафы телефонные, распределительные устанавливаемые на улицах, емкостью
349	300х2	шкаф	68	74	72	96	105	185	164	136	146
350	600х2	шкаф	115	125	123	163	177	313	277	230	247
351	1200х2	шкаф	155	168	165	219	239	422	374	310	333


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

А. Кабели междугородные

	Кабели телефонные марок МКСГ:
352	1 х 4 х 1,2	км	1080	1090	1150	1160	1230	1400	1510	1420	1720
353	4 х 4 х 1,2	км	1990	2010	2110	2100	2260	2530	2800	2520	3210
354	4 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9	км	2030	2060	2160	2140	2310	2590	2860	2570	3280
355	4 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9	км	2070	2090	2200	2300	2350	2630	2920	2620	3340
356	4 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9	км	2110	2140	2240	2220	2400	2680	2980	2670	3410
357	4 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	2150	2180	2290	2270	2450	2740	3040	2720	3490
358	4 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9	км	2190	2220	2330	2200	2490	2780	3090	2770	3550
359	7 х 4 х 1,2	км	2820	2860	3000	2900	3200	3570	4000	3540	4380
360	7 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9	км	2840	2870	3010	2980	3220	3590	4020	3550	4010
361	7 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9	км	2860	2900	3040	3000	3240	3610	4050	3580	4640
362	7 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9	км	2880	2920	3000	3020	3270	3640	4080	3610	4540
363	7 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	2900	2930	3080	3040	3280	3660	4100	4820	4700
364	7 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9	км	2910	2950	3090	3050	3300	3680	4120	3640	4730
365	7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9	км	2930	2970	3110	3070	3330	3700	4150	3670	4700
	МКСБ:
366	1 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	1610	1640	1750	1770	1930	2750	2870	2250	3200
367	1 х 4 х 1,2	км	1730	1770	1870	1890	2070	2900	3040	2400	3400
368	4 х 4 х 1,2	км	2770	2810	2970	2960	3230	4180	4520	3650	5100
369	4 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9	км	2800	2850	3000	3000	3280	4220	4570	3690	5200
370	4 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9	км	2840	2520	3040	3040	3320	4270	4620	3740	5200
371	4 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9	км	2870	2920	3080	3080	3360	4310	4670	3780	5300
372	4 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	2900	2950	3110	3100	3390	4350	4710	3820	5300
373	4 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9	км	2940	2990	3150	3140	3430	3190	4770	3860	5400
374	7 х 4 х 1,2	км	3530	3580	3770	3750	4090	5100	5600	4580	6300
375	7 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9	км	3550	3610	3800	3770	4120	5200	5600	4600	6400
376	7 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9	км	3570	3620	3810	3790	4140	5200	5700	4620	6400
377	7 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9	км	3590	3640	3840	3810	4160	5200	5700	4650	6400
378	7 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	3610	3670	3860	3830	4200	5200	5700	4670	6500
379	7 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9	км	3630	3680	3870	3850	4200	5200	5700	4690	0500
380	7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9	км	3650	3700	3900	3870	4230	5300	5800	4720	6500
	МКСБГ:
381	1 х 4 х 1,2	км	1130	1140	1200	1210	1290	1470	1580	1480	1800
382	1 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	1180	1200	1260	1270	1360	1540	1660	1550	1900
383	4 х 4 х 1,2	км	2160	2190	2300	2280	2460	2750	3050	2730	3500
384	4 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9	км	2200	2230	2340	2310	2500	2790	3100	2780	3560
385	4 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9	км	2230	2260	2370	2340	2530	2830	3150	2810	3610
386	4 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9	км	2.260	2290	2410	2380	2570	2870	3200	2860	3670
387	4 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	2300	2330	2440	2420	2610	2920	3250	2900	3720
388	4 х 4 х 1,24 + 5 х 0,9	км	2330	2300	2470	2450	2640	2960	3290	2940	3770
389	7 х 4 х 1,2	км	2870	2900	3040	3010	3250	3620	4060	3590	4660
390	7 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9	км	2890	2920	3070	3030	3280	3650	4090	3610	4690
391	7 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9	км	2900	2940	3080	3040	3290	3670	4110	3630	4720
392	7 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9	км	2930	2960	3110	3070	3320	3700	4140	3660	4750
393	7 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	2950	2980	3130	3090	3340	3720	4170	3690	4790
394	7 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9	км	2970	3010	3150	3110	3370	3750	5400	6100	4820
395	7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9	км	2980	3020	3170	3130	3380	3770	4220	3730	4840
	МКСБв:
396	1 х 4 х 1,2	км	1590	1620	1720	1750	1910	2720	2840	2220	3170
397	1 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	1830	1870	1980	2000	2180	3020	3190	2520	3570
398	4 х 4 х 1,2	км	2880	2930	3090	3080	3370	4320	4680	3780	5300
399	4 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9	км	2920	2970	3130	3120	3410	4370	4730	3840	5300
400	4 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9	км	2950	3000	3160	3160	3450	4410	4790	3880	5400
401	4 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9	км	2990	3040	3200	3190	3490	4460	4840	3920	5500
402	4 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	3030	3080	3240	3230	3530	4500	4890	3970	5500
403	4 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9	км	3060	3110	3280	3270	3570	4550	4940	4010	5600
404	7 х 4 х 1,2	км	3070	3720	3920	3890	4250	5300	4800	4740	6600
405	7 х 4 х 1,2 + 1 х 0,9	км	3690	3750	3940	3920	4280	5300	5800	4770	6600
406	7 х 4 х 1,2 + 2 х 0,9	км	3700	3760	3960	3930	4290	5300	5900	4790	6600
407	7 х 4 х 1,2 + 3 х 0,9	км	3730	3790	3990	3960	4330	5400	5900	4820	6700
408	7 х 4 х 1,2 + 4 х 0,9	км	3 750	3800	4000	3980	4340	5400	5900	4840	6700
409	7 х 4 х 1,2 + 5 х 0,9	км	3770	3830	4030	4000	4370	5400	5900	4870	6700
410	7 х 4 х 1,2 + 6 х 0,9	км	3790	3850	4050	4020	4390	5100	6000	4890	6800
	Кабели телефонные марок:
411	МКСАП 4 х 4 х 1,2	км	1900	1930	2050	2070	2260	3100	3280	2600	3670
412	МКСАПБ 4 х 4 х 1,2	км	2440	2480	2620	2620	2860	3770	4050	3250	4560
413	МКСАПБВ 4 х 4 х 1,2	км	2660	2700	2850	2850	3110	4040	4360	3520	4920
414	МКСАПЭВ 4 х 4 х 1,2	км	2800	2850	3000	3000	3280	4220	4570	3690	5160
415	МКСАПК 4 х 4 х1,2	км	4130	4190	4410	4370	4770	5900	6500	5300	7300
	Кабели телефонные марок:
416	МКГ 4 х 4 х 1,2	км	2200	2230	23.10	2310	2500	2790	3100	2780	3560
417	7 х 4 х 1,2	км	2870	2910	3050	3010	3260	3630	4070	3600	4670
418	3 х 2экр х 1,4 + 9 х 4 х 1,2	км	4830	4890	5100	5000	5500	6100	6900	6000	7900
419	3х4х1,2	км	2290	2320	2430	2410	2600	2910	3230	2890	3710
420	4х4х1.2 + 5х1	км	2550	2590	2710	2650	2900	3240	3010	3210	4140
421	1 х 2 экр х 0,9+ 3х2 экр х 1,4 + 14 х 4 х 1,2	км	6500	6500	6800	6700	7300	8100	9200	7900	10500
422	4х4х1,2+1х2х0,9+4х1,2	км	2940	2980	3130	3080	3340	3720	4170	3080	4780
423	6х4х 1,2 + 1х2 экр х 1,4	км	3410	3450	3620	3570	3860	4300	4830	4250	5500
424	7х4х1,2+6х1	км	3460	3500	3670	3610	3920	4350	4900	4300	5600
425	3х2экр х 1,4 + 9х4х1,2+ 4х1	км	5100	5200	5400	5300	5800	6400	7300	6300	8300
426	МКБ 4х4х1,2	км	3240	3290	3470	3450	3770	4760	5200	4220	5900
427	7х4х1,2	км	3870	3920	4130	4100	4470	5500	6100	4980	6900
428	3х2 экр х 1,4+ 9х4х1,2	км	6200	6300	6600	6500	7100	8500	9400	7800	10800
429	3х4х1,2	км	2980	3020	3190	3180	3470	4440	4820	3900	5400
430	4х4х1,2+ 5х1	км	3260	3310	3480	3470	3790	4790	5200	4240	5900
431	1х2 экрх0,9 + 3х2 экр х 1,4 + 14 х4х1,2	км	7200	7300	7700	7500	8200	9700	10800	9000	12400
432	4х4х1,2+1х2х0,9+4х1,2	км	3700	3760	3950.	3930	4290	5300	5800	4780	6600
433	6х4х 1,2 + 1х2 экр х 1,4	км	4130	4190	4410	4370	4770	5900	6500	5300	7300
434	7х4х1,2+6х1	км	4220	4280	4510	4470	4870	6000	6600	5400	7500
435	3х2экр х 1,4+9х4х1,2+4х1	км	5700	5800	6100	6000	6500	7800	8700	7200	9900
436	МКБГ 4х4х1,2	км	2530	2560	2690	2660	2870	3210	3580	3180	4110
437	7х4х1,2	км	3230	3270	3430	3380	3660	4070	4580	4030	5300
438	3х2экр х 1,4+9х4х1,2	км	5300	5400	5600	5500	6000	6600	7500	6500	8600
439	МКБв 4х4х1,2	км	3440	3500	3680	3660	4000	5000	5500	4470	6200
440	МКБв 7х4х1,2	км	4190	4250	4480	4440	4840	5900	6600	5400	7400
441	3х2экр х 1,4 + 9х4х1,2	км	6500	6600	6900	6800	7500	8800	9900	8200	11200
	Кабели телефонные марок:
442	МКПВ 1х4х1.2	км	1460	1490	1590	1620	1770	2560	2660	2070	2960
443	МКПВБ 1х4х1,2	км	1990	2020	2140	2160	2360	3210	3410	2710	3820
444	МКПВК 1х4х1,2	км	2580	2630	2770	2770	3030	3950	4260	3430	4800
445	МКПП 1х4х1,2	км	1300	1330	1420	1450	1590	2370	2430	1880	2700
446	МКППБ 1х4х1,2	км	1830	1860	1970	1990	2180	3010	3180	2510	3560
447	МКППК 1х4х1,2	км	2440	2480	2620	2620	2800	3770	4050	3250	4560
	Кабели телефонные марок:
448	КМГ-4  4кп + 5х4х0,9	км	5900	6000	6300	6200	6700	7500	8300	7400	9500
449	КМБ-4  4кп + 5х4х0,9	км	7800	7900	8300	8300	9000	11200	12200	10100	13800
450	КМБГ-4  4 кп + 5х4х0,9	км	6000	6700	7000	6900	7400	8300	9200	8200	10600
451	КМБв-4 4 кп + 5х4х	км	8100	8200	8600	8600	9400	11500	12600	10500	14300
452	Кабели телефонные марок: МКТП	км	3850	3960	4180	4240	4590	6300	6600	5400	7300
	4х 1,2х(4,6+5х2х0,7 4-1х0,7)
453	МКТПБ 4х1,2х(4,6+5х2х 0,7+1х0,7)	км	4470	4680	4930	4970	5400	7200	7600	6200	8500
454	МКТС 4х1,2х(4,0+5х2х 0,7+1х0,7)	км	4330	4470	4720	4760	5200	6900	7300	6000	8300
455	МКСТБ 4х1,2х(4,6+5х2х 0,7+1х0,7)	км	5200	5300	5600	5000	6100	8000	8500	7000	9500
456	Кабели телефонные марок ВТСП  1х4х1,2	км	1060	1030	1160	1200	1310	2060	2080	1580	2290
457	ВТСПБ 1х4х1,2	км	1450	1490	1580	1610	1760	2560	2650	2060	2950


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

Б. Кабели подводные

	МКСК:
458	4х4х1,2	км	58000	59000	64000	66000	69000	96000	92000	101000	108000
459	4х4х1,2+1х0,9	км	58000	60000	64000	66000	69000	96000	92000	101000	108000
460	4х4х1,2+2х0,9	км	58000	60000	64000	67000	69000	96000	92000	101000	108000
461	4х4х1,2+3х0,9	км	58000	60000	64000	67000	70000	97000	92000	101000	109000
462	4х4х1,2+4х0,9	км	58000	60000	64000	67000	70000	97000	92000	101000	109000
463	4х4х1,2+5х0,9	км	58000	60000	64000	67000	70000	97000	92000	101000	109000
464	7х4х1,2	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	11000
465	7х4х1,2+1х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	11000
466	7х4х1,2+2х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	11000
467	7х4х1,2+3х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	11000
468	7х4х1,2+4х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	11000
469	7х4х1,2+5х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	11000
470	7х4х1,2+6х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	11000
	МКСКв:
471	4х4х1,2	км	58000	60000	64000	67000	70000	97000	92000	101000	109000
472	4х4х1,2 + 1х0,9	км	58000	60000	64000	67000	70000	97000	92000	101000	109о00
473	4х4х1,2 + 2х0,9	км	58000	60000	64000	07000	70000	97000	92000	101000	109000
474	4х4х1,2 + 3х0,9	км	58000	60000	64000	67000	70000	97000	92000	102000	109000
475	4х4х1,2 + 4х0,9	км	58000	60000	64000	67000	70000	97000	92000	102000	109000
476	4х4х1,2 + 5х0,9	км	58000	60000	64000	67000	70000	97000	92000	102000	109000
477	7х4х1,2	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	94000	103000	111000
478	7х4х1,2 + 1х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	94000	103000	111000
479	7х4х1,2 + 2х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	94000	103000	111000
480	7х4х1,2 + 3х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	94000	103000	111000
481	7х4х1,2 + 4х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	94000	103000	111000
482	7х4х1,2 + 5х0.9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	94000	103000	111000
483	7х4х1,2+ 6х0,9	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	94000	103000	111000
484	МКК: 4х4х 1.2	км	59000	60000	65000	67000	70000	97000	81000	102000	109000
485	7х4х1,2	км	60000	61000	66000	68000	71000	98000	94000	103000	111000
486	3х2экр х 1,4 + 9 х 4х1,2	км	63000	65000	69000	72000	75000	103000	99000	107000	117000
487	3х4х1,2	км	57000	59000	63000	66000	69000	96000	91000	100000	107000
488	4х4х1,2+ 5х1	км	58000	60000	64000	67000	70000	97000	92000	101000	109000
480	1х2 экр х0,9+3х2экр х1,4 +14х4х1,2	км	63000	64000	69000	71000	75000	102000	98000	107000	116000
490	4х4х 1,2+1 х2х0,9+4х1,2	км	59000	60000	63000	67000	70000	97000	93000	102000	109000
491	6х4х1.2 + 1х2экр х 1,4	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	110000
492	7х4х1,2+ 6х1	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	110000
493	3х2экр х 1,4+9х4х1,2+4х1	км	62000	63000	68000	70000	73000	101000	97000	105000	114000
494	КМК-4: 4 кп + 5х4х х0,9	км	02000	64000	69000	71000	73000	101000	97000	105000	114000
495	МКТСК: 4х1,2х(4,6+5х2х 0,7+1х 0,7)	км	59000	61000	65000	68000	71000	98000	93000	103000	110000
496	Телефонно-телеграфный четырехжильный с резиновой изоляцией, экранированный, в резиновом шланге, КТЭШ-4	км	19900	20300	21900	22900	23900	33100	27300	34700	37100
497	То же, бронированный стальными лентами, КТЭШБ-4	км	35000	35700	38500	40300	42000	58000	48000	61000	65000
498	Для глубин до 1000м, одножильный со сплошной изоляцией из специальной резины, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, СТРК-1	км	27200	27700	29900	31300	32600	45100	37200	47300	51000
499	То же, диаметром 6 мм, СТРК-1	км	30600	31200	33600	35200	36700	51000	41900	53000	57000
500	Для глубин до 1000 м, одножильный со сплошной изоляцией из специальной резины, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и6 мм, СТРК-1	км	52000	53000	58000	60000	63000	87000	72000	91000	97000
501	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных прополок диаметром 6 мм, СЭРК-1	км	59000	60000	65000	68000	71000	98000	81000	103000	110000
502	Для глубин до 1000 м четырехжильный со сплошной изоляцией из специальной резины, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, СЭРК-4	км	59000	61000	65000	68000	71000	99000	81000	103000	110000
503	То же, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, СЭРК-4	км	63000	64000	69000	72000	75000	104000	86000	109000	117000
504	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и 6 мм, СЭРК 4	км	92000	93000	101000	105000	110000	152000	120000	159000	170000
503	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 6 мм, СЭРК 4	км	90000	98000	106000	111000	115000	160000	132000	167000	179000
500	Для глубин до 1000 м, четырехжильный со сплошной изоляцией из кабельного полиэтилена, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, СЭПК 4	км	45200	46100	50000	52000	54000	75000	62000	79000	84000
507	То же, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, СЭПК 4	км	57000	58000	63000	60000	08000	95000	78000	99000	106000
508	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и 6 мм. .СЭПК 4	км	75000	77000	83000	87000	90000	125000	103000	131000	140000
509	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 6 мм. .СЭПК 4	км	84000	86000	93000	97000	101000	140000	116000	147000	157000
510	Для глубин до 1000 м, коаксиальный со сплошной изоляцией из кабельного полиэтилена, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, КПК-5/18	км	57000	58000	63000	65000	68000	94000	78000	99000	106000
511	То же, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, КПК-5/18	км	65000	66000	71000	75000	78000	108000	89000	113000	121000
512	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и 6 мм, КПК 5/18	км	86000	88000	95000	99000	103000	143000	118000	150000	160000
513	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных прополок диаметром 6 мм, КПК 5/18	км	98000	99000	107000	112000	117000	102000	134000	170000	181000
514	Для глубин до 1000 одножильный со сплошной изоляцией из кабельного полиэтилена; бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, СТПК 1	км	18600	19000	20500	21400	22300	30900	25500	32400	34600
515	То же, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, СТПК 1	км	22500	23000	24800	25900	27000	37 400	30800	39200	41900
516	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и 6 мм, СТПК 1	км	38900	39600	42700	44700	46600	64.000	53000	68000	72000
517	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 6 мм, СТПК 1	км	44400	45300	48800	51000	53000	74000	61000	77000	83000
518	Гидроакустический кабель для глубин до 120 м 7х4х1 мм с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочкой, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, ТЗКГ	км	111000	113000	122000	128000	133000	184000	152000	193000	206000
519	Гидроакустический кабель для глубин до 120 м 7х4х1 мм с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, бронированный двойной броней из круглых стальных прополок диаметром 4 мм, ТЗККГ	км	137000	139000	150000	157000	164000	227 000	187000	238000	254000
520	То же, для глубин до 100 м, 19х4х1 мм, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, ТЗКГ-100	км	188000	191000	206000	216000	225000	311000	257000	320000	34900
521	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных прополок диаметром 6 мм, ТЗККГ-100	км	237000	242000	261000	273000	284000	393000	325000	410000	441000
522	То же, для глубин до 200 м, 19х4х1 мм, бронированный круглыми стальными проволоками  диаметром 6 мм, ТЗКГ-200	км	200000	203000	219000	229000	239000	312000	273000	347000	371000
523	То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 6 мм, ТЗККГ-200	км	249000	254000	274000	286000	299000	413000	341000	433000	463000


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

В. Кабели радиотрансляции

524	Кабели ПРВПМ 2х1,2	км	137	139	146	146	157	176	193	176	221
525	То же, 2х1	км	112	114	120	120	129	146	158	146	180
526	То же, 2х0,8	км	91	92	97	97	104	119	127	120	145


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

Г. Кабели связи городские

	Кабели телефонные марки ТЗГ с диаметром жил 0,8 мм:
527	3х4	км	1410	1430	1510	1550	1620	1910	2250	2050	2430
528	4х4	км	1500	1530	1010	1040	1720	2010	2380	2170	2580
529	7х4	км	1700	1730	1820	1850	1940	2230	2690	2430	2940
530	12х4	км	2140	2170	2270	2290	2410	2730	3360	2990	3690
531	14х4	км	2310	2340	2450	2460	2590	2930	3620	3210	3980
532	19х4	км	2750	2780	2900	2910	3060	3430	4280	3770	4740
533	24х4	км	3250	3290	3420	3420	3600	4000	5000	4420	5600
534	27х4	км	3450	3490	3620	3620	3810	4220	5300	4670	5900
535	30х4	км	3540	3580	3720	3710	3910	4330	5500	4790	6100
536	37х4	км	4180	4220	4380	4360	4600	5100	6500	5600	7200
537	44х4	км	5200	5300	5500	5500	5700	6400	8000	7000	8800
538	52х4	км	5500	5600	5800	5800	6100	6700	8500	7500	9400
539 540 541 542 543	61х4 80х4 91х4 102х4 114х4	км км км км км	6400 7800 9600 9800 10700	6500 7900 9700 9900 10800	6800 8200 10100 10200 11100	6700 8100 10000 10200 11000	7100 8600 10600 10700 11700	7800 9400 11600 11700 12700	9900 12000 14700 14900 16300	8600 10400 12800 13000 14100	11000 13400 16400 16700 18200
	То же, диаметром жил 0,9 мм:
544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563	3х4 4х4 7х4 12х4 14х4 19х4 24х4 27х4 30х4 37х4 44х4 48х4 52х4 61х4 75х4 80х4 91х4 102х4 108х4 114х4	км км км км км км км км км км км км км км км км км км км км	1470 1580 1910 2470 2710 3210 3820 4550 4670 5400 6000 6500 6900 7700 9200 9500 10600 11300 12000 12600	1500 1600 1940 2500 2750 3250 3860 4600 4730 5500 6100 6500 7000 7800 9300 9600 10700 11400 12100 12700	1580 1690 2030 2610 2860 3380 4000 4800 4920 5700 6300 6800 7200 8100 9700 10000 11000 11800 12600 13200	1610 1830 2060 2620 2870 3380 3990 4800 4930 5700 6300 6800 7200 8000 9600 9900 10900 11700 12500 13100	1700 1800 2160 2760 3020 3560 4210 5100 5200 6000 6000 7100 7600 8400 10100 10400 11500 12300 13100 13800	1970 2100 2470 3100 3380 3960 4650 5600 5800 6600 7300 7800 8300 9200 11100 11400 12600 13400 14400 15000	2340 2500 3010 3850 4230 4990 5900 7000 7200 8300 8500 9900 10500 12600 14100 14500 16100 17200 18400 19200	2130 2260 2700 3410 3720 4370 5100 6200 6400 7300 8100 8700 9200 10300 12300 12700 14000 14900 16000 16700	2540 2720 3300 4250 4670 5500 6600 7100 7900 9200 10300 11000 11800 13200 15800 16200 18000 19200 20500 21500
	То же, диаметром жил 1,0 мм:
564	3х4	км	1480	1500	1590	1620	1700	1970	2350	2140	2550
565	4х4	км	1600	1620	1710	1740	1820	2110	2530	2290	2750
566	7х4	км	1920	1950	2040	2070	2170	2480	3020	2710	3310
567	12х4	км	2640	2680	2790	2800	2950	3310	4120	3640	4560
568	14х4	км	2910	2940	3060	3070	3230	3610	4520	3980	5000
569	19х4	км	3560	3600.	3730	3730	3930	4350	5500	4810	6100
570	24х4	км	4670	4730	4920	4930	5200	5800	7200	6400	7900
571	27х4	км	4870	4920	5100	5100	5400	6000	7500	6600	8300
572	30х4	км	5100	5200	5400	5400	5700	6300	7900	7000	8800
573	37х4	км	5800	5900	6100	6100	6400	7100	9000	7900	10000
574	44х4	км	6600	6700	7000	6900	7300	8000	10200	8900	11300
575	48х4	км	7100	7100	7400	7400	7700	8500	10800	9400	12100
576	52х4	км	7500	7600	7900	7800	8300	9100	11500	10000	12900
577	61х4	км	8500	8600	8900	8900	9300	10200	13000	11300	14600
	То же, диаметром жил 1,2 мм:
578	1х4	км	1280	1300	1380	1410	1480	1740	2050	1880	2200
579	3х4	км	1650	1680	1770	1790	1890	2170	2620	2360	2900
580	4х4	км	1860	1890	1980	2000	2110	2410	2930	2630	3210
581	7х4	км	2300	2330	2430	2450	2580	2910	3600	3190	3960
582	12х4	км	3100	3130	3260	3260	3440	3820	4570	4220	5300
583	14х4	км	3410	3450	3580	3580	3770	4180	5000	4620	5900
584	19х4	км	4120	4160	4310	4300	4530	4990	6400	5500	7100
585	24х4	км	5400	5500	5700	5700	6000	6600	8300	7300	9200
586	27х4	км	5800	5800	6100	6000	6400	7000	8800	7800	9800
587	30х4	км	6100	6200	6400	6400	6700	7400	9300	8200	10400
588	37х4	км	7200	7300	7600	7500	7900	8700	11100	9600	12300
589	44х4	км	8300	8400	8700	8600	9100	10000	12600	11100	12900
590	48х4	км	8800	8900	9200	9200	9700	10600	13500	11800	15000
591	52х4	км	9500	9600	9900	9900	10400	11400	14500	12700	16200
592	61х4	км	11000	11100	11400	11400	12000	13100	16700	14500	18700
	То же, с диаметром жил 1,4 мм:
593	3х4	км	1970	2000	2090	2110	2220	2530	3090	2770	3390
594	4х4	км	2220	2250	2350	2370	2490	2820	3470	3090	3820
595	7х4	км	2820	2860	2980	2980	3140	3510	4400	3870	4870
596	12х4	км	4070	4110	4260	4250	4480	4930	6300	5500	7000
597	14х4	км	4870	4920	5100	5100	5400	6000	7500	6600	8300
598	19х4	км	5900	6000	6200	6200	6500	7200	9000	7900	10000
599	24х4	км	7100	7200	7500	7400	7800	8600	10900	9500	12100
600	27х4	км	7700	7800	8000	7900	8400	9200	11700	10300	13100
601	30х4	км	8400	8400	8800	8700	9200	10100	12800	11200	14200
602	37х4	км	9800	9900	10200	10200	10700	11700	14900	13000	16700
	Кабели телефонные марки ТЗБ с диаметром жил 0,8 мм:
603	3х4	км	2700	2770	2980	3090	3270	4000	4230	4320	4930
604	4х4	км	2820	2900	3100	3220	3400	4140	4420	4470	5100
605	7х4	км	3100	3170	3390	3500	3700	4460	4840	4830	5600
606	12х4	км	3640	3720	3950	4050	4280	5100	5700	5500	6600
607	14х4	км	3830	3910	4140	4240	4180	5300	6000	5800	6900
608	19х4	км	4310	4390	4640	4730	5000	5800	6700	6400	7700
609	24х4	км	4930	5000	5300	5400	5700	6700	7000	7300	8800
610	27х4	км	5300	5400	5700	5800	6100	7100	8200	7800	9400
611	37х4	км	6100	6200	6500	6600	7000	8000	9400	8800	10800
612 613 614 615 616 617 618 619 620 621	44х4 48х4 52х4 61х4 75х4 80х4 91х4 102х4 108х4 114х4	км км км км км км км км км км	6500 6900 7100 8100 9500 9700 11000 11700 12000 12100	6600 7000 7200 8200 9700 9900 11100 11800 12700 12800	6900 7400 7500 8000 10100 10300 11500 12300 13200 13300	7000 7400 7000 8000 10100 10300 11000 12300 13200 13300	7400 7900 8000 9100 10700 10900 12200 13000 14000 14000	8500 8900 9100 10200 12000 12200 13600 14500 15500 15600	10000 10700 10900 12400 14700 15000 16800 17900 19300 19400	9300 9900 10000 11300 13300 13500 15100 16100 17200 17300	11500 12300 12500 14200 16800 17100 19200 20500 22000 22100
	То же, диаметром жил 0,9 мм:
622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640	3х4 4х4 7х4 12х4 14х4 19х4 24х4 27х4 30х4 37х4 44х4 48х4 52х4 61х4 75х4 80х4 91х4 102х4 114х4	км км км км км км км км км км км км км км км км км км км	2790 2920 3330 3870 4250 5000 5000 5900 5900 6900 7400 8000 8500 9500 10700 11100 11900 13300 14300	2870 3000 3410 4070 4340 5100 5700 6000 6000 7000 7500 8100 8600 9700 10800 11400 12000 13500 14500	3080 3210 3030 4310 4580 5400 6000 6300 6300 7300 7900 8400 9000 10100 11200 11900 12500 14000 14800	3180 3320 3730 4400 4670 5500 6000 6400 6400 7400 8000 8500 9000 10100 11200 11800 12500 13900 15000	3370 3510 3950 4650 4940 5800 6400 6800 6800 7800 8400 9000 9500 10700 11900 12500 13200 14800 15800	4110 4260 4720 5500 5800 6700 7400 7800 7800 8900 9500 10200 10700 12000 13300 13900 14700 16400 17500	4380 4580 5200 6200 6600 7700 8600 9200 9200 10600 11500 12200 13000 14700 16400 17200 18100 20400 20800	4440 4610 5100 6000 6300 7400 8100 8600 8600 9800 9600 11200 11900 13300 14700 15400 16300 18200 19500	5100 5300 6000 7200 7600 8900 9900 10500 10500 12200 13100 14000 14900 16800 18700 19700 20700 23300 23900
	Кабели телефонные марки ТЗБ с диаметром жил 1,0 мм
641	3х4	км	2730	2800	3010	3130	3300	4040	4280	4360	4990
642	4х4	км	2890	2970	3180	3290	3480	4230	4530	4570	5300
643	7х4	км	3280	3360	3580	3690	3900	4670	5100	5100	5900
644	12х4	км	4 010	4 100	3340	4430	4680	5500	6200	6300	7200
645	14х4	км	3930	4 600	4880	4980	5300	6200	7000	6800	8 100
646	19х4	км	5200	5300	5600	5700	6000	7000	8100	7700	9300
647	24х4	км	5900	6000	6300	6400	6800	7800	9200	8600	10500
648	27х4	км	6 100	6200	6500	6600	7000	8000	9400	8800	10900
649	30х4	км	6400	6500	6900	6900	7300	8400	9900	9.200	11400
650	37х4	км	7200	7300	7700	7700	8200	9300	11100	10200	12800
651	44х4	км	8200	8300	8700	8700	9200	10400	12600	11500	14400
652	48х4	км	8600	8700	9100	9200	9700	10900	13200	12000	15100
653	52х4	км	9 100	9200	9700	9700	10200	11500	1400	12700	16000
654	61х4	км	10200	10300	10700	10700	11300	12700	15600	14100	17800
	То же, диаметром жил 1,2 мм:
655	1х4	км	2450	2530	2720	2840	3010	3720	3860	4000	4510
656	3х4	км	3040	3120	3340	3450	3640	4400	4760	4760	5500
657	4х4	км	3290	3370	3590	3700	3900	4680	5100	5100	6000
658	7х4	км	3790	3880	4110	4210	4440	5300	5900	5700	6800
659	12х4	км	4910	5000	5300	5100	5700	6600	7000	7300	8800
660	14х4	км	5300	5400	5700	5800	6100	7100	8200	7800	9500
661	19х4	км	6000	6100	6400	6500	6900	7900	9300	8700	10600
662	24х4	км	6800	6900	7200	7300	7700	8800	10400	9600	12000
663	27х4	км	7300	7400	7800	7800	8200	9400	11200	10300	12900
664	30х4	км	7500	7600	8000	8000	8500	9600	11600	10600	13300
665	37х4	км	9000	9 100	9500	9500	10100	11300	13800	12500	15800
666	44х4	км	9600	9800	10200	10200	10800	12100	14800	13400	16900
667	48х4	км	10200	10300	10800	10800	11400	12700	15700	14100	17900
668	52х4	км	11200	11300	11800	11800	12500	13900	17200	15400	19600
669	61х4	км	12900	13000	13600	13500	14300	15900	19800	17600	22500
	То же, диаметром жил 1,4 мм:
670	3х4	км	3250	3330	3550	3600	3860	4 640	3910	5000	5900
671	4х4	км	3540	3620	3850	3950	4 180	4970	5500	5400	6400
672	7х4	км	4250	4330	4580	4670	4930	4600	6600	6300	7600
673	12х4	км	5800	5900	6200	6300	6700	7700	9000	8400	10300
674	14х4	км	6200	6200	6600	6600	7000	8000	9500	8800	10900
675	19х4	км	7300	7400	7700	7800	8200	9300	11200	10300	12800
676	24х4	км	8600	8700	9100	9100	9700	10900	13200	12000	15200
677	27х4	км	9200	9300	9700	9700	10300	11500	14100	12700	16100
678	30х4	км	9600	9700	10100	10100	10700	12000	14700	13300	14400
679	37х4	км	11000	11100	11000	11600	12200	13600	16900	15100	19300
	Кабели телефонные марки ТЗБГ диаметром 0,8 мм:
680	3х4	км	1560	1580	1670	1700	1780	2060	2510	2240	2680
681	4х4	км	1660	1690	1830	1810	1900	2190	2640	2380	2870
682	7х4	км	1920	1950	2040	2060	2170	2470	3020	2700	3310
683	12х4	км	2410	2440	2550	2560	2700	3040	3790	3340	4180
684	14х4	км	2590	2630	2740	2750	2900	3250	4050	3580	4470
685	19х4	км	3060	3090	3220	3230	3380	3780	4740	4170	5300
686	24х4	км	4090	4150	4320	4350	4560	5100	6300	5600	6900
687	27х4	км	4300	4350	4530	4540	4780	5300	6600	5900	7200
688	30х4	км	4380	4450	4620	4640	4870	5450	6700	6000	7400
	Кабели телефонные марки ТЗБГ диаметром 0,8 мм:
689	37х4	км	5000	5 100	5300	5300	5600	6200	7700	6900	8600
690	44х4	км	5700	5800	6000	6000	6300	7000	8800	7800	9800
691	52х4	км	6000	6100	6300	6300	6600	7300	9200	8100	10200
692	61х4	км	6900	7000	7 300	7300	7600	8400	10600	9300	11900
693	75х4	км	8800	8900	9200	9200	9700	10600	13400	12400	15000
694	80х4	км	8800	8900	9200	9100	9600	10600	13400	11700	15000
695	91х4	км	10600	10700	11100	11000	11600	12800	16200	14200	18100
696	102х4	км	10900	11000	11400	11400	12000	13200	16700	14600	18700
697	114х4	км	11800	12000	12400	12300	13000	14200	18100	15800	20200
	То же, диаметром жил 0,9 мм:
698	3х4	км	1040	1670	1750	1780	1870	2160	2600	2350	2830
699	4х4	км	1760	1780	1870	1900	2000	2290	2770	2500	3030
700	7х4	км	2140	2170	2270	2290	2410	2730	3350	2990	3690
701	12х4	км	2700	2790	2910	2920	3070	3430	4290	3780	4750
702	14х4	км	3500	3550	3710	3740	3930	4 440	5400	4850	5900
703	19х4	км	4030	4090	4260	4280	4500	5000	6200	5500	6800
704	24х4	км	4700	4760	4950	4960	5200	5 800	7200	6400	8000
705	27х4	км	4910	4970	5200	5200	5400	6000	7500	6700	8400
706	30х4	км	5100	5100	5300	5300	5600	6200	7800	6900	8600
707	37х4	км	5800	5900	6 100	6 100	6400	7100	8900	7800	9900
708	44х4	км	6500	6000	6800	6800	7100	7900	9 900	8700	11100
709	48х4	км	7300	7400	7600	7600	8000	8800	11100	9800	12400
710 711 712 713 714 715 716	52х4 61х4 75х4 80х4 91х4 102х4 114х4	км км км км км км км	7700 8000 9900 10600 11500 12500 13500	7800 8700 10000 10700 11600 12600 13600	8100 9000 10300 11100 12000 13100 14100	8100 9000 10300 11100 11900 13000 14000	8500 9400 10800 11700 12600 13700 14800	9400 10400 11800 12800 13800 15000 16100	11800 13100 15100 16100 17500 19100 20600	10400 11500 13100 14200 15300 16600 17900	13200 14700 16900 18000 19600 21400 23100
	То же, диаметром жил 1,0 мм:
717 718 719 720 721 722 723 724 725 720 727 728 729 730	3х4 4х4 7х4 12х4 14х4 19х4 24х4 27х4 30х4 37х4 44х4 48х4 52х4 61х4	км км км км км км км км км км км км км км	1690 1840 2200 2910 3710 4400 5100 5300 5600 6300 7500 7900 8400 9400	1720 1870 2230 2940 3760 4450 5100 5300 5000 6400 7600 8000 8500 9500	1810 1960 2340 3060 3920 4630 5300 5500 5800 6600 7800 8300 8800 9800	1830 1990 2350 3070 3950 4650 5300 5500 5800 6600 7800 8200 8700 9800	1930 2090 2480 3230 4150 4890 5600 5800 6100 6900 8200 8700 9200 10300	2220 2390 2800 3610 4670 5500 6200 7600 6800 7600 9100 9600 10100 11300	2680 2910 3450 4520 5700 6800 7800 8100 9500 9700 11400 12000 12800 13200	2410 2610 3070 3980 5100 6000 6890 7100 7500 8500 10000 10600 11200 12500	2920 3170 3800 5000 6300 7500 8700 8900 9500 10800 12700 13400 14300 14900
	То же, диаметром жил .1,2 мм:
731	1х4	км	1420	1440	1520	1550	1630	1900	2260	2060	2440
732	3х4	км	1870	1890	1990	2010	2110	2420	2930	2640	3220
733	4х4	км	2100	2140	2230	2250	2370	2690	3300	2940	3630
734	7х4	км	2570	2600	2710	2730	2870	3220	4010	3540	4430
735	12х4	км	2930	2980	4150	4170	4390	4920	6000	5400	6700
736	14х4	км	4240	4290	4470	4490	4720	5300	6500	5800	7200
737	19х4	км	4990	5000	5200	5200	5500	6100	7700	6800	8500
	Кабели телефонные марки ТЗБГ диаметром 1,2 мм:
738	21х4	км	5900	5900	6200	6200	6500	7100	9000	7900	10000
739	27х4	км	6200	6300	6500	6500	6800	7500	9500	8300	10600
740	30х4	км	6600	6700	6800	6900	7300	8000	10100	8800	11300
741	37х4	км	8100	8200	8500	8400	8900	9800	12300	10800	13800
742	44х4	км	8900	9000	9300	9200	9700	10700	13500	11800	15100
743	48х4	км	9500	9500	9300	9800	10300	11300	14400	12500	16100
744	52х4	км	10200	10300	10700	10600	11200	12200	15600	13600	17400
745	61х4	км	12100	12200	12700	12600	13300	14500	18500	16100	20700
	То же, диаметром жил 1,4 мм:
746	3х4	км	2180	2210	2310	2330	2450	2770	3400	3010	3740
747	4х4	км	2450	2480	2590	2610	2740	3090	3820	3390	4220
748	7х4	км	3130	3160	3290	3290	3470	3860	4860	4250	5400
749	12х4	км	4 950	5000	5200	5200	5500	6100	7600	6700	8400
750	14х4	км	5300	5300	5500	5500	5800	6500	8100	7100	9000
751	19х4	км	6400	6400	6700	6600	7000	7700	9700	8500	10800
752	24х4	км	8000	8100	8400	8300	8800	9700	12200	10700	13600
753	27х4	км	8600	8700	9000	8900	9400	10300	13100	11400	14600
754	30х4	км	8900	9000	9300	9300	9800	10800	13000	11900	15200
755	37х4	км	10800	10900	11300	11200	11800	13000	16500	14400	18400
	Кабели телефонные марки ТЗК, диаметр жил 0,8 мм.
756	7х4	км	4550	464,0	4910	5000	5300	6200	7100	6800	8200
757	12х4	км	5300	5400	5700	5800	6100	7100	8200	7800	9400
758	14х4	км	5600	5700	6000	5000	6400	7400	8600	8100	9900
759	19х4	км	6200	6300	6700	6700	7200	8200	9600	9000	11100
700	24х4	км	7100	7100	7300	7300	7600	8100	10800	9100	12300
761	27х4	км	7300	7500	7800	7900	8300	9500	11300	10400	13000
762	30х4	км	7600	7600	7800	7800	8100	8700	11000	9700	13100
763	37х4	км	8300	8400	8800	8900	9400	10600	12800	11700	14700
	То же, диаметр жил 0,9 мм:
764	7х4	км	4830	4920	5200	5300	5600	6500	7500	7200	8600
765	12х4	км	5700	5800	6100	6200	6600	7600	8800	8300	10200
706	14х4	км	6000	6100.	6400	6500	6900	7900	9300	8700	10700
767	19х4	км	6800	6900	7300	7400	7800	8000	10500	9800	12100
768	24 X 4 .	км	7000	7100	7500	7500	8000	9100	10800	10000	12400
709	27х4	км	8100	8200	8600	8700	9100	10300	12500	11400	14300
770	37х4	км	9300	9400	9900	9900	10400	11700	14300	13000	16400
	То же, диаметр жил 1,0 мм:
771	3х4	км	3410	3490	3740	3860	4080	4920	5300	5300	6200
772	4х4	км	3750	3840	4090	4210	4450	5300	5900	5800	6800
773	7х4	км	4220	4310	4580	4690	4950	5900	6600	6400	7600
774	12х4	км	5100	5200	5500	5600	5900	6900	7900	7500	9100
775	14х4	км	5500	5600	5900	6000	6400	7400	8600	8100	9900
776	19х4	км	6500	6600	6900	7000	7400	8500	10000	9300	11500
777	24х4	км	7400	7500	7800	7900	8300	9500	11300	10500	13000
778	27х4	км	7500	7700	8000	8100	8500	9700	11600	10700	13300
779	30х4	км	8100	8200	8600	8600	9100	10300	12400	11400	14200
780	37х4	км	9100	9200	9600	9700	10200	11600	14100	12800	16000
	То же, диаметр жил 1,2 мм:
781	3х4	км	4490	4580	4860	4960	5200	6200	7000	6700	8100
782	4х4	км	4820	4910	5200	5300	5600	6500	7500	7100	8600
783	7х4	км	5400	5500	5800	5900	6300	7300	8400	8000	9700
	Кабели телефонные марки ТЗК, диаметр жил 1,2 км:
784 785 786 787 788 789	12х4 14х4 19х4 24х4 27х4 37х4	км км км км км км	6800 7300 8200 8500 9900 12100	6900 7300 8300 8600 10000 12300	7300 7700 8700 9000 10500 12800	7300 7700 8700 9100 10500 12800	7700 8200 9200 9600 11100 13500	8900 9300 10400 10800 12400 15000	10500 11100 12600 13100 15200 18000	9700 10300 11500 12000 13700 10700	12100 12700 14400 15000 17400 21200
	То же, диаметр жил 1,4 мм;
790 791	3х4 4х4	км км	4200 4500	4280 4650	4550 4920	4060 5000	4920 5300	5800 6200	6500 7100	6300 6800	7500 8100
792 793	7х4 12х4	км км	5500 7200	5500 7400	5900 7700	5900 7800	6300 8200	7300 9400	8400 11200	8000 10300	9700 12800
794	14х4	км	7900	8000	8400	8400	8900	10100	12100	11200	13900
	Кабели телефонные комбинированные марки ТДСГ с диаметром жил:
795	1х2экр х1,2+2(3х2х0,8)	км	1870	1000	1990	2020	2120	2430	2950	2650	3230
796	1х2экр х1,4+2(3х2х0,8)	км	1970	2000	2090	2110	2220	2530	3090	2770	3390
797	2х2экр х1,2+1(3х2х0,8)	км	2020	2050	2150	2170	2280	2590	3180	25.10	3480
798	2х2экр х1,4+1(3х2х0,8)	км	2040	2070	2170	2190	2560	2620	3210	2870	3520
799	2х2экр х1,2+2(3х2х0,8)	км	2230	2260	2300	2380	2500	2830	3490	3100	3840
800	2х2экр х1,4+2(3х2х0,8)	км	2370	2400	2510	2520	2650	2990	3700	3280	4080
801	Зх2экр х1,4+1(3х2х0,8)	км	2350	2390	2490	2510	2640	2970	3680	3270	4060
802	3х2 экр х1,2+4(3х2х0,8)	км	2910	2950	3070	3070	3240	3610	4530	3980	5000
803	Зх2экр х1.4+4(х3х2х0,8)	км	2980	3020	3140	3140	3310	3690	4620	4070	5100
804	4х2экр х1,2+3(3х2х0,8)	км	2960	2990	3 110	3120	3280	3660	4600	4040	5100
805	4х2экр х1,4+3(3х2х0,8)	км	2970	3010	3.130	3130	3300	3680	4620	4050	5100
800	1х2экрх0,9+2(4х0,8)	км	1470	1500	1580	1010	1090	1970	2340	2130	2540
807	2х2экр х0,9+1(4х0,8)	км	1440	1470	1550	1580	1060	1930	2290	2090	2480
808	2х2экр х0,9+2(4х0,8)	км	1780	1800	1890	1920	2020	1310	2800	2520	3060
809	Зх2экр х0,9+1(4х0,8)	км	1560	1580	1 670	1700	1780	2060	2470	2240	2690
810	4х2экр х0,9х3(4х0,8)	км	2180	2210	2310	2330	2450	2770	3410	3040	3750
811	Зх2экр х0,9+4(4Х0,8)	км	2140	2170	2270	2290	2410	2730	3300	2990	3690
812	2х2экр х0,9+13(2х0,9)	км	3150	3190	3340	3380	3550	4030	4860	4400	5300
813	4х2экр х1,4+15(4х0,9)	км	4560	4620	4800	4820	5100	5600	7000	6200	7800
814	4х2экр х1,4+15(4х0,8)	км	4420	4480	4660	4670	4910	5500	6800	6000	7500
815	4х2экр х1,4+12(2х1,4+ 25(4х0,9)	км	7800	7900	8200	8100	8600	9400	12000	10400	13400
816	7х2экр х1,4+2(4х0,9)	км	5500	5600	5800	5800	6100	6700	8500	7400	9400
	Кабели телефонные комбинированные марки ТДСГ с диаметром жил:
817	14х2 экр х1,4+25(1х0,9)	км	7600	7700	7900	7900	8300	9100	11600	10100	13000
818	2х2экр х1,4+2(3х2х0,8)	км	2510	2540	2650	2660	2800	3150	3910	3460	4320
819	3х2 экр х0,9+4(4ус х0,8)	км	2110	2140	2240	2250	2370	2690	3300	2950	3630
820	2х2 экр х0.8+2(4х0,8)	км	1720	1750	1840	1860	1960	2250	2720	2450	2970
821	3х2 экр Х 1,4+15(4-х0.8)	км	4060	4110	4290	4300	4530	5100	6200	5600	6900
822	3 х 2 экр х 1,4+18(2х0,8)	км	3900	3960	4120	4140	4360	4890	6000	5400	6600
823	4х2 экр х0,9+15(2х0,9)	км	3480	3530	36,30	3710	3900	4410	5400	4800	5900
824	1х2 экр х 1,4+7х4 экр х0,9+7(4ус х0,9)	км	5000	5000	5200	5300	5500	6 100	7700	6800	8500
	Кабели телефонные комбинированные марки ТДСБ с диаметром жил:
825	1х2 экр х 1,2+2(3х2х0,8)	км	3050	3130	3 340	3450	3650	4410	4780	4770	5300
826	1х2 экр х1,4+2(3х2х0,8)	км	3 100	3 180	3390	3500	3700	4470	4850	4840	5600
827	2х2экр х1,2+1(3х2х0,8)	км	3430	3510	3740	3900	4060	4840	5400	5300	6200
828	2х2экр х1,4+1(Зх2х0,8)	км	3 190	3280	3490	3600	3800	4570	4990	4960	5800
829	2х2 экр х1,2+2(3х.2х0,8)	км	3830	3910	4 150	4250	4490	5300	6000	5800	6900
830	2х2 экр х1,4+2(3х2х0,8)	км	3610	3690	3920	4020	4250	5000	5600	5500	6500
831	3х2экр х1,2+1(3х2х0,8)	км	3810	3890	4 120	4220	4460	5300	5900	5700	6800
832	Зх2экр х1,4+1(3х2х0,8)	км	3580	3600	3890	3990	4220	5000	5600	5500	6500
833	Зх2экр х1,2+4(3х2х0,8)	км	4 520	4600	4860	4940	5200	6100	7000	6700	8 100
834	Зх2экр х1,4+4(3х2х0,8)	км	4590	4680	4940	5000	5300	6200	7100	6800	8200.
835	4х2экр х1,2+3(3х2х0,8)	км	4550	4640	4900	4980	5300	6100	7100	6700	8100
836	4х2экр х1,4+3(3х2х0,8)	км	6900	7000	7300	7400	4800	8800	10600	9700	12200
837	1х2экр х0,9+2(4х0,8)	км	2730	2800	3010	3130	3300	4040	4280	4360	4990
838	2х2экр х0,9+1(4х0,8)	км	2750	2830	3030	3150	3330	4060	4310	4380	5000
839	2х2экр х0,9+2(4х0,8)	км	3300	3370	3590	3700	3910	4690	5100	5100	6000
840	3х2экр х0,9+1(4х0,8)	км	2930	3010	3220	3340	3520	4270	4600	4620	5300
841	4х2экр х0,9+3(4х0,8)	км	3730	3820	4050	4150	4380	5200	5800	5700	6700
842	3х2экр х0,9+4(4х0,8)	км	3670	3750	3980	4080	4310	5100	5700	5600	6600
843	2х2экр х0,9+13(2х0,9)	км	4480	4570	4850	4950	5200	6200	7000	6700	8000
844	4х2экр х1,4+15(4х0,9)	км	6100	6200	6500	6500	6900	7900	9400	8700	10700
	Кабели телефонные комбинированные марки ТДСБ с диаметром жил:
845	4х2 экр х 1,4+15(4х0,8)	км	5900	6000	6300	6400	6800	7800	9100	8500	10500
846	4х2 экр х 1,4+12(2х1,4)+ 25(4х0,9)	км	8700	8800	9200	9200	9800	11000	13400	12100	15300
847	7х2 экр х1,4х20(4х0,9)	км	6700	0800	7100	7200	7600	8600	10300	9500	1800
848	14х2 экр х1,4+25(4х0,9)	км	9400	9500	9900	9900	10500	11700	14400	13000	16500
849	2х2 экр х1,4+2(3х2х0,8)	км	3790	3870	4110	4210	4440	5300	5900	5700	6800
850	3х2 экр х0,9+ 4(4ус х0,8)	км	3590	3670	3920	4 040	4270	5100	5600	5600	6500
851 852	2 х 2 экр х 0,8+2(4х0,8) 3х2 экр х 1,4+15(4х0.8)	км км	3120 5800	3200 5900	3440 6300	3500 6300	3770 6700	4590 7700	4890 9000	4960 8500	5700 10400
853	3х2 экр х 1,4+18(2х0.8)	км	5300	5400	5700	5800	6100	7100	8300	7800	9500
854	4х2экр х0,9+15(2х -\0.9)	км	4800	4900	5200	5300	5600	6500	7500	7100	8600
855	1х2 экр х 1.4+7х 4 экр х0,9 + 7(4ус х0.9)	км	6300	6400	6700	6800	7200	8200	9700	9000	11200
	Кабели телефонные комбинированные марки ТДСБГ с диаметром жил:
856	2х2 экр х1,2+1(3х2х0,8)	км	3240	3320	3540	3650	3860	4630	5100	5000	5900
857	2х2 экр х1,2+2(3х2х0,8)	км	3480	3 560	3790	3890	4110	4000	5400	5300	6300
858	3х2экр х1,2+1(3х2х0,8)	км	3480	3560	3780	3890	4 110	4890	5400	5300	6300
859	3х2 экр х1,2+4(3х2х0,8)	км	4 190	4280	4520	4610	4870	5700	6500	6200	7500
860	3х2 экр х1,4+4(3х2х0,8)	км	4260	4340	4590	4680	4940	5800	6600	6300	7600
861	4х2экр х1,2+3(3х2х0,8)	км	4 180	4270	4510	4600	4860	5700	6500	6200	7500
862	4х2экр х1,4+3(3х2х0,8)	км	4230	4320	4560	4650	4920	5800	6600	0300	7600
863 864 865 806	2х2экр х0,9+2(4х0,8) 4х2 экр х0,9+3(4х0,8) 3х2 экр х0,9+4(4х0,8) 2х2 экр х0.9+13(2х0.9)	км км км км	3010 3410 3580 4110	3090 3490 3060 4190	3400 3710 3910 4460	3410 3810 4030 4570	3610 4030 4260 4830	4360 4810 5100 5700	4710 5300 5600 6400	4720 5400 5500 6200	5500 6200 6500 7400
867	4х2экр х1,4+15(4х0.9)	км	5600	5700	6000	6100	6400	7500	8700	8200	10000
868	7х2 экр х1.4+20(4х0,9)	км	6600	6700	7000	7100	7500	8600	10200	9400	11700
869	14х2 экр х1.4+25(4х0,9)	км	9300	9500	9900	9900	10400	11700	14400	13000	16400
870	4х2 экр х1.4+15(4х0,8)	км	5400	5500	5800	5900	6300	7300	8400	8000	9700
871	3х2 экр х1.4+15(4х0,8)	км	5100	5200	5500	5600	5900	6800	7900	7500	9100
	Кабели телефонные комбинированные марки ТДСБГ с диаметром жил:
872	Зх2экр х1,4+18(2х(0,8)	км	4910	5000	5300	5400	5700	6600	7600	7300	8800
873	4х2экр х0,9+15(2х0,9)	км	4470	4560	4830	4940	5200	6 100	6900	6700	8000
	Кабели телефонные комбинированные марки ТДСК с диаметром жил:
874	1х2 экр х1,2+2(3х2х0,8)	км	4260	4350	4710	4720	4990	5900	6000	6400	7700
875	1х2экр х1,4+2(3х2х0.8)	км	3640	3730	3980	4100	4330	5200	5700	5600	5600
876	2х2экр х1,2+1(3х2х0,8)	км	5400	5500	5800	5900	6200	7200	8400	7900	9600
877	2х2экр х1,4+1(3х2х0,8)	км	4460	4550	4820	4930	5200	6 100	6900	6700	8000
878	2х2экр х1,2+2(3х2х0.8)	км	5800	5900	6200	6300	6700	7700	9000	8400	10400
879	2х2экр х1,4+2(3х2х0,8)	км	4890	4980	5300	5400 .	5700	6600	7600	7200	8700
880	Зх2экр х1,2+1(3х2х0,8)	км	5800	5900	6200	6300	6700	7700	9000	8400	10300
881	Зх2экр х1,4+1(3х2х0.8)	км	5400	5500	5800	5800	6200	7200	8300	7800	9600
882	Зх2экр х 1,2+4(3х2х0,8)	км	6700	6800	7100	7200	7600	8700	10300	9600	11900
883	Зх2экр х1,4+4(3х2х0.8)	км	6800	6900	7200	7300	7700	8800	10500	9700	12000
884	2х4 экр х1,2+3(3з2х0,8)	.км	6700	6800	7100	7200	7600	8700	10300	9500	11800
885	4х2 экр х1,4+3(3х2х0,8)	км	6800	6900	7200	7300.	7700	8800	10500	9700	12000
886	1х2экрх0,9+2(4х0.8)	км	3710	3800	4050	4170	4400	5300	5800	5700	6700
887	2х2экрх0,9+1(4х0,8)	км	3780	3870	4120	4240	4480	5400	5900	5800	6800
888	2х2экрх0,9+2(4х0,8)	км	4970	5100	5300	5400	5700	6700	7700	7300	8900
889	Зх2экрх0,9+1(4х0,8)	км	4060	4150	4410	4520	4770	5700	6300	6200	7300
890	4х2экрх0,9+3(4х0,8)	км	5700	5800	6100	6200	6500	7500	8800	8200	10100
891	Зх2экрх0,9+4(4х0.8)	км	5600	5700	6000	6100	6400	7400	8600	9000	9900
892	2х2экр х0,9+13(2х0,9)	км	5600	5700	6000	6000	6400	7300	8600	8000	8900
893	4х2 экр х1,4+15(4х0,9)	км	8400	8500	8900	9000	9500	7100	13000	11800	14900
894	4х2экр х1,4+15(4х0.8)	км	8200	8400	8700	8800	9300	10500	12700	11600	14500
895	4х2экр х1,4+12(2х1,4)+ 25(4х0.9)	км	1100	11200	11700	11700	12400	13700	17000	15200	19400
896	7х2экр х1,4+20(4х0,9)	км	9700	9800	10200	10300	10800	12200	14800	13500	17100
897	14х2экр х1,4+25(4х0,9)	км	12400	12500	13000	13000	13700	15200	19000	16900	21600
898	2х2экр х1,4+2(3х2х0,8)	км	5000	5400	5400	5500	5800	6700	7700	7400	8900
899	3х2экр х0,9+4(4усх0,8)	км	4340	4420	4690	4800	5100	6000	6700	6500	7800
	Кабели телефонные комбинированные марки ТДСК с диаметром жил:
900	2х2 экр х0,84-2(4х0,8)	км	3710	3800	4050	4170	4400	5300	5800	5700	6700
901	Зх2экр х1,4-г15(4х0,8)	км	7800	7900	8200	8300	8800	9900	11900	11000	13700
902	3х2 экр х 1,4+18(2х0,8)	км	7600	7700	8000	8100	8600	9700	11700	10700	13400
903	4х2 экр х0,9+15(2х0,9)	км	6900	7000	7400	7400	7800	9000	10600	9900	12200
904	4х2 экр х1,4+7х4экрх0,9+ 7(4усх0,9)	км	7700	7800	8200	8200	8700	9800	11800	11900	13500
	Кабели телефонные марки ТГ диаметром жил 0,4 мм:
905	5х2	км	479	484	510	520	540	620	760	680	820
906	10х2	км	1100	1130	1200	1240	1300	1550	1780	1660	1910
907	20х2	км	1270	1290	1370	1400	1470	1730	2030	1870	2180
908	30х2	км	1440	1470	1550	1580	1600	1930	2290	2090	2480
909	50х2	км	1760	1780	1870	1900	2000	2290	2770	2450	3030
910	80х2	км	2090	2110	2220	2260	2360	2700	3300	2950	3600
911	100х2	км	2410	2450	2550	2570	2700	3040	3770	3340	4160
912	150х2	км	3100	3130	3260	3200	3440	3820	4810	4220	5340
913	200х2	км	3080	3720	3860	3850	4060	4490	5700	4970	6300
914	300х2	км	5400	5500	5700	5700	6000	6600	8300	7300	9200
915	400х2	км	6600	6700	7000	6900	7300	8000	10200	8900	11300
9!6	500х2	км	8300	5000	8700	8700	9200	10100	12700	11200	14200
917	600х2	км	9 500	9600	11100	9900	10400	11400	14500	12600	16200
918	700х2	км	10900	11000	11300	11300	11900	13000	10600	14400	18600
919	800х2	км	12400	12500	13000	12800	13500	14800	18900	16400	21100
920	900х2	км	13500	13600	14100	14000	14700	16100	20600	17900	23100
921	1000х2	км	14000	14800	15300	15100	16000	17400	22300	19300	25000
922	1200х2	км	16800	17000	17600	17400	18300	19900	25700	22200	28800
	То же, диаметр 0,5 мм:
923	5х2	км	530	530	500	570	600	680	830	740	910
924	10х2	км	1150	1170	1250	1280	1350	1600	1850	1720	1980
925	20х2	км	1290	1320	1390	1430	1500	1760	2070	1900	2230
926	30х2	км	1520	1550	1030	1630	1750	2030	2420	2200	2630
927	50х2	км	1870	1900	1990	2020	2120	2420	2950	2650	3230
928	80х2	км	2510	2530	2660	2710	2840	3240	3960	3540	4320
929	100х2	км	2600	2600	2700	2800	2900	3300	4100	3600	4500
930	150х2	км	3970	3410	3540	3540	3730	4130	5200	4570	5800
931	200х2	км	3980	4020	4170	4160	4380	4830	6100	5300	6800
932	300х2	км	5800	5900	6100	6100	6400	7100	9000	7600	10000
933	400х2	км	7200	7300	7600	7500	7900	8700	11100	9700	12400
934	500х2	км	8900	9000	9300	9300	9800	10700	13600	11900	15200
935	600х2	км	10400	10500	10800	10800	11300	12400	15800	13800	17700
936	700х2	км	11600	11700	12100	12000	12700	13800	17700	15400	19900
937	800х2	км	13400	13500	14000	13900	14600	16000	20400	17200	22800
938	900х2	км	14400	14500	15000	14900	15700	17100	22000	19000	24600
939	1000х2	км	15400	15600	16100	16000	16800	18300	23500	20400	26400
940	1200х2	км	17600	17700	18300	18100	19100	20800	26800	23100	30100
	То же, диаметр жил 0,6 мм:
941	5х2	км	630	640	670	680	710	820	1000	890	1090
942	10х2	км	1000	1010	1060	1080	1130	1290	1570	1400	1710
	Кабели телефонные марки ТГ диаметром жил 0,6 мм:
943	20х2	км	1190	1210	1270	1290	1350	1540	1890	1680	2050
944	30х2	км	1720	1740	1830	1860	1950	2220	2720	2430	2970
945	50х2	км	2610	2640	2770	2820	2950	3370	4130	3680	4490
946	100х2	км	3370	3410	3540	3540	3730	4130	5200	4570	5800
947	150х2	км	4870	4930	5100	5100	5400	6000	7500	6000	8300
948	200х2	км	6000	6000	6200	6200	6600	7200	9100	8000	10200
949	300х2	км	7500	7600	7800	7800	8200	9000	11500	10000	12800
950	400х2	км	9600	9700	10000	9900	10500	11500	14000	12700	16300
951	500х2	км	11800	11900	12300	12200	12900	14100	18000	15700	20100
952	600х2	км	13400	13500	14000	13900	14700	16000	20500	17800	22900
953	700х2	км	15400	15500	16000	15900	16700	18200	23500	20300	26300
954	800х2	км	16700	16900	17400	17300	18200	19800	25500	22000	28600
	То же, диаметр жил 0,7 мм:
955	5х2	км	720	730	770	780	820	930	1140	1020	1250
956	10х2	км	1320	1340	1420	1450	1530	1790	2110	1940	2270
957	20х2	км	1000	1030	1710	1740	1830	2110	2540	2300	2760
958	30х2	км	2000	2030	2130	2150	2260	2570	3150	2810	3450
959	50х2	км	2590	2620	2730	2750	2890	3240	4040	3570	4460
960	100х2	км	4090	4130	4290	4270	4500	4960	6300	5500	7000
961	150х2	км	5900	6000	6200	6200	6500	7200	9100	8000	10100
902	200х2	км	7100	7100	7400	7400	7800	8500	10800	9400	12100
963	300х2	км	10000	10000	10400	10300	10900	11900	15200	13200	17000
964	400х2	км	12900	13000	13500	13400	14100	15400	19700	17100	22100
965 966	500х2 600х2	км км	15200 17600	15400 17800	15900 18300	15800 18200	16600 19200	18100 20800	23300 25900	20100 23200	26100 30100
	Кабели телефонные марки ТБ с диаметром жил 0,4 мм:
967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978	10х2 20х2 30х2 50х2 80х2 100х2 150х2 200х2 300х2 400х2 500х2 600х2	км км км км км км км км км км км км	2300 2530 2730 3100 3430 3830 4440 5300 6600 8000 9400 10900	2400 2600 2810 3170 3500 3910 4520 5400 6700 8400 10700 11000	2600 2800 3020 3390 3740 4150 4780 5700 7000 8500 11200 11500	2720 2920 3130 3500 3840 4250 4860 5800 7100 8600 11200 11500	2870 3090 3310 3700 4080 4490 5100 6100 7500 9000 11800 12100	3580 3810 4050 4460 4900 5300 6000 7100 8600 10200 13200 13500	3670 3980 4290 4840 5300 6000 6900 8200 10200 12300 16300 16700	3840 4100 4370 4830 5300 5800 6600 7800 9400 11300 14600 15000	4300 4650 5000 5600 6200 6900 7900 9400 11700 14100 18600 19100
	То же, диаметр жил 0,5 мм:
979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991	10х2 20х2 30х2 50х2 100х2 150х2 200х2 300х2 400х2 500х2 600х2 700х2 800х2	км км км км км км км км км км км км км	2350 2580 2790 3170 3950 4700 5600 7100 8600 10200 11800 13500 14700	2430 2660 2870 3250 4030 4880 5700 7200 8700 10300 12000 13700 14900	2620 2860 3080 3460 4270 5000 6000 7500 9100 10800 12400 14200 15500	2750 2970 3190 3570 4360 5100 6100 7600 9100 10800 12400 14200 15500	2900 3140 3370 3770 4610 5400 6400 8000 9700 11400 13100 15000 16400	3610 3870 4110 4540 5400 6300 7400 9100 10900 12700 14600 16600 18100	3710 4060 4380 4950 6100 7200 8700 10900 13200 15700 18100 20700 22600	3880 4170 4440 4920 5900 6900 8200 10000 12000 14100 16200 18500 20200	4350 4730 5100 5700 7100 8400 10000 12500 15100 17900 20700 23700 25800
	Кабели телефонные марки ТБ с диаметром жил 0,5 мм:
992 993 994	900х2 1000х2 1200х2	км км км	16600 18200 20500	10800 18300 20700	17400 19100 21500	17400 19100 21500	18400 20100 22700	20400 22300 25200	25400 27800 31300	22800 24900 28000	29100 31800 35800
	То же, диаметр жил 0,6 мм:
995 996 997	10х2 20х2 30х2	км км км	1580 2110 2970	1010 2150 3030	1720 2300 3240	1770 2300 3330	1880 2510 3530	2200 3010 4250	2470 3290 4630	2450 3260 4000	2860 3810 5400
998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007	50х2 100х2 150х2 200х2 300х2 100х2 500х2 600х2 700х2 800х2	км км км км км км км км км км	4230 5000 6100 7300 9000 11100 12900 14700 17100 18800	4310 5100 6200 7400 9100 11300 13100 14900 17300 19000	4610 5400 6500 7800 9000 11700 13600 15500 17800 19500	4730 5500 6600 7800 9600 11800 13600 14100 16500 18000	5000 5800 7000 8300 10100 12400 14400 16300 19000 20800	6000 6800 8000 9400 11400 13900 15900 18000 20900 22900	6600 7500 9500 11300 13900 17100 19800 22000 26200 28700	6600 7400 8800 10400 12600 15400 17700 20000 23300 25500	7600 9000 10900 12900 15900 19500 22600 25700 29800 32700
	То же, диаметр жил 0,7 мм:
1008 1009 1010 1011	5х2 10х2 20х2 30х2	км км км км	1360 2550 2920 3330	1390 2030 3000 3410	1490 2830 3210 3630	1530 2950 3320 3740	1620 3120 3510 3950	1950 3840 4260 4720	2130 4020 4580 5200	2110 4130 4610 5100	2470 4690 5300 6000
1012	50х2	км	3900	3990	4220	4320	4520	5400	6100	5900	7000
1013	100х2	км	5700	5700	6000	6100	6500	7500	8700	8200	10000
1014	150х2	км	7000	7100	7400	7500	7900	9000	10500	9900	12300
1015	200х2	км	8500	8700	9000	9100	9600	10800	13100	12000	15000
1010	300х2	км	11400	11600	12000	12000	12700	14100	17500	15700	20000
1017	400х2	км	14400	14600	15200	15100	16000	21100	22100	19600	25200
1018	500х2	км	16500	10700	17300	17200	18200	24000	25300	22300	28800
1019	600х2	км	18600	18800	19500	19300	20500	27100	28500	25000	32400
	Кабели телефонные марки ТСГ с диаметром жил 0,4 мм:
1020	10х2	км	2170	2240	2430	2550	2700	3400	3430	3640	4020
1021	20х2	км	2350	2420	2620	2740	2900	3610	3700	3870	4340
1022	30х2	км	2540	2620	2820	2930	3100	3830	4000	4120	4070
1023	50х2	км	2880	2950	3160	3280	3460	4210	4510	4550	5200
1024	100х2	км	3550	3600	3860	3960	4190	5500	5500	5400	6400
1025	150х2	км	4230	4320	4500	4650	4920	6500	0600	6300	7000
1026	200х2	км	5100	5200	5400	5600	5900	7700	7900	7500	9100
1027	300х2	км	6400	6500	6800	6900	7300	9600	9900	9200	11300
1028	400х2	км	7800	7000	8300	8400	8800	11000	12000	11000	13800
1029	500х2	км	9300	9400	9800	9800	10400	13800	14300	13000	16400
1030	600х2	»	10800	10000	11400	11400	12000	15900	16600	14900	18900
	То же, диаметр жил 0,5 мм:
1031	10х2	км	2190	2270	2460	2580	2730	3430	3470	3670	4070
1032	20х2	км	2400	2470	2670	2790	2950	3660	3780	3830	4420
1033	30х2	км	2590	2660	2860	2980	3150	3880	4070	4180	4750
1034	50х2	км	2940	3020	3230	3340	3530	4280	4610	4630	5400
1035	100х2	км	3660	3750	3980	4080	4310	5700	5700	5600	6600
1036	150х2	км	4370	4460	4710	4800	5100	6700	6800	6500	7800
1037	200х2	км	5300	5300	5600	5700	6100	7000	8100	7700	9400
1038	300х2	км	6600	6700	7100	7100	7500	8600	10200	9500	11700
1039	400х2	км	8100	8200	8600	8700	9100	10300	12500	11400	14300
	Кабели телефонные марки ТБГ диаметром жил 0,5 мм:
1040 1041	500х2 600х2	км км	9700 11300	9800 11400	10200 11900	10300 11900	10800 12600	12100 14000	14900 17300	13400 15500	17000 19700
	То же, диаметр жил 0,7 мм:
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051	20х2 30х2 50х2 100х2 150х2 200х2 300х2 400х2 500х2 600х2	км км км км км км км км км км	2810 3080 3020 5300 6700 8000 10900 13800 15900 18000	2890 3150 3700 5400 6800 8200 11000 14000 16100 18200	3100 3370 3930 5700 7100 8500 11400 14500 16700 18800	3210 3480 4030 5800 7200 8600 11500 14500 16600 18700	3390 3080 4200 6100 7600 9100 12100 15300 17600 19800	4140 4440 5100 7100 8700 10300 13500 17000 19300 21700	4410 4810 5600 7500 9140 12400 16700 21200 24400 27500	4470 4800 5500 7800 9500 11300 15000 18800 21500 24200	5100 5600 6500 9500 11800 14200 19000 24200 33300 31300
	Кабели телефонные марки ТК с диаметром жил 0,5 мм, емкостью
1052 1053 1054 1055 1050 1057 1058	20х2 30х2 50х2 80 х 2 100х2 150х2 200х2	км км км км км км км	3930 4280 4790 6100 6100 6800 7800	4010 4370 4570 6200 6200 6900 7900	4250 4610 5100 6500 6500 7300 8300	4340 4710 5200 6600 6700 7300 8300	4590 4970 5500 7000 7000 7800 8800	5400 5800 6400 8100 8000 8800 10000	6100 6600 7400 9400 9500 10600 12000	5900 6400 7000 8800 8800 9700 11000	7000 7700 8500 10800 10900 12100 13700
1059	300х2	км	9400	9500	10000	10000	10500	11800	14500	13100	16600
1060	400х2	км	11200	11400	11800	11900	12500	14000	17200	15500	19700
1061	500х2	км	13000	13100	13600	13000	14400	16000	19900	17700	22700
1062	600х2	км	14300	14500	15100	15000	15900	17500	22000	19500	25000
	То же, диаметр жил 0,7:
1063	20х2	км	4620	4710	4960	5000	5300	6200	7200	6800	8200
1064	30х2	км	5000	5100	5400	5500	5800	6700	7800	7300	9000
1065	50х2	км	5900	6000	6300	6300	6700	7700	9100	8400	10400
1066	100х2	км	8200	8300	8700	8700	9200	10400	12600	11500	14400
1067	150х2	км	10000	10200	10600	10700	11300	12000	15400	14000	17700
1068	200х2	км	11700	11800	12300	12300	13000	14500	17900	16100	20500
1069	300х2	км	15200	15400	16000	15900	16800	18600	23300	20700	26600
1070	400х2	км	19000	19200	19800	19700	20800	22800	29000	25500	33000
1071	500х2	км	21600	21800	22500	22300	23600	25800	32900	28800	37500
1072	600х2	км	24400	24600	25400	25200	26600	29000	37200	32400	42300
	Кабели телефонные марки ТРК:
1073	5х2	км	540	550	590	000	640	770	840	840	980
1074	10х2	км	740	760	810	830	880	1060	1100	1150	1350
1075	20х2	км	1110	1130	1210	1240	1320	1580	1730	1720	2000
1076	30х2	км	1430	1460	1560	1600	1700	2050	2230	2220	2590
1077	40х2	км	1740	1780	1900	1950	2070	2490	2720	2700	3150
1078	50х2	км	2050	2090	2240	2300	2440	2930	3200	3180	3710
1079	70х2	км	2650	2700	2880	2960	3150	3780	4130	4100	4790
	Кабели телефонные марки ТРВКШ:
1080	5х2	км	367	371	389	389	411	455	492	580	630
1081	10х2	км	560	570	590	590	630	690	750	880	960
1082	20х2	км	980	1000	1040	1040	1100	1230	1320	1540	1700
1083	30х2	км	1450	1460	1530	1530	1620	1790	1940	2270	2490


Д
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

Д. Кабели для сигнализации и блокировки

	Кабели марки: СОГ; СШВ; СШП с числом жил:
1084 1085 1086	1 2 3	км км км	298 351 416	302 350 422	315 371 440	310 373 442	333 393 466	372 438 520	454 540 630	414 488 580	520 610 720
1087 1088 1089 1090 1091 1092	4 5 7 9 12 16	км км км км км км	480 530 650 780 950 1200	487 540 660 790 960 1220	510 500 690 830 1000 1270	510 570 690 830 1010 1280	540 600 730 880 1060 1340	600 670 810 980 1180 1500	730 810 1000 1190 1450 1830	670 740 910 1090 1320 1670	530 920 1130 1350 1610 2070
1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102	19 21 24 27 30 33 37 42 48 61	км км км км км км км км км км	1370 1490 1660 1820 2000 2150 2350 2630 2970 3690	1380 1510 1680 1850 2030 2180 2410 2090 3010 3740	1440 1580 1750 1930 2110 2270 2510 2810 3140 3910	1450 1590 1700 1930 2120 2280 2520 2820 3150 3920	1530 1670 1850 2040 2240 2410 2660 2970 3320 4130	1700 1860 2070 2270 2490 2680 2970 3310 3710 4610	2080 2270 2520 2770 3040 3280 3620 4050 4530 5600	1900 2070 2300 2530 2770 2990 3300 3690 4130 5100	2360 2550 2860 3140 3450 3710 4109 4580 5100 6400
	Кабели СОА с числом жил:
1103	1	км	355	393	411	412	434	484	590	540	670
1104	2	км	450	456	476	478	500	560	690	630	780
1105	3	км	520	520	550	550	580	640	790	720	890
1106	4	км	590	600	620	620	660	730	900	820	1020
1107	5	км	640	650	680	680	720	800	980	890	1110
1108	7	км	770	780	820	820	860	960	1180	1070	1330
1109	9	км	910	920	960	970	1020	1140	1390	1260	1570
1110	12	км	1100	1120	1160	1170	1230	1370	1080	1530	1900
1111	16	км	1340	1360	1420	1420	1500	1670	2040	1860	2310
1112	19	км	1530	1550	1620	1620	1710	1910	2330	2120	2640
1113	21	км	1640	1670	1740	1750	1840	2050	2500	2280	2840
1114	24	км	1850	1870	1950	1960	2070	2300	2810	2560	3190
1115	27	км	2020	2050	2140	2150	2260	2520	3080	2810	3490
1116	30	км	2160	2190	2290	2290	2420	2700	3290	3000	3730
1117	33	км	2350	2380	2490	2500	2630	2930	3580	3270	4060
1118	37	км	2580	2620	2730	2740	2890	3220	3930	3580	4450
1119	42	км	2870	2910	3040	3050	3210	3580	4370	3990	4960
1120	48	км	3200	3240	3380	3400	3580	3990	4870	4440	5520
1121	61	км	3940	4000	4170	4190	4410	4920	6000	5500	6810
	Кабели СОБГ; СШВ БГ; СШПБГ с числом жил:
1122	1	км	407	413	431	432	455	510	620	570	700
1123	2	км	478	485	510	510	540	600	730	660	820
1124	3	км	540	550	570	580	610	680	830	750	940
1125	4	км	630	640	660	670	700	780	950	870	1080
1126	5	км	680	690	720	720	760	850	1040	940	1170
1127	7	км	820	830	870	870	920	1030	1250	1140	1420
1128	9	км	960	970	1020	1020	1080	1200	1470	1340	1660
1129	12	км	1160	1180	1230	1240	1300	1450	1770	1620	2010
1130	16	км	1420	1440	1500	1500	1590	1770	2160	1970	2450
1131	19	км	1620	1640	1710	1720	1810	2020	2470	2250	2790
1132	21	км	1730	1760	1830	1840	1940	2160	2640	2410	2990
1133	24	км	1950	1970	2060	2070	2180	2430	2970	2700	3360
	Кабели СОБГ; СШВ БГ;СШПБГ с числом жил;
1134	27	км	2090	2120	2210	2220	2330	2600	3180	2900	3600
1135	30	км	2260	2300	2390	2400	2530	2820	3450	3140	3910
1136	33	км	2470	2500	2610	2620	2760	3080	3760	3420	4260
1137	37	км	2670	2700	2820	2830	2980	3330	4070	3700	4610
1138	42	км	3010	3050	3180	3190	3370	3750	4580	4180	5200
1139	48	км	3320	3370	3520	3530	3720	4150	5100	4620	5700
1140	61	км	4080	4140	4320	4340	4570	5100	6200	5700	7100
	Кабели СОБ; СШВБ;СШПБ с числом жпл:
1141	1	км	480	487	510	510	540	600	730	670	830
1142	2	км	560	570	590	600	630	700	850	780	970
1143	3	км	630	640	660	670	700	780	950	870	1080
1144	4	км	710	720	750	750	790	880	1070	980	1220
1145	5	км	760	770	800	810	850	950	1160	1050	1310
1146	7	км	910	920	960	970	1020	1140	1390	1260	1570
1147	9	км	1060	1080	1120	1130	1190	1330	1620	1480	1830
1148	12	км	1100	1120	1160	1170	1230	1370	1680	1530	900
1149	16	км	1520	1540	1610	1610	1700	1890	2310	2110	2620
1150	19	км	1740	1770	1850	850	1950	2180	2660	2420	3010
1151	21	км	870	900	980	1990	2090	2340	2850	2600	3230
1152	24	км	2090	2120	2210	2220	2330	2600	3180	2900	3600
1153	27	км	2260	2300	2390	2400	2530	2820	3450	3140	3910
1154	30	км	2430	2460	2570	2780	2720	3030	3700	3370	4190
1155	33	км	2630	2670	2780	2790	2940	3280	4010	3650	4540
1156	37	км	2860	2900	3020	3030	3200	3570	4350	3970 ,	4 930
1157 1158 1159	42 48 61	км км км	3210 3530 4310	3260 3580 4370	3400 3730 4560	3410 3750 4580	3590 3950 4820	4010 4400 5400	4890 5400 6600	4460 4900 6000	5550 6100 7400
	Кабели СОП2 с числом жил:
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172	9 12 16 19 21 24 27 30 33 37 42 48 61	км км км км км км км км км км км км км	1370 1630 1870 2120 2240 2520 2670 2840 3100 3300 3720 4030 4870	1390 1700 1900 2150 2270 2560 2710 2880 3140 3350 3770 4090 4940	1450 1730 1980 2240 2370 2670 2830 3010 3280 3490 3900 4260 5200	1460 1730 1990 2250 2380 2680 2840 3020 3290 3510 4000 4280 5200	1530 1820 2090 2370 2510 2820 2990 3180 3470 3690 4260 4510 5500	1710 2030 2330 2650 2800 3150 3330 3540 3870 4120 4640 5000 6100	2090 2480 2850 3230 3410 3840 4070 4330 4720 5000 5700 6100 7400	1900 2260 2600 2950 3110 3500 3710 3950 4310 4580 5200 5600 6800	2370 2820 3230 3660 3870 4350 4600 4910 5400 5700 6400 7000 8400
	Кабели ГОП с числом жил:
1173	9	км	1520	1540	1610	1610	1700	1890	2310	2110	2620
1174	12	км	1810	1830	1910	1920	2020	2260	2760	2510	3120
1175	16	км	2050	2080	2170	2180	2290	2560	3120	2850	3540
1176	19	км	2340	2370	2470	2480	2620	2920	3560	3250	4040
1177	21	км	2440	2470	2580	2590	2730	3050	3720	3390	4210
1178	24	км	2730	2770	2890	2900	3060	3410	4160	3790	4720
1179	27	км	2870	2910	3040	3050	3210	3580	4370	3990	4960
1180	30	км	3050	3090	3220	3240	3410	3800	4640	4230	5300
1181	33	км	3320	3370	3520	3530	3720	4150	5100	4620	5700
1182	37	км	3530	3580	3730	3750	3950	4400	5400	4900	6100
1183	42	км	3940	4000	4170	4190	4410	4920	6000	5500	6800
1184	48	км	4260	4320	4510	4520	4770	5300	6500	5900	7400
	Кабели СОП с числом жил:
1185	61	км	5100	5200	5400	5400	5700	6400	7800	7100	8800
	Кабели СОК с числом ЖИЛ:
1186	9	км	1910	1940	2020	2030	2140	2380	2910	2650	3300
1157	12	км	2070	2100	2190	2200	2320	2590	3160	2880	3580
1188	16	км	2310	2350	2450	2460	2590	2890	3530	3210	4000
1189	19	км	2630	2670	2780	2790	2940	3280	4010	3650	4540
1190	21	км	2740	2780	2900	2910	3070	3420	4180	3810	4740
1191	24	км	3080	3130	3260	3280	3450	3850	4700	4280	5300
1192	27	км	3250	3290	3 440	3450	3640	4050	4950	4510	5600
1193	30	км	3400	3450	3600	3010	3810	4240	5200	4700	5900
1194	33	км	3720	3770	3930	3950	4160	4640	5700	5200	6400
1195	38	км	3920	3970	4150	4160	4380	4890	6000	5400	6800
1190	42	км	4410	4470	4670	4680	4940	5500	6700	6100	7600
1197	48	км	4730	4.790	5000	5000	5300	5900	7200	6600	8200
1198	61	км	5600	5700.	6000	6000	6300	7000	8600	7800	9700
Примечание. Для кабеле» ТБ. ТГ распределительной сети следует принимать табличные цены с коэффициентом 1,25.


Вводная часть
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Вводная часть

1. В данном отделе приведены восстановительные стоимости деревянных, асбестоцементных и стальных радиомачт н радиобашен, опор радиорелейных линии и телевизионных, различного рода антенн, фидерных опор и линии, сигнального освещения, фундаментов и якорей.

2. Восстановительная стоимость радиомачт деревянных и из асбестоцементных труб дана в полном комплексе, в который, входят мачта, оттяжки и якоря с основаниями. Восстановительная стоимость по деревянным радиомачтам определена для усредненных условий и действительна для радиомачт из хвойных, лиственных или твердых пород заводской или местной пропитки с деревянными, бетонными или железобетонными якорями и основаниями, а по радиомачтам из асбестоцементных труб с бетонными основаниями н железобетонными якорями.

3. Нормальные деревянные мачты размещаются в I-III ветровых районах, а усиленные в IV-V ветровых районах.

4. Цены на железобетонные якоря по позициям 1301-1304 следует применять только для якорей, устанавливаемых сверх комплекта мачты, специально для крепления стальных антенных, подъемных канатов и противоантенных оттяжек.

5. В стоимости свальных радиомачт и радиобашен фундаменты и якоря не учтены и подлежат оценке отдельно по разделу II «Фундаменты и якоря железобетонные для стальных радиомачт и радиобашен», за исключением стальных конструкций антенных системе параболической формы, по которым стоимость фундаментов учтена в полной восстановительной стоимости.

6. Восстановительная стоимость стальных опор и фундаментов под них определена для I-III ветровых районов.

Для определения восстановительной стоимости стальных опор и фундаментов под них в IV—V ветровых районах применять коэффициент 1,35.

7. Стоимость монтажа опорных изоляторов под мачты-антенны включая стоимость изоляторов, определяется по позициям 2068-2072 настоящего сборника.

8. В восстановительной стоимости антенн не учтены переключатели реверсирования, сложения и поворота диаграммы направленности с фундаментами под них, а также реи и траверсы для синфазных антенн.

9. В восстановительной стоимости передающих антенн РГД мощностью 30-120 квт и УГД не учтена стоимость горизонтальных фидерных трансформаторов, а в восстановительной стоимости передающих антенн ВГДШ не учтен шлейф настройки.

В случае наличия горизонтального фидерного трансформатора или шлейфа настройки в этих антеннах они оцениваются по разделу 9 «Фидерные линии передающих и приемных антенн».

10. В восстановительной стоимости приемно-передающей антенны ВГДШ не учтено заземление.

11. В восстановительной стоимости антенн БС, БС-2, 2БС-2, 3БС-2 учтен весь комплекс работ, включая опоры для подвески антенн, заземление и питающие фидера под антенны и плане.

12. Восстановительная стоимость антенн-мачт с верхним питанием не учитывает стоимость металлоконструкций, фундаментов и якорей, стоимости, которых должна определяться по соответствующим позициям настоящего сборника. Экранировка фундаментов мачт учтена.

13. Восстановительной стоимости антенны бегущей волны АБВ включает стоимость опор и прокладку кабеля до технического здания.

14. В восстановительной стоимости упрощенных антенн, тонно-метрической, Г- или Т-образной, «наклонный луч:» опоры для подвески антенн не учтены.

15. Опоры фидерной линии считаются нормальной высоты при расстоянии подвешиваемого провода в пролете от земли до 3 м. Все остальные опоры считаются повышенной высоты.

16. В восстановительной стоимости приемных антенн коллективного пользования учтен монтаж антенны с установкой опоры, протяжка спусков кабеля снижения в трубах антенной опоры, установка антенной коробки.

Прокладка кабелей и проводов, а также монтаж антенных усилителей и телевизионных коробок не учтены.

17. Стоимость кабеля сигнального освещения н его прокладки но территории радиообъекта данным справочником не учтена н подлежит оценке по другим справочникам.

18. Трансформатор сигнального освещения мачт и башен отнесен к оборудованию.


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. РАДИОМАЧТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

А. Радиомачты одноствольные, нормальные для подвески антенн с минимальными длинами волн 12-16 м. высоток в м

1199	16,5	шт.	503	538	563	684	670	1060	1120	1100	1430
1200	18,5	шт.	513	549	580	700	680	1080	1220	1120	1460
1201	22	шт.	760	810	850	1030	1010	1600	1800	1660	2150
1202	25	шт.	900	960	1010	1220	1190	1900	2140	1970	2550
1203	27	шт.	1040	1120	1170	1420	1390	2200	2480	2280	2960
1204	29	шт.	1060	1130	1180	1440	1400	2230	2510	2310	3000
1205	30	шт.	1110	1190	1240	1510	1480	2340	2640	2430	3150
1206	33	шт.	1180	1260	1320	1600	1560	2480	2800	2570	3340
1207	36	шт.	1270	1360	1420	1720	1690	2670	3020	2780	3600
1208	38	шт.	1430	1530	1600	1940	1900	3010	3390	3120	4050
1209	40	шт.	1470	1570	1640	1390	1950	3090	3490	3210	4160
1210	43	шт.	1560	1670	1750	2120	2070	3290	3710	3410	4430
1211	46	шт.	1660	1780	1860	2260	2210	3510	3960	3640	4720
1212	50	шт.	2060	2200	2310	2800	2740	4340	4900	4510	5850
1213	53	шт.	2140	2290	2400	2910	2840	4510	5090	4680	6070


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. РАДИОМАЧТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Б. Радиомачты одноствольные, нормальные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 20-25 м, высотой в м:

1214	16,5	шт.	496	531	556	670	660	1050	1180	1090	1410
1215	18,5	шт.	509	545	570	690	680	1070	1210	1110	1450
1216	22	шт.	710	750	790	960	940	1490	1080	1540	2000
1217	25	шт.	800	860	900	1090	1070	1700	1910	1760	2280
1218	27	шт.	970	1030	1080	1310	1280	2040	2300	2110	2740
1219	29	шт.	980	1050	1100	1330	1300	2060	2330	2140	2780
1220	30	шт.	1020	1090	1140	1380	1350	2150	2420	2230	2890
1221	33	шт.	1090	1100	1220	1480	1440	2290	2580	2380	3080
1222	36	шт.	1140	1220	1280	1550	1510	2400	2710	2490	3230
1223	38	шт.	1290	1350	1440	1750	1710	2710	3060	2820	3650
1224	40	шт.	1310	1400	1470	1790	1750	2770	3120	2880	3730
1225	43	шт.	1390	1490	1500	1900	1850	2940	3320	3050	3960
1226	46	шт.	1490	1590	1670	2020	1980	3140	3540	3260	4220
1227	50	шт.	1820	1950	2040	2480	2420	3840	4340	3990	5170
1228	53	шт.	1890	2020	2120	2570	2510	3990	4500	4140	5360


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. РАДИОМАЧТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

В. Радиомачты одноствольные, нормальные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 30-40 м. высотой в м

1229	16,5	шт.	500	535	500	680	670	1000	1190	1100	1420
1230	18,5	шт.	514	550	576	700	680	1080	1220	1130	1400
1231	22	шт.	690	740	780	940	920	1400	1650	1520	1970
1232	25	шт.	830	890	930	1130	1110	1700	1980	1820	2370
1233	27	шт.	940	1000	1050	1280	1250	1980	2230	2050	2660
1234	29	шт.	970	1030	1080	1310	1280	2040	2300	2120	2740
1235	30	шт.	990	1060	1110	1350	1320	2100	2370	2180	2820
1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243	33 36 38 40 43 46 50 53	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1050 1110 1270 1290 1340 1440 1760 1830	1120 1180 1300 1380 1440 1540 1890 1960	1180 1240 1430 1440 1510 1620 1980 2050	1430 1500 1730 1750 1830 1960 2400 2490	1400 1470 1690 1710 1790 1920 2350 2440	2220 2330 2690 2720 2840 3040 3720 3870	2500 2630 3030 3070 3200 3430 4200 4360	2300 2420 2790 2820 2940 3160 3860 4020	2980 3140 3620 3660 3820 4100 5010 5210


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. РАДИОМАЧТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Г. Радиомачты одноствольные, усиленные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 12-16 м, высотой в м

1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254	16,5 18,5 22 25 27 29 30 33 36 38 40	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	599 610 970 1140 1280 1300 1370 1460 1530 2200 2260	640 650 1040 1220 1370 1400 1460 1570 1630 2360 2420	670 680 1090 1280 1430 1460 1530 1640 1710 2470 2530	810 830 1320 1560 1740 1770 1860 1990 2070 2990 3080	800 810 1290 1520 1700 1730 1820 1950 2030 2930 3010	1260 1290 2050 2410 2700 2750 2880 3090 3220 4650 4770	1430 1450 2310 2720 3040 3100 3250 3480 3630 5240 5390	1310 1340 2130 2510 2800 2860 2990 3200 3340 4820 4960	1700 1740 2760 3250 3630 3700 3880 4160 4330 6300 6400
1255	43	шт.	2340	2500	2620	3180	3110	4930	5560	5120	6600
1256	46	шт.	2370	2540	2660	3230	3160	5010	5650	5200	6700
1257	50	шт.	2770	2960	3100	3760	3680	5840	6600	6100	7900
1258	53	шт.	2790	2990	3130	3800	3710	5890	6600	6100	7900


Д
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. РАДИОМАЧТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Д. Радиомачты одноствольные, усиленные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 20-25 м. высотой в м

1259	16,5	шт.	503	630	600	810	790	1250	1410	1300	1670
1260	18.5	шт.	610	650	680	830	810	1280	1450	1330	1730
1261	22	шт.	930	1000	1050	1270	1240	1970	2220	2050	2050
1262	25	шт.	1090	1160	1220	1480	1450	2300	2590	2360	3090
1263	27	шт.	1200	1290	1350	1640	1600	2540	2860	2030	3420
1264	29	шт.	1240	1330	1390	1090	1650	2020	2960	2720	3530
1265	30	шт.	1270	1360	1420	1720	1690	2670	3020	2770	3600
1260	33	шт.	1380	1480	1550	1880	1840	2920	3290	3030	3920
1267	36	шт.	1460	1560	1630	1980	1940	3080	3470	3200	5440
1268	38	шт.	2000	2140	2240	2720	2660	4210	4750	4370	5670
1269	40	шт.	2070	2220	2320	2820	2760	4380	4940	4540	5890
1270	43	шт.	2100	2250	2350	2850	2790	4430	5000	4600	5960
1271	46	шт.	2150	2300	2410	2920	2860	4540	5120	4710	6100
1272	50	шт.	2480	2600	2780	3380	3300	5240	5910	5440	7100
1273	53	шт.	2510	2680	2810	3410	3340	5290	5970	5490	7100


Е
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. РАДИОМАЧТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Е. Радиомачты одноствольные, усиленные, для подвески антенн с минимальными длинами соли 30-40 м, высотой в м

1274	16.5	шт.	537	630	660	300	780	1240	1400	1290	1670
1275	18,5	шт.	660	650	680	820	800	1270	1440	1320	1710
1276	22	шт.	990	970	1010	1230	1200	1910	2150	1980	2570
1277	25	шт.	1060	1140	1190	1440	1410	2240	2530	2320	3010
1278	27	шт.	1170	1250	1310	1590	1550	2400	2780	2550	3310
1279	29	шт.	1220	1300	1360	1660	1620	2570	2900	2670	3460
1280	30	шт.	1230	1320	1380	1670	1640	2600	2930	2700	3500
1281	33	шт.	1320	1420	1480	1800	1760	2790	3150	2900	3760
1282	36	шт.	1400	1500	1570	1910	1860	2960	3340	3070	3980
1283 1284 1285 1286 1287 1288	38 40 43 46 50 53	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1930 1990 2000 2040 2330 2360	2060 2120 2140 2190 2500 2520	2160 2220 2240 2290 2610 2640	2620 2690 2730 2780 3170 3210	2560 2630 2670 2720 3100 3140	4060 4170 4230 4310 4920 4980	4580 4710 4770 4860 5550 5610	4220 4330 4390 4480 5110 5160	5470 5620 5690 5800 6600 6700


Ж
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. РАДИОМАЧТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Ж. Радиомачты 12-17 м на пасынках

1289	Мачта на бетонном фундаменте высотой 12 м без оттяжек	шт.	405	433	454	551	539	850	960	890	1150
1290	То же, высотой 13 м с двумя оттяжками	шт.	507	542	568	690	670	1070	1210	1110	1440
1291	То же, высотой 15м без оттяжек	шт.	440	471	493	598	585	930	1050	960	1250
1292	То же, высотой 17 м с одной оттяжкой	шт.	484	518	.542	660	640	1020	1150	1060	1370
1293	То же, высотой 17 м с двумя оттяжками	шт.	539	577	600	730	720	1140	1280	1180	1530
1294	То же, без фундамента высотой 12 м без оттяжек	шт.	243	260	272	330	323	513	578	532	690
1295	То же, высотой 13 м с двумя оттяжками	шт.	341	365	382	464	454	720	810	750	970
1296	То же, высотой 15 м без оттяжки	шт.	313	335	351	426	416	660	740	690	890
1297	То же, высотой 17 м с одной оттяжкой	шт.	338	362	379	460	450	710	800	740	960
1298	Мачта высотой 17 м с двумя оттяжками	шт.	367	393	410	499	488	770	870	800	1040


3
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. РАДИОМАЧТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

3. Радиомачты, устанавливаемые на крышах зданий

1299 1300	То же, высотой 5 м То же, 8 м	шт. шт.	35 79	37 85	39 88	48 107	47 105	72 167	81 188	74 173	97 224


И
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. РАДИОМАЧТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

И. Якоря железобетонные

	Якоря на усилие в т:
1301 1302 1303 1304	до 1,5 от 1,5 до 3 от 3 до 4 от 4 до 7	шт. шт. шт. шт.	34 41 54 92	36 44 58 98	38 46 60 103	46 56 74 125	45 55 72 122	72 87 114 194	81 98 129 219	74 90 118 201	97 116 153 261


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. РАДИОМАЧТЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

А. Радиомачты одноствольные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 12-10 м. высотой в м

1305 1306 1307	14,2 16,2 18,1	шт. шт. шт.	610 630 720	650 670 770	680 710 810	830 860 980	810 840 960	1290 1330 1520	1450 1500 1710	1340 1380 1580	1730 1790 2040
1308	20,1	шт.	780	830	870	1060	1040	1650	1860	1710	2220
1309	22,1	шт.	820	880	920	1120	1090	1730	1950	1800	2330
1310	24,1	шт.	930	1000	1040	1260	1240	1960	2210	2040	2640
1311	26	шт.	1180	1260	1320	1600	1570	2490	2810	2580	3350
1312	28	шт.	1200	1280	1340	1630	1600	2530	2860	2630	3410
1313	30	шт.	1250	1340	1400	1700	1600	2640	2980	2740	3550
1314	32	шт.	1300	1390	1460	1770	1730	2740	3090	2850	3690
1315	34,1	шт.	1640	1750	1840	2230	2180	3460	3900	3590	4660
1316	36,1	шт.	1770	1890	1980	2410	2350	3730	4210	3880	5030
1317	38.1	шт.	1890	2020	2120	2570	2510	3990	4500	4140	5370
1318	40,1	шт.	1940	2080	2170	2040	2580	4090	4020	4250	5510
1319	44	шт.	2120	2270	2370	2880	2820	4470	5050	4640	6000
1320	45,7	шт.	2210	2360	2480	3010	2940	4660	5260	4840	6300
1321	48	шт.	2330	2490	2560	3170	3100	4920	5550	5100	6600
1322	52	шт.	2580	2760	2840	3510	3430	5440	6100	5050	7300


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. РАДИОМАЧТЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

Б. Радиомачты одноствольные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 20-25 м. высотой в м

1323	14,2	шт.	596	640	670	810	790	1260	1420	1310	1690
1324	16,2	шт.	610	650	680	830	810	1290	1450	1340	1730
1325	18,1	шт.	710	760	800	970	940	1500	1690	1550	2020
1326	20,1	шт.	760	810	850	1030	1010	1600	1810	1660	2160
1327	22,1	шт.	800	860	900	1090	1060	1690	1900	1750	2270
1328	24,1	шт.	900	900	1010	1220	1200	1900	2140	1970	2560
1329	26	шт.	1140	1220	1280	1550	1520	2410	2710	2500	3240
1330	28	шт.	1100	1240	1300	1580	1540	2450	2760	2540	3290
1331	30	шт.	1220	1310	1370	1660	1620	2570	2900	2670	3460
1332	32	шт.	1250	1340	1400	1700	1660	2640	2980	2740	3550
1333	34,1	шт.	1600	1710	1790	2180	2130	3380	3810	3500	4540
1334	36,1	шт.	1710	1830	.1920.	2330	2270	3610	4070	3740	4860
1335	38,1	шт.	1830	1960	2050	2490:	2430	3860	4360	4010	5200
1336	40,1	шт.	1870	2000	2090	2540	2490	3950	4450	4100	5310
1337 1338	44 45,7	шт. шт.	2040 2110	2180 2260	2280 2360	2770 2870	2710 2810	4300 4450	4860 5020	4470 4620	5790 5990
1339	48	шт.	2220	2380	2490	3020	2950	4680	5280	4860	6300
1340	52	шт.	2460	2630	2760	3350	3270	5190	5850	5390	7000


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. РАДИОМАЧТЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

В. Радиомачты одноствольные, для подвески антенн с минимальными длинами соли 30-40 м высотой в м

1341	14,2	шт.	588	630	660	800	780	1240	1400	1290	1670
1312	10,2	шт.	597	640	670	810	790	1260	1420	1310	1700
1343	18.1	шт.	690	740	770	940	920	1460	1640	1510	1960
1344	20,1	шт.	740	790	830	1010	980	1560	1760	1620	2100
1345	22,1	шт.	780	830	870	1060	1040	1650	1860	1710	2220
1340	24,1	шт.	880	940	990	1200	1170	1870	2090	1930	2500
1347	26	шт.	1110	1190	1240	1510	1480	2340	2640	2430	3150
1348	28	шт.	1130	1210	1270	1540	1500	2380	2690	2470	3210
1349	30	шт.	1170	1250	1310	1590	1560	2470	2780	2560	3320
1350	32	шт.	1210	1290	1300	1650	1610	2550	2880	2650	3440
1351	34.1	шт.	1550	1660	1740	2110	2060	3270	3090	3390	4400
1352	36,1	шт.	1660	1780	1860	2260	2210	3500	3950	3640	4710
1353	38,1	шт.	1770	1890	1980	2410	2350	3730	4210	3880	5030
1354	40,1	шт.	1810	1940	2030	2460	2410	3820	4310	3960	5140
1355	44	шт.	1970	2110	2210	2680	2620	4160	4690	4310	5590
1350	45,7	шт.	2040	2180	2280	2770	2710	4300	4860	4470	5790
1357	48	шт.	2150	2300	2410	2920	2860	4540	5120	4710	6100
1358	52	шт.	2360	2530	2040	3210	3140	4980	5620	5170	6700


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. РАДИОМАЧТЫ И РАДИОБАШНИ СТАЛЬНЫЕ

А. Мачты одноствольные

	Мачта одноствольная из трубы диаметром 300 мм высотой в м:
1359	30	мачта	1710	1800	1880	1920	2090	2860	3110	2870	3010
1360	40	мачта	2480	2600	2730	2780	3060	4140	4510	4170	4360
1361	50	мачта	3060	3210	3370	3430	3730	5110	5570	5140	5390


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. РАДИОМАЧТЫ И РАДИОБАШНИ СТАЛЬНЫЕ

Б. Мачты шпренгельные

	Мачта шпренгельная высотой в м:
1362	26	мачта	5840	6100	6400	6500	7100	9800	10600	9800
1363	53	мачта	9200	9700	10100	10300	11200	15400	16700	15500
1364	78	мачта	11100	11700	12200	12400	13500	18500	20200	18600
1365	102	мачта	13200	13900	14500	14800	16100	22000	24000	22200
1366	162	мачта	28000	29400	30800	31400	34200	46800	51000	47000


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. РАДИОМАЧТЫ И РАДИОБАШНИ СТАЛЬНЫЕ

В. Радиомачты трехгранные и четырехгранные

1367	Мачта из труб с базой 1350 мм при длине секции 7,5 м	метр ствола	257	270	280	230	310	430	470	430	450
1368	То же, из прокатных профилей	то же	307	320	340	340	370	510	560	520	540
1369	Мачта из труб с базой 2200 мм при длине секции 7,5 м	то же	321	340	350	360	390	540	580	540	560
1370	То же, из прокатных профилей	то же	390	410	430	440	480	650	710	660	690
1371	Мачты-антенны трехгранные из круглой стали, облегченные, с базой 800 мм	то же	144	154	161	196	192	304	343	315	409
1372	То же - антенны четырехгранные	то же	209	224	234	284	278	441	497	458	594
1373	То же, трехгранные с шунтовым питанием или с емкостной шапкой	то же	173	185	194	235	230	365	412	379	491


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. РАДИОМАЧТЫ И РАДИОБАШНИ СТАЛЬНЫЕ

Г. Мачты-антенны типа АРРТ

1374	Мачта-антенна типа АРРТ с базой 1350 мм, без оттяжечных изоляторов	метр ствола	225	236	248	252	275	376	410	378	396
1375	То же, с базой 2200 мм	то же	350	368	385	392	427	585	637	588	616
1376	Изолятор оттяжечного тина, устанавливаемый в оттяжках мачты-антенны АРРТ	комплект изолятора	630	662	693	706	769	1052	1147	1058	1109


Д
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. РАДИОМАЧТЫ И РАДИОБАШНИ СТАЛЬНЫЕ

Д. Мачты для радиорелейных линии связи

	Мачта трехгранная из труб с базой 1350 мм при длине секции 7,5 м, с оттяжками, без изоляторов, высотой в м:
1377 1378	30,5 45,5	мачта мачта	11200 12900	11800 13500	12300 14200	12500 14400	13700 15700	18700 21500	20400 23500	18800 21700	19700 22700
1379	60,5	мачта	15000	15800	16500	16800	18300	25100	27300	25200	26400
1380	68	мачта	16400	17200	18000	18300	20000	27300	30000	27500	28800
1381	82,5	мачта	18900	19800	20800	21100	23000	31500	34300	31700	33300
	Мачта четырехгранная из труб с базой 1350 мм при длине секция 7,5м, с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388	30 37,5 45 52,5 60 67,5 75	мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта	14400 15400 16700 22300 23900 25200 26800	15100 16200 17500 23400 25000 26500 28100	15900 16900 18400 24500 26300 27700 29400	16100 17200 18700 25000 26700 28200 30000	17600 18800 20400 27200 29100 30700 32600	24100 25700 28000 37300 39900 42100 44700	26300 28000 30400 40600 43400 45900 48700	24200 25900 28100 37500 40100 42400 45000	25400 27100 29500 39300 42000 44400 47100
	Мачта четырехгранная из угловой стали с базой 2400 мм при длине секции 7,5 м, с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1389	94	мачта	11900	12500	13100	13300	14500	19900	21700	20000	20900
1390	30,5	мачта	14100	14800	15500	15800	17200	23500	25700	23700	24800
1391	38	мачта	15800	16600	17400	17700	19300	26400	28800	26500	27800
1392 1393	45,5 53	мачта мачта	17700 20200	18600 21200	19500 22200	19800 22600	21600 24600	29600 33700	32200 36800	29700 33900	31200 35600
1394 1395 1396 1397 1398 1399	60,5 68 75,5 83 90,5 98	мачта мачта мачта мачта мачта мачта	27300 29300 31200 33100 35400 37700	28700 30800 32800 34800 37200 39600	30000 32200 34300 36400 38900 41500	30600 32800 34900 37100 39600 42200	33300 35700 38100 40400 43200 46000	45600 43900 52100 55300 59100 63000	49700 53300 56800 60000 64000 69000	45900 49200 52400 55600 59500 63000	48000 51600 54900 58300 62000 66000
	Мачта четырехгранная из угловой стали с базой 2400 мм при длине секции 9 м, с оттяжками без изоляторов, высотой в м-
1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414	33,2 37,7 42,2 46,7 51,2 55,7 60,2 64,7 69,2 73,7 78,2 82,7 87,2 91,7 96,2	мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта	7400 18700 19600 20900 22100 24000 25000 25900 27200 28100 29400 30600 32200 36300 38400	18300 19600 20600 21900 23200 25200 26300 27300 28000 29500 30000 32100 33800 38100 40300	19100 20600 21600 23000 24300 26400 27500 28500 29900 30900 32300 33700 35400 39900 42200	19500 20900 22000 23400 24800 26900 28000 29000 30500 31500 32900 34300 36100 40700 43000	21200 22800 23900 25500 27000 29300 30500 31600 33200 34300 35900 37300 39300 44300 46800	29100 31200 32700 34900 36900 40100 41800 43300 45400 46900 49100 51100 53800 61000 64000	31700 34000 35700 38000 40200 43700 45500 47100 49500 51100 53500 55700 56600 66000 70000	29200 31400 32900 35100 37100 40300 42000 43500 45700 47200 49400 51400 54000 61000 65000	30600 32900 34500 36800 38900 42200 44000 45600 47900 49500 51700 53900 56700 64000 68000
1415 1416 1417 1418 1419	100,7 105,2 109,7 114,2 118,7	мачта мачта мачта мачта мачта	40000 42000 44000 49700 51500	42000 44100 46000 52200 54000	44000 46200 48000 54700 56700	44800 47000 49000 55700 57700	48800 51200 54000 61000 63000	67000 70000 73000 83000 86000	73000 46000 80000 90000 94000	67000 71000 74000 83000 87000	70000 74000 77000 87000 91000
	Мачта одноствольная трубчатого сечения из листовой стали с диаметром ствола 1600 мм с кабиной при длине секции 4.5 м, с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433	22,5 27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0 70,5 81,0	мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта мачта	13700 14500 15300 10200 17000 17800 18600 19400 20200 21300 22500 23600 24700 26100	14400 15200 16100 17000 17900 18700 19500 20400 21200 22400 23600 24800 25900 27400	15100 16000 16800 17800 18700 19600 20500 21300 22200 23400 24800 26000 27200 28700	15300 16200 17100 18100 19000 19900 20800 21700 22600 23900 25200 26400 27700 29200	16700 17700 18700 19800 20700 21700 22700 23700 24600 20000 27500 28800 30100 31800	22900 24200 25600 27100 28400 29700 31100 32400 33700 35600 37600 39400 41200 43600	24900 20400 27800 29500 30900 32400 33900 35300 36800 38800 41000 43000 45000 47500	23000 24400 25700 27200 28600 29900 31200 32600 33900 35800 37800 39600 41500 43800	24100 25500 26900 28500 29900 31300 32700 34100 35600 37500 39600 41500 43500 45900
1434	85,5	мачта	27200	28000	29900	30500	33200	45400	49500	45700	47900
1435 1436	90,0 94,5	мачта мачта	28400 29500	29800 31000	31200 32500	31800 33000	34600 36000	47400 49300	51700 53700	47700 49600	50000 51900
1437	99,0	мачта	30600	32100	33700	34300	37300	51100	55700	51400	53900
	Мачта четырехгранная из труб с базой 6000 мм с кабиной, с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1438 1439 1440 1441	45 60 85 130	мачта мачта мачта мачта	69000 82000 111000 153000	73000 86000 117000 161000	76000 90000 122000 168000	77000 92000 124000 171000	84000 100000 135000 187000	115000 137000 185000 256000	126000 149000 202000 278000	116000 138000 186000 257000	121000 144000 195000 269000


Е
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. РАДИОМАЧТЫ И РАДИОБАШНИ СТАЛЬНЫЕ

Е. Мачты телевизионные

	Мачта трехгранная из круглой стали с базой 800 мм при длине секции 4,5 м, с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1442 1443	50 75	мачта мачта	10900 13800	11400 14500	12000 15200	12200 15500	13300 16800	18200 23000	19800 25100	18300 23200	19200 24300
	Мачта одноствольная трубчатого сечения из листовой стали с диаметром ствола 1600 мм, с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1444		мачта	113000	119000	124000	127000	138000	189000	206000	190000	199000
	Мачта одноствольная трубчатого сечения с реями из листовой стали с диаметром ствола 1600 мм, с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1445	100		89000	93000	98000	100000	109000	149000	102000	150000	157000
1446	150		138000	145000	152000	155000	168000	231000	251000	232000	243000
1447	180		181000	190000	199000	203000	221000	302000	329000	304000	319000
	Мачта одноствольная трубчатого сечения с реями из листовой стали с диаметром ствола 2500 мм с оттяжками без изоляторов. высотой в м:
1448	350		245000	257000	270000	274000	299000	409000	446000	412000	431000
	Мачта четырехгранная из труб с базой 2500 мм при длине секции 6,75 м с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1449	190		177000	186000	195000	198000	216000	296000	322000	297000	312000
1450	235		222000	233000	244000	249000	271000	371000	404000	373000	391000
1451	350		320000	336000	352000	358000	390000	534000	582000	538000	563000
	Мачта одноствольная трубчатого сечения из листовой стали с диаметром ствола 1600 мм, с кабиной с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1452	180	мачта	121000	127000	133000	135000	148000	202000	220000	203000	213000
	Мачта одноствольная трубчатого сечения с реями из листовой стали с диаметром ствола 1600 мм, с кабиной с оттяжками без изоляторов, высотой в м:
1453 1454 1455	100 150 180	мачта мачта мачта	94000 162000 193000	99000 171000 203000	103000 178000 212000	105000 181000 216000	115000 198000 235000	157000 271000 322000	171000 295000 351000	158000 272000 324000	165000 285000 340000


Ж
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. РАДИОМАЧТЫ И РАДИОБАШНИ СТАЛЬНЫЕ

Ж. Башни из труб и прокатных профилей

1456 1457	Башни трехгранные Башни четырехгранные	мачта мачта	550 598	578 630	610 660	620 670	670 730	920 1000	1000 1100	920 1000	970 1050
1458	То же, высотой от 40 до 90 м	мачта	523	550	580	590	640	870	950	880	920
1459	То же, высотой от 91 до 125 м	мачта	509	530	560	570	620	850	930	860	900
1460	То же, высотой более 125 м	мачта	483	507	530	540	590	810	880	810	850
1461	Башни четырехгранные для телевизионных антенн высотой более 100 м	мачта	567	600	620	640	690	950	1030	950	1000


З
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. РАДИОМАЧТЫ И РАДИОБАШНИ СТАЛЬНЫЕ

З. Стальные конструкции антенных систем параболической формы

	Конструкции антенных систем, включая фундаменты:
1462	Для тропосферной связи	1 т ме- таллокон струкции	1090	1150	1210	1280	1360	1950	2150	1980	2210
1463	Для ионосферной связи	Одна система	820	860	910	940	1010	1420	1560	1440	1560


И
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3. РАДИОМАЧТЫ И РАДИОБАШНИ СТАЛЬНЫЕ

И. Конструкции

Реи с креплением на оттяжках, весом в тоннах до:

1464	0,4	рея	324	347	363	441	431	680	770	710	920
1465	0,7	рея	451	483	505	610	600	950	1070	990	1280
1466	1,0	рея	620	660	690	840	820	1310	1480	1360	1760
Реи с жестким креплением, весом в тонах до:

1467 1468	0,25 0,4	рея рея	142 189	152 202	159 212	193 257	185 251	300 399	338 450	311 414	403 537
Траверсы для синфазных антенн типа СГД-РА

1469	Траверса в комплекте	т	527	564	590	720	700	1110	1250	1150	1500


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. АНТЕННЫ СИНФАЗНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

А. Антенны синфазные горизонтальные. без переключения направления излучения

1470	Антенна типа СГ 2/4 р с однопроводными вибраторами	шт.	2630	2810	2950	3580	3500	5550	6300	5760	7500
1471 1472 1473 1474	То же, типа СГ 4/4 р То же, типа СГ 4/8 р То же, типа СГ 6/8 р Антенна типа СГ 2/4 р с двухпроводными вибраторами	шт. шт. шт. шт.	3010 5710 6500 2810	3220 6100 7000 3010	3370 6400 7300 3150	4090 7800 8800 3820	4000 7600 8600 3740	6400 12000 13700 5930	7200 13600 15500 6700	6600 12500 14200 6200	6500 16200 18500 8000
1475 1476 1477	То же, типа СГ 4/4 р То же, типа СГ 4/8 р То же, типа СГ 6/3 р	шт. шт. шт.	3490 6320 7500	3740 6800 8100	3910 7100 8400	4740 5600 10200	4640 8400 10000	7400 13300 15900	8300 15000 17900	7600 13800 16500	9900 17900 21400
1478	Антенна типа СГ 2/4 р с трехпроводными вибраторами	шт.	6400	6800	7200	8700	8500	13500	15200	14000	18200
1479	Антенна типа СГ 1/4 р с четырехпроводными вибраторами	шт.	3470	3710	3890	4720	4620	7300	8300	7600	9900


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. АНТЕННЫ СИНФАЗНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

Б. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные, без переключения направления излучения

	Антенна типа СГД 4/4 р с трехпроводными вибраторами при диапазоне волн в м:
1480 1481 1482	12-16 и 16-24 24-36 36-55	шт. шт. шт.	4950 5620 6500	5300 6000 7000	5540 6300 7300	6700 7600 8800	6600 7500 8600	10400 11900 13700	11800 13400 15500	10800 12300 14200	14100 16000 18500
	Антенна типа 2СГД 4/4 р с трехпроводными вибраторами при диапазоне волн:
1483	12-16 и 16-24	шт.	8900	9500	9900	12000	11800	18700	21100	19400	25200


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. АНТЕННЫ СИНФАЗНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

В. Антенны синфазные горизонтальные, с переключением направления излучения

1484	Антенна типа СГ 2/4 р с однопроводными вибраторами	шт.	3440	3680	3850	4680	4580	7300	8200	7500	9800
1485 1486 1487 1488	То же, типа СГ 4/4 р То же, типа СГ 4/8 р То же, тип СГ 6/8 р Антенна типа СГ 2/4 р с двухпроводными вибраторами	шт. шт. шт. шт.	3940 7500 8300 3550	4220 8000 8900 3800	4410 8400 9300 3980	5360 10200 11300 4830	5240 10000 11000 4720	8300 15800 17500 7500	9400 17800 19800 8400	8600 16400 18200 7800	11200 21300 23600 10100
1489	Антенна типа СГ 4/4 р с двухпроводными вибраторами	шт.	4410	4720	4940	6000	5870	9300	10500	9700	12500
1490 1491 1492	То же, типа СГ 4/8 р То же, типа СГ 6/8 р Антенна типа СГ 2/4 р с двухпроводными вибраторами для работы на двух смежных вещательных диапазонах	шт. шт. шт.	8100 9600 5260	8700 10300 5630	9100 10800 5690	11000 13100 7200	10800 12800 7000	17100 20300 11100	19300 22800 12500	17700 21000 11500	23000 27300 14900
1493 1494 1495	То же, типа СГ 4/4 р То же, топа СГ 4/8 р То же, типа СГ 6/8 р	шт. шт. шт.	8000 11700 13100	8600 12500 14000	9000 13100 14700	10900 15900 17800	10600 15600 17400	16900 24700 27600	19000 27800 31200	17500 25600 28700	22700 33200 37200


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. АНТЕННЫ СИНФАЗНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

Г. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные, с переключением направления излучения

	Антенна типа СГЛ 4/4 р с трехпроводными вибраторами при диапазоне волн в м:
1496	12 и 16	шт.	5180	5540	5800	7000	6900	10900	12300	11300	14700
1497 1498	24 36	шт. шт.	5870 6700	6300 7200	6000 7500	8000 9100	7800 8900	12400 14200	14000 16000	12900 14700	16700 19100
1499	Антенна типа 2СГД 4/4 р с трехпроводными вибраторами при диапазоне волн 12-16 м и 16-24 м	шт.	9100	9800	10200	12400	12100	19300	21700	20000	25900


Д
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. АНТЕННЫ СИНФАЗНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

Д. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные при высоте подвеса, равной половине оптимальной волны, с апериодическим рефлектором, подвешиваемые на стальных опорах

	Антенна СГД 1/2 РА с 12-проводнымн вибраторами с односторонним полотном на волну в м:
1500 1501	26 50		1950 2530	2090 2710	2180 2830	2650 3440	2590 3370	4110 5340	4040 6000	4270 5540	5540 7200
	Тоже, с двусторонним в м:
1502 1503	26 50		3210 4090	3440 4380	3600 4580	4370 5560	4270 5440	6800 8600	7600 9700	7000 9000	9100 11600


Е
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. АНТЕННЫ СИНФАЗНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

Е. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные, с апериодическим рефлектором на леерных канатах, подвешиваемые на деревянных опорах

	Антенна СГД 1/2 РА с 12-проподными вибраторами на волну в м: 20, с полотном:
1504	односторонним	шт.	1980	2120	2220	2690	2630	4180	4710	4340	5620
1505	двусторонним 50 с полотном:	шт.	3270	3500	3660	4450	4350	6900	7800	7200	9300
1506	односторонним	шт.	2610	2790	2920	3550	3470	5510	6200	5720	7400
1507	двусторонним	шт.	4060	4340	4550	5520	5400	8600	9700	8900	11500
	Антенны СГД У, РА с 12-проподными вибраторами на волну в м 26, с полотном:
1508	односторонним		2900	3100	3250	3940	3860	6100	6900	6400	8200
1509	двусторонним 50 с полотном:		4640	4970	5200	6300	6200	9800	11000	10200	13200
1510	односторонним		4410	4720	4940	6000	5870	9300	10500	9700	12500
1511	двусторонним		6500	7000	7300	8900	8700	1380	15600	14300	18600


Ж
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. АНТЕННЫ СИНФАЗНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

Ж. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные при высоте подвеса, равной половине оптимальной волны, подвешиваемые на опорах с леерными и уравновешивающими канатами с апериодическим рефлектором

	Антенна СГД 2/2 РА с четырехпроводными вибраторами с односторонним полотном на волну в м:
1512 1513	18 40	шт. шт.	4210 4570	4570 4890	4720 5120	5730 6200	5600 6100	8900 9600	10000 10900	9200 10000	12000 13000
		шт.
	То же, двусторонним:
1514	18	шт.	5150	5510	5770	7000	6900	10900	12300	11300	14600
1515	40	шт.	5980	6400	6700	8100	8000	12600	14200	13100	17000
	Антенна СГД 2/4 РЛ с четырехпроводными вибраторами с односторонним полотном на волну в м:
1516	16	шт.	6700	7200	7500	9100	8900	14200	16000	14700	19100
1517	18	шт.	7000	7500	7800	9500	9300	14800	16700	15300	19900
1518	33	шт.	8100	8700	9100	11000	10800	17100	19300	17800	23100
1510	40	шт.	8500	9100	9500	11600	11300	17900	20200	18600	24200
	То же, двусторонним
1520	10	шт.	9800	10500	11000	13300	13000	20700	23400	21500	27900
1521	18	шт.	10200	10900	11400	13800	13500	21400	24200	22300	28900
1522	33	шт.	11400	12200	12800	15500	15200	24100	27200	25000	32500
1523	40	шт.	11900	12800	13400	16200	15900	25200	28400	26200	33900
	Антенна СГД 4/4 РА с трехпроводными вибраторами с односторонним полотном на волну в м:
1524	12	шт.	8800	9400	9900	12000	11700	18600	20900	19300	25000
1525	18	шт.	9000	9000	10100	12200	12000	19000	21400	19700	25600
1526	26	шт.	10700	11400	12000	14600	14200	22600	25500	23400	30400
1527	33	шт.	11600	12400	13000	15800	15400	24500	27600	25400	32900
1528	40	шт.	13100	14000	14700	17800	17400	27600	31200	28700	37200
	То же, двусторонним на волну в м:
1529	12	шт.	13800	14800	15500	18800	18400	29100	32800	30200	39200
1530	18	шт.	14900	15900	16700	20300	19800	31400	35500	32600	42300
1531	26	шт.	16000	17100	17900	21800	21300	33800	38100	35000	45400
1532	33	шт.	17800	19000	19900	24200	23700	37600	42400	39000	50600
1533	40	шт.	18600	19900	20800	25300	24700	39200	44300	40700	52800


З
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. АНТЕННЫ СИНФАЗНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

З. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные при высоте подвеса, равной оптимальной волне, подвешиваемые на опорах с леерными уравновешивающими канатами, с апериодическим рефлектором

	Антенна СГД 4/4 РА с трехпроводными вибраторами с односторонним полотном на волну в м:
1534	33	шт.	14500	15500	16200	19700	19300	30600	34500	31800	41200
1535	40	шт.	15700	16800	17600	21400	20900	33100	37400	34400	44600
	То же, двусторонним полотном на волну в м:
1536	33	шт.	20000	21400	22400	27200	26600	42200	47600	43800	56800
1537	40	шт.	21400	22900	24000	29100	28500	45200	50900	46900	61000
	Антенна СГД 4/8 РЛ с трехпроводными вибраторами с односторонним полотном на волну в м:
1538	12	шт.	15800	16900	17600	21500	21000	33300	37500	34600	44900
1539	18	шт.	17300	18500	19400	23500	23000	36500	41200	37900	49100
1540	26	шт.	19000	20300	21300	25800	25300	40100	45200	41600	54000
	То же, двусторонним на волну в м:
1541	12	шт.	25200	27000	28200	34300	33500	53200	60000	55200	72000
1542	18	шт.	27200	29100	30500	37000	36200	57400	65000	59600	77000
1543	26	шт.	29700	31800	33300	40400	39500	63000	71000	65000	84000


И
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. АНТЕННЫ СИНФАЗНЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

И. Антенны синфазные горизонтальные, диапазонные, с настраивающимся рефлектором, без леерных канатов

	Антенна СГД 4/4 РН с трехпроводными вибраторами на волну в м:
1544 1545 1546 1547	12 18 26 33	шт. шт. шт. шт.	5280 5560 6000 6300	5650 5950 6400 6700	5910 6200 6700 7100	7200 7600 8200 8600	7000 7400 8000 8400	11100 11700 12700 13300	12600 13200 14300 15000	11600 12200 13100 13800	15000 15800 17000 17900


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

А. Антенны ромбические одинарные типа РГ без переключения направления излучения

	Антенна передающая типа РГ для работы от передатчика мощностью до 15 квт при длине стороны ромба в м:
1548	50	шт.	1230	1310	1380	1670	1640	2600	2930	2690	3490
1549 1550	70 75-80	шт. шт.	1270 1290	1360 1380	1420 1440	1730 1750	1690 1720	2680 2720	3020 3070	2780 2830	3610 3660
1551 1552 1553 1554	100 120 140 160	шт. шт. шт. шт.	1330 1390 1460 1520	1420 1490 1560 1630	1490 1560 1640 1700	1810 1890 1990 2070	1770 1850 1940 2020	2810 2930 3080 3210	3170 3310 3470 3620	2910 3040 3200 3330	3780 3950 4150 4320
	Антенна приемная типа РГ с вертикальным и горизонтальным экспоненциальным трансформатором при длине стороны ромба в м:
1555	50	шт.	1010	1080	1130	1370	1340	2130	2400	2210	2870
1556	70	шт.	1040	1110	1160	1410	1380	2190	2480	2280	2950
1557	75-80	шт.	1070	1140	1200	1460	1420	2260	2550	2340	3040
1558	100	шт.	1110	1200	1240	1510	1480	2340	2640	2430	3150
1559	120	шт.	1170	1250	1310	1590	1560	2470	2780	2560	3320
1560	140	шт.	1230	1320	1380	1670	1640	2600	2930	2690	3490
1561	160	шт.	1270	1360	1420	1730	1690	2680	3020	2780	3610


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

Б. Антенны ромбические одинарные типа РГ с переключением направления излучения

	Антенна передающая типа РГ для работы передатчика мощностью до 15 квт при длине стороны ромба в м:
1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568	50 70 75-80 100 120 140 160	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1870 2050 2070 2240 2340 2420 2580	2060 2190 2210 2400 2500 2500 2760	2090 2300 2320 2510 2620 2710 2890	2540 2790 2820 3050 3180 3290 3510	2490 2730 2750 2980 3110 3220 3430	3950 4330 4370 4730 4940 5110 5440	4450 4880 4930 5330 5570 5760 6100	4100 4490 4530 4910 5120 5300 5650	5310 5820 5880 6400 6600 6900 7300
	Антенна приемная типа РГ с вертикальным и горизонтальным трансформатором при длине стороны ромба в м:
1569	50	шт.	1440	1540	1010	1960	1920	3040	3430	3150	4090
1570	70	шт.	1620	1730	1810	2200	2150	3420	3860	3550	4600
1571	75-80	шт.	1680	1800	1880	2280	2230	3540	4000	3680	4770
1572	100	шт.	1850	1980	2070	2520	2460	3900	4400	4050	5250
1573	120	шт.	1990	2130	2230	2710	2650	4200	4740	4360	5650
1574	140	шт.	2170	2320	2430	2950	2890	4580	5160	4750	6200
1575	160	шт.	2320	2480	2600	3100	3090	4900	5520	5080	6600


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

В. Антенны ромбические двойные, выполненные из 3 проводов, без переключения направления излучения

	Антенна передающая двойная типа РГД из 3 проводов при длине стороны ромба в м:
1576	70	шт.	2770	2960	3100	3770	3680	5840	6600	6100	7900
1577	7580	шт.	2850	3050	3190	3880	3790	6000	6800	6200	8100
1578	100	шт.	2970	3180	3330	4040	3950	6300	7100	0500	8400
1579	120	шт.	3140	3360	3520	4270	4180	6600	7500	6900	8900
1580	140	шт.	3300	3530	3700	4490	4390	7000	7900	7200	9400
1581	160	шт.	3420	3660	3830	4650	4550	7200	8100	7500	9700


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

Г. Антенны ромбические двойные, выполненные из 3 проводов, с переключением направления излучения

	Антенна передающая двойная типа РГД из 3 проводов при длине стороны ромба в м:
1582	70	шт.	3790	4060	4240	5150	5040	8000	9000	8300	10800
1583	80	шт.	3900	4170	4370	5300	5190	8200	9300	8500	11100
1584	100	шт.	4160	4450	4660	5660	5530	8800	9900	9100	11800
1585	120	шт.	4550	4870	5100	6200	6100	9600	10800	10000	12900
1586	140	шт.	4700	5030	5260	6400	6300	9900	11200	10300	13300
1587	160	шт.	4800	5200	5440	6600	6500	10300	11600	10600	13800


Д
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

Д. Антенны ромбические двойные типа РГД без переключения направления излучения

	Антенна РГД передающая в квт до 25, длина стороны ромба в м:
1588	34	шт.	2080	2230	2330	2830	2770	4390	4950	4560	5910
1589	50	шт.	2110	2260	2360	2870	2810	4450	5020	4620	5990
1590	60	шт.	2140	2290	2400	2910	2850	4520	5090	4690	6100
1591	70	шт.	2170	2320	2430	2950	2890	4580	5160	4750	6200
1592	80	шт.	2200	2350	2460	2990	2930	4640	5240	4820	6200
1593	90	шт.	2220	2380	2490	3020	2950	4680	5280	4860	6300
1594	100	шт.	2260	2420	2530	3070	3010	4770	5380	4950	6400
1585	108	шт.	2310	2470	2590	3140	3070	4870	5500	5060	6600
1596	120	шт.	2360	2530	2640	3210	3140	4980	5620	5170	6700
1597	140	шт.	2450	2620	2740	3330	3260	5170	5830	5370	7000
1598	150	шт.	2450	2620	2740	3330	3260	5170	5830	5370	7000
1599	160	шт.	2510	2690	2810	3410	3340	5300	5970	5500	7100
	Антенна РГД9 передающая в квт 30-120 длина стороны ромба в м:
1600	34	шт.	2510	2690	2810	3410	3340	5300	5970	5520	7100
1601	50	шт.	2540	2720	2840	3450	3380	5360	6100	5560	7200
1602	60	шт.	2570	2750	2880	3500	3420	5420	6100	5630	7300
1603	70	шт.	2600	2780	2910	3540	3450	5490	6200	5690	7400
1604	80	шт.	2630	2810	2950	3580	3500	5550	6300	5700	7500
1605	90	шт.	2650	2840	2970	3600	3520	5590	6300	5800	7500
1606	100	шт.	2690	2880	3010	3660	3580	5680	6400	5890	7600
1607	108	шт.	2730	2920	3060	3710	3630	5760	6500	5980	7800
1608	120	шт.	2780	2970	3110	3780	3700	5870	6600	6100	7900
1609	140	шт.	2870	3070	3210	3900	3820	6100	6800	6300	8200
1610	150	шт.	2870	3070	3210	3900	3820	6100	6800	6300	8200
1611	160	шт.	2930	3140	3280	3980	3900	6200	7000	6400	8300
	Антенна РГД приемная с горизонтальным экспоненциальным трансформатором при длине стороны ромба в м:
1612	50	шт.	1340	1430	1500	1820	1780	2830	3190	2930	3810
1613	70	шт.	1400	1500	1570	1900	1860	2930	3330	3070	3980
1614	80	шт.	1430	1530	1600	1940	1900	3020	3400	3130	4060
1615	100	шт.	1400	1590	1670	2030	1980	3140	3550	3260	4230
1616	120	шт.	1600	1710	1790	2180	2130	3380	3810	3500	4540
1617	140	шт.	1680	1800	1880	2280	2230	3540	4000	3680	4770
1618	160	шт.	1740	1800	1950	2370	2310	3670	4140	3810	4940


Е
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

Е. Антенны ромбические двойные типа РГД с переключением направления излучения

	Антенна РГД передающая в квт 25, длина стороны ромба в м:
1619	34	шт.	2870	3070	3210	3900	3820	6100	6800	6300	8200
1620	50	шт.	2950	3160	3300	4010	3920	6200	7000	6500	8400
1621	60	шт.	3070	3280	3440	4180	4080	6500	7300	6700	8700
1622	70	шт.	3110	3330	3480	4230	4140	6600	7400	6800	8800
1623	80	шт.	3140	3360	3520	4270	4180	6600	7500	6900	8900
1624	90	шт.	3290	3520	3680	4470	4380	6900	7800	7200	9300
1625	100	шт.	3350	3580	3750	4560	4460	7100	8000	7300	9500
1626	108	шт.	3510	3760	3930	4770	4670	7400	8400	7700	10000
1627	120	шт.	3550	3800	3980	4830	4720	7500	8400	7800	10100
1628	140	шт.	3700	3960	4140	5030	4920	7800	8800	8100	10500
1629	150	шт.	3810	4080	4270	5180	5070	8000	9100	8300	10800
1630	160	шт.	3850	4120	4310	5240	5130	8100	9200	8400	10900
	Антенна РГД передающая в квт 90-120, длина стороны ромба в м:
1631	34	шт.	3250	3480	3640	4420	4320	6900	7700	7100	9200
1632	50	шт.	3330	3560	3730	4530	4430	7000	7900	7300	9500
1633	60	шт.	3450	3690	3860	4690	4590	7300	8200	7600	9800
1634	70	шт.	3490	3730	3910	4750	4640	7400	8300	7600	9900
1635	80	шт.	3520	3770	3940	4790	4680	7400	8400	7700	10000
1636	90	шт.	3650	3910	4090	4960	4850	7700	8700	8000	10400
1637	100	шт.	3700	3960	4140	5030	4920	7800	8800	8100	10500
1638	108	шт.	3890	4160	4360	5290	5170	8200	9300	8500	11000
1639	120	шт.	3930	4210	4400	5340	5230	8300	9400	8600	11200
1640	140	шт.	4080	4370	4570	5550	5430	8600	9700	8900	11600
1641	150	шт.	4190	4480	4690	5700	5570	8800	10000	9200	11900
1642	160	шт.	4240	4540	4750	5770	5640	8900	10100	9300	12000
	Антенна РГД приемная с горизонтальным экспоненциальным трансформатором, длина стороны ромба в м:
1643	50	шт.	1560	1670	1750	2120	2070	3290	3710	3420	4430
1644	70	шт.	1630	1740	1830	2220	2170	3440	3880	3570	4630
1645	80	шт.	1670	1790	1870	2270	2220	3520	3970	3660	4740
1646	100	шт.	1760	1880	1970	2390	2340	3710	4190	3850	5000
1647	120	шт.	1910	2040	2140	2600	2540	4030	4550	4180	5420
1648	140	шт.	2060	2200	2310	2800	2740	4350	4900	4510	5850
1649	160	шт.	2140	2290	2400	2910	2850	4520	5090	4090	6100


Ж
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

Ж. Антенны диапазонные ненаправленного действия

	Антенна ВГД горизонтальная передающая шестипроводная с четырехпроводным экспоненциальным трансформатором при длине плеча в оратора в м:
1650 1651 1652	8 15 30	шт. шт. шт.	497 509 620	532 545 660	557 570 690	680 690 840	660 680 820	1050 1070 1310	1180 1210 1480	1090 1110 1360	1410 1450 1760
	Антенна ВГД горизонтальная приемная шестипроводная с горизонтальным четырехпроводным трансформатором при длине плеча вибратора в м:
1653 1654 1655	8 15 30	шт. шт. шт.	438 446 539	469 477 577	491 500 600	596 610 730	583 593 720	920 940 1140	1040 1060 1280	960 980 1180	1240 1270 1530
	Антенна УГД передающая шестипроводная с плечами расположения под углом 90° без горизонтального фидерного трансформатора при длине вибратора и м:
1656	8	шт.	480	514	538	650	640	1010	1140	1050	1360
1657 1658 1659 1660	12 16 20 32	шт. шт. шт. шт.	487 524 554 581	521 561 593 620	545 587 620 650	660 710 750 790	650 700 740 770	1030 1110 1170 1230	1160 1250 1320 1380	1070 1150 1210 1270	1380 1490 1570 1650
	Антенна УГД приемная при длине плеча вибратора в м:
1661 1662 1063 1604	8 12 20 32	шт. шт. шт. шт.	472 478 548 565	505 511 586 600	529 535 610 630	640 650 750 770	630 640 730 750	1000 1010 1160 1190	1120 1140 1300 1340	1030 1050 1200 1240	1340 1360 1560 1600
	Антенна УНД приемная, состоящая из одного согнутого в вертикальной плоскости шестипроводного вибратора с фидерным трансформатором при длине плеча вибратора в м:
1605 1666 1667 1068	10 20 30 35	шт. шт. шт. шт.	331 358 389 396	354 383 416 424	371 401 436 444	450 487 529 539	440 476 517 527	700 760 820 840	790 850 930 940	720 780 850 870	940 1020 1100 1120
1669	Антенна УНД-2 приемная, состоящая из двух согнутых в вертикальной плоскости шестипроводных вибраторов с фидерным трансформатором	шт.	650	760	730	880	860	1370	1550	1420	1850
	Антенна ВГДШ, передающая шестипроводная с вертикальным экспоненциальным трансформатором с молниезащитным заземлением, при длине плеча вибратора в м:
1670 1671 1672	6 8 16	шт. шт. шт.	710 760 910	760 810 970	800 850 1020	970 1030 1240	940 1010 1210	1500 1600 1920	1690 1810 2170	1550 1660 1990	2020 2160 2580
1673	Антенна ВГДШ передающая девятипроводная с шунтом при длине плеча вибратора 24 м	шт.	920	1040	1090	1320	1290	2050	2310	2120	2750
1674	Антенна ВГД приемная при длине плеча вибратора 24 м	шт.	479	513	536	650	640	1010	1140	1050	1360
	Антенна ВГДШ горизонтальная приемно-передающая комбинированная.
1675	шестипроводная с шунтом при длине плеча вибратора 12 м	шт.	478	511	535	650	640	1010	1140	1050	1360
1076	девятипроводная при длине плеча вибратора 24 м	шт.	563	600	630	770	750	1190	1340	1230	1600
	Антенна горизонтальная ВГДШ-2У, передающая из двух антенн ВГД с шунтом, расположенных под углом 90°друг к другу с вертикальным экспоненциальным трансформатором, при длине плеча вибратора в м:
1677 1678 1679	4,8 8 16	шт. шт. шт.	800 830 910	850 880 970	890 920 1020	1090 1120 1240	1060 1100 1210	1690 1740 1920	1900 1960 2170	1750 1810 1990	2270 2340 2580


З
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

З. Антенны бегущей волны приемные

	Антенна БС-2 из двух полотен при высоте подвеса 11м для приема:
1680	одностороннего тип 1 или 2	шт.	5350	5720	5990	7300	7100	11300	12700	11700	15200
1681	двустороннего	шт.	5750	6200	6400	7800	7600	12100	13700	12600	16300
	Антенна БС из одного полотна при высоте подвеса 17 м для приема:
1682 1683 1684	одностороннего, типа 1 типа 2 двустороннего	шт. шт. шт.	4800 4920 4970	5140 5260 5320	5380 5510 5570	6500 6700 6800	6400 6500 6600	10100 10400 10500	11400 11700 11800	10500 10800 10900	13600 14000 14100
	Антенна БС-2 из двух полотен при высоте подвеса 17 м для приема:
1685 1686 1687	одностороннего, типа 1 типа 2 двустороннего	шт. шт. шт.	5820 5950 6200	6200 6400 6600	6500 6700 6900	7900 8100 8400	7700 7900 8200	12300 12600 13100	13900 14200 14800	12700 13000 13600	16500 16900 17600
	Антенна БС-2 из двух полотен при высоте подвеса 25 м для приема:
1688 1689 1690	одностороннего, типа 1 типа 2 двустороннего	шт. шт. шт.	9300 9400 9700	10000 10100 10400	10400 10500 10900	12600 12800 13200	12400 12500 12900	19600 19800 20500	22100 22400 23100	20400 20500 21200	26400 26700 27500
	Антенна 2БС-2 из четырех полотен, при высоте подвеса 25 м для приема: одностороннего, типа
1691	1	шт.	16300	17400	18300	22200	21700	34400	38800	35700	46300
1692	2	шт.	16700	17900	18700	22700	22200	35200	39700	36600	47400
1693	двустороннего	шт.	17400	18600	19500	23700	23100	36700	41400	38100	49400
	комбинированного, типа
1694	1	шт.	17400	18600	19500	23700	23100	30700	41400	38100	49400
1695	2	шт.	17000	18200	19000	23100	22600	35900	40500	37200	48300
	Антенна ЗБС-2 из шести полотен при высоте подвеса 25м для приема: одностороннего, типа
1696	1	шт.	23300	24900	26100	31700	31000	49200	55500	51000	66000
1697	2	шт.	23900	25600	26800	32500	31800	50400	56900	52300	68000
1698	двустороннего	шт.	24800	26500	27800	33700	33000	52300	59000	54300	70000
	комбинированного, типа
1699	1	шт.	24500	26200	27400	33300	32600	51700	58300	53700	70000
1700	2	шт.	25200	27000	28200	34300	33500	53200	60000	55200	72000
1701	3	шт.	23900	25600	26800	32500	31800	50400	56900	52300	68000
1702	4	шт.	25000	26800	28000	34000	33300	52800	59500	54800	71000


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

А. Антенны ромбические двойные типа РГД без переключения направления излучения

	Антенна РГД, передающая в квт: до 25, длина стороны ромба в м:
1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714	34 50 60 70 80 90 100 108 120 140 150 160	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2400 2430 2430 2490 2520 2550 2580 2630 2680 2770 2780 2830	2570 2600 2600 2660 2700 2730 2760 2810 2870 2960 2970 3030	2690 2720 2720 2790 2820 2860 2890 2950 3000 3100 3110 3170	3260 3300 3300 3390 3430 3470 3510 3580 3640 3770 3780 3850	3190 3230 3230 3310 3350 3390 3430 3500 3560 3680 3700 3760	5060 5130 5130 5250 5320 5380 5440 5550 5650 5840 5870 5970	5710 5780 5780 5930 6000 6100 6100 6300 6400 6600 6600 6700	5260 5320 5320 5450 5520 5580 5650 5760 5870 6100 6100 6200	6800 6900 6900 7100 7200 7200 7300 7500 7600 7900 7900 8000
	30-120, длина стороны ромба с м:
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722	34 50 60 70 80 90 100 108	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2770 2800 2830 2860 2890 2920 2950 2990	2960 3000 3030 3060 3090 3120 3160 3200	3100 3140 3170 3200 3240 3270 3300 3350	3770 3810 3850 3890 3930 3970 4010 4070	3680 3720 3760 3800 3840 3880 3920 3980	5840 5910 5970 6000 6100 6200 6200 6300	6600 6700 6700 6800 6900 6900 7000 7100	6100 6100 6200 6300 6300 6400 6500 6500	7900 8000 8000 8100 8200 8300 8400 8500
	Антенна РГД, передающая в квт: 30-120, длина стороны ромба в м:
1723 1724 1725 1726	120 140 150 160	шт. шт. шт. шт.	3050 3140 3140 3190	3260 3360 3360 3410	3420 3520 3520 3570	4150 4270 4270 4340	4060 4180 4180 4240	6400 6600 6600 6700	7300 7500 7500 7600	6700 6900 6900 7000	8700 8900 8900 9100
	до 500, длина стороны ромба в м:
1727 1728 1729	150 160 180	шт. шт. шт.	9400 9803 10060	10100 10500 10800	10500 11000 11300	12800 13300 13700	12500 13000 13400	19800 20700 21200	22400 23300 23900	20600 21500 22000	26700 27800 28600
	Антенна РГД приемная с горизонтальным экспоненциальным трансформатором при длине стороны ромба в м:
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736	50 70 80 100 120 140 160	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1350 1410 1440 1500 1600 1690 1740	1440 1510 1540 1610 1710 1810 1860	1510 1580 1610 1680 1790 1890 1950	1840 1920 1960 2040 2180 2300 2370	1800 1880 1920 2000 2130 2250 2310	2850 2980 3040 3170 3380 3570 3670	3210 3360 3430 3570 3810 4020 4140	2960 3090 3150 3290 3500 3700 3810	3830 4000 4090 4260 4540 4800 4940


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

Б. Антенны ромбические двойные типа РГД с переключением направления излучения

	Антенна РГД, передающая в квт 25, длина стороны ромба в м:
1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748	34 50 60 70 80 90 100 108 120 140 150 160	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	3270 3350 3460 3500 3530 3650 3700 3880 3920 4070 4180 4210	3500 3580 3700 3750 3780 3910 3960 4150 4190 4350 4470 4500	3660 3750 3880 3920 3950 4090 4140 4360 4390 4560 4680 4720	4450 4560 4710 4760 4800 4960 5030 5280 5330 5540 5680 5730	4350 4460 4600 4660 4690 4850 4920 5160 5210 5410 5560 5600	6900 7100 7300 7400 7400 7700 7800 8200 8300 8600 8800 8900	7800 8000 8200 8300 8400 8700 8800 9200 9300 9700 9900 10000	7200 7300 7600 7700 7700 8000 8100 8500 8600 8900 9200 9200	9300 9500 9800 9900 10000 10400 10500 11000 11000 11600 11900 12000
	Антенна РГД, передающая в квт 30-120 длина стороны ромба в м:
1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760	34 50 60 70 80 90 100 108 120 140 150 160	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	3640 3720 3830 3870 3900 4010 4070 4250 4290 4440 4540 4580	3890 3980 4100 4140 4170 4290 4350 4550 4590 4750 4860 4900	4080 4170 4290 4330 4370 4490 4560 4760 4800 4970 5080 5130	4950 5060 5210 5260 5300 5450 5540 5780 5830 6000 6200 6230	4840 4950 5090 5150 5190 5330 5410 5650 5710 5910 6000 6100	7700 7800 8100 8200 8200 8500 8600 9000 9100 9400 9600 9700	8700 8900 9100 9200 9300 9500 9700 10100 10200 10600 10800 10900	8000 8100 8400 8500 8500 8800 8900 9300 9400 9700 9900 10000	10300 10600 10900 11000 11100 11400 11600 12100 12200 12600 12900 13000
	Антенна РГД, передающая в кот до 500, длина стороны ромба
1761	108	шт.	10795	11600	12100	14700	14400	22800	25700	23600	30700
1702	180	шт.	13782	14700	15400	18700	18300	29100	32800	30200	39100
	Антенна РГД приемная с горизонтальным экспоненциальным трансформатором, длина стороны ромба в м:
1763	50	шт.	1560	1670	1750	2120	2070	3290	3710	3420	4430
1764	70	шт.	1630	1740	1830	2220	2170	3440	3880	3570	4630
1765	60	шт.	1680	1800	1880	2280	2230	3540	4000	3680	4770
1766	100	шт.	1780	1900	1990	2420	2370	3700	4240	3900	5060-
1767	120	шт.	19.10	2080	2170	2640	2580	4090	4620	4250	5510
1768	140	шт.	2100	2250	2350	2860	2790	4430	5000	4 600	5960
1769	160	шт.	2200	2350	2460	2990	2930	4690	5240	4820	6200


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

В. Антенны передающие ромбические двойные типы РГД без переключения направления я излучения. при установке двух антенн «Ромб в ромбе»

	Антенна РГД при длинах сторон ромба и м:
1770	50 и 140	шт.	5050	5400	5660	6900	6700	10700	12000	11100	14300
1771	50 и 100	шт.	5100	5460	5710	6900	6800	10800	12100	11200	14500
1772	60 и 120	шт.	5000	5350	5600	6800	6700	10600	11900	11000	14200
1773	70 и 140	шт.	5100	5460	5710	6900	6800	10800	12100	11200	14500
1774	90 и 140	шт.	5150	5510	5770	7000	6800	10900	12300	11300	14600
1775 1770	90 и 160 108 и 100	шт. шт.	5200 5260	5560 5630	5820 5890	7100 7200	6900 7000	11000 11100	12400 12500	11400 11500	14800 14900


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

Г. Антенны, передающие ромбические двойные типа РГД с переключением направления излучения при установке двух антенн «Ромб в ромбе»

	Антенна РГД при длинах сторон ромбов в м:
1777 1778 1779 1780	60 и 160 70 и 160 90 и 140 90 и 160	шт. шт. шт. шт.	7200 7300 7300 7400	7700 7800 7800 7900	8100 8200 8200 8300	9800 9900 9900 10100	9000 9700 9700 9830	15230 15400 15400 15600	17100 17400 17400 17600	15800 16000 16000 16200	20400 20700 20700 20000


Д
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

Д. Антенны диапазонные ненаправленного действия

	Антенна ВГД горизонтальная, передающая шестипроводная с четырехпроводным экспоненциальным трансформатором, при длине плеча вибратора в м:
1781 1782 1783	8 15 30	шт. шт. шт.	516 528 650	552 505 700	578 591 730	700 720 880	690 700 860	1090 1110 1370	1230 1260 1550	1130 1160 1420	1470 1500 1850
	Антенна ВГД горизонтальная приемная шестипроводная с горизонтальным четырехпроводным трансформатором при длине плеча вибратора в м:
1784	8	шт.	521	557	584	710	690	1100	1240	1140	1480
	Антенна ВГД горизонтальная приемная шестипроводная с горизонтальным четырехпроводным трансформатором, при длине плеча вибратора в м:
1785	15	шт.	529	566	592	720	700	1120	1260	1160	1500
1786	30	шт.	620	660	690	840	820	1310	1480	1360	1760
	Антенна УГД, передающая шестипроводная с плечами расположения под углом 90° без горизонтального фидерного трансформатора, при длине плеча вибратора в м:
1787	8	шт.	493	528	552	670	660	1040	1170	1080	1400
1788	12	шт.	500	535	560	580	670	1060	1190	1100	1420
1789	16	шт.	537	575	600	730	710	1130	1280	1180	1530
1790	20	шт.	567	610	640	770	750	1200	1350	1240	1610
1791	32	шт.	594	640	670	810	793	1250	1410	1300	1690
	Антенна УГД приемная при длине плеча вибратора в м:
1792	8	шт.	547	585	610	740	730	1150	1300	1200	1550
1793	12	шт.	552	591	620	730	730	1160	1310	1210	1570
1794 1795	20 32	шт. шт.	620 640	670 680	700 720	850 870	830 850	1310 1350	1480 1520	1360 1400	1770 1820
	Антенна УНД приемная, состоящая из одного согнутого в вертикальной плоскости шестипроводного вибратора с фидерным трансформатором, при длине плеча вибратора в м:
1796 1797 1798 1799	10 20 30 35	шт. шт. шт. шт.	434 461 492 499	464 493 526 534	486 516 551 559	590 630 670 680	577 610 650 660	920 970 1040 1050	1030 1100 1170 1190	950 1010 1080 1090	1230 1310 1400 1420
	Антенна УНД-2 приемная, состоящая из двух согнутых в вертикальной плоскости шестипроводных вибраторов с фидерным трансформатором	шт.	710	760	800	970	940	1500	1690	1550	2020
	Антенна ВГДШ передающая шестипроводная с вертикальным экспоненциальным трансформатором с молниезащитным заземлением, при длине плеча вибратора в м:
1800 1801 1802	6 8 16	шт. шт. шт.	810 870 1020	870 930 1090	910 970 1140	1100 1180 1390	1080 1160 1360	1710 1840 2150	1930 2070 2430	1770 1910 2230	2300 2470 2900
1803	Антенна ВГДШ передающая девятипроводная шунтом, при длин плеча вибратора 24	шт.	1090	1170	1220	1480	1450	2300	2590	2390	3100
1804	Антенна ВГД приемная при длине плеча вибратора 24 м	шт.	524	561	587	710	700	1110	1250	1150	1490
	Антенна ВГДШ горизонтальная приемно-передающая комбинированная
1805	шестипроводная, с шунтом, при длине плеча вибратора 12 м	шт.	525	562	588	710	700	1110	1250	1150	1490
1806	девятипроводная, при длине плеча вибратора 24 м	шт.	610	650	680	830	810	1290	1450	1340	1730
	Антенна горизонтальная ВГДШ-2У передающая из двух антенн ВГД с шунтом, расположенных под углом 90° друг к другу, с вертикальным экспоненциальным трансформатором, при длине плеча вибратора в м:
1807	4,8	шт.	910	970	1020	1240	1210	1920	2170	1990	2580
1808	8	шт.	930	1000	1040	1260	1240	1960	2210	2040	2640
1809	16	шт.	1020	1090	1140	1390	1360	2150	2430	2230	2900
1810	Антенна приемная вертикальная из 8 проводов несимметричная с симметричным устройством и заземлением на диапазоне волн до 200 м	шт.	154	165	172	209	205	325	367	337	437
1811	Антенна зенитного излучения, при длине плеча вибратора 22 м	шт.	1780	1900	1990	2420	2370	3760	4240	3900	5060


Е
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

Е. Антенны бегущей волны приемные

	Антенна БС-2 из двух полотен при высоте подвеса 11.м для приема:
1812	одностороннего, тип 1 или 2	шт.	4620	4940	5170	6300	6100	9700	11000	10100	13100
1813	двустороннего	шт.	5020	5370	5620	6800	6700	10600	11900	11000	14300
	Антенна БС из одного полотна при высоте подвеса 17 м для приема: одностороннего, типы
1814	1	шт.	6200	6600	6900	8400	8200	13100	14800	13600	17600
1815	2	шт.	6300	6700	7100	8600	8400	13300	15000	13800	17900
1816	двустороннего	шт.	6400	6800	7200	8700	8500	13500	15200	14000	18200
	Антенна БС-2 из двух полотен при высоте подвеса 17 м для приема: одностороннего, типа
1817 1818 1819	1 2 двустороннего	шт. шт. шт.	7200 7400 7700	7700 7900 8200	8100 8300 8600	9800 10100 10500	9600 9800 10200	15200 15600 16200	17100 17600 18300	15800 16200 16900	20400 21000 21900
	Антенна БС-2 из двух полотен при высоте подвеса 25 м для приема: одностороннего, типа
1820 1821 1822	1 2 двустороннего	шт. шт. шт.	9000 9200 9500	9600 9800 10200	10100 10300 10600	12200 12500 12900	12000 12200 12600	19000 19400 20000	21400 21900 22600	19700 20100 20800	25600 20100 27000
	Антенна 2БС-2 из четырех полотен при высоте подвеса 25 м для приема: одностороннего, типа
1823 1824 1825	1 2 двустороннего комбинированного, типа	шт. шт. шт.	16200 16700 17400	17300 17900 18600	18100 18700 19500	22000 22700 23700	21500 22200 23100	34200 35200 30700	38600 39700 41400	35500 36600 38100	46000 47400 49400
1826 1827	1 2	шт. шт.	17400 16900	18600 18100	19500 18900	23700 23000	23100 22500	36700 35700	41400 40200	38100 37000	49400 48000
	Антенна ЗБС-2 из шести полотен при высоте подвеса 25м для приема: одностороннего, типа
1828 1829 1830	1 2 двустороннего комбинированного, типа	шт. шт. шт.	23400 24100 25000	25000 25800 26800	26200 27000 28000	31800 32800 34000	31100 32100 33300	49400 50900 52800	55700 57400 59500	51200 52800 54800	66000 68000 71000
1831 1832 1833 1834	1 2 3 4	шт. шт. шт. шт.	24600 25400 24000 25200	26300 27200 25700 27000	27000 28400 26900 28200	33500 34500 32600 34300	32700 33800 31900 33500	51900 53600 50600 53200	58500 60000 57100 60000	53900 55600 52600 55200	70000 72000 68000 72000


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 7 АНТЕННЫ СРЕДНЕВОЛНОВЫЕ И ДЛИННОВОЛНОВЫЕ

А. Антенны - мачты и полотна

	Антенна-мачта с верхним питанием, высота в м:
1835	135	шт.	4270	4570	4780	5810	5680	9000	10200	9400	12100
1836 1837	152 210	шт. шт.	4790 7400	5130 7900	5360 8300	6500 10100	6400 9800	10100 15600	11400 17600	10500 16200	13600 21000
	Антенна «Диск»
1838 1839	большой малый	шт. шт.	36700 20600	39300 22000	41100 23100	49900 28000	48800 27400	77000 43500	87000 49000	80000 45100	104000 58500
	Полотно антенное из четырех диполей со снижением на опорах высотой 40 м без направления излучения:
1840 1841	промежуточное крайнее	полотно полотно	6300 10700	6700 11400	7100 12000	8600 14600	8400 14200	13300 22600	15000 25500	13800 23400	17900 30400
	Полотно антенное из четырех диполей со снижением на опорах высотой 40 м с переключением направления излучения:
1842 1843	промежуточное кранное	полотно полотно	8200 16200	8800 17300	9200 18100	11200 22000	10900 21500	17300 34200	19500 38600	18000 35500	23300 46000


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 7 АНТЕННЫ СРЕДНЕВОЛНОВЫЕ И ДЛИННОВОЛНОВЫЕ

Б. Антенны Т-образные

1844	Антенна Т-образная с полотном длиной 100 м и снижением 75 м, состоящая из 4 проводов	шт.	2680	2870	3000	3640	3560	3650	6400	5870	7600
1845	То же, при длине снижения 100 м	шт.	2880	3080	3230	3920	3830	6100	6900	6300	8200
1846	Антенна Т-образная с полотном длиной 100 м и снижением 75 м, состоящая из 6 проводов	шт.	3100	3320	3470	4220	4120	6500	7400	6800	8800
1847	То же, при длине снижения 100 м	шт.	3340	3570	3740	4540	4440	7000	7900	7300	9500
1848	При увеличении длины полотна сверх 100 м на каждые 20 м добавлять	шт.	116	124	130	158	154	245	276	254	329
1849	При увеличении длины снижения сверх 100 м на каждые 20 м добавлять	шт.	63	67	71	80	84	133	150	138	179
1850	Антенна приемно-передающая Т-образная с полотном 50 м. высота подвеса 30 м	шт.	352	377	394	479	468	740	840	770	1000
1851	Антенна гониометрическая с наклонным лучом, высота подвеса 11,5 м	антенна	355	380	398	483	472	750	850	780	1010
1852	Антенна Г- и Т-образная приемная	антенна	32	34	36	44	43	68	76	70	91
1853	Антенна «Наклонный луч»	антенна	20	21	22	27	27	42	48	44	57


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 7. АНТЕННЫ СРЕДНЕВОЛНОВЫЕ И ДЛИННОВОЛНОВЫЕ

В. Антенны упрошенного типа

	Антенны бегущей волны АВВ длинноволновая приемная с низом на деревянных опорах однопроводная, длина полотна в м:
1854 1855 1856 1857	800 1000 1200 2000	антенна антенна антенна антенна	800 900 1060 1500	860 960 1130 1610	900 1010 1390 1680	1090 1220 1440 2040	1060 1200 1410 2000	1690 1900 2240 3170	1900 2140 2520 3570	1750 1870 2320 3290	2270 2560 3010 4260
	двухпроводная, длина полотна в м:
1858 1859 1860 1861	800 1000 1200 2000	антенна антенна антенна антенна	2500 2990 3560 5350	2680 3200 3810 5700	2800 3350 3990 5970	3400 4070 4840 7250	3330 3980 4730 7090	5280 6310 7510 11200	5950 7120 8470 12700	5480 6550 7800 11700	7100 8490 10100 15100
	Антенна бегущей волны АБВ длинноволновая приемная с низом на железобетонных опорах однопроводная, длина полотна в м:
1862	800	антенна	1030	1100	1150	1400	1370	2170	2450	2260	2930
1863	1000	антенна	1230	1320	1380	1670	1640	2600	2930	2690	3490
1864	1200	антенна	1410	1510	1580	1920	1880	2980	3360	3090	4000
1865	2000	антенна	2050	2190	2300	2790	2730	4330	4880	4490	5820
	двухпроводная, длина полотна в м:
1866	800	антенна	1310	1400	1470	1780	1740	2760	3120	2870	3720
1867	1000	антенна	1540	1650	1720	2090	2050	3250	3670	3370	4370
1868	1200	антенна	1800	1930	2020	2450	2390	3800	4280	3940	5110
1869	2000	антенна	2030	2810	.2950	3580	3500	5550	6260	5760	7470


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 7. АНТЕННЫ СРЕДНЕВОЛНОВЫЕ И ДЛИННОВОЛНОВЫЕ

Г. Заземление

1870	Заземление антенны АРРТ при прокладке провода диаметром 2 мм и грунте II категории	км провода	238	255	207	324	317	502	566	521	680
1871	Заземление антенны АРРТ при прокладке проводя диаметром 3 мм и грунте II категории	то же	290	310	325	394	386	610	690	640	820
1872	Заземление антенны «Заря» при прокладке провода диаметром 2 мм в грунте II категории	то же	151	162	169	205	201	319	359	331	429
1873	Заземление антенны «Заря» при прокладке провода диаметром 3 мм в грунте II категории	то же	203	217	227	276	270	428	483	445	577
1874	Заземление антенны «Большой диск» при прокладке провода диаметром 2 мм в грунте II категории	то же	125	134	140	170	166	264	298	274	355
1875	Заземление антенны «Большой диск» при прокладке провода диаметром 3 мм в грунте II категории	то же	170	188	197	239	234	371	419	385	500
1876	Заземление антенны «Малый диск» при прокладке провода диаметром 2 мм в грунте II категории	то же	141	151	158	192	188	298	336	309	400
1877	Заземление антенны «Малый диск» при прокладке проводов диаметром 3 мм в грунте II категории	то же	192	265	215	261	255	405	457	420	545
1878	Заземление прочих антенн при прокладке проводов диаметром 2 мм в грунте II категории	то же	121	129	136	165	161	255	288	265	344
1879	Заземление прочих антенн при прокладке проводов диаметром 3 м в грунте II категории	то же	177	184	193	234	229	363	409	377	488
1880	Заземление экрана концентрического фидера ДВ и СБ антенн на деревянных опорах	то же	4	4	4	5	5	8	10	9	11
1881	Заземление экрана концентрического фидера ДВ и СВ антенн на железобетонных опорах	то же	5	5	5	7	7	11	12	11	14
1882	Заземление высокочастотное из медной шины, включая земляные работы без стоимости шины	100 м ширины	41	44	46	56	55	87	98	96	116


Раздел 8
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 8. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

	Антенна коллективная типа ТВК до 6 элементов 1-5 канала для приема телевидения или УКВ ЧМ вещания или радиовещания на антенной опоре высотой и м: 5-6, на кровле:
1883	бетонной, без оттяжек с ранее оборудованными трубостойками	шт.	79	85	88	107	105	167	188	173	224
1884	бетонной или металлической, с одним ярусом оттяжек	шт.	92	98	103	125	122	194	219	201	261
1885	шиферной с одним ярусом оттяжек 8, 6, на кровле:	шт.	106	113	119	144	141	224	252	232	301
1886	бетонной или металлической, с одним ярусом оттяжек	шт.	102	109	114	139	136	215	243	223	290
1887	шиферной с одним ярусом оттяжек 12, на кровле:	шт.	114	122	128	155	152	241	271	250	324
1888	бетонной или металлической с двумя ярусами оттяжек	шт.	170	182	190	231	226	359	405	372	483
1889	шиферной, с двумя ярусами оттяжек	шт.	198	212	222	269	263	418	471	434	562
	Антенна коллективная типа ТВК свыше шести элементов 6-12-го каналов для приема телевидения или УКВ ЧМ вещания или радиовещания на антенной опоре высотой в м: 5-6, на кровле:
1890	бетонной, без оттяжек, с ранее оборудованными трубостойками	шт.	66	71	74	90	88	139	157	145	187
1891	бетонной или металлической, с одним ярусом оттяжек	шт.	80	86	90	109	106	169	190	175	227
1892	шиферной, с одним ярусом оттяжек 8, 6, на кровле:	шт.	92	98	103	125	122	194	219	201	261
1893	бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт.	89	95	100	121	118	188	212	195	253
1894	шиферной с одним ярусом оттяжек 12, на кровле:	шт.	102	109	114	139	136	215	243	223	290
1895	бетонной или металлической с двумя ярусами оттяжек	шт.	159	170	178	216	211	335	378	348	452
1896	шиферной с двумя ярусами оттяжек	шт.	180	199	208	253	247	392	443	407	528


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

А. Опоры фидерные для передающих антенн из древесины хвойных пород заводской пропитки нормальной высоты

1897	Опоры промежуточные для двух- и четырехпроводного фидера из проволоки диаметром 3, 4 и 6 мм	шт.	20	21	22	27	27	42	48	44	57
1898	То же, опоры угловые, усиленные и оконечные	шт.	88	94	99	120	117	186	209	193	250


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

Б. Опоры фидерные для передающих антенн из древесины хвойных пород заводской пропитки повышенной высоты

1899	Опоры промежуточные для двух- и четырехпроводного фидера из проволоки диаметром 3, 4 и 6 мм на 1 или 2 линии	шт.	26	28	29	35	35	55	62	57	74
1900	То же, опоры угловые и оконечные	шт.	97	104	109	132	129	205	231	212	275


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

В. Опоры фидерные для приемных антенн из древесины хвойных пород заводской пропитки нормальной высоты

1901	Опоры промежуточные на 1-4 линии и угловые на 1 и 2 линии	шт.	17	18	19	23	23	36	40	37	48
1902	Опоры угловые на 3 и 4 линии и оконечные на 1-4 линии	шт.	44	47	49	60	59	93	105	96	125
1903	Опоры промежуточные на 6 линий	шт.	25	27	28	34	33	53	60	55	71
1904	Опоры угловые на 6 линий	шт.	59	63	66	80	78	124	140	129	168
1905	Опоры оконечные на 6 линий	шт.	65	70	73	88	86	137	155	142	185


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

Г. Опоры фидерные для приемных антенн из древесины хвойной породы заводской пропитки повышенной высоты

1906	Опоры промежуточные на 1-4 линии и угловые па 1 и 2 линии	шт.	20	21	22	27	27	42	48	44	57
1907	Опоры угловые на 3 и 4 линии и оконечные на 1-4 линии	шт.	53	57	59	72	70	112	126	116	151
1908	Опоры промежуточные на 6 линий	шт.	28	30	31	38	37	59	67	61	80
1909	Опоры угловые на 6 линий	шт.	66	71	74	90	88	139	157	145	187
1910	Опоры оконечные на 6 линий	шт.	78	83	87	106	104	165	186	171	222


Д
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

Д. Опоры фидерные для передающих антенн, железобетонные повышенной высоте

1911	Опоры промежуточные для двух- или четырехпроводного фидера из проволоки диаметром 3, 4 и 6 мм на 1 или 2 линии	шт.	41	44	46	50	55	87	98	90	116
1912	То же, угловые на 1 линию	шт.	95	102	106	129	126	200	220	208	270
1913	То же, угловые на 2 линии	шт.	131	140	147	17Й	174	276	312	287	372
1914	То же, оконечные на 1 линию	шт.	160	171	179	218	213	338	381	350	454
1915	То же, оконечные на 2 линии	шт.	252	270	282	343	335	532	600	552	720


Е
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

Е. Опоры фидерные для передающих антенн, железобетонные повышенной высоты

1916	Опоры промежуточные для двух- и четырехпроводного фидера из проводов диаметром 3, 4 и 6 мм на 1 или 2 линии	шт.	57	61	64	78	76	123	136	125	162
1917	То же, угловые на 1 линию	шт.	103	110	115	140	137	217	245	226	293
1918	То же, угловые на 2 линии	шт.	143	153	100	194	190	302	340	313	405
1919	Тоже, оконечные на 1 линию	шт.	168	180	188	228	223	354	400	368	477
1920	То же, оконечные на 2 линии	шт.	266	285	298	362	354	561	633	583	760


Ж
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

Ж. Опоры .фидерные для приемных антенн, железобетонные нормальной высоты

1921	Опоры промежуточные на 1, 2 линии и угловые на 1 линию	шт.	30	32	34	41	40	63	71	66	85
1922	Опоры промежуточные на 3, 4 и 6 линий	шт.	39	42	44	53	52	82	93	85	111
1923	Опоры угловые на 2, 3, 4 к 6 и оконечные на 1, 2, 3 и 4 линии	шт.	91	97	102	124	121	192	217	199	258
1924	Опоры оконечные на 6 фидеров	шт.	170	182	190	231	226	359	405	372	483


З
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

З. Опоры фидерные для приемных антенн, железобетонные повышенной высоты

1925	Опоры промежуточные на 1, 2 фидера и угловые на 1 фидер	шт.	38	41	43	52	51	80	90	83	103
1926	Опоры промежуточные на 3, 4 и 6 линии	шт.	50	54	56	68	67	106	119	110	142
1927	Угловые на 2, 3, 4, 6 и оконечные на 1, 2, 3 и 4 филера	шт.	101	108	113	137	134	213	240	221	287
1928	Оконечные на 6 фидеров	шт.	194	208	217	204	258	409	462	425	551


И
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

И. Опоры фидерные из асбестоцементных труб с деревянными траверсами

	Опоры промежуточные одностоечные без оттяжек для передающих и приемных антенн. Диаметр труб в мм:
1929	150	шт.	30	32	34	41	40	63	71	66	85
1930	200	шт.	40	43	45	54	53	84	95	88	114
	То же, двухстоечные
1931	150	шт.	56	60	63	76	74	118	133	122	159
1932	200	шт.	75	80	84	102	100	158	179	164	213
	Опоры угловые одностоечные с оттяжками для передающих и приемных антенн. Диаметр труб в мм:
1933	150	шт.	50	54	56	68	67	106	119	110	142
	То же, двухстоечные
1934	150	шт.	75	80	84	102	100	158	179	164	213
1935	200	шт.	96	103	108	131	128	203	228	210	273
	Опоры комбинированные. двухстоечные с оттяжками для передающих антенн. Диаметр труб в мм:
1936	200	шт.	135	144	151	184	180	285	321	296	383
	То же, трехстоечные
1937	200	шт.	182	195	204	248	242	384	433	399	517
	Опоры оконечные двухстоечные с оттяжками для передающих антенн. Диаметр .труб в мм:
1938	150	шт.	101	108	113	137	134	213	240	221	287
1939	200	шт.	114	122	128	155	152	241	271	250	324
	Опоры оконечные двухстоечные с оттяжками для приемных антенн.
1940	Диаметр труб в мм:
	150	шт.	96	103	108	131	128	203	228	210	273


К
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

К. Опоры фидерные из асбестоцементных труб с траверсами из асбестоцементных труб

	Опоры промежуточные одностоечные без оттяжек с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 100 мм для передающих и приемных антенн. Диаметр труб в мм:
1941	150	шт.	40	43	45	54	53	84	95	88	114
1942	То же, для передающих антенн   200	шт.	58	62	65	79	77	122	138	127	165
1943	Опоры промежуточные одностоечные без оттяжек для приемных антенн. Диаметр труб в мм: 150	шт.	32	34	36	44	43	68	76	70	91
1944	Опоры промежуточные двухстоечные без оттяжек с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 100 мм для приемных антенн. Диаметр труб в мм: 150	шт.	78	83	87	106	104	105	186	171	222
	Опоры угловые одностоечные с оттяжками для передающих антенн. Диаметр труб в мм:
1945	150	шт.	86	92	96	117	114	181	205	188	244
1946	200	шт.	106	113	119	144	141	224	252	232	301
1947	То же, для приемных антенн 150	шт.	82	88	92	112	109	173	195	180	233
1948	То же, с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Диаметр труб в мм: 150	шт.	88	94	99	120	117	180	209	193	250
	Опоры угловые двухстоечные с оттяжками с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 100 мм для передающих антенн. Диаметр труб в мм:
1949	200	шт.	160	171	179	218	213	338	381	350	454
1950	150	шт.	125	134	140	170	166	264	298	274	355
1951	То же, с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 150 мм. Диаметр труб в мм: 200	шт.	156	167	175	212	207	329	371	342	443
1952	Опоры угловые двухстоечные с оттяжками с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 100 мм для приемных антенн. Диаметр труб в мм: 150	шт.	125	134	140	170	160	264	298	274	355
1953	Опоры оконечные одностоечные с оттяжками для приемных антенн с диаметром труб в мм; 150	шт.	101	108	113	137	134	213	240	221	287
1954	То же, с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Диаметр труб в мм: 150	шт.	110	118	123	150	140	232	262	241	312
	Опоры оконечные двухстоечные с оттяжками с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 100 мм для передающих антенн. Диаметр труб в мм:
1955	150	шт.	159	170	178	216	211	335	378	348	452
1956	200	шт.	181	194	203	246	241	382	431	396	514
	То же, с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 150 мм. Диаметр труб в мм:
1957	150	шт.	148	158	166	201	197	312	352	324	420
1958	200	шт.	183	196	205	249	243	386	436	401	520
1959	Опоры оконечные двухстоечные с оттяжками с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 100 мм для приемных антенн. Диаметр труб в мм: 150	шт.	167	179	187	227	222	352	397	366	474
	Опоры оконечные трехстоечные с оттяжками с траверсами из асбестоцементных труб диаметром 150 мм для передающих антенн. Диаметр труб в мм:
1960	150	шт.	270	289	302	367	359	570	640	591	770
1961	200	шт.	324	347	363	441	431	680	770	710	920


Л
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

Л. Фидера для коротковолновых антенн, трансформаторы и шлейфы фидерные

1962	Фидер двухпроводным для передающих антенн из проволоки диаметром 3 мм с подвеской и креплением на установленных опорах	100 м фидера	37	40	41	50	49	78	88	81	105
1963	То же; двухпроводный для передающих антенн из проволоки диаметром 4 мм с подвеской и креплением на установленных опорах	то же	51	55	57	69	68	108	121	112	145
1064	Фидер четырехпроводных для передающих антенн из проволоки диаметром 4 мм с подвеской и креплением на установленных опорах	то же	103	110	115	140	137	217	245	226	293
1965	То же, четырехпроводных для передающих антенн из проволоки диаметром 6 мм с подвеской и креплением на установленных опорах	то же	172	184	103	234	229	363	409	377	488
1966	Фидер двадцатипроводный для передающих антенн с подвеской и креплением на установленных промежуточных анкерных и угловых опорах с переходом из биметаллической проволоки	100 м провода	82	88	92	112	109	173	195	180	233
1967	Фидер двадцатипроводный для передающих антенн с подвеской и креплением на установленных промежуточных анкерных и угловых опорах с переходом шинами из латунных труб	то же	101	108	113	137	134	213	240	221	287
1968	Подключение фидера двадцатипроводного перекрещенного к вводу в техническое здание или антенный павильон	1 под- ключе- ние	127	136	142	173	169	268	302	278	361
1969	Фидер для приемных антенн с подвеской и креплением на установленных опорах	100 м фидера	43	46	48	58	57	91	102	94	122
1970	Трансформатор фидерный экспоненциальный четырехпроводный для передающих антенн из проволоки диаметром 4 мм	шт.	84	90	94	114	112	177	200	184	239
1971	То же, четырехпроводный для передающих антенн из проволоки диаметром 6 мм	шт.	106	113	119	144	141	224	252	232	301
1972	Трансформатор фидерный экспоненциальный для передающих антенн 120/300 ом мощностью 500 квт	шт.	1010	1080	1130	1370	1340	2130	2400	2210	2870
1973	Шлейф настройки фидера на бегущую волну антенны ВГДШ длиной до 100 м	шт.	89	95	100	121	118	188	212	195	253
1974	То же, на бегущую волну антенны ВГДШ длиной более 100 м	шт.	121	129	130	165	161	255	288	265	344
1975	Коробка переходная приемного фидера на кабель	шт.	49	52	55	67	65	103	117	107	139


М
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 9. ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН

М. Фидера горизонтальные концентрические для антенн средних и длинных волн

1976	Фидер концентрический из проволоки диаметром 4 мм с подвеской и установкой металлических конструкций для крепления экрана и токонесущих проводов фидера с креплением на установленных железобетонных опорах	100 м провода	77	82	86	105	102	102	183	169	219
1977	То же, из проволоки диаметром 6 мм	то же	99	100	111	135	132	209	236	217	281
1978	Фидер концентрический из проволоки диаметром 4 мм с подвеской и установкой металлических конструкции для крепления экрана и токонесущих проводов фидера с креплением на установленных деревянных опорах	то же	67	72	75	91	89	141	159	147	190
1979	То же, из проволоки диаметром 6 мм	то же	89	95	100	121	118	188	212	195	253
1980	Переход фидера горизонтального концентрического к вводу в здание с установкой металлических конструкций весом до 30 кг	конст- рукции	43	46	48	58	57	91	102	94	122
1981	То же, весом до 60 кг	то же	58	62	65	79	77	122	138	127	165
1982	То же, весом до 120 кг	то же	83	89	93	113	110	175	198	182	236
1983	То же, весом до 180 кг	то же	109	117	122	148	145	230	259	239	310
1984	Узел подключения концентрического фидера к антенне АРРТ	узел	3070	3250	3440	4180	4080	6500	7300	6700	8700


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 10. СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН (СОМ)

А. Освещение сигнальное металлических радиобашен и радиомачт

1985	Светильник сигнального освещения металлических радиобашен и мачт с расположением через 30 м. при высоте радиобашни или мачты до 125 м	шт.	102	109	114	139	136	215	243	223	293
1986	То же, более 125 м	шт.	103	110	115	140	137	217	245	226	293
1987	Светильник сигнального освещения металлических радиобашен и мачт с расположением через 50 м при высоте радиобашни или мачты до 125 м	шт.	127	136	142	173	169	268	302	275	361
1988	То же. более 125 м	шт.	147	157	165	200	196	310	350	322	418


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 10. СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН (СОМ)

Б. Освещение сигнальное деревянных радиомачт для передающих антенн

1989	Светильник сигнального освещения деревянных радиомачт передающих антенн при высоте мачты до 30 м	шт.	84	90	94	114	112	177	200	184	239
1990	То же, более 30	шт.	103	110	115	140	137	217	245	226	293


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 10. СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН (СОМ)

В. Освещение сигнальное деревянных радиомачт для приемных антенн

1991	Светильник сигнального освещения деревянных радиомачт приемных антенн при высоте мачты до 30 м	шт.	74	79	83	101	98	156	176	162	210
1992	То же, более 30 м	шт.	89	95	100	121	118	188	212	195	253
1993	Трансформатор СОМ малоемкостный для мачты с изолированным основанием	шт.	98	105	110	133	130	207	233	215	278


А
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

А. Фундаменты и якоря для мачты одноствольной диаметром 300 мм из труб

	Комплект для мачты высотой в м
1994	33	Комплект на мачту	205	219	230	279	273	454	512	471	610
1995 1990	40 50	то же то же	298 367	319 393	334 411	405 499	396 488	660 810	750 920	690 840	890 1090


Б
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

Б. Фундаменты и якоря для мачты шпренгельной

	Комплект для мачты высотой в м:
1997	26	комплект на мачту	700	750	780	950	930	1540	1740	1600	2070
1998	53	то же	1100	1180	1280	1500	1460	2430	2740	2520	3270
1999	78	то же	1330	1420	1490	1810	1770	2930	3310	3040	3950
2000	102	то же	1580	1690	1770	2150	2100	3500	3950	3640	4710
2001	162	то же	3300	3600	3760	4570	4470	7400	8400	7700	10000


В
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

В. Фундаменты и якоря для мачты трехгранной с базой 1350 мм

	Комплект для мачты высотой в м:
2002	110	комплект на мачту	1840	1970	2060	2500	2450	4070	4590	4330	5480
2003	130	то же	1950	2090	2180	2650	2590	4330	4880	4490	5820
2004	152	то же	2060	2200	2310	2800	2740	4560	5140	4730	6100
2005	204,3	то же	2980	3190	3340	4050	3960	6600	7400	6900	8900
2006	257	то же	3950	4200	4420	5370	5250	8700	9900	9100	11800


Г
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

Г. Фундаменты и якоря для мачты трехгранной с базой 2200 мм

	Комплект для мачты высотой в м:
2007	150	комплект на мачту	2900	3170	3320	4030	3940	6500	7400	6800	8800
2008	200	то же	4240	4540	4750	5770	5640	9 400	10600	9700	12600
2009	250	то же	4 990	5340	5590	6800	0600	11000	12400	11500	14900
2010	300	то же	6300	6700	7100	8600	8400	13900	15700	14500	18700


Д
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

Д. Фундаменты и якоря для мачт-антенн трехгранных и четырехгранных из круглой стали с базой 800 мм

	Комплект для мачты трехгранной высотой в м:
2011	52,5	комплект на мачту	1340	1430	1500	1820	1780	2980	3360	3090	4000
2012 2013	88,5 120 и 142,5	то же то же	1980 2560	2120 2740	2220 2870	2690 3480	2630 3400	4390 5650	4950 6400	4560 5870	5910 7600
	Комплект для мачты четырехгранной высотой в м:
2014 2015 2016 2017	32 64 88 113	то же то же то же то же	3930 7200 9100 11200	4210 7700 9700 12000	4400 8100 10200 12500	5340 9800 12400 15200	5230 9600 12100 14900	8700 16000 20000 24700	9800 18100 22600 27800	9000 16600 20800 25600	11700 21600 27000 33200


Е
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

Е. Фундаменты и якоря для мачт типа АРРТ

2018	Комплект для мачты высотой до 260 м	комплект на мачту	7900	8500	8800	10700	10500	17600	19800	18200	23700


Ж
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

Ж. Фундаменты и якоря для мачт радиорелейных линий связи

	Комплектуя мачт трехгранных из труб высотой в м:
2019	30,5 45,5 и 60,5	комплект на мачту	1100	1180	1230	1500	1460	2430	2750	2530	3280
2020	68	то же	1440	1540	1610	1960	1920	3190	3590	3310	4290
2021	82,5	то же	1570	1680	1760	2140	2090	3480	3920	3610	4680
	Комплект для мачт четырехгранных из труб высотой в м:
2022	30, 37, 5,45, 52,5 и 60	комплект на мачту	1470	1570	1650	2000	1960	3250	3670	3380	4380
2023	67,5	то же	1940	2080	2170	2640	2580	4290	4840	4460	5780
2024	75	то же	2100	2250	2850	2860	2790	4650	5240	4820	6300
	Комплект для мачты четырехгранной из угловой стали высотой в м:
2025	от 23 до 60,5	то же	2330	2490	2610	3170	3100	5150	5810	5340	6900
2026	от 64,7 до 87,2	то же	3340	3570	3740	4540	4440	7400	8300	7700	9900
2027	от 90,5 до 118.7	то же	4830	5170	5410	6600	6400	10700	12100	11100	14400
	Комплект для мачты одноствольной трубчатого сечения из листовой стали с диаметром ствола 1600 мм высотой в м:
2028	от 22,5 до 36,0	то же	1390	1490	1560	1890	1850	3080	3470	3200	4150
2029	от 40,5 до 58,5	то же	1900	2030	2130	2580	2530	4200	4740	4360	5650
2030	от 63,0 до 85,5	то же	2830	3030	3170	3850	3760	6300	7100	6500	8400
2031	от 90.0 до 99,0	то же	3670	4140	4330	5260	5150	8600	9700	8900	11500
	Комплект для мачты четырехгранной из труб с базой 6000 мм высотой в м:
2032	45	то же	8300	8900	9300	11300	11000	18400	20700	19100	24700
2033	60	то же	9800	10500	11000	13300	13000	21700	24500	22500	29200
2034	85	то же	13300	14200	14900	18100	17700	29400	33200	30500	39600
2035	130	то же	18400	19700	20600	25000	24500	40700	45900	42300	54800


З
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

З. Фундаменты и якоря для мачт телевизионных

	Комплект для мачт высотой в м:
2036	50	комплект на мачту	4400	4710	4930	5980	5850	9700	11000	10100	13100
2037	75	то же	5800	6200	6500	7900	7700	12800	14500	13300	17300
2038	100	то же	20400	21800	22800	27700	27100	45200	50900	40900	61 000
2039	150	то же	31200	33400	34900	42400	41500	69000	78000	72000	93000
2040	180 и 190	то же	36700	39300	41100	49900	48800	81000	92000	84000	109000
2041	235	то же	42200	45200	47300	57400	56100	91000	103000	95000	123000
2042	350	то же	87800	94000	98000	119000	117000	194000	219000	201000	261000


И
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

И. Фундаменты для башен трехгранных из труб

2043	Комплект для башен высотой 108 и 124 м	комплект на башню	6700	7200	7500	9100	8900	14800	16700	15300	19900
2044	155 и 204 м	тоже	9800	10500	11000	13300	13000	21700	24500	22600	29300


К
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

К. Фундаменты для башен четырехгранных из труб

	Комплект для башен высотой в м:
2047	50 и 65	комплект на башню	3120	3340	3490	4240	4150	6900	7800	7200	9300
2046	87,5	то же	3580	3830	4010	4870	4760	7900	8900	8200	10700
2047	110	то же	4500	4820	5040	6100	5990	9900	11200	10300	13300
2048	125	то же	5220	5590	5850	7100	6900	11500	13000	2000	15500


Л
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

Л. Фундаменты для башен четырехгранных из труб с наклонными консолями

	Комплект для башен высотой в м:
2049	87.5	комплект на башню	5340	5710	5980	7300	7100	11800	13300	12300	15900
2050	125	то же	8400	9000	9400	11400	11200	17700	20000	18400	23900


М
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

М. Фундаменты для башен из труб и прокатных профилей

	Комплект для башен под антенны СГД-РА, СГД-РН на леерных канатах и «Заря» высотой в м:
2051	от 30 до 40	комплект на башню	3600	3850	4030	4900	4790	8000	9000	8300	10700
2052	от 41 до 60	то же	7800	8300	8700	10600	10400	7300	19500	18000	23300
2053	от 61 до 88	то же	14100	15100	15800	19200	18800	31200	35200	32400	42000
2054	от 89 до 112	то же	23200	24800	26000	31600	30900	51300	57800	53200	69000
2055	от 113 до 136	то же	34200	30600	38300	46 500	45500	70000	85000	79000	102000


Н
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

Н. Фундаменты для башен радиорелейных линии из труб и прокатных профилей

	Комплект для башни четырехгранной высотой в м:
2056	до 40	комплект на башню	1650	1770	1850	2240	2190	3650	4120	3790	4910
2057 2058	от 41 до 63 от 64 до 86	то же то же	3200 4900	3420 5230	3580 5490	4350 6700	4260 6500	7100 10800	8000 12200	7400 11300	9500 14600
	Комплект для башни четырехгранной с круглой кабиной из панелей высотой в м:
2059	до 40	то же	16000	17100	17900	21800	21300	35400	40000	36800	47700
2060 2061 2002	от 41 до 89 от 90 до 105 от 106 до 129	то же то же то же	23200 27000 34000	24800 28900 36400	26000 30200 38100	31600 36700 46200	30900 35900 45200	51300 60000 75000	57800 67000 85000	53200 62000 78000	69000 80000 101000


О
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

О. Фундаменты для башен телевизионных

	Комплект для башни высотой в м:
2063	100	комплект на башню	6900	7400	7700	9400	9200	15200	17100	15800	20400
2064	130	то же	8000	8600	9000	10900	10600	17700	19900	18400	23900
2065	150	то же	8700	9300	9700	11800	11600	19200	21700	19900	25800
2066	180	то же	9700	10400	10900	13200	12900	21500	24300	22300	29000


П
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И ЯКОРЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РАДИОМАЧТ И РАДИОБАШЕН

П. Фундаменты и якоря из винтовых свай для стальных радиомачт и радиобашен

2067	Винтовая свая с ростверком под центральный фундамент или якорь	одна винтовая свая	840	900	940	1140	1120	1860	2090	1930	2500


Раздел 12
СБОРНИК № 25

укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством связи СССР по согласованию с Госстроем СССР 30 апреля 1970 г.

ОТДЕЛ IV. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 12. ИЗОЛЯТОРЫ, ЭКРАНИРОВКА И ЛИФТЫ

2068	Изоляторы пол мачты-антенны типа ОЭ-150	шт.	840	840	870	630	940	940	1050	1050	1050
2069	То же. типа ОЭ-1000	шт.	2220	2220	2310	2330	2490	2490	2780	2780	2780
2070	То же, типа ОЭ-1500	шт.	2130	2130	2220	2240	2350	2390	2660	2660	2660
2071	То же. типа ОЭ-2100	шт.	2690	2690	2800	2820	3010	3010	3360	3360	3360
2072	То же, типа ОМ-3	шт.	600	600	620	630	670	670	750	750	750
2073	Экранировка фундамента под мачту-антенну с нижним питанием	фунда- мент	66	71	74	90	88	139	157	145	187
2074	Лифт пассажирский грузоподъемностью 175-200 кг, устанавливаемый на опорах радиорелейных линий связи	комплект	32400	32400	34000	34 700	36900	36900	42100	42100	42100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Техническая часть

Порядок пользования сборником

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

Отдел II. Производственные здания и сооружения


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

Таблица 1. Коровники двухрядные и помещения для молодняка (со сплошными стенами)

Таблица 2. Коровники двухрядные и помещения для молодняка (стены каркасные)

Таблица 3. Коровники двухрядные

Таблица 4. Коровники четырехрядные

Таблица 5. Коровники четырехрядные с молочным блоком

Таблица 6. Коровники шестирядные

Таблица 7. Коровники беспривязного содержания

Таблица 8. Скотные дворы на 200 голов молодняка крупного рогатого скота мясных пород

Таблица 9. Помещения для молодняка и телят с родильным отделением к коровнику на 100 коров

Таблица 10. Молочные блоки

Таблица 11. Родильные отделения

Таблица 12. Телятники

Таблица 13. Телятники

Таблица 14. Доильные установки типа «Елочки»

Таблица 15. Свинарники-маточники

Таблица 16. Свинарники-маточники

Таблица 17. Свинарники-маточники для репродукторных ферм (с поросятами-отъемышами)

Таблица 18. Свинарники-откормочники

Таблица 19. Свинарники откормочники

Таблица 20. Свинарники-откормочники

Таблица 21. Постройки лагерные свиноводческих ферм

Овчарни и кошары

Таблица 22. А. Здания без перекрытий

Таблица 23. Б. Здания с деревянными перекрытиями

Таблица 24. Конюшни

Таблица 25. Конюшни

Таблица 26. Конюшни

Таблица 27. Конюшни и сараи для фуража

Таблица 28. Утятники и гусятники

Таблица 29. Гусятники-маточники

Таблица 30. Цыплятники

Таблица 31. Птичники для выращивания цыплят

Таблица 32. Курятники и индюшатники

Таблица 33. Птичники и акклиматизаторы для кур

Таблица 34. Птичники с вольерным содержанием

Таблица 35. Брудергаузы для гусят

Таблица 36. Птичники для выращивания утят

Таблица 37. Цехи батарейные для клеточного содержания кур-несушек

Таблица 38. Батарейные цехи для цыплят

Таблица 39. Батарейные цехи на 26-30 тыс. индюшат

Таблица 40. Домики передвижные для птиц

Таблица 41. Инкубаторий

Таблица 42. Инкубатории

Таблица 43. Клетки для зверей

Таблица 44. Сараи с клетками для зверей

Таблица 45. Шеды звероводческих ферм с клетками

Таблица 46. Вышка с теплушкой (сторожевая)

Таблица 47. Амбулатории ветеринарные

Таблица 48. Лечебницы ветеринарные

Таблица 49. Обмывочные с сушилкой для животных

Таблица 50. Ванны для животных

Таблица 51. Корпуса лабораторных для ветеринарно-бактериологических лабораторий

Таблица 52. Виварии для животных

Таблица 53. Яма беккари с вскрывочной

Таблица 54. Газокамеры для животных

Таблица 55. Скотоубойные пункты

Таблица 56. Сельские скотоубойные пункты

Таблица 57. Пункты искусственного осеменения овец

Таблица 58. Пункты искусственного осеменения коров и кобыл

Таблица 59. Жижесборники

Таблица 60. Навозохранилища простейшего типа

Таблица 61. Навозохранилища

Таблица 62. Траншеи и ямы силосные простейшего типа

Таблица 63. Силосные траншеи наземные и полузаглубленные

Таблица 64. Силосные траншеи заглубленные

Таблица 65. Башни и полубашни силосные

Таблица 66. Мельницы сельскохозяйственного типа для приготовления комбикормов

Таблица 67. Комбикормовые цехи с зернохранилищем

Таблица 68. Кормокухни звероводческих ферм

Таблица 69. Кормокухни звероводческих ферм

Таблица 70. Кормоприготовительные цехи для свиноферм и крупного рогатого скота

Таблица 71. Кормоприготовительные цехи для свиноферм и крупного рогатого скота

Таблица 72. Молочные прифермские

Таблица 73. Молочные прифермские

Таблица 74. Сараи для грубых кормов

Таблица 75. Навесы для сена и торфяной подстилки

Таблица 76. Навесы для подстилки (пометохранилище)

Таблица 77. Яйцесклады

Таблица 78. Яйцесклады на 3 вагона


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел II. Производственные здания и сооружения

Таблица 79. Комбайно-ремонтные заводы с программой 700 - 1000 комбайнов в год

Таблица 80. Заводы по ремонту тракторов с программой 3,0 млн. рублей в год

Таблица 81. Заводы по ремонту электрооборудования с программой 1,0 млн. рублей в год

Таблица 82. Специализированное производство по восстановлению автомобильных и тракторных деталей с программой 0,5 млн. рублей в год

Таблица 83. Специализированное производство по централизованному восстановлению автомобильных и тракторных деталей на 1,0 млн. рублей в год

Таблица 84. Мотороремонтный завод с программой 3000 - 6000 двигателей в год

Таблица 85. Мотороремонтные цехи на 6000 двигателей в год

Таблица 86. Цехи авторемонтные на 600 капитальных ремонтов автомобилей в год

Таблица 87. Главный корпус ремонтного завода

Таблица 88. Главный магазин при ремонтном заводе

Таблица 89. Корпус отдела заказов и сбыта при ремонтном заводе

Таблица 90. Корпус электроремонтный при ремонтном заводе

Таблица 91. Машиноремонтные мастерские на 150 условных капитальных ремонтов в год

Таблица 92. Машиноремонтные мастерские на 300 условных ремонтов в год

Таблица 93. Ремонтные мастерские на 600 условных ремонтов в год

Таблица 94. Ремонтные мастерские на 900 условных ремонтов в год

Таблица 95. Ремонтные мастерские на 1600-2600 условных капитальных ремонтов в год

Таблица 96. Центральные ремонтные мастерские на 25 - 30 тракторов в год

Таблица 97. Центральные ремонтные мастерские на 100 - 200 тракторов и другой сельхозтехники в год

Таблица 98. Мастерские технического ухода и текущего ремонта

Таблица 99. Мастерские машинно-тракторные

Таблица 100. Мастерские машинно-тракторные для МТС (МТМ) и мастерские межрайонные капитального ремонта (ММКР)

Таблица 101. Мастерские деревообделочные с материально-техническим складом

Таблица 102. Деревообделочные мастерские

Таблица 103. Неотапливаемые прирельсовые склады для хранения материально-технических ценностей площадью 500 кв м

Таблица 104. Отапливаемые прирельсовые склады для хранения материально-технических ценностей площадью 1000 кв. м

Таблица 105. Неотапливаемые прирельсовые склады для хранения материально-технических ценностей площадью 1000 кв. м

Таблица 106. Неотапливаемые материально-технические склады площадью 90 кв. м

Таблица 107. Склады материально-технические

Таблица 108. Лесопильные установки

Таблица 109. Гаражи для хранения 50 комбайнов

Таблица 110. Сараи для комбайнов

Таблица 111. Сараи на 24 сельскохозяйственные машины

Таблица 112. Сараи на 20 тракторов

Таблица 113. Сараи для тракторов

Таблица 114. Навесы для сельскохозяйственных машин

Таблица 115. Сараи для сельскохозяйственных машин

Таблица 116. Сараи для комбайнах при совхозах

Таблица 117. Навесы для тракторов при совхозах

Таблица 118. Навесы для тракторов при совхозах

Таблица 119. Навесы для тракторов при совхозах

Таблица 120. Навесы (упрощенные небольшие для разных хозяйственных нужд)

Таблица 121. Гаражи для автомашин

Областные базы снабжения системы «Сельхозтехника»

Таблица 122. Блок складов площадью 6600 кв. м

Таблица 123. Блок вспомогательных служб

Районные базы снабжения системы «Сельхозтехника»

Таблица 124. Материально-технический склад

Таблица 125. Склад минеральных кормов

Таблица 126. Сараи для сельскохозяйственных машин, пожарный пост и зарядный пункт

Таблица 127. Демонстрационный павильон

Таблица 128. Нефтебазы глубинные емкостью 145 и 385 куб. м

Таблица 129. Нефтехранилища для тракторных бригад

Таблица 130. Резервуары (цистерны) подземные горизонтальные для светлых и темных нефтепродуктов

Таблица 131. Резервуары (цистерны) наземные горизонтальные для светлых и темных нефтепродуктов

Таблица 132. Погреба для горючих и смазочных материалов

Таблица 133. Стан бригадный полевой

Таблица 134. Котельные объемом до 1000 куб. м

Таблица 135. Кузнецы с горном и со слесарно-механических отделением

Таблица 136. Пожарные депо сельского типа

Таблица 137. Пожарный сарай для сельской местности

Таблица 138. Ветродвигатели

Таблица 139. Ветроэлектроагрегаты

Таблица 140. Парники с паровым или водяным отоплением или элетрообогревом

Таблица 141. Парники углубленные м применением биотоплива

Таблица 142. Навесы для хранения парниковых рам и инвентаря

Таблица 143. Помещения для изготовления торфоперегнойных горшочков

Таблица 144. Теплицы с несущими конструкциями из стального проката (с котельной)

Таблица 145. Теплицы с несущими конструкциями из металлических труб со служебным помещением (без котельной)

Таблица 146. Теплицы с несущими деревянными конструкциями

Таблица 147. Теплицы с несущими железобетонными панелями без служебных помещений

Таблица 148. Теплицы весенние сборно-разборные

Таблица 149. Тепличные комбинаты с несущими стальными конструкциями для выращивания рассады и овощей гидропонным способом

Таблица 150. Тепличные комбинаты с несущими железобетонными конструкциями для беспочвенного выращивания овощей и рассады

Таблица 151. Пункт очистки и сушки зерна механизированный производительностью 3 и 4 т/ч

Таблица 152. Семеочистительно-сушильный пункт производительностью 1,5 - 2 т/ч

Таблица 153. Механизированные очистительно-сушильные пункты с хранилищем

Таблица 154. Установка зерноочистительная механизированная упрощенного типа

Таблица 155. Сушилка стационарная для семенной кукурузы в початках производительностью до 0,8 т/ч

Таблица 156. Механизированный зерноочистительный сушильный крытый ток

Таблица 157. Тока крытые (навесы)

Таблица 158. Пункт льнообрабатывающий в колхозе

Таблица 159. Колхозный пункт обработки льна-долгунца (производственный корпус)

Таблица 160. Межколхозный пункт первичной обработки конопляной тресты производительностью 1500 т соломы в сезон

Таблица 161. Пункты по переработке плодов, ягод и овощей

Таблица 162. Картофелехранилище для семенного картофеля с помещением для яровизации

Таблица 163. Корнеплодохранилища

Таблица 164. Капустохранилища

Таблица 165. Картофелехранилища

Таблица 166. Картофелехранилища

Таблица 167. Картофелехранилища с активной вентиляцией

Таблица 168. Плодохранилища

Таблица 169. Зернохранилища механизированные

Таблица 170. Зернохранилища немеханизированные

Таблица 171. Зернохранилища

Таблица 172. Семенохранилища

Таблица 173. Лукохранилища

Таблица 174. Склады для хранения кукурузы в початках

Таблица 175. Кукурузохранилища

Таблица 176. Зимовники на 100 и 300 пчелосемей

Таблица 177. Склады дезинфекционных средств

Таблица 178. Склады минеральных удобрений емкостью 1000 т

Таблица 179. Прирельсовые склады минеральных удобрений емкостью 2000 т

Таблица 180. Прирельсовые склады минеральных удобрений емкостью 2000 т, в том числе 200 г ядохимикатов

Таблица 181. Прирельсовые склады минеральных удобрений емкостью 3200 т

Таблица 182. Прирельсовые склады минеральных удобрений емкостью 3500 г

Таблица 183. Склады минеральных удобрений

Таблица 184. Склады химических средств защиты растений и животных емкостью 1000 т.

Таблица 185. Прирельсовые склады химических средств защиты растений и животных емкостью 600 т

Таблица 186. Склады химикатов емкостью 600 т

Таблица 187. Склады ядохимикатов и ремхимикатов

Таблица 188. Прирельсовые склады аммиачной воды емкостью 1500 куб. м

Таблица 189. Глубинные расходные склады аммиачной воды емкостью 600 куб. м

Таблица 190. Склады тары и стружки

Таблица 191. Склады сельскохозяйственных машин

Таблица 192. Склады оборудования и инструментов

Таблица 193. Коконозаготовительные пункты производительностью 50 т в сезон

Таблица 194. Червоводни на 25 коробок грены

Таблица 195. Прививочные мастерские на 1000 тыс. прививок виноградной лозы в год

Таблица 196. Фумигационные камеры объемом 100 куб. м

Таблица 197. Лаборатория с пунктами переработки винограда

Таблица 198. Теневые сушилки на 5 т сухого табака

Таблица 199. Склады для табака в гаванках на 15 т

Таблица 200. Солнечные сушилки табака на 7 и 8 глазков с сортировкой и тюковкой

Таблица 201. Трубоогневые сушилки табака на 30 и 50 рам

Таблица 202. Здания сортировки м тюковки 0,6 т табака в смену

Таблица 203. Склады концентрированных кормов

Таблица 204. Дома для животноводов на 18 человек

Таблица 205. Бригадные дома

Таблица 206. Служебно-бытовые здания животноводческих и птицеводческих ферм на 30 человек

Таблица 207. Служебно-бытовые здания на 12 человек для звероводческих ферм

Таблица 208. Санпропускники для яично-птичных баз, инвентаря и транспортных средств на одну дезинфекционную камеру

Таблица 209. Блоки подсобно-производственных помещений с санпропускниками для яично-птичной тары на две дезинфекционные камеры

Таблица 210. Ремонтно-механические мастерские на одно ремонтное место с локомобильной или дизельный электростанцией (при лесхозах)

Таблица 211. Мастерские ширпотреба при лесхозах (обозных изделий, бондарные, гнутарные и др.)


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Техническая часть

Отдел I. Жилые дома

Отдел II. Гостиницы и общежития

Отдел III. Административные и коммунально-бытовые здания

Отдел IV. Лечебно-профилактические здания, дома отдыха и санатории

Отдел V. Детские сады и ясли

Отдел VI. Культурно-просветительные здания (школы, клубы, кинотеатры и спортивные сооружения)

Отдел VII. Предприятия торговли и общественного питания

Отдел VIII. Прочие здания и сооружения


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел I. Жилые дома

Таблица 1. Жилые дома одноэтажные кирпичные

Таблица 2. Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Таблица 3. Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Таблица 4. Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Таблица 5. Жилые здания одноэтажные брусчатые без мансард

Таблица 6. Жилые здания одноэтажные деревянные, брусчатые, с мансардами

Таблица 7. Жилые здания одноэтажные деревянные, брусчатые, с мансардами

Таблица 8. Жилые здания одноэтажные каркасно-засыпные

Таблица 9. Жилые здания одноэтажные кирпичные, со светелками

Таблица 10. Жилые дома одноэтажные со светелками

Таблица 11. Жилые дома одноэтажные из саманного кирпича

Таблица 12. Жилые дома одноэтажные каркасные

Таблица 13. Жилые дома одноэтажные из сырцового кирпича и глинобитные

Таблица 14. Жилые дома одноэтажные из сырцового кирпича и глинобитные с облицовкой фасада красным кирпичом

Таблица 15. Жилые дома одноэтажные из местных материалов

Таблица 16. Дома животноводов

Таблица 17. Жилые дома двухэтажные кирпичные

Таблица 18. Жилые дома двухэтажные бревенчатые

Таблица 19. Жилые дома двухэтажные брусчатые

Таблица 20. Жилые дома двухэтажные каркасно-засыпные

Таблица 21. Жилые дома двухэтажные смешанной конструкции

Таблица 22. Жилые дома трехэтажные кирпичные

Таблица 23. Жилые дома трехэтажные шлакобетонные

Таблица 24. Жилые дома трехэтажные кирпичные

Таблица 25. Жилые дома трехэтажные кирпичные

Таблица 26. Жилые дома трехэтажные из легких бетонных блоков

Таблица 27. Жилые дома трехэтажные из легких бетонных блоков

Таблица 28. Жилые дома трехэтажные смешанной конструкции

Таблица 29. Жилые дома трехэтажные смешанной конструкции

Таблица 30. Жилые дома трехэтажные кирпичные

Таблица 31. Жилые дома трехэтажные шлакобетонные

Таблица 32. Жилые дома четырехэтажные кирпичные без подвала

Таблица 33. Жилые дома четырехэтажные кирпичные без подвалов и с подвалами

Таблица 34. Жилые дома четырехэтажные кирпичные без подвалов и с подвалами

Таблица 35. Жилые дома четырехэтажные из легких бетонных камней без подвалов и с подвалами

Таблица 36. Жилые дома четырехэтажные из легких бетонных камней без подвалов и с подвалами


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. Гостиницы и общежития

Таблица 37. Гостиницы кирпичные двух-, трех- и четырехэтажные

Таблица 38. Гостиницы двухэтажные смешанной конструкции

Таблица 39. Гостиницы двухэтажные кирпичные

Таблица 40. Гостиницы двухэтажные из легкого кирпича

Таблица 41. Гостиницы двухэтажные из легкобетонных блоков

Таблица 42. Гостиницы сельские районные до 50 мест со столовой

Таблица 43. Общежития одноэтажные кирпичные

Таблица 44. Общежития одноэтажные кирпичные

Таблица 45. Общежития одноэтажные каркасно-засыпные

Таблица 46. Общежития двухэтажные кирпичные

Таблица 47. Общежития двухэтажные бревенчатые

Таблица 48. Общежития двухэтажные брусчатые

Таблица 49. Общежития двухэтажные каркасно-засыпные

Таблица 50. Гостиницы и общежития


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. Административные и коммунально-бытовые здания

Таблица 51. Административные здания одноэтажные кирпичные

Таблица 52. Административные здания двухэтажные кирпичные

Таблица 53. Конторы МТС двухэтажные

Таблица 54. Бани одноэтажные деревянные

Таблица 55. Бани одноэтажные кирпичные

Таблица 56. Бани одноэтажные кирпичные

Таблица 57. Бани (упрощенные)

Таблица 58. Прачечные кирпичные одноэтажные

Таблица 59. Прачечные деревянные одноэтажные

Таблица 60. Прачечные одно- и двухэтажные

Таблица 61. Прачечные одно- и двухэтажные

Таблица 62. Котельные одноэтажные кирпичные для бань и прачечных

Таблица 63. Котельные отопительные одноэтажные кирпичные

Таблица 64. Котельные отопительные одноэтажные кирпичные

Таблица 65. Душевые и сушилки

Таблица 66. Мастерские бытового обслуживания населения

Таблица 67. Мастерские бытового обслуживания населения

Таблица 68. Мастерские бытового обслуживания населения

Таблица 69. Мастерская по ремонту обуви мощностью 30 тыс. пар в год одноэтажная кирпичная

Таблица 70. Комбинаты бытового обслуживания на 15 и 22 рабочих места одноэтажные кирпичные

Таблица 71. Комбинаты бытового обслуживания на 30 и 60 рабочих мест двухэтажные кирпичные

Таблица 72. Мастерские ковровоткацкие, строчевышивальные и швейные


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. Лечебно-профилактические здания, дома отдыха и санатории

Вводные указания

Таблица 73. Лечебные корпуса больниц

Таблица 74. Поликлиники и амбулатории

Таблица 75. Родильные дома

Таблица 76. Медпункты одно-двухэтажные

Таблица 77. Медпункты одно-двухэтажные

Таблица 78. Патологоанатомические корпуса (МОРГИ)

Таблица 79. Хозяйственные корпуса

Таблица 80. Спальные корпуса на 50 мест для санаториев и домов отдыха

Таблица 81. Главные корпуса больниц (больницы, только одно основное здание)

Таблица 82. Фельдшерские здравпункты

Таблица 83. Главные корпуса межколхозных туберкулезных санаториев


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел V. Детские сады и ясли

Таблица 84. Детские сады деревянные одноэтажные

Таблица 85. Детские сады кирпичные одноэтажные

Таблица 86. Детские сады кирпичные двухэтажные

Таблица 87. Детские сады-ясли

Таблица 88. Детские ясли


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. Культурно-просветительные здания (школы, клубы, кинотеатры и спортивные сооружения)

Таблица 89. Школы деревянные одноэтажные

Таблица 90. Школы деревянные двухэтажные со спортивным залом

Таблица 91. Школы кирпичные одноэтажные

Таблица 92. Школы кирпичные двухэтажные

Таблица 93. Школы кирпичные двухэтажные с котельной и спортивным залом

Таблица 94. Учебно-производственные корпуса при техникумах одноэтажные

Таблица 95. Учебные корпуса училищ механизации сельского хозяйства четырехэтажные

Таблица 96. Корпуса для практических занятий при училищах механизации сельского хозяйства

Таблица 97. Школы

Таблица 98. Школы-интернаты на 80 мест двухэтажные

Таблица 99. Кинотеатры круглогодичного действия с расширенным составом помещения

Таблица 100. Клубы и дома культуры деревянные с залами на 150 - 200 мест

Таблица 101. Клубы и дома культуры каменные с залами на 100 - 200 мест

Таблица 102. Клубы с залами на 400 - 600 мест

Таблица 103. Клубы двухэтажные с подвалами

Таблица 104. Нормальное спортивное ядро

Таблица 105. Футбольное поле

Таблица 106. Баскетбольные площадки

Таблица 107. Волейбольные площадки размером 25х14 м

Таблица 108. Городошные площадки размером 30х15 м

Таблица 109. Комплексные водные станции на естественных водоемах и гребные базы до 60 судов

Таблица 110. Клубы на 300 - 500 мест

Таблица 111. Дома сельскохозяйственной культуры


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. Предприятия торговли и общественного питания

Таблица 112. Магазины продовольственные, промтоварные и смешанной торговли одноэтажные

Таблица 113. Магазины промтоварные одноэтажные

Таблица 114. Павильоны для торговли промтоварами одноэтажные

Таблица 115. Лавки и палатки керосиновые

Таблица 116. Палатка для торговли хлебом

Таблица 117. Палатки различного назначения

Таблица 118. Магазины (лабазы) для торговли фуражом

Таблица 119. Сельмаги

Таблица 120. Магазины одноэтажные для торговли мебелью

Таблица 121. Магазины для смешанной торговли

Таблица 122. Столовые

Таблица 123. Чайханы

Таблица 124. Столовые одноэтажные кирпичные

Таблица 125. Столовые на 50 мест

Таблица 126. Столовые одноэтажные деревянные

Таблица 127. Столовые двухэтажные кирпичные

Таблица 128. Летние кафе

Таблица 129. Чайные до 50 посадочных мест

Таблица 130. Закусочные на 20 посадочных мест

Таблица 131. Закусочные летнего типа

Таблица 132. Буфеты на 20 посадочных мест

Таблица 133. Крытые столы на колхозных рынках

Таблица 134. Склады одноэтажные деревянные для продовольственных товаров

Таблица 135. Склады одноэтажные для продовольственных товаров кирпичные

Таблица 136. Склады соли


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. Прочие здания и сооружения

Таблица 137. Веранды остекленные

Таблица 138. Веранды неостекленные

Таблица 139. Террасы открытые

Таблица 140. Пристройки деревянные холодные

Таблица 141. Тамбура деревянные

Таблица 142. Навесы деревянные

Таблица 143. Навесы деревянные

Таблица 144. Сараи

Таблица 145. Сараи из бутового и штучного камня

Таблица 146. Сараи саманные и турлучные

Таблица 147. Погреба индивидуального пользования

Таблица 148. Ледники карманного типа

Таблица 149. Деревянные ограждения и ворота

Таблица 150. Ограждения

Таблица 151. Ворота и калитки

Таблица 152. Люфт-клозеты с кирпичными и деревянными выгребами

Таблица 153. Уборные из штучного камня и деревянные рубленные

Таблица 154. Общественные уборные

Таблица 155. Колодцы

Таблица 156. Дворовые покрытия, дорожки, площадки, тротуаров


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Техническая часть

Отдел 1. Сельские электрические станции

Отдел II. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Отдел III. Наружные тепловые сети

Отдел IV. Здания предприятий и объектов связи

Отдел V. Воздушные линии связи и радиофикации

Отдел VI. Кабельные линии связи


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел 1. Сельские электрические станции

Вводные указания

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Раздел 2. Дизельные электростанции


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел II. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Вводные указания

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Раздел 2. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кв

Раздел 4. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты закрытого типа


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел III. Наружные тепловые сети

Вводные указания

Таблица 40. Водоводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков с засыпной изоляцией

Таблица 41. Водоводы в непроходных каналах из железобетонных сегментов конструкции Мосэнергопроекта

Таблица 42. Паропроводы в непроходных прямоугольных каналах со стенками из кирпича или бетонных блоков без гидроизоляции или попутного дренажа с подвесной изоляцией труб


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел IV. Здания предприятий и объектов связи

Вводные указания

Таблица 43. Кирпичные технические здания вспомогательных усилительных пунктов (ВУП), дополнительных усилительных пунктов (ДУП) и усилительных пунктов (УП) воздушных линий

Таблица 44. Деревянные технические здания вспомогательных усилительных пунктов (ВУП), дополнительных усилительных пунктов (ДУП) и усилительных пунктов (УП) воздушных линий

Таблица 45. Кирпичные здания сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м

Таблица 46. Деревянные здания сельских контор (отделений) связи объемом до 1000 куб. м

Таблица 47. Необслуживаемые усилительные пункты (НУП) для кабеля 1х4, уплотненного аппаратурой типа К-60п х 4

Таблица 48. Телефонные кабины

Таблица 49. Навес для хранения кабеля


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел V. Воздушные линии связи и радиофикации

Вводные указания

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

Раздел 3. Воздушные и кабельные вводы


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел VI. Кабельные линии связи

Вводные указания

А. Кабели междугородние

Б. Кабели радиотрансляции

В. Кабели связи городские


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел 1. Сельские электрические станции

Вводные указания

А. Гидроэлектростанции

Б. Дизельные электростанции


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел 1. Сельские электрические станции

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Таблица 1. Надземная часть зданий деривационных гидроэлектростанций

Таблица 2. Подземная часть зданий деривационных гидроэлектростанций

Таблица 3. Водозаборные плотины деривационных гидроэлектростанций

Таблица 4. Земляные дамбы и плотины деривационных гидроэлектростанций

Таблица 5. Деривационные каналы, трубопроводы и акведуки

Таблица 6. Отстойники (песколовки) и напорные бассейны деривационных гидроэлектростанций

Таблица 7. Напорные металлические, деревянные и железобетонные трубопроводы деривационных гидроэлектростанций

Таблица 8. Смотровые колодцы-лазы, уравнительные башни и быстротоки холостых сбросов деривационных гидроэлектростанций

Таблица 9. Отводящие каналы деривационных гидроэлектростанций

Таблица 10. Надземная часть зданий приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 11. Подземная часть зданий приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 12. Водосливные плотины приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 13. Бревноспуски приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 14. Земляные плотины и дамбы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 15. Переливные и струенаправляющие дамбы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 16. Подводящие каналы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 17. Отводящие каналы приплотинных гидроэлектростанций


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел 1. Сельские электрические станции

Раздел 2. Дизельные электростанции

Таблица 18. Здания дизельных электростанций мощностью до 300 квт

Таблица 19. Здания дизельных электростанций мощностью до 2000 квт

Таблица 20. Хранилища топлива и масла и другие вспомогательные сооружения для дизельных электростанций

Таблица 21. Фундаменты под технологическое оборудование дизельных электростанций


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел II. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Таблица 22. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 23. Воздушные линии электропередачи напряжением 0.4 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 24. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв на деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 25. Воздушные линии электропередачи напряжением 0.4 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 26. Воздушные линии электропередачи напряжением 0.4 кв на железобетонных опорах

Таблица 27. Подвеска провода на установленных опорах воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кв


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел II. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Раздел 2. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв

Таблица 28. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 29. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 30. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на деревянных опорах и-» пропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 31. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 32. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на железобетонных опорах


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел II. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кв

Таблица 33. Кабель подземный трехжильный марки ААБ напряжением до 1 кв

Таблица 34. Кабель подземный четырехжильный марки ААБ напряжением до 1 кв

Таблица 35. Кабель подземный трехжильный марки СБ напряжением до 1 кв

Таблица 36. Кабель подземный четырехжильный марки СБ напряжением до 1 кв

Таблица 37. Кабель подземный трехжильный марки ААБ напряжением 10 кв

Таблица 38. Кабель подземный трехжильный марки СБ напряжением 10 кв


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел V. Воздушные линии связи и радиофикации

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

А Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов местной пропитки

Б. Линии I и II классов из столбов местной пропитки

В. Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов, пропитанных заводским способом

Г. Линии I и II классов из столбов, пропитанных заводским способом

Д. Стоечные линии

Е. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий радиофикации и внутренней связи

Ж. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий I и II классов

З. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий радиофикации и внутрирайонной связи

И. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий I и II классов

К. Приставки и оттяжки

Л. Отдельные стойки

М. Траверсы


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

Отдел V. Воздушные линии связи и радиофикации

Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

А. Стальные провода на столбовых линиях

Б. Цветные провода на столбовых линиях

В. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением до 240 в

Г. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением свыше 240 в


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Техническая часть

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для сельского хозяйства, и предназначается для переоценки основных фондов.

2. Настоящий сборник составлен в нормах, ценах и тарифах, введенных с 1 января 1969 г., и состоит из следующих томов:

Том I - Здания и сооружения производственного назначения.

Том II - Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания.

Том III - Здания и сооружения сельской электрификации и связи,

3. Показатели восстановительной стоимости для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий сельского хозяйства и отсутствующих в настоящем сборнике, принимать по соответствующим сборникам, предназначенным для переоценки основных фондов.

Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов приведен в общей части к сборникам.

4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены в таблицах по девяти территориальным поясам.

Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам и климатическим районам приведено в общей части к сборникам.

Для зданий и сооружений, расположенных в 10 территориальном поясе, единичную стоимость для переоценки основных фондов принимать по стоимости смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

5. Кроме технической характеристики, в каждой таблице сборника указывается группа капитальности, к которой относится здание. Отнесение зданий или сооружений к той или иной группе капитальности произведено на основании их конструктивных особенностей.

При переоценке зданий и сооружений на местах, фактическая капитальность которых не соответствует группе капитальности, следует к укрупненным показателям в сборнике применять поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

Группа капитальности по сборнику укрупненных показателей	Группа капитальности
восстановительной стоимости	I	II	III	IV	V
I	1,0	0,93	0,86	0,80	0,74
II	1,08	1,0	0,93	0,86	0,80
III	1,16	1,08	1,0	0,93	0,86
IV	1,25	1,16	1,08	1,0	0,93
V	1,35	1,25	1,16	1,08	1,0
Распределение производственных зданий по группам капитальности приведено в Общей части к сборникам.

6. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и различного рода затраты, как-то: затраты по временным зданиям и сооружениям, за исключением возвратных сумм; затраты, связанные с производством работ в зимнее время; доплата строительным организациям за передвижной характер работ; стоимость проектно-изыскательских работ; затраты на содержание дирекции строящихся предприятий и технадзора и др.

7. Восстановительная стоимость зданий и сооружений включает стоимость всех общестроительных работ, а также санитарно-технических и электротехнических работ в тех зданиях, где это необходимо по технологическим правилам и нормам.

Стоимость фундаментов под технологическое оборудование, технологических подпольных каналов, технологического оборудования, электросилового оборудования и т. п. восстановительной стоимостью не учитывается и определяется при переоценке оборудования.

8. Для упрощения работ по переоценке зданий и сооружений, имеющих различную степень износа отдельных конструктивных элементов, к каждой таблице восстановительной стоимости приведены удельные веса этих конструктивных элементов в процентах от полной стоимости зданий и сооружений.

Физический износ конструкций зданий и сооружений определяется местной инвентаризационной комиссией, которая руководствуется инструкцией ЦСУ СССР.

9. Восстановительная стоимость определена для II климатического района; для других климатических районов к показателям единичной стоимости следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

а) для зданий

Климатические районы	Коэффициент к общей стоимости
I	1,12
III	0,92
IV	0,90
б) для сооружений
Климатические районы	Коэффициент к общей стоимости
I	1,02
III	0,99
IV	0,96
10. Для объектов, расположенных в сейсмических районах, восстановительная стоимость 1 м3 здания устанавливается с применением дополнительных коэффициентов:

1,05 - для II и III групп капитальности;

1,03 - для IV группы капитальности.

ТАБЛИЦА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В СТОИМОСТИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ЗДАНИЯ В %

	Номера таблиц Сборника № 26, том I
Наименование санитарно-технических и электротехнических устройств	1, 2, 7, 8, 15	3, 4, 6, 16, 17, 20, 33, 35	5	9, 11, 30-39	10, 14	12, 18, 25, 26, 31, 32, 34, 41, 42	13	29-31
	а	б	в	г	д	е	ж	з
Отопление	-	9	10	19	27	-	8	25
Вентиляция	35	43	33	46	31	33	48	21
Внутренний водопровод	15	30	11	10	8	15	18	12
Внутренняя канализация	25	8	5	6	11	25	6	-
Горячее водоснабжение	-	2	2	1	4	-	1	-
Пароснабжение	-	-	-	-	4	-	-	-
Электроосвещение и электрооборудование	25	8	17	18	15	25	19	42
Оборудование котельной	-	-	22	-	-	-	-	-
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100
Пример, В таблице 1 Сборника № 26, том I в характеристике здания коровника предусмотрена внутренняя канализация, а в переоцениваемом здании коровника она отсутствует, Согласно указанной выше таблице (графа «а»), внутренняя канализация в коровнике составляет 25 % стоимости внутренних санитарно технических и электротехнических устройств, а удельный вес этих устройств к обшей стоимости здания (по таблице 1 «а» — «е» Сборника № 26, том I, стр. 6) - 7 %, В этом случае поправочный коэффициент на отсутствие внутренней канализации будет равен:

(100 - (25 х 0,07))  :  100 = 0,983

Остальные номера таблиц Сборника № 26, том I, не указанные в прилагаемой таблице, изменять не следует, так как санитарно-технические и электротехнические устройства, определенные в таблицах сборника, необходимы по технологическим правилам и нормам.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Порядок пользования сборником

11. Определение объемов зданий следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в Общей части к сборникам.

12. Полная восстановительная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения, приведенной в таблицах сборника, на строительный объем здания. При этом должны учитываться поправки; приведенные в технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

13. Физический износ конструкций зданий. и сооружений определяется местной инвентаризационной комиссией.

Пример. Требуется переоценить стоимость коровника четырехрядного, привязного содержания, с молочным блоком, со строительным объемом 8836 м3 (в том числе коровник = 7665 м3}. Стены кирпичные, покрытие железобетонное, совмещенное с рубероидной кровлей. Фундаменты ленточные и имеют сантехнические устройства. Коровник расположен в Ставропольском крае и, согласно Общей части к сборникам, относится к 2-му территориальному поясу и III климатическому району

1. "Определяем полную восстановительную стоимость здания коровника. Здание относится, согласно характеристике, к II типу и, согласно таблице 5, 6 и п. 9 а технической части, восстановительная стоимость 1 м3 здания составит:

14 х 0,92 = 15,36 руб.,

где 14 - восстановительная стоимость 1 м3 здания для 2-го территориального пояса;

0,92 - поправочный коэффициент для III климатического района. Полная восстановительная стоимость здания коровника составит:

15,36 х 8836 = 135721 руб.

2. Определяем физический износ этого здания в процентах и денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляем следующую расчетную таблицу:

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в % .	Износ конструктивных элементов в %
		а	б	в
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	8 20	- 20	- 4
3 4	Полы Перекрытие и кровля (покрытие)	9 36	10 10	0,9 3,6
5 6	Проемы Отделочные работы	6 2	5 40	0,3 0,8
7 8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	13 6	10 5	1,3 0,3
	Итого	100	-	11,2
В графе «а» помещены удельные веса отдельных конструктивных элементов из приложения к таблице 5, 6.

В графе «б» помещены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определяемых инвентаризационной комиссией.

В графе «в» помещен износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученной перемножением показателей графы «а» на данные в графе «б».

Таким образом, общий физический износ здания составляет 11,2%. Физический износ здания коровника с молочным блоком .в денежном выражении составляет:

135721 руб. х 0,112 = 15201 руб.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРОВНИКИ ДВУХРЯДНЫЕ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДНЯКА (СО СПЛОШНЫМИ СТЕНАМИ)

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены шлакобетонные. Группа капитальности III.

Здания с бутовыми ленточными фундаментами; перекрытия деревянные; кровля черепичная; полы кирпичные и в стойлах деревянные; кормушки и ограждения стойл деревянные.

Учтены канализация и вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 1

	Тип зданий
Территориаль	I	III
ные пояса	Объем здания в куб. м
	до 2000	до 3000	более 3000	до 2000	до 3000	более 3000
	а	б	в	г	д	е
1 2 3 4 5 6 7 8 9	14,9 15,6 17,1 17,8 18,6 26,8 29,7 31,2 40,2	14,1 14,8 16,2 17 17,6 25,4 28,2 29,7 38,1	12,9 13,6 14,9 15,5 16,2 23,3 25,9 27,1 34,9	14,1 14,8 16,2 17 17,6 25,4 28,2 29,7 38,1	13,2 13,9 15,2 15,8 16,5 23,8 26,4 27,7 35,6	12,2 12,8 14 14,6 15,2 21,9 24,4 25,6 32,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а-е
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	25
3	Перекрытия	14
4	Крыша	16
5	Полы	10
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
9	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРОВНИКИ ДВУХРЯДНЫЕ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДНЯКА (СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ)

Характеристика

Тип I. Стены бревенчатые в кирпичных столбах; кровля гонтовая или из щепы. Группа капитальности V.

Тип II. Стены саманные в кирпичных столбах; кровля глиносоломенная. Группа капитальности V.

Тип III. Стены деревянные каркасные с забиркой из бревен; кровля гонтовая или из щепы. Группа капитальности V.

Фундаменты столбовые; перекрытия деревянные; полы кирпичные и в стойлах деревянные; кормушки и ограждения стойл деревянные.

Учтены канализация и вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 2

	Тип зданий
Территориаль	I	II	III
ные пояса	Объем зданий куб. м
	до 2000	до 3000	более 3000	до 2000	до 3000	более 4000	до 2000	до 3000	более 3000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1 2 3 4 5 6 7 8 9	13,8 14,4 15,9 16,5 17,2 24,8 27,6 28,9 37,2	12,9 13,6 14,9 15,5 16,2 23,3 25,9 27,1 34,9	11,9 12,5 13,7 14,3 15 21,5 23,9 25 32,2	13,2 13,9 15,2 15,8 16,5 23,8 26,4 27,7 35,6	12,9 13,5 14,8 15,5 16 23,1 25,7 27 34,7	11,5 12,1 13,3 13,8 14,4 20,7 23 24,1 31,1	12,9 13,6 14,9 15,5 16,2 23,3 25,9 27,1 34,9	12,2 12,8 14 14,6 15,2 21,9 24,4 25,6 32,9	11,3 11,9 13 13,6 14,2 20,4 22,7 23,9 30,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 2)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е	ж - и
1	Фундаменты	8	11	7
2	Стены и перегородки	24	23	21
3	Перекрытия	12	10	11
4	Крыша	15	15	16
5	Полы	13	15	16
6	Проемы	12	9	12
7	Отделочные работы	1	1	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	8	8
9	Прочие работы	8	8	8
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРОВНИКИ ДВУХРЯДНЫЕ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением; фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные, бутовые или из легкобетонных камней; перекрытия железобетонные; кровля асбестоцементная или черепичная; полы бетонные или асфальтовые и дощатые. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с чердачным помещением. Те же конструкции, что и в типе I, но перекрытия деревянные. Группа капитальности III.

Тип III. Здания без чердачного помещения (совмещенное покрытие). Конструкции те же, что в типе I, но кровля рубероидная по железобетонному покрытию. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение и бетонные кормушки с деревянной стойловой 'рамой.

Восстановительная стоимость 1 -м3 здания в руб.

Таблица 3

	Тип зданий
Территориаль-	I	II	III
ные пояса	Объем зданий 3100 - 4000 м3
	а	б	в
1 2 3 4 5	17,2 18,1 19,8 20,7 21,5	16 16,8 18,4 19,2 20	14,1 14,8 16,2 17 17,6
6 7 8 9	31 34,4 36,2 46,5	28,7 31,9 33,5 43,1	25,4 28,2 29,7 38,1
Примечание. При наличии встроенной котельной в здании восстановительную стоимость 1 м3 увеличивать на 1,04 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 3)

№	Наименование конструктивных
п/п	элементов	а	б	в
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Полы	10 23 6	9 24 9	10 24 7
4 5 6 7 8 9	Перекрытие (покрытие) Крыша Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	22 12 6 1 14 6	11 10 11 3 16 7	30 - 7 1 14 7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРОВНИКИ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ

Характеристика

Тип I. Здания с деревянным, перекрытием (совмещенное с кровлей); фундаменты ленточные и столбовые; стены каркасные - кирпичные столбы с заполнением кирпичной кладкой; кровля асбестоцементная и полы бетонные. Группа капитальности III.

Тип II. Здания с железобетонным перекрытием (совмещенное с кровлей); фундаменты ленточные и столбовые; стены кирпичные; кровля рулонная; полы асфальтовые и цементные. Группа капитальности II.

Тип III. Здания с чердачным помещением; фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытие железобетонное;. кровля черепичная и полы асфальтовые. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение и бетонные кормушки со стойловым ограждением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 4

	Тип зданий
Территориаль-	I	II	III
ные пояса	Объем зданий 5500 - 6000 куб. м
	а	б	в
1	7,9	12	14,5
2 3 4 5 6 7 8 9	8,3 9,1 9,5 9,9 14,2 15,8 16,5 21,3	12,6 13,8 14,4 15 21,6 24 25,2 32,4	15,3 16,7 17,5 18,1 26,1 29,1 30,5 39,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 4)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	12	8	8
2	Стены и перегородки	22	18	18
3	Полы	11	8	7
4	Перекрытие или покрытие	24	40	25
5	Крыша	-	-	15
6 7 8	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9 3 9	8 2 7	6 1 13
9	Прочие работы	10	9	7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРОВНИКИ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ С МОЛОЧНЫМ БЛОКОМ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением, фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля асбестоцементная; полы бетонные, дощатые и керамические и кормушки бетонные со стойловыми металлическими ограждениями. Группа капитальности II.

Тип II. Здания без чердачного помещения (покрытие совмещенное); в остальном те же конструкции, что и в типе I, но с рубероидной кровлей. Группа капитальности II.

Тип III. Здания без чердачного помещения; покрытие совмещенное деревянное, кровля асбестоцементная; в остальном те же конструкции, что и в типе 1. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 5

	Тип зданий
Территориаль	I	II	III
ные пояса	Объем зданий 7000 - 8000 куб. м
	а	б	в
1 2 3 4 5 6 7	17,3 18,2 19,9 20,8 21,6 34,1 34,6	15,9 16,7 18,3 19,1 19,9 28,6 31,8	11,5 12,1 13,2 13,8 14,4 20,7 23
8 9	36,3 46,7	33,4 42,9	24,2 31,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 5)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Полы	10 23 9	8 20 9	9 21 11
4 5	Перекрытие или покрытие Крыша	18 10	9 36	11 22
6 7 8 9	Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	7 1 16 6	6 2 13 6	9 2 19 7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРОВНИКИ ШЕСТИРЯДНЫЕ

Характеристика

Тип I. Здания с совмещенными железобетонными покрытиями. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с совмещенными деревянными покрытиями. Группа капитальности III.

Фундаменты ленточные; стены кирпичные или с частичным саманным заполнением; кровля рубероидная; кормушки железобетонные и ограждение стойл из газовых труб.

Предусмотрены центральное отопление от местной котельной, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 6

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий до 5000 куб. м
	а	б
1	11	10,2
2	11,6	10,7
3	12,7	11,7
4	1:3,2	12,2
5	13,8	12,7
6	19,8	18,3
7	22	20,3
8	23,1	21,3
9	29,7	27,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 6)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	8 16	12 18
3	Покрытие	37	28
4	Полы	11	12
5	Проемы	9	10
6	Отделочные работы	1	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	10
8	Прочие работы	8	9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРОВНИКИ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Характеристика

Тип I. Здания с панельными стенами из ячеистых бетонов; фундаменты столбчатые, железобетонные; покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы бетонные; кормушки бетонные и деревянные перегородки для групповых станков. Группа капитальности II.

Тип II. Здания со стенами из керамзитобетонных блоков и фундаменты ленточные; в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности II.

Тип III. Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные; перекрытие железобетонное; кровля асбестоцементная и полы бетонные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 7

	Тип зданий
	I	II	III
пояса	Объем зданий 6000 - 7000 куб. м
	а	б	в
1	13,8	13,3	10,1
2	14,4	13,9	10,6
3 4 5 6 7 8 9	15,9 16,5 17,2 24,8 27,6 28,9 37,2	15,3 16 16,6 23,9 26,5 27,9 35,9	11,6 12,1 12,6 18,1 20,2 21,2 27,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов е %

(к табл. 7)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1 2 3 4	Фундаменты Стены и перегородки Покрытие или перекрытие Крыша	10 24 39 -	16 19 40 -	9 19 30 13
5	Полы	7	6	8
6 7 8 9	Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	5 1 7 7	6 1 7 5	7 2 10 2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СКОТНЫЕ ДВОРЫ НА 200 ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНЫХ ПОРОД

Характеристика

Тип I. Стены - кирпичные столбы с саманным заполнением или стены саманные, кровля глинокамышовая. Группа капитальности V.

Тип II. То же, но с глиносоломенной кровлей. -Группа капитальности V.

Тип III. Стены бутовые, кровля глинокамышовая. Группа капитальности III.

Тип IV. Стены бутовые, кровля глиносоломенная. Группа капитальности III.

Здания без чердачного помещения (перекрытие совмещенное с кровлей); полы глинощебневые; фундаменты ленточные.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, кирпичные кормушки и баз .площадью 2200 кв. м.

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания в руб.

Таблица 8

	Тип зданий
	I	II	III	IV
Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	3000	4000	3000	4000
	а	б	в	г
1 2 3 4 5 6 7 8 9	9,2 9,7 10,6 11,1 11,6 16,6 18,5 19,4 24,9	7,1 7,4 8,1 8,5 8,8  2,7 14,1 14,8 19,1	9,7 10,2 11,1 11,6 12,1 17,4 19,3 20,3 26,1	7,3 7,6 8,4 8,7 9,2 13,2 14,6 15,4 19,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 8)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - б	в - г
1	Фундаменты	19	17
2	Стены и перегородки	18	24
3	Крыша и перекрытие	20	19
4	Полы	8	8
5 6	Проемы Отделочные работы	9 2	8 2
7	Вентиляция	2	2
8	Баз	12	11
9	Электроосвещение	2	2
10	Прочие работы	8	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДНЯКА И ТЕЛЯТ С РОДИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ К КОРОВНИКУ НА 100 КОРОВ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением. Группа капитальности II.

Тип II. Здания без чердачного помещения (перекрытие, совмещенное с кровлей). Группа капитальности II.

Здания кирпичные; бутовые фундаменты; железобетонные покрытия; черепичная или рубероидная кровля; асфальтовые полы; железобетонные кормушки; ограждение стойл из железобетона и металлических труб. Клетки для телят деревянные.

Учтены центральное отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 9

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий 3000-3200 куб. м
	а	б
1	18,5	16,6
2	19,4	17,5
3	21,3	19,2
4	22,2	20
5	23,1	20,8
6	33,3	29,9
7	37	33,3
8	38,8	34,9
9	49,9	44,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 9)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	9	10
2	Стены и перегородки	26	28
3	Полы	5	6
4	Перекрытие	18	26
5	Крыша	14
6	Проемы	7	8
7	Отделочные работы	1	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	13
9	Прочие работы	8.	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

МОЛОЧНЫЕ БЛОКИ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля асбестоцементная; полы бетонные, дощатые и керамические. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, производственное пароснабжение, горячее водоснабжение, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 10

Территориальные	Объем зданий 1100 куб. м
пояса	а
1	22,3
2	23,4
3	25,6
4	26,7
5	27,8
6	40,1
7	44,5
8	46,8
9	60
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 10)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	25
3	Перекрытие	10
4	Крыша	7
5	Полы	8
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	7
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	28
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

РОДИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением. Фундаменты ленточные бутовые и железобетонные башмаки; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля асбестоцементная; полы бетонные; клетки для телят и ограждения групповых станков деревянные и кормушки бетонные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания без чердачного помещения (совмещенное). Конструкции те же, но кровля рулонная. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 11

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий 5000 - 7500 куб. м
	а	б
1	13,6	13,9
2	14,3	14,5
3	15,6,	16
4	16,3	16,6
5	17,1	17,3
6	24,5	24,9
7	27,2	27,7
8	28,6	29,1
9	36,7	37,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	8 17	8 14
3	Покрытие или перекрытие	23	43
4	Крыша	11	-
5	Полы	8	6
6 7	Проемы Отделочные работы	7 2	5 1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	11
9	Пристройка для навозного транспортера	-	5
10	Прочие работы	10	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ТЕЛЯТНИКИ

Характеристика

Тип  I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасные деревянные; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип IV. Стены бревенчатые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Здания с деревянными перекрытиями, черепичной кровлей, дощатыми и глинобитными или кирпичными полами, печным отоплением и деревянными кормушками и клетками.

Учтены канализация и вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 12

	Тип зданий
Территориаль-	I	II	III	IV
ные пояса	Объем зданий в куб. м до
	1000	2000	1000	2000	1000	2000	1000	2000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2	17,9 18,8	16 16,8	16,5 17,3	14,4 15,1	16,7 17,6	14,7 15,5	16,6 17,5	14,5 15,3
3 4 5	20,6 21,5 22,3	18,4 19,2 20	18,9 19,7 20,6	16,5 17,2 18	19,2 20,1 20,9	16,9 17,6 18,4	19,2 20 20,8	16,7 17,5 18,1
6 7 8 9	32,2 35,8 37,5 48,3	28,7 31,9 33,5 43,1	29,7 32,9 34,6 44,4	25,9 28,7 30,2 38,8	30,1 33,4 35,1 45,1	26,5 29,4 30,9 39,7	29,9 33,3 34,9 44,9	26,1 29,1 30,5 39,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 12)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - б	в - г	д - е	ж - з
1	Фундаменты	12	10	11	9
2	Стены и перегородки	29	25	24	24
3	Полы	9	11	10	10
4	Перекрытие	10	10	11	11
5	Крыша	15	14	16	14
6 7	Проемы Отопление печное	9 3	12 3	9 3	12 4
8	Отделочные работы	1	1	2	1
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	5	5	5
10	Прочие работы	8	9	9	10
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ТЕЛЯТНИКИ

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением. Фундаменты ленточные и железобетонные башмаки; стены из керамзитобетонных панелей и кирпичные перекрытие железобетонное; кровля асбестоцементная и полы бетонные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания без чердачного помещения (совмещенное покрытие). Фундаменты ленточные и столбчатые; стены кирпичные; покрытие деревянное или камышитовое по железобетонным прогонам; кровля асбестоцементная и полы бетонные. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, деревянные клетки, ограждения и бетонные кормушки.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 13

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий 3000 - 7000 куб. м
	а	б
1	15,3	9,4
2	16	9,9
3	17,6	10,8
4	18,3	11,3
5	19,2	11,8
6	27,6	17
7	30,6	18,8
8	32,1	19,7
9	41,2	25,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 13)

	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	11 18	12 19
3	Покрытие или перекрытие	23	28
4	Крыша	10	-
5	Полы	9	8
6 7	Проемы Отделочные работы	7 2	8 2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	14
9	Прочие работы	6	9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА «ЕЛОЧКА»

Характеристика

Тип I. Здания с совмещенным железобетонным покрытием. Фундаменты ленточные и железобетонные башмаки; стены кирпичные; кровля рулонная; полы бетонные и дощатые и улучшенная отделка. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с совмещенным деревянным покрытием. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; кровля асбестоцементная; полы бетонные и дощатые. Группа капитальности III.

Тип., III. Здания с совмещенным деревянным покрытием по железобетонным прогонам. Остальные конструкции те же, что и в типе II. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 14

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояска	Объем зданий 700 - 1100 куб. м
	а	б	в
1	16,7	14,8	15,1
2	17,6	15,5	15,9
3	19,2	17	17,4
4	20,1	17,7	18,1
5	20,9	18,5	18,9
6	30,1	26,6	27,2
7	33,4	29,6	30,2
8	35,1	31,1	31,8
9	45,1	39,9	40,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 14)

№. п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	11	11	13
2 3	Стены и перегородки Покрытие	20 19	28 17	22 20
4	Крыша	-	-	-
5	Полы	6	5	5
6	Проемы	8	7	7
7	Отделочные работы	10	2	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22	25	26
9	Прочие работы	4	5	5
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СВИНАРНИКИ-МАТОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены бревенчатые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах. Группа капитальности V.

Тип IV. Стены., каркасные деревянные; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Здания с деревянными перекрытиями, черепичной кровлей, кирпичными и деревянными полами, деревянными кормушками и перегородками в станках и печным отоплением.

Учтены канализация и вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 15

	Тип зданий
Террито-	I	II	III	IV
риальные	Объем зданий в куб. м
пояса	1000	2000	более 2000	1000	2000	более 2000	1000	2000	более 2000	1000	2000	более 2000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1 2 3 4 5 6 7 8 9	17,6 18,4 20,2 21,1 21,9 31,6 35,1 36,9 47,4	16,3 17,1 18,7 19,6 20,4 29,3 32,6 34,2 44	14,2 14,9 16,3 17,1 17,7 25,5 28,4 29,8 38,3	15,9 16,6 18,2 19,1 19,8 28,9 31,8 33,3 42,8	14,6 15,4 16,8 17,6 18,3 26,3 29,2 30,7 39,5	12,9 13,6 14,9 15,5 16,2 23,3 25,9 27,1 34,9	15 15,8 17,3 18,1 18,8 27 30,1 31,6 40,6	14 14,7 16,1 16,8 17,6 25,3 28,1 29,5 37,9	12,2 12,8 14 14,6 15,2 21,9 24,4 25,6 32,9	15,1 15,9 17,4 18,1 18,9 27,2 30,2 31,8 40,8	13,6 14,3 15,6 16,3 17,1 24,5 27,2 28,6 36,7	11,8 12,3 13,5 14,1 14,7 21,2 23,5 24,7 31,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 15)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е	ж - и	к - л
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	14 30	11 28	14 27	11 26
3	Полы	7	9	9	9
4 5 6 7	Перекрытие Крыша Проемы Отопление печное	9 13 9 2	9 12 12 2	9 12 9 2	9 13 12 2
8	Отделочные работы	2	2	2	2
9 10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	5 9	6 9	7 9	7 9
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СВИНАРНИКИ-МАТОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Без чердачного помещения (совмещенное перекрытие с кровлей); фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Тип II. С чердачным помещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Здания кирпичные с железобетонными перекрытиями, асфальтовыми, цементными и деревянными полами, черепичной, или рулонной, или асбестоцементной кровлей, с кормушками и ограждениями станков.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 16

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий в куб. м до
	3000	6000	3000
	а	б	в
1 2 3 4 5 6 7 8	15 15,8 17,3 18,1 18,8 27 30,1 31,6	14,4 15,2 16,6 17,3 18,1 26 28,9 30,3	17,8 18,7 20,5 21,3 22,3 32,3 35,6 37,4
9	40,6	39	48
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 16)

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1 2 3 4 5 6 7	Фундаменты Стены и перегородки Полы Перекрытие Крыша Проемы Отделочные работы	9 24 11 29 - 9 1	11 15 7 43 - 5 1	8 25 10 21 12 8 1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	10	11
9	Прочие работы	5	8	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СВИНАРНИКИ-МАТОЧНИКИ ДЛЯ РЕПРОДУКТОРНЫХ ФЕРМ (С ПОРОСЯТАМИ-ОТЪЕМЫШАМИ)

Характеристика

Здания кирпичные без чердачного помещения (покрытие совмещенное), с ленточными фундаментами, железобетонным покрытием, рулонной кровлей, асфальтовыми и цементными полами, кормушками и ограждениями станков. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 17

Территориальные	Объем зданий до 6000 куб. м
пояса	а
1	15,5
2	16,2
3	17,8
4	18,6
5	19,3
6	27,8
7	30,9
8	32,4
9	41,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 17)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	17
3	Покрытие	34
4	Проемы	6
5	Полы	10
6	Отделочные работы	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
8	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СВИНАРНИКИ-ОТКОРМОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; кровля черепичная; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип П. Стены рубленые; кровля из щепы; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип III. Стены саманные- кровля глиносоломенная; фундаменты ленточные. Группа капитальности V.

Здания с деревянными перекрытиями, дощатыми и кирпичными полами, жердевым ограждением станков, деревянными или железобетонными (в кирпичном варианте) кормушками и печным отоплением.

Учтены вентиляции и канализация сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 18

Территориаль	Тип зданий объемом до 1000 м3
ные пояса	1	II	III
	а	б	в
1	18	17,3	16,1
2	18,9	18,1	17
3	20,7	19,9	18,6
4	21,6	20,7	19,3
5	22,5	21,7	20,2
6	32,3	31,2	29,1
7	36	34,6	32,3
8	37,7	36,4	33,9
9	48,6	46,7	43,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 18)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	12	10	14
2	Стены	35	27	23
3	Полы	9	11	13
4	Перекрытие	7	8	9
5	Крыша	11	11	10
6	Проемы	6	11	9
7	Отопление печное	1	1	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	16	15
9	Отделочные работы	2	1	1
10	Прочие работы	5	4	5
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СВИНАРНИКИ-ОТКОРМОЧНИКИ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные с кирпичным сводом; дощатые и кирпичные- полы; печное отопление и деревянное ограждение станков. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 зданий в руб.

Таблица 19

Территориальные	Объем зданий 1200 куб. м
пояса	а
1	18,8
2	19,7
3	21,7
4	22,6
5	23,5
6	33,9
7	37,6
8	39,5
9	51
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 19)

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	14
2	Стены, своды и перегородки	49
3	Полы	6
4	Проемы	5
5	Отопление печное	1
6	Отделочные работы	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17
8	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СВИНАРНИКИ-ОТКОРМОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными стенами и железобетонным покрытием (совмещенное); кровля рулонная; фундаменты ленточные; полы асфальтовые и цементные (здание не отапливается). Группа капитальности II.

Тип II. Здания со стенами из керамзитобетонных блоков и железобетонным покрытием (совмещенное); остальные конструкции те же, что в типе I. Группа капитальности II.

Тип III. Здания с кирпичными стенами и деревянным покрытием (совмещенное); кровля асбестоцементная; фундаменты ленточные; полы асфальтовые и цементные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, вентиляция, производственное оборудование и электроосвещение. Центральное отопление предусмотрено только для здания типа II и III.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 20

	Тип зданий
	I	II	III
Территориаль	Объем зданий в м3
ные пояса	3000	5000	6500
	а	б	в
1 2 3 4 5 6 7 8 9	12,1 12,7 13,9 14,5 15,1 21,8 24,2 25,4 32,7	13,8 14,4 15,9 16,5 17,2 24,8 27,6 28,9 37,2	9,9 10,4 11,4 11,9 12,4 17,8 19,8 20,8 26,8
Удельные .веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 20)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	9	16	9
2	Сены и перегородки	16	17	17
3	Покрытие	43	41	36
4	Полы	12	7	6
5	Проемы	8	6	11
6	Отделочные работы	2	1	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	8	9
8	Прочие работы	7	4	10
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ПОСТРОЙКИ ЛАГЕРНЫЕ СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Характеристика

Тип. 1. Навесы для подсобных маток с выгульными двориками.

Каркас из бревенчатых стоек, врытых в землю, обшит досками с четырех сторон; ограждение двориков и перегородки из жердей; кровля глиносоломенная; полы дощатые. Группа капитальности V.

Тип II. Навесы для остального стада.

То же, обшитые досками и горбылем с трех сторон, полы землебитные. Группа капитальности V.

Тип III. Столовые-навесы.

То же, панели и фронтоны торцовых стен, обшитые досками; Кровля из щепы; полы дощатые. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 21

	Тип зданий
Территориаль-	I	II	III
ные пояса	Объем зданий в куб. м до
	450	300 - 450	40 - 100
	а	б	в
1	8,1	3,95	6,3
2	8,6	4,17	6,6
3	9,4	4,54	7,2
4	9,7	4,74	7,6
5	10,2	4,94	7,9
6	14,7	7,1	11,3
7	16,3	7,9	12,6
8	17,1	8,3	13,3
9	22	10,7	17,1


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ОВЧАРНИ И КОШАРЫ

Характеристика

Тип I. Стены саманные. Группа капитальности V.

Тип II. Стены кирпичные, облегченные. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные, сплошные. Группа капитальности III.

Здания с ленточными фундаментами, асбестоцементной, глиносоломенной или глинокамышовой кровлей и грунтовыми полами.

Учтены вентиляция, сельскохозяйственного типа, производственное оборудование и электроосвещение.

А. ЗДАНИЯ БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЙ

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 22

	Тип зданий
	I	II	III
Территориаль	Объем зданий в куб. м
ные пояса	до 1000	до 3000	до 4000	более 4000	до 1000	до 3000	до 4000	более 4000	до 1000	до 3000	до 4000	более 4000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1 2 3 4 5 6 7 8 9	8 8,4 9,2 9,6 10 14,4 16 16,8 21,6	5,7 6 6,6 7 7,1 10,2 11,4 12 15,5	4,45 4,68 5,12 5,38 5,54 8 8,9 9,3 12	4,12 4,32 4,74 4,94 5,12 7,4 8,2 8,7 11,1	8,7 9,2 10 10,5 11 15,7 17,5 18,3 23,6	6,3 6,6 7,2 7,6 7,9 11,3 12,6 13,3 17,1	4,96 5,2 5,7 5,96 6,2 8,9 9,9 10,4 13,4	4,7 4,94 5,4 5,6 5,9 8,5 9,4 9,9 12,7	9,2 9,7 10,7 11,1 11,6 16,6 18,5 19,4 24,9	6,7 7,1 7,7 8,1 8,4 12,1 13,4 14,1 18,1	5,3 5,5 6 6,4 6,6 9,5 10,6 11,1 14,3	4,87 5,12 5,62 5,88 6,1 8,7 9,7 10,2 13,2
Примечание. Стоимость 1 куб. м база - навеса для овец принимать по таблице 22 тип I.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 22)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Таблица 22
1	Фундаменты	16
2	Стены	28
3	Крыша	33
4	Перекрытие	-
5	Полы	3
6	Проемы	7
7	Отопление печное (очаги)	1
8	Отделочные работы	2
9 10	Вентиляция и электроосвещение Прочие работы	1 9
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ОВЧАРНИ И КОШАРЫ

Характеристика

Тип I. Стены саманные. Группа капитальности V.

Тип II. Стены кирпичные, облегченные. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные, сплошные. Группа капитальности III.

Здания с ленточными фундаментами, асбестоцементной, глиносоломенной или глинокамышовой кровлей и грунтовыми полами.

Учтены вентиляция, сельскохозяйственного типа, производственное оборудование и электроосвещение.

Б. ЗДАНИЯ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 23

	Тип зданий
Территориаль-	I	II	III
ные пояса	Объем зданий 4000 - 5000 куб. м
	а	б	в
1 2 3 4 5 6 7 8 9	8 8,4 9,2 9,6 10 14,4 16 16,8 21,6	9 9,4 10,3 10,8 11,3 16,2 18 18,9 24,3	9,6 10,1 11 11,5 12 17,2 19,2 20,1 25,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 23)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Таблица 23
1	Фундаменты	16
2	Стены	24
3	Крыша	28
4	Перекрытие	12
5	Полы	2
6	Проемы	8
7	Отопление печное (очаги)	1
8	Отделочные работы	2
9 10	Вентиляция и электроосвещение Прочие работы	1 6
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОНЮШНИ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; кровля черепичная. Группа капитальности III.

Тип II. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты ленточные; кровля глиносоломенная. Группа капитальности V.

Тип III. Стены бревенчатые с деревянным каркасом; фундаменты столбовые; кровля драночная. Группа капитальности V.

Здания с деревянными перекрытиями и глинобитными полами.

Учтены печное отопление, вентиляция, производственное оборудование и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, в руб.

Таблица 24

	Тип зданий
Территориаль-	I	II	III
ные пояса	Объем зданий в куб. м
	1900	1900	1700
	а	б	в
1 2	13,5 14,2	10,8 11,3	10,6 11,1
3	15,5	12,4	12,2
4	16,2	13	12,7
5	16,9	13,5	13,3
6	24,4	19,5	19,1
7 8	27 28,4	21,7 22,8	21,2 22,3
9	36,5	29,2	28,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 24)

№, п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б - в
1 2 3 4	Фундаменты Стены и перегородки стойл Крыша Перекрытие	15 41 12 10	12 32 13 14
5	Полы	4	5
6	Проемы	9	12
7	Отопление печное	1	1
8	Отделочные работы	2	4
9	Вентиляция и электроосвещение	3	3
10	Прочие работы	3	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОНЮШНИ

Характеристика

Тип I. Фундаменты ленточные; стены .из сырцового кирпича; кровля асбестоцементная, совмещенная с перекрытием; полы глинобитные. Группа капитальности V.

Тип II. Фундаменты ленточные; стены глинобитные; кровля асбестоцементная с перекрытием; полы глинобитные. Группа капитальности V.

Тип III. Фундаменты ленточные; стены глинобитные; кровля совмещенная с перекрытием местного типа; полы глинобитные. Группа капитальности V.

Учтены печное отопление, водопровод, электроосвещение и встроенное оборудование.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в. руб.

Таблица 25

	Тип здания
Территориаль	I	II	III	I	II	III	I	II	III
ные пояса	Объем зданий в куб. м до
	600	1300	2300
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	9,1	8	7,7	8,8	7,7	7,5	8,2	7,3	7,1
2	9,5	8,4	8,1	9,2	8,1	7,8	8,7	7,6	7,4
3	10,4	9,2	8,9	10,2	8,9	8,6	9,5	8,4	8,1
4	10,9	9,6	9,2	10,6	9,2	9	9,9	8,7	8,5
5	11,3	10	9,7	11	9,7	9,3	10,3	9,2	8,8
6 7	16,3 18,1	14,4 16	13,9 15,5	15,9 17,6	13,9 15,5	13,4 15	14,8 16,5	13,2 14,6	12,7 14,1
8	19,1	16,8	16,2	18,6	16,2	15,7	17,3	10,4	14,8
9	24,5	21,6	20,8	23,9	20,8	20,2	22,3	19,7	19,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %'

(к табл. 25)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а, г, ж	б, д. з	в, б, и
1	Фундаменты	11	7	12
2	Стены	38	21	25
3	Покрытие	17	23	22
4	Полы	2	9	4
5	Проемы	12	15	12
6	Печное отопление	-	1	2
7	Отделочные работы	10	12	7
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	4	5
9	Прочие работы	5	8	11
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОНЮШНИ

Характеристика

Фундаменты деревянные; стены деревянные брусчатые рубленые и каркасные; столбы деревянные; перекрытия деревянные, кровли рулонные и деревянные; полы дощатые и глинобитные. Группа капитальности IV.

Предусмотрены отопление, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 26

Территориальные пояса	Объем зданий до 2000 м
1	10,8
2	11,3
3	12,4
4	13
5	13,5
6	19,5
7	21,7
8	22,8
9	29,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 26)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	32
3	Перекрытия	14
4	Кровля	13
5	Полы	5
6	Проемы	12
7	Отделочные работы	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4
9	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОНЮШНИ И САРАИ ДЛЯ ФУРАЖА

Характеристика

Деревянные каркасные в забирку из пластин (графа а), группа капитальности V и рубленые из бревен (графа б), группа капитальности IV; перекрытие чердачное отепленное (графа б); полы дощатые на лагах из пластин крыша по стропилам из бревен; кровля тесовая с обрешеткой.

Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 27

	Сараи	Конюшни
Территориаль-	Объем зданий в куб. м до
ные пояса	500	500
	а	б
1	9,3	14,9
2	9,8	15,6
3	10,8	17,1
4	11,2	17,8
5	11,7	18,6
6	16,8	26,8
7	18,6	29,7
8	19,6	31,2
9	25,2	40,2
Удельные весу отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 27)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены	23 32	3 43
3	Перекрытия	-	5
4		26	6
5	Полы	7	10
6	Проемы	6	12
7	Отделочные работы	-	3
8	Электроосвещение	2	2
9	Прочие работы	4	16
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

УТЯТНИКИ И ГУСЯТНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены - кирпичные столбы с заполнением бревнами; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип II. Стены - кирпичные столбы с заполнением саманом; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип III. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Здания с асбестоцементной кровлей, деревянными перекрытиями; глинощебневыми полами и электроосвещением.

Восстановительная стоимость 1 м3- здания в руб.

Таблица 28

	Утятники	Гусятники
	Тип зданий
Территориаль	I	II	III	I	II	III
ные пояса	Объем зданий в куб. м до
	1200	1300	1300	1000	1100	1100
	а	б	в	г	д	е
1	13,5	12	13,7	14,4	13,6	14,7
2	14,2	12,6	14,4	15,2	14,3	15,5
3 4 5	15,5 16,2 16,9	13,8 14,4 15	15,7 16,5 17,1	16,6 17,3 18,1	15,6 16,3 17,1	16,9 17,6 18,4
6 7	24,4 27	21,6 24	24,6 27,4	26 28,9	24,5 27,2	26,5 29,4
8	28,4	25,2	28,7	30,3	28,6	30,9
9	36,5	32,4	37	39	36,7	39,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 28)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а, б, г, д	з, е
1	Фундаменты	17	16
2	Стены	24	30
3	Крыша	21	18
4	Перекрытие	8	7
5	Полы	11	10
6	Проемы	15	16
7	Отопление печное	1	1
8	Отделочные работы	2	1
9	Электроосвещение	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ГУСЯТНИКИ-МАТОЧНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены камышитовые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Здания с деревянными покрытиями (совмещенные), с асбестоцементной кровлей, с глинобитными и цементными полами и производственным оборудованием.

Учтены отопление печное, вентиляция, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 29

	Тип зданий
Территориаль	I	II	III
ные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
	а	б	в
1	9,6	8,2	8,8
2	10,1	8,7	9,2
3	11	9,5	10,2
4	11,5	9,9	10,6
5.	12	10,3	11
6	17,2	14,8	15,9
7	19,2	16,5	17,6
8	20,1	17,3	18,6
9	25,9	22,3	23,9
Удельные веса отдельных конструктивных моментов в %

(к табл. 29)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Покрытия	23 27 23	22 18 27	25 20 25
4 5	Проемы Полы	7 6	9 8	8 7
6	Отделочные работы	3	4	3
7 8	Внутренние санитарно-технические устройства Прочие работы	6 5	6 6	6 6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ЦЫПЛЯТНИКИ

Характеристика

Тип I. Здания с боровным отоплением. Группа капитальности III.

Тип II. Здания с центральным отоплением. Группа капитальности III.

Стены кирпичные или кирпичные столбы с заборкой бревнами; кровля асбестоцементная, глиносоломенная или глинокамышовая; перекрытия деревянные; полы дощатые; фундаменты ленточные.

Учтены производственное оборудование, центральное или боровное отопление, солярий и электроосвещение.

Восстановительная стоимость. 1 м3 здания в руб.

Таблица 30

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий 1300 - 1400 куб. м
	а	б
1	18,1	20,7
2	19,1	21,7
3	20,8	23,8
4	21,8	24,8
5	22,7	25,9
6	32,7	37,2
7	36,3	41,3
8	38,1	43,4
9	49	55,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 30)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены	11 19	9 15
3	Крыша	12	10
4	Перекрытие	6	6
5	Полы	11	12
6	Проемы	10	9
7	Отопление печное	8	-
8	Отделочные работы	1	1
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1	20
10	Солярий	12	11
11	Прочие работы	9	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ПТИЧНИКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными столбами с заполнением кирпичной кладкой; фундаменты ленточные; . покрытие совмещенное деревянное; кровля асбестоцементная; полы грунтовые, глинобитные и цементные. Группа капитальности III.

Тип II. Здания из керамзитобетонных блоков или кирпичные; фундаменты ленточные и железобетонные башмаки; покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы грунтовые, цементные и дощатые. Группа капитальности II.

Тип III. Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные; покрытие деревянное (совмещенное); кровля асбестоцементная; полы грунтовые, цементные и дощатые. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 31

	Тип зданий
Территориаль	I	II	III
ные пояса	Объем здания в куб. м до
	5000	7000	3000
	а	б	в
1	7,6	13,7	11,4
2	8,1	14,4	12
3	8,8	15,7	13,1
4	9,2	16,5	13,7
5	9,6	17,1	14,3
6	13,8	24,6	20,6
7	15,3	27.4	22,8
8	16	28,7	24
9	20,7	37	30,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 31)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	13	12	11
2	Стены и перегородки	13	13	26
3 4	Покрытие Проемы	28 9	40 6	26 2
5	Полы	5	6	6
6	Отделочные работы	5	1	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	20	24
8	Прочие работы	2	2	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КУРЯТНИКИ И ИНДЮШАТНИКИ

Характеристика

Тип I. Стены - кирпичные столбы с заполнением бревнами; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип II Стены - кирпичные столбы с заполнением саманом или шлакобетонными камнями; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип III. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Здания с асбестоцементной кровлей, перекрытие деревянное, полы дощатые.

Учтены производственное оборудование, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 32

	Тип зданий
Террито	1	II	III
риальные пояса	Объем зданий 1600 куб. м
	а	б	в
1	14,7	13,8	17,5
2	15,5	14,4	18,3
3	16,9	15,9	20,1
4	17,6	16,5	21
5	18,4	17,2	21,8
6	26,5	24,8	31,4
7	29,4	27,6	34,9
8	30,9	28,9	36,7
9	39,7	37,2	47,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 32)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - в
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	18
3	Крыша	20
4	Перекрытия	11
5	Полы	7
6	Проемы	15
7	Отделочные работы	3
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
9	Прочие работы	9
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ПТИЧНИКИ И АККЛИМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ КУР

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными стенами и железобетонными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы цементные, асфальтовые и дощатые. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с кирпичными стенами -и деревянными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля асбестоцементная (совмещенная); полы цементные и асфальтовые. Группа капитальности III.

Тип III. Здания со стенами из керамзитобетонных блоков в железобетонном каркасе; фундаменты ленточные; покрытие железобетонное; кровля совмещенная рулонная; полы грунтовые, бетонные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение и горячее водоснабжение для I и II типов зданий.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 33

	Тип зданий
Территориаль-	I	II	III
ные пояса	Объем зданий в м3 до
	5000-6000	5000-6500	5000
	а	б	в
1	12,6	9,2	12,4
2	13,3	9,6	13
3	14,5	10,5	14,3
4	15,1	11	15
5	15,8	11,4	15,5
6	22,7	16,5	22,3
7	25,2	18.3	24,9
8	26,5	19,2	26,1
9	34	24,7	33,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 33)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	14	10	17
2	Стены и перегородки	17	19	18
3	Покрытия или перекрытия	36	31	39
4	Проемы	3	6	7
5	Полы	5	6	1
6	Отделочные работы	1	1	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	18	15
8	Солярий	4	5	-
9	Прочие работы	6	4	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ПТИЧНИКИ С ВОЛЬЕРНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Характеристика

Тип I. Стены каркасные, деревянные с заполнением деревянными щитами; фундаменты ленточные; кровля асбестоцементная; полы деревянные. Группа капитальности V.

Тип II. Стены каркасные- из сборного железобетона с заполнением деревянными щитами; фундаменты ленточные; кровля асбестоцементная; полы деревянные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, производственное оборудование и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 34

	Тип зданий
Территориаль	I	II	I	II	I	II
ные пояса	Объем зданий в куб. м
	800	1600	2400
	а	б	в	г	д	е
1 2	10,4 10,9	11,4 12	10,2 10,7	11 11,6	10 10,5	10,8 11,3
3 4 5	12 12,5 13	13,1 13,7 14,3	11,7 12,2 12,7	12,7 13,2 13,8	11,5 12 12,5	12,3 12,9 13,4
6	18,7	20,6	18,3	19,8	18	19,3
7 8 9	20,8 21,8 28,1	22,8 24 30,8	20,3 21,3 27,5	22 23,1 29,7	20 20,9 27	21,5 22,6 29,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 34)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а, в, д	б, г, е
1	Фундаменты	6	6
2	Стены и перегородки	13	18
3	Покрытие	10	12
4	Полы	17	16
5 6	Проемы Отделочные работы	20 11	18 10
7 8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы и встроенное оборудование	4 19	3 17
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

БРУДЕРГАУЗЫ ДЛЯ ГУСЯТ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены камышитовые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности. V.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Здания с деревянными покрытиями (совмещенные), с асбестоцементной кровлей, с глинобитными и цементными полами и производственным оборудованием.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость куб. м здания в руб.

Таблица 35

	Тип зданий
Территориаль	I	II	III
ные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
	а	б	в
1	10,8	9,5	9,9
2	11,3	10	10,4
3	12,4	10,8	11,4
4	13	11,4	11,9
5	13,5	11,8	12,4
6	19,5	17,1	17,8
7	21,7	19	19,8
8	22,8	19,9	20,8
9	29,2	25,6	26,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 35)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	19	17	20
2	Стены и перегородки	21	14.	14
3	Покрытия или перекрытия	19	22	21
4	Проемы	8	10	9
5	Полы	5	6	6
6	Отделочные работы	3	3	3
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22	25	24
8	Прочие работы	3	3	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ПТИЧНИКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ УТЯТ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; покрытие железобетонное совмещенное, утепленное камышитовыми щитами; кровля из волнистых асбестоцементных листов; полы асфальтовые и цементные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены камышитовые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые; покрытие деревянное совмещенное; в остальном те же конструкции, как в типе I. Группа капитальности V.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 36

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий 4000 - 4500 куб. м
	а	б
1	11,3	9,6
2	11,9	10
3	13	11
4	13,6	11,5
5	14,2	12
6	20,4	17,2
7	22,7	19,2
8	23,9	20,1
9	30,7	25,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 36)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	12	16
2	Стены и перегородки	20	9
3	Покрытия или перекрытия	20	24
4	Проемы	9	9
5	Полы	12	14
6	Отделочные работы	4	4
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	18
8	Оборудование котельной	5	5
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ЦЕХИ БАТАРЕЙНЫЕ ДЛЯ КЛЕТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУР-НЕСУШЕК

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, деревянным перекрытием, асфальтовыми полами. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 37

Территориальные	Объем зданий 2100 куб. м
пояса	а
1	13,6
2	14,3
3	15,6
4	16,3
5	17,1
6	24,5
7	27,2
8	28,6
9	29,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 37)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	26
3	Крыша	9
4	Перекрытие	11
5	Полы	8
6 7	Проемы Отделочные работы	10 6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

БАТАРЕЙНЫЕ ЦЕХИ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными стенами и совмещенными железобетонными покрытиями; фундаменты .ленточные; полы цементные; кровля рулонная. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с кирпичными стенами и совмещенными деревянными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля асбестоцементная; полы цементные. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 38

	Тип здания
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий в м3 до
	6000	7000
	а	б
1	12,5	8,6
2	13,1	9
3	14,4	9,8
4	15	10,3
5	15,6	10,8
6	22,5	15,5
7	25	17,1
8	26,5	18
9	33,8	23,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 38)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	11	12
2	Стены и перегородки	20	29
3	Покрытия и перекрытия	37	26
4	Проемы	5	4
5	Полы	7	8
6	Отделочные работы	2	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	14
8	Прочие работы	4	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

БАТАРЕЙНЫЕ ЦЕХИ НА 26-30 ТЫС. ИНДЮШАТ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные и столбовые; покрытие деревянное, совмещенное с кровлей; кровля асбестоцементная; полы асфальтовые, цементные и дощатые. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 39

Территориальные	Объем зданий до 4000 куб. м
пояса	а
1	12,4
2	13
3	14,3
4	15
5	15,5
6	22,3
7	24,9
8	26,1
9	33,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 39)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	27
3	Покрытия	21
4	Проемы	9
5	Полы	8
6	Отделочные работы	4
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20
8	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ДОМИКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПТИЦ

Характеристика

Домики деревянные, на полозьях, с обшивкой стен досками, тесовой кровлей, дощатыми полами. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость на 1 кв. м полезной площади в руб.

Таблица 40

Территориальные пояса	Площадь до 10 кв. м	Территориальные пояса	Площадь до 10 кв. м
1	22,6	6	40,7
2	23,7	7	45,2
3	26	8	47,5
4	27,1	9	61
5	28,2


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ИНКУБАТОРИЙ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, деревянным перекрытием, полами частично деревянными, частично цементными. Группа капитальности III.

Учтены печное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 41

Территориальные	Объем зданий до 500 куб. м
пояса	а
1	18,6
2	19,5
3	21,3
4	22,3
5	23,2
6	33,4
7	37,1
8	39
9	50,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 41)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	13
2	Стены и перегородки	37
3	Крыша	5
4	Перекрытия	9
5	Полы	6
6	Проемы	8
7	Отопление печное	3
8	Отделочные работы	6
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
10	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ИНКУБАТОРИИ

Характеристика

Здания с совмещенными железобетонными покрытиями. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; кровля рулонная; полы цементные и из керамических плит. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 42

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	4500	5500	.7000
	а	б	в
1	15,1	14	13,7
2	15,9	14,7	14,4
3	17,4	16,1	15,7
4	18,1	16,8	16,5
5	18,9	17,6	17,1
6	27,2	25,3	24,6
7	30,2	28,1	27,4
8	31,8	29,5	28,7
9	40,8	37,9	36,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 42)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - в
1	Фундаменты	13
2	Стены и перегородки	18
3	Покрытия	29
4	Проемы	5
5	Полы	9
6	Отделочные работы	6
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18
8	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КЛЕТКИ ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

Характеристика

Клетки для нутрий. Труппа капитальности III.

Тип I. Клетка состоит из домика, выгульной площадки и бассейна, который соединен с каналом для пропуска воды. В канале и бассейне полы беконные по глиняной подготовке. В выгульной площадке, и домике полы бетонные по щебеночной подготовке. Стены домика и ограждений бетонные. Крыша домика дощатая.

Тип II. То же, но стенки ограждения клетки из оцинкованной сетки.

Клетки для норок. Группа капитальности V.

Тип I. Клетка металлическая, одинарная, для основного стада, с домиком.

Тип II. То же, спаренная с двумя домиками.

Тип III. То же, для молодняка, спаренная с одним домиком на два отделения.

Тип IV. Клетка деревянная, одинарная, для основного стада, с одним домиком. Каркас указанных клеток металлический или деревянный, обтянутый оцинкованной сеткой. Домики и гнездо из досок. Основание под клетки устраивается из дерева в виде стеллажей.

Клетки для кроликов. Группа капитальности V.

Тип I. Клетка состоит из четырех отделений. Каркас из дерева, обшитый досками. Полы и кровля дощатые. Дверки деревянные и из металлической сетки в обвязке. Клетка стационарная. Основание под клетку из дерева - стулья, вкопанные в землю, и обвязки по ним.

Тип II. Вольера и домик для молодняка. Вольера состоит из металлического каркаса, обтянутого металлической сеткой. Домик устанавливается на металлический каркас вольеры. Вольера с домиком устанавливается на деревянном основании, состоящем из стульев и продольных обвязок.

Клетки для лисиц и песцов. Группа капитальности V. Клетка состоит из четырех секций. В составе клетки предусматривается домик с гнездом. Клетка, домик и гнездо деревянные. Передняя стенка с дверками, боковая левая стенка и пол обтягиваются металлической сеткой. Задняя, боковая правая стенка и кровля дощатые.

Тип I. Клетка с домиком.

Тип II. Клетка без домика.

Восстановительная стоимость клетки, вольеры с домиком, домика с гнездом в руб.

Таблица 43

	Клетки для нутрий	Клетки для норок	Клетки для кроликов	Клетки для лисиц и песцов
Территориаль-	Тип клеток
ные пояса	I	II	I	II	III	IV	I	II	I	II
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2 3 4 5 6 7 8 9	54,6 57,1 63 66 68 98 109 115 148	51,2 53,8 58,8 61 64 92 102 108 139	30,2 31,8 34,8 36,3 37,8 54,6 60 64 81	49,5 52,1 57,1 59,6 62 89 99 104 134	31,1 32,7 35,8 37,3 38,9 56,3 62 66 84	31,9 33,5 36,7 38,3 39,9 57,1 64 67 87	111 117 128 133 139 200 222 233 299	52,9 55,4 60 64 66 95 106 111 143	124 130 143 150 155 223 249 261 336	26 27,4 30 31,2 32,6 47 52,1 54,6 71


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

САРАИ С КЛЕТКАМИ ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

Характеристика

Тип I. Сараи с клетками и домиками для соболей. В состав сарая для соболей входят клетки, которые располагаются симметрично по обе стороны центрального прохода (коридора). Над проходом устраивается шатровая крыша.

Сарай вместе с клетками представляет собой каркасную конструкцию из дерева.

Клетки и каркас сарая обтянуты металлической сеткой.

Кровля тесовая по обрешетке из пластин, уложенных на стропила из брусьев.

Для самок и самцов предусмотрен переносной домик из досок. Домик для самок имеет гнездо. Домики устанавливаются под шатровой крышей сарая в торцовой части клеток.

Тип II. Сараи для основного стада и молодняка лисиц или песцов. Сарай с каркасными стенами из деревянных стоек с вертикальной обшивкой досками; стропила из круглого леса; кровля из кровельной стружки или из асбестоцементных листов; пол дощатый по балкам, уложенным по прогонам.

В состав сарая входят клетки и вольеры.

Каркас вольеры из дерева, обтянутый металлической сеткой. В клетки устанавливаются гнезда. Гнезда сострят из каркаса, обшитого досками. В здании предусматривается электроосвещение.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость на 1 клетку в руб.

Таблица 44

Территориальные пояса	Тип I	Тип II
1	117	55,4
2	123	58
3	134	64
4	140	66
5	146	70
6	210	100
7	234	111
8	245	117
9	315	150


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ШЕДЫ ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ С КЛЕТКАМИ

Характеристика

1. Шеды каркасной конструкции из дерева, с клетками и домиками для норок, соболей, лисиц и песцов. Группа капитальности V.

Фундаменты столбовые; стены каркасные с обшивкой торцов досками; кровля асбестоцементная по обрешетке деревянных стропил; полы асфальтовые.

Клетки и домики расположены симметрично по обе. стороны центрального прохода. Над ними размещены стропила с кровлей.

Клетки и домики из деревянного каркаса, обтянутого оцинкованной сеткой, с металлическим креплением между стоек каркаса стен.

Домики для самок имеют гнезда.

В обшитых досками торцах шеда имеются двери, затянутые сеткой.

Шеды имеют в плане между осей размеры: 2,0х60 и 2,0х90 м.

2. Шеды каркасной конструкции из сборного железобетона, с клетками и домиками для норок, соболей, лисиц и песцов. Группа капитальности III.

Фундаменты - железобетонные башмаки; стены каркасные из сборных железобетонных элементов с обшивкой торцов асбестоцементными листами; кровля асбестоцементная; полы асфальтовые.

В остальном конструкции клеток и домиков, их расположение и другие элементы шеда те же, что и в п. 1.

Учтено водоснабжение с установкой автопоилок.

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания в руб.

Таблица 45

	Основные конструкции шеда
Территори-	деревянные	железобетонные
альные	Наименование ферм
пояса	норковые	соболи- ные ос- новного стада	соболи- ные для содержа- ния мо- лодняка	лисовые	песцовые	норковые	соболи- ные ос- новного стада	соболи- ные для содержа- ния мо- лодняка	лисовые	песцовые
	Объем шедов в м3 до
	350 - 500	500	350	350-500	350 - 500	300 - 450	450	300	300 - 450	300 - 450
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2 3 4	14,4 15,2 16,6 17,3	13,4 14 15,4 16	14,6 15,4 16,8 17,6	12,4 13 14,3 15	13,2 13,9 15,2 15,8	16,7 17,6 19,2 20,1	15,3 16 17,6 18,3	16,9 17,7 19,4 20,2	14,4 15,1 16,5 17,2	15,2 16 17,5 18,2
5 6 7 8 9	18 26 28,9 30,3 39	16,7 24 26,7 28,1 36	18,3 26,3 29,2 30,7 39,5	15,5 22,3 24,9 26,1 23,6	16,5 23,8 26,4 27,7 35,6	20,9 30,1 33,4 35,1 45,3	19,2 27,6 30,6 32,1 41,2	21,1 30,4 33,8 35,4 45,4	18 25,9 28,7 30,2 38,8	19 27,4 30,4 32 41,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 45)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - д	е - к
1 2	Фундаменты Стены	6 7	3 8
3 4 5 6	Полы Крыша Санитарно-технические работы Клетки	7 16 17 41	7 16 17 43
7	Разные работы	6	6
	Итого	100	100
Примечание. Для приподнятого пола в шедах добавлять на 1 м3 шеда: из деревянных элементов - 0,56 руб.; из железобетонных элементов - 0,49 руб.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ВЫШКА С ТЕПЛУШКОЙ (СТОРОЖЕВАЯ)

Характеристика

Фундаменты столбовые из бутового камня с забиркой из пластин; стены рубленые из бревен; кровля драночная; полы дощатые; перекрытие деревянное; отопление печное. Группа капитальности IV, Предусмотрено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 46

Территориальные	Объем зданий до 105 куб. м
пояса	а
1	25,1
2	26,4
3	28,9
4	30,2
5	31,4
6	45,3
7	50,4
8	52,9
9	68
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 46)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	14
2	Стены	44
3	Крыша	9
4	Перекрытия	8
5	Полы	9
6	Проемы	6
7	Печи	6
8	Отделочные работы	2
9	Прочие работы и электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

АМБУЛАТОРИИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены бревенчатые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Кровля асбестоцементная; перекрытия деревянные; полы асфальтовые и дощатые; печное, отопление.

Учтены водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 47

	Типы зданий
Территориаль	I	II	III
ные пояса	Объем зданий до 400 куб. м
	а	б	в
1	23	20,6	18,8
2	24,2	21,6	19,7
3	26,5	23,7	21,7
4	27,6	24,7	22,6
5	28,8	25,7	23,5
6	41,4	37	33,9
7	46,2	41,2	37,6
8	48,7	42,8	39,5
9	62	55,4	50,4
Удельные песо отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 47)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б, в
1 2	Фундаменты Стены	17 35	8 31
3	Крыша	5	7
4	Перекрытие	7	12
5	Полы	6	6
6	Проемы	9	10
7	Отопление печное	4	5
8	Отделочные работы	7	9
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	11
10	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ЛЕЧЕБНИЦЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ

Характеристика

1. Участковая ветеринарная лечебница (два здания). Группа капитальности III.

Лечебница. Здания с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями; фундаменты ленточные; кровля черепичная; полы асфальтовые, дощатые и керамические. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Изолятор. Конструкции и сантехнические устройства те же, что и в лечебнице.

2. Районная ветеринарная лечебница (четыре здания). Группа капитальности II.

Лечебница. Здания с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями (совмещенное с кровлей); фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы дощатые, цементные, асфальтовые и керамические. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, оборудование встроенной котельной и электроосвещение.

Пункт искусственного осеменения. Конструкции здания те же, что и в лечебнице. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Незаразный стационар. Конструкции здания те же, что и в лечебнице. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Изолятор. Конструкции здания те же, что и в лечебнице, кроме полов, полы дощатые. Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 48

	Участковая лечебница (2 здания)	Районная лечебница (4 здания)
Территориаль- ные пояса	лечебница	изолятор	лечебница	пункт осеменения	незаразный стационар	изолятор
	Объем зданий в м3 до
	1000	350	2000	600	600	400
	а	б	в	г	д	е
1	22,7	18	23,5	29,1	23,3	25,9
2	23,9	18,9	24,7	30,6	24,4	27,1
3	26	20,7	27	33,5	26,8	29,7
4	27,2	21,6	28,2	34,9	27,9	31,1
5	28,4	22,5	29,4	36,5	29,1	32,3
6	40,8	32,3	42	52	42	46,5
7	45,3	36	47	58	46,2	52,1
8	47,9	37,7	50	61	48,8	54,6
9	61	48,7	64	79	63	70
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 48)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	13	15	14	10	10	16
2	Стены, перегородки	27	39	16	24	25	31
а	Покрытия или перекрытия	9	7	24	28	33	23
4	Крыша	10	12	-	-	-	-
5	Проемы	10	7	7	8	7	7
6		8	5	6	8	8	6
7	Отделочные работы	8	1	6	8	5	3
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	10	21	12	10	13
9	Прочие работы	3	4	6	2	2	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ОБМЫВОЧНЫЕ С СУШИЛКОЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, деревянным перекрытием, асфальтовыми полами и с печным отоплением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 49

Территориальные	Объем зданий до 300 куб. м
пояса	а
1	48,6
2	51,2
3	55,4
4	58
5	60
6	87
7	97
8	102
9	131
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 49)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	14
2	Стены	47
3	Крыша	5
4	Перекрытия	5
5	Полы	5
6	Проемы	6
7	Отопление печное	5
8	Отделочные работы	3
9	Внутренний санитарно-технические и электротехнические устройства	7
10	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ВАННЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Тип I. Ванна для крупного рогатого скота. Стены и дно бетонные; навес деревянной конструкции с асбестоцементной кровлей; полы навеса на гравия; ограждение деревянное. Группа капитальности IV.

Тип II. Ванна .для овец - конструкции те же, что и в типе I.

Тип III. Ванна для овец - конструкции те же, но стенки и дно ванны деревянные. Группа капитальности V.

Учтены для типов II и III водоснабжение и пароснабжение от котлов марки КВ-200.

Восстановительная стоимость на одну установку в руб.

Таблица 50

	Тип зданий
Территориаль	I	II	III
ные пояса	а	б	в
1	2800	3490	3190
2	2940	3670	3350
3	3220	4010	3670
4	3360	4190	3830
5	3490	4370	3990
6	5030	6300	5710
7	5630	7000	6400
8	5880	7300	6700
9	7600	9400	8700


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРПУСА ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; перекрытия железобетонные; полы метлахские и деревянные; кровля из асбестоцементных листов; центральное отопление с собственной котельной. Группа капитальности II.

Тип II. Стены из мелких блоков, остальные конструкции по типу I. Группа капитальности II.

Тип III. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля черепичная и печное отопление. Группа капитальности III.

Учтены кремационная печь, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 51

	Тип зданий
	I	II	III
Территориаль-	Объем зданий в куб. м до
ные пояса	1000	2000	3000	1000	2000	3000	1000	2000	3000
	а	6	в	г	д	е	ж	3	и
1	24,2	22,8	21,7	25,1	24	23	22,5	20,2	19,2
2	25,4	23,9	22,8	26,4	25,2	24,2	22,8	21,2	20,2
3	27,8	26,2	24,9	28,9	27,6	26,5	24,9	23,2	22,1
4	29,1	27,3	26	30,2	28,8	27,6	26	24,2	23,1
5	30,2	28,5	27,1	31,4	30,1	28,8	27,1	25,2	24,1
6	43,7	41	38,9	45,4	42,8	41,4	39	36,3	34,6
7	48,7	45,4	43,7	50,4	47,9	46,2	43,7	40,3	38,5
8	50,4	47,9	45,4	52,9	50,4	48,7	45,4	42	40,4
9	66	61	58,8	68	65	62	58,8	54,6	52,1
Удельные веса отдельных, конструктивных элементов в %

(к табл. 51)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - е	ж - и
1	Фундаменты	13	15
2	Стены и перегородки	28	21
3	Полы	7	7
4	Перекрытия	11	8
5	Крыша	3	9
6	Проемы	10	9
7	Кремационная печь	1	-
8	Отделочные работы	5	11
9	Печное отопление	-	10
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	9
11	Оборудование котельной	7	-
12	Прочие работы	3	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ВИВАРИИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, деревянными перекрытиями, асфальтовыми полами, черепичной кровлей и печным отоплением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение,

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 52

Территориальные	Объем зданий до 300 куб. м
пояса	а
1	29,2
2	30,7
3	33^
4	35,1
5	36,5
6	52,9
7	58,8
8	61
9	79
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 52)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	11
2	Стены	33
3	Полы	5
4	Перекрытия	5
5	Крыша	33
6	Проемы	6
7	Печное отопление	3
8	Отделочные работы	1
9	Электроосвещение	1
10	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ЯМА БЕККАРИ С ВСКРЫВОЧНОЙ

Характеристика

Здание вскрывочной - стены каркасно-обшивные с утеплением; перекрытие деревянное; цементные полы; кровля из асбестоцементных волнистых листов; печное отопление. Группа капитальности V.

Яма - стены кирпичные с железобетонным днищем и деревянным перекрытием. Группа капитальности III.

Сборный резервуар - стены кирпичные с бетонным днищем и железобетонным перекрытием. Группа капитальности II.

Ограждение участка из колючей проволоки и земляной валик Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 53

Территориаль- ные пояса	Вскрывочная с навесом на 1 куб. м объема	Яма Беккари на 1 куб. м емкости	Сборный резервуар на 1 шт.	Ограждения и планировка участка на 1 площади
	а	б	в	г
1	7,8	25	416	1,53
2	8,2	26,3	437	1,6
3	9	28,8	478	1,75
4	9,4	30,1	499	1,83
5	9,7	31,3	520	1,92
6	14	45,4	750	2,76
7	15,6	50,4	830	3,06
8	16,4	52,9	870	3,21
9	21,1	67	1130	4,12


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ГАЗОКАМЕРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; полы глинощебневые; печное отопление и черепичная кровля. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасные, бревенчатые; перекрытия деревянные; полы глинощебневые; печное отопление и кровля из стружки; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 54

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий до 30 куб. м
	а	б
1	33,9	34,3
2	35,6	36
3	39,1	39,4
4	40,7	41,2
5	42,8	42,8
6	61	61
7	68	69
8	71	72
9	92	92


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СКОТОУБОЙНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика

Здания холодные с подшивными перекрытиями по затяжкам, с канализацией из бетонных лотков и водогрейным очагом,

Тип I. Стены - кирпичные столбы с саманным заполнением; фундаменты столбовые; кровля черепичная; полы цементные. Группа капитальности V.

Тип II. Стены - кирпичные столбы с глиновальковым заполнением; фундаменты столбовые; кровля глиносоломенная и асфальтовые полы. Группа капитальности V.

Тип III. Стены саманные или сырцовые; фундаменты ленточные; кровля глиносоломенная или глинокамышовая и полы из пластин. Группа капитальности V.

Восстановительная 1 стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 55

	Тип зданий
Территориаль	I	II	III
ные пояса	Объем зданий до 300 м3
	а	б	в
1	11,7	10,2	11,2
2	12,3	10,7	11,8
3	13,4	11,7	12,9
4 5	14 14,6	12,2 12,7	13,4 13,9
6	21	18,3	20,1
7	23,4	20,3	22,3
8	24,5	21,3	23,4
9	31,5	27,5	30,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 55)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	15	9	16
2 3	Стены и перегородки Полы	35 7	36 10	34 9
4 5	Перекрытие Проемы	15 13	10 17	12 14
6	Печи	5	6	5
7	Отделочные работы	5	5	5
8	Прочие работы	5	7	5
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СЕЛЬСКИЕ СКОТОУБОЙНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвала; фундаменты ленточные; стены и перегородки кирпичные; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная; полы цементные. Группа капитальности III.

Учтены отопление печное и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 56

Территориальные	Объем зданий до 170 куб. м
пояса	а
1	23,5
2 3	24,7 27
4	28,2
5	29,4
6	42
7	47
8	49,6
9	64
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 56)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1 2 3 4	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Крыша	17 30 5 11
5	Полы	2
6	Проемы	7
7	Отделочные работы	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
9	Прочие работы	10
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ПУНКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ОВЕЦ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; кровля черепичная; полы дощатые и асфальтовые. Группа капитальности III.

Тип II. Стены саманные; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; кровля глиносоломенная; полы дощатые . и асфальтовые. Группа капитальности V.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, электроосвещение и печное отопление.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 57

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий до 300 куб. м
	а	б
1	21,3	16,4
2	22,3	17,2
3	24,4	18,8
4	25,5	19,7
5	26,5	20,5
6	38,2	29,5
7	42,8	32,8
8	44,5	34,4
9	57,1	44,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 57)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	14	1.6
2 3	Стены и перегородки Полы	40 6	28 8
4	Перекрытия	8	10
5	Крыша	13	13
6	Проемы	8	10
7	Отопление печное	3	4
8	Отделочные работы	5	6
9	Электроосвещение и вентиляция	3	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ПУНКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ И КОБЫЛ

Характеристика

Тип 1. Стены кирпичные; кровля черепичная. Группа капитальности III.

Тип II. Стены рубленые; кровля из стружки. Группа капитальности IV.

Здания с деревянными перекрытиями, дощатыми и асфальтовыми полами и печным отоплением.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 58

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем здания до 1000 м3
	а	б
1	18,6	17,3
2	19,5	18,1
3	21,3	19,9
4	22,3	20,7
5	23,2	21,7
6	33,4	31,2
7	37,1	34,6
8	39	36,4
9	50,4	47
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 58)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	16	12
2	Стены и перегородки	29	25
3	Полы	6	8
4	Перекрестки	11	11
5	Крыша	9	9
6	Проемы	15	13
7	Отопление печное	4	5
8	Отделочные работы	5	4
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	12
10	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ЖИЖЕСБОРНИКИ

Характеристика

Жижесборники каменные, кирпичные, рубленые, с перекрытием, устройством глиняного замка вокруг стек и под дном. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость на 1 м3 емкости в руб.

Таблица 59

	Емкость
Территориальные	до 10 куб. м	более 10 куб. м
пояса	а	б
1	87	59
2	91	62
3	99	68
4	104	71
5	108	74
6	155	106
7	173	118
8	181	123
9	234	160


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

НАВОЗОХРАНИЛИЩА ПРОСТЕЙШЕГО ТИПА

Характеристика

Упрощенные открытого типа, с глиняным замком, о жижесборниками из пластин. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Таблица 60

Территориальные	С каменной одеждой	Без одежды
пояса	а	б
1	4,59	2,35
2	4,78	2,44
3	5,3	2,7
4	5,5	2,82
5	5,7	2,94
6	8,2	4,2
7	9,2	4,7
8	9,7	4,96
9	12,3	6,4


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

НАВОЗОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Полузаглубленное хранилище с облицовкой бетоном. Группа капитальности III.

Тип II. Наземное хранилище с кирпичными или из сборных железобетонных конструкций стенами. Группа капитальности II.

Тип III. Наземное хранилище с бетонными стенами. Группа капитальности- III.

Тип IV. Наземное хранилище, стены из бутового камня. Группа капитальности III.

Учтены днища хранилищ из бетона.

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Таблица 61

	Тип хранилища
Территориаль	I	II	III	IV
ные пояса	Емкость в т
	500	1000	1500	500	1000	1500	500	1000	1500	500	1000	1500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	11,8	9,1	8,3	13,4	11,8	11,1	12,3	10,4	9,3	14,5	10,8	10,2
2	12,3	9,5	8,7	14,1	12,3	11,7	12,9	10,9	9,8	15,3	11,3	10,8
3	13,5	10,4	9,6	15,5	13,5	12,8	14,2	12	10,8	16,7	12,3	11,8
4	14,1	10,9	10	16,1	14.1	13,3	14,8	12,5	11,2	17,5	12,9	12,3
5	14,7	11,3	10,4	16,8	14,7	13,9	15,5	13	11.7	18,1	13,4	12,9
6	21,2	16,3	15	24,2	21,2	20	22,3	18,7	16,8	26,1	19,3	18,5
7	23,5	18,1	16,6	26,9	23,5	22,2	24,6	20,8	18,6	29,1	21,5	20,5
8	24,7	19,1	17,5	28,2	24,7	23,3	26	21,8	19,6	30,5	22,6	21,5
9	31,8	24,5	22,4	36,3	31,8	29,9	33,3	28,1	25,2	39,2	29,1	27,6


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ТРАНШЕИ И ЯМЫ СИЛОСНЫЕ ПРОСТЕЙШЕГО ТИПА

Характеристика

Стены силосных траншей и ям кирпичные, каменные, деревянные (из досок и пластин), бетонные и глиноплетневые. Дно траншей и ям - цементная стяжка с железнением по втрамбованному в грунт щебню. Отмостка из мятой глины с втрамбованным щебнем.

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости силосных траншей и ям в руб.

Таблица 62

	Силосные траншеи для кукурузных початков	Силосные траншеи для зеленой массы	Силосные ямы для кукурузных початков
Территориаль	Материал стен
ные пояса	кирпич	бутовый камень	дерево или бетон	кирпич	бутовый камень	дерево или бетон	глино- плетень	без обли цовки	кирпич	бутовый камень	из пластин
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	10,8	11,7	7	7,5	8,3	5,1	3,7	1,53	11,4	18,6	13
2	11,3	12,3	7,3	7,8	8,7	5,4	3,9	1,6	12	19,5	13,7
3	12,4	13,4	8	8,6	9,6	5,9	4,3	1,76	13,1	21,3	15
4	13	14	8,4	9	10	6,1	4,5	1,83	13,7	22,3	15,6
5	13,5	14,6	8,7	9,3	10,4	6,4	4,7	1,91	14,3	23,2	16,3
6	19,5	21	12,5	13,4	15	9,2	6,7	2,75	20,6	33:4	23,4
7	21,7	23,4	13,9	15	16,6	10,2	7,5	3,06	22:8	37,1	26
8	22,8	24,5	14,6	15,7	17,5	10,8	7,9	3,21	24	39	27,4
9	29,2	31,5	18,8	20,2	22,4	13,9	10,1	4,12	30,8	50,1	35,2


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СИЛОСНЫЕ ТРАНШЕИ НАЗЕМНЫЕ И ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫЕ

Характеристика

Тип I. Наземные - стены из Т-образных сборных железобетонных блоков или плит ПКЖ. Группа капитальности II.

Тип II. Полузаглубленные - стены из Т-образных сборных железобетонных блоков. Группа капитальности II.

Дно траншей из монолитного бетона, отмостки асфальтовые.

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Таблица 63

	Тип I	Тип II
	из Т-образных блоков	плиты ПКЖ	из Т-образных блоков
Территориаль	Ширина траншей в м
ные пояса	6	9	12	6	9	12	6	9	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	21	14,6	11,6	16,8	11,9	9,6	18,1	13,4	11,1
2	22,1	15,4	12,2	17,6	12,5	10,1	19,1	14,1	11,7
3	24,2	16,8	13,4	19,3	13,7	11	20,8	15,5	12,8
4	25,2	17,6	13,9	20,2	14,3	11,5	21,8	16,1	13,3
5	26,3	18,3	14,5	21	15	12	22,7	16,8.	13,9
6	37,8	26,3	20,8	30,2	21,5	17,2	32,7	24,2	20
7	42	29,2	23,2	33,6	23,9	19,2	36,3	26,9	22,2
8	44,5	30,7	24,4	35,3	25	20,1	38,1	28,2	23,3
9	57,1	39,5	31,3	45,4	32,2	25,9	49	36,3	29,9


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

СИЛОСНЫЕ ТРАНШЕИ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ

Характеристика

Стены силосных траншей из вибропрокатных плит, бетонные (торкретбетон), кирпичные и из бутового камня.

Дно траншей из монолитного бетона, отмостки асфальтовые.

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Таблица 64

	Материал стен
Территори- альные	плиты железобетон- ные вибропрокатные	бетон	кирпич	бутовый камень
пояса	Ширина траншей в м
	6	9	12	6	9	12	6	9	12	6	9	12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	и
1	11,8	9,6	8,4	9,6	7,9	7,2	11,5	9,2	8,2	12,6	10,2	8,9
2	12,3	10,1	8,8	10,1	8,3	7,6	12,1	9,7	8,7	13,3	10,8	9,3
3	13,5	11	9,7	11	9,1	8,3	13,3	10,7	9,5	14,5	11,8	10,2
4	14,1	11,6	10,1	11,6	9,5	8,7	13,8	11,1	9,9	15,1	12,3	10,7
5	14,7	12	10,5	12	9,9	9,1	14,4	11,6	10,3	15,8	12,9	11,2
6	21,2	17,2	15,1	17,2	14,2	13	20,7	16,6	14,8	22,7	18,5	16
7	23,5	19,2	16,8	19,2	15,8	14,4	23	18,5	16,5	25,2	20,5	17,8
8	24,7	20,1	17,6	20,1	16,5	15,2	24,2	19,4	17,3	26,5	21,5	18,7
9	31,8	25,9	22,7	25,9	21,3	19,5	31,1	24,9	22,3	34	27,6	24


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

БАШНИ И ПОЛУБАШНИ СИЛОСНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные или бутовые; кровля из кровельной стружки или драни; полы бетонные; шахта деревянная. Группа капитальности III.

Учтено устройство колодца (при башнях).

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 65

Территориальные	Башни	Полубашни
пояса	а	б
1	21,4	22,8
2	22,5	24
3	24,6	26,3
4	25,7	27,4
5	26,8	28,6
6	38,6	41,1
7	42,8	45,4
8	45,4	47,9
9	58	61
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 65)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	9	12
2	Стены	60	53
3	Крыша	7	9
4	Полы	3	5
5	Проемы	3	3
6	Отделочные работы	7	7
7	Шахты	4	3
8	Прочие работы	7	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

МЕЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТИПА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, асфальтовыми или деревянными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены устройство завальной ямы, деревянной лестницы, отопительной печи и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 66

Территориальные	Объем зданий до 3000 куб. м
пояса	а
1	9,6
2	10,1
3	11
4	11,5
.5	12
6	17,2
7	19,2
8	20,1
9	25,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 66)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундамент	23
2	Стены	45
3	Крыша	8
4	Перекрытия	2
5	Полы	10
6	Отопление печное	1
7	Проемы	5
8	Лестницы	1
9	Отделочные работы	1
10	Электроосвещение	3
11	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОМБИКОРМОВЫЕ ЦЕХИ С ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕМ

Характеристика

Здания полузаглубленные с подвалом; фундаменты ленточные; стены подвала бутовые; стены зерносклада кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; бункера железобетонные; полы цементные, асфальтовые и дощатые.

Учтено электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 67

Территориальные	Объем зданий 4100 куб. м
пояса .	а
1	9,7
2	10,2
3	11,2
4	11,7
5	12,2
6	17,6
7	19,5
8	20,5
9	26,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 67)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	22
2	Стены и перегородки	37
3	Покрытия и кровля	20
4	Полы	6
5	Проемы	2
6	Отделочные работы	2
7	Внутренние электротехнические работы	2
8	Прочие работы	9
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРМОКУХНИ ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Характеристика

Тип I. Здания . с рублеными стенами, асбестоцементной или тесовой кровлей, деревянными перекрытиями, дощатыми и цементными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности IV.

Тип II. Здания с кирпичными стенами, асбестоцементной кровлей, деревянными перекрытиями, цементными полами; фундаменты ленточные. Труппа капитальности III.

Тип III. Все конструкции те же, что и в типе I. Группа капитальности IV.

Учтены в типах I и III водопровод, канализация, печное отопление и электроосвещение; в типе II - центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 68

	Тип здания
	I	II	III
Территориаль	Объем зданий в куб. м до
ные пояса	500	600	1000
	а	б	в
1	19,7	19	17,1
2	20,7	19,9	17,9
3	22,6	21,8	19,6
4	23,6	22,8	20,5
5	24,6	23,8	21,3
6	35,4	34,2	30,7
7	39,3	38	34,1
8	41,2	39»9	35,8
9	53,1	51,2	46
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 68)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	14	16
2	Стены и перегородки	28	32
3	Перекрытия или покрытия	10	8
4	Крыша	8	-
5	Проемы	9	12
6	Полы	6	3
7	Отопление печное	9	-
8	Отделочные работы	10	5
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	21
10	Прочие работы	1	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРМОКУХНИ ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами и сборным железобетонным покрытием; фундаменты ленточные; полы цементные; кровля рулонная; с сетчатым навесом и встроенной котельной с котлами КВ-200. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 69

Территориальные	Объем зданий до 500 куб. м
пояса	а
1	29,7
2	31,2
3	34,1
4	35,6
5	37
6	53,7
7	59,6
8	62
9	80
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 69)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	31
3	Покрытия и перекрытия	14
4	Проемы	6
5	Полы	4
6	Отделочные работы	7
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	25
8	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ ДЛЯ СВИНОФЕРМ И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Характеристика

Здания кирпичные, с асбестоцементной кровлей, деревянными перекрытиями, асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, пароснабжение, вентиляция, центральное отопление (без котлов), производственное оборудование и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 70

Территориальные	Объем зданий 1300 - 2000 куб. м
пояса	а
1	14,8
2	15,5
3	17
4	17,7
5	18,5
6	26,6
7	29,6
8	31,1
9	39,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 70)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	22
2	Стены и перегородки	31
3	Крыша	7
4	Перекрытия	6
5	Полы	5
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
9	Закрома, бункера, хлебопекарная печь и прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ ДЛЯ СВИНОФЕРМ И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Характеристика

Тип I. Для ферм крупного рогатого скота. Здания кирпичные с железобетонными покрытиями, рулонной кровлей", цементными и дошитыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Тип II. Для свиноводческих ферм.

Конструкции те же, что и в типе I, но имеется встроенная котельная с отдельно стоящей дымовой трубой. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, горячее водоснабжение, пароснабжение,, вентиляция, центральное отопление, встроенное оборудование и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 71

	Тип зданий
Террито	I	II
риальные пояса	Объем зданий 1000 - 2000 куб. м
	а	б
1	19,7	22,1
2	20,7	23,2
3	22,7	25,4
4	23,6	26,5
5	24,7	27,6
6	35,5	33,8
7	39,5	44,2
8	41,5	46,4
9	53,3	59,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 71)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	16	17
2 3	Стены и перегородки Покрытие	26 23	19 17
4	Полы	4	4
5	Проемы	6	7
6	Отделочные работы	1	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	11
8	Прочие работы	3	12
9	Дымовая труба	-	11
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

МОЛОЧНЫЕ ПРИФЕРМСКИЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные; полы асфальтовые; перекрытие деревянное; крыша асбестоцементная; отопление печное. Группа капитальности III.

Учтены устройство водопровода, канализация, производственное оборудование (бассейн для охлаждения молока и т. д.) и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 72

Территориальные	Объем зданий до 300 куб. м
пояса	а
1	28,6
2	30,1
3	32,9
4	34,4
5	35,8
6	51,2
7	57,1
8	60
8	77
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 72)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	13
2	Стены и перегородки	34
3	Полы	4
4	Крыша	6
5	Перекрытия	9
6	Проемы	8
7	Отопление печное	5
8	Отделочные работы	8
9	Внутренние санитарно-техническиё и электротехнические устройства	12
10	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

МОЛОЧНЫЕ ПРИФЕРМСКИЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные; стены кирпичные; полы цементные; крыша асбестоцементная; перекрытие деревянное. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление (с котлами), пароснабжение, вентиляция, водопровод, канализация, производственное оборудование (резервуар для рассола, уравнительный бак и т. д.) и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 73

Территориальные	Объем здания до 800 куб. м
пояса	а
1	25,2
2	26,5
3	29,1
4	30,3
5	31,6
6	45,5
7	50,7
8	52,9
9	68
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в. %,

(к табл. 73)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	12
2	Стены	30
3	Крыша	6
4	Перекрытия	8
5	Полы	4
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	7
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

САРАИ ДЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ

Характеристика

Здания, с каркасными стенами, обшитыми досками или асбестоцементными листами, с асбестоцементной кровлей; полы грунтовые; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 74

	Объем зданий в м3
Территориальные	до 5000	до 6000
пояса	а	б
1	2,68	2,26
2	2,81	2,37
3	3,08	2,6
4	3,22	2,71
5	3,35	2,82
6	4,82	4,07
7	5,37	4,52
8	5,63	4,75
9	7,2	6,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 74)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а, б
1	Фундаменты	28
2	Стены	34
3	Проемы	6
4	Крыша	24
5 6	Электроосвещение Прочие работы	4 4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

НАВЕСЫ ДЛЯ СЕНА И ТОРФЯНОЙ ПОДСТИЛКИ

Характеристика

Тип I. Здания из деревянных сборных конструкций; фундаменты столбовые; стены - открытый деревянный каркас; покрытие деревянное; кровля из волнистых асбестоцементных листов; полы глинощебневые. Труппа капитальности V.

Тип II. Здания из сборных железобетонных конструкций; фундаменты столбовые; стены - открытый железобетонный каркас; покрытие из сборных железобетонных конструкций; в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м2 здания в руб.

Таблица 75

	Тип здания
Территориаль-	I	II
ные пояса	Площадь здания в кв. м до
	200	300	600	200	300	600
	а	б	в	г	д	е
1	10,5	9,6	8,7	17,9	16,5	13
2	11	10,1	9,2	18,8	17,3	13,7
3	12,1	11	10,1	20,6	18,9	15
4	12,6	11,5	10,5	21,5	19,7	15,6
5	13,1	12	10,9	22,3	20,6	16,3
6	18,9	17,2	15,7	32,2	29,7	23,4
7	21	19,2	17,5	35,8	32,9	26
8	22,1	20,1	18,3	37,5	34,6	27,4
9	28,4	25,9	23,6	48,3	44,4	35,2


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

НАВЕСЫ ДЛЯ ПОДСТИЛКИ (ПОМЕТОХРАНИЛИЩЕ)

Характеристика

Здания из сборных железобетонных конструкций; фундаменты столбовые; стены - открытый каркас из сборных железобетонных колонн; покрытие из сборных железобетонных балок и деревянных прогонов; кровля асбестоцементная. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость I м2 здания в руб.

Таблица-76

Территориальные	Полезная площадь 1300 кв. м
пояса	а
1	7,3
2	7,6
3	8,4
4	8,7
5	9,2
6	13,2
7	14,6
8	15,4
9	19,7


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ЯЙЦЕСКЛАДЫ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, железобетонными покрытиями, с рулонной кровлей, цементными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 77

	Производительность
Территориальные	60 - 65 тыс. яиц в смену	120 - 130 тыс. яиц в смену
пояса	Объем зданий в куб. м
	до 1100	до 2000
	а	б
1	14,2	12,2
2	14,9	12,8
3	16,3	14
4	17,1	14,6
5	17,7	15,2
6	25,5	21,9
7	28,4	24,4
8	29,8	25,6
9	38,3	32,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 77)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а, б
1	Фундаменты	17
2	Стены и перегородки	24
3	Покрытия или перекрытия	30
4	Проемы	3
5	Полы	6
6	Отделочные работы	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
8	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

Отдел I. Животноводческие здания и сооружения

ЯЙЦЕСКЛАДЫ НА 3 ВАГОНА

Характеристика

Здания одноэтажные с подвалом; фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные; стены наземной части кирпичные, перегородки .деревянные; перекрытие над подвалом железобетонное, чердачное - деревянное; кровля асбестоцементная; полы цементные.

Учтены печное отопление и электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 78

Территориальные	Объем зданий до 1300 куб м
пояса	а
1	16
2	16,8
3	18,4
4	19,2
5	20
6	28,7
7	31,9
8	33,5
9	43,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 78)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	11
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	39 14
4	Кровля	5
5	Полы	6
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	8
8	Внутреннее электроосвещение	4
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОМБАЙНО-РЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ С ПРОГРАММОЙ 700 - 1000 КОМБАЙНОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные бесфонарные; каркас сборный железобетонный; фундаменты сборные железобетонные и бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений асфальтовые, бетонные, из кирпича на ребро и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, - вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 79

	Объем зданий в куб. м
Территориальные	75000	90000
пояса	а	б
1	6,6	6,5
2	1	6,8
3	7,6	7,5
4	8	7,7
5	8,3	8,1
6	11,9	11,7
7	13,3	12,9
8	13,9	13,6
9	17,9	17,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 79)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	9	9
2	Стены и перегородки	16	15
3	Перекрытия и покрытия	24	22
4	Кровля	13	17
5	Проемы	6	6
6	Полы	11	10
7	Отделочные работы	1	1
8	Металлоконструкции	6	6
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	13
10	Прочие работы	2	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗАВОДЫ ПО РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ С ПРОГРАММОЙ 3,0 МЛН. РУБЛЕЙ В ГОД

Характеристика

Тип I. Стены из керамзитобетона (панели).

Тип II. Стены из кирпича колодцевой кладки.

Здания одноэтажные с фонарями в трех пролетах; фундаменты сборные железобетонные; каркас железобетонный; покрытие железобетонное, утепленное; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений асфальтобетонные, цементные, из кирпича на ребро и из метлахской плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, пароснабжение, горячее водоснабжение, водопровод, канализация и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 80

	Тип зданий
	I	II
Территориальные пояса	Объем зданий от 80 000 до 85 000 куб. м
	а	б
1	9,2	8,9
2	9,7	9,3
3	10,7	10,3
4	11,1	10,7
5	11,6	11,2
6	16,6	16
7	18,5	17,8
8	19,4	18,7
9	25	24
Удельный веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 80)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	6	6
2	Стены и перегородки	12	12
3	Перекрытия и покрытия	20	21
4	Кровля	13	13
5	Проемы	1	3
6	Полы	9	9
7	Отделочные работы	3	2
8	Металлоконструкции	10	8
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22	23
10	Прочие работы	4	3
	Итого	100	100
Примечание. Металлические элементы заполнении проемов в типе 1 учтены в п. 8 - металлоконструкции.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗАВОДЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ПРОГРАММОЙ 1,0 МЛН. РУБЛЕЙ В ГОД

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные.

Тип II. Стены из керамзитобетонных панелей.

Здания одноэтажные бесфонарные; фундаменты, каркас, перекрытия и покрытия из сборного железобетона; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений бетонные, торцовые, асфальтовые и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 81

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий от 20 000 до 26 000 куб. м
	а	б
1	9	9,2
2	9,4	9,7
3	10,3	10,7
4	10.8	11,1
5	11,3	11,6
6	16,2	16,6
7	18	18,5
8	18,9	19,4
9	24,3	25
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 81)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	10	10
2	Стены и перегородки	24	24
3	Перекрытия и покрытия	16	15
4	Кровля	10	10
5	Проемы	4	1
6	Полы	9	9
7	Отделочные работы	1	2
8	Металлоконструкции	2	4
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23	23
10	Прочие работы	1	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ПРОГРАММОЙ 0,5 МЛН. РУБЛЕЙ В ГОД

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные.

Тип II. Стены из керамзитобетонных плит.

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты бутобетонные и железобетонные; покрытие из плоских железобетонных плит по железобетонным балкам; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений асфальтобетонные, бетонные и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод и канализация, пароснабжение, электроосвещение, радиофикация, телефонизация и часофикация. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 82

	Тип зданий
	1	III
Территориальные пояса	Объем зданий от 15 000 до 20 000 куб. м
	а	б
1	9,4	9,5
2	9,9	10
3	10,8	10,9
4	11,3	11,4
5	11,8	11,9
6	17	17,1
7	18,8	19
8	19,7	19,9
9	25,4	25,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 82)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а, б
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	18
3	Перекрытия и покрытия	18
4	Кровля	10
5	Проемы	1
6	Полы	7
7	Отделочные работы	4
8	Металлоконструкции	8
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23
10	Прочие работы	2
	Итого	100
Примечание. Металлические элементы заполнений проемов учтены в п. 8 - металлоконструкции.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА 1,0 МЛН. РУБЛЕЙ В ГОД

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные.

Тип II. Стены из керамзитобетонных плит.

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты бутобетонные и железобетонные; покрытие из плоских железобетонных плит по железобетонным балкам; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений асфальтобетонные, бетонные и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радиофикация, телефонизация, часофикация. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 83

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий от 20000 до 25000 куб. м
	а	б
1	8,7	9,3
2	9,2	9,8
3	10	10,8
4	10,5	11,2
5	10,9	11,7
6	15,7	16,8
7	17,5	18,6
8	18,3	19,6
9	23,6	25,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 83)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	7
2	Стены и перегородки	18	18
3	Перекрытия и покрытия	20	19
4	Кровля	8	11
5	Проемы	1	1
6	Полы	8	7
7	Отделочные работы	3	3
8	Металлоконструкции	7	7
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	26	25
10	Прочие работы	1	2
	Итого	100	100
Примечание. Металлические элементы заполнении проемов, учтены в п. 8 - металлоконструкции.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД С ПРОГРАММОЙ 3000 - 6000 ДВИГАТЕЛЕЙ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты бутобетонные, ленточные и сборные железобетонные башмаки; каркас железобетонный; заполнение стен кирпичное; полы в зависимости от назначения помещений асфальтовые, бетонные и из керамической плитки; кровля рулонная,

Учтены холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, вентиляция, пароснабжение, электроосвещение, радиофикация; для зданий объемом 35 тыс. куб. м (графа б) учтена телефонизация. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 84

	Объем зданий в куб. м
Территориальные пояса	26000	35000
	а	б
1	9,2	8,6
2	9,7	9
3	10,7	9,8
4	11,1	10,3
5	11,6	10,8
6	16,6	15,5
7	18,5	17,1
8	19,4	18
9	25	23,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 84)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	9
2	Стены и перегородки	17	17
3	Перекрытия и покрытия	22	21
4	Кровля	11	11
5	Проемы	5	4
6	Полы	7	9
7	Отделочные работы	1	1
8	Металлоконструкции	6	4
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22	23
10	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МОТОРОРЕМОНТНЫЕ ЦЕХИ НА 6000 ДВИГАТЕЛЕЙ В ГОД

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные.

Тип II. Стены из керамзитобетонных панелей.

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты железобетонные; каркас, перекрытие и покрытие железобетонные; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений бетонные, торцовые, асфальтовые я из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пароснабжение, горячее водоснабжение, электроосвещение, радиофикация и часофикация. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 85

	Тип зданий
	I	II
Территориальные пояса	Объем зданий от 30000 до 35000 куб. м
	а	б
1	9,1	9,2
2	9,5	9,7
3	10,4	10,7
4	10,9	11.1
5	11,3	11/6
6	16,3	16,6
7	18.1	18,5
8	19,1	19,4
9	24,5	25
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 85)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	9	8
2	Стены и перегородки	17	17
3	Перекрытия и покрытия	20	20
4	Кровля	11	13
5	Проемы	5	5
6	Полы	7	7
7	Отделочные работы	2	1
8	Металлоконструкции	4	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	24	25
10	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЦЕХИ АВТОРЕМОНТНЫЕ НА 600 КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

Характеристика

Тип I. С заводоуправлением и бытовками.

Тип II. С бытовками без заводоуправления.

Здания с кирпичными стенами, с совмещенными железобетонными перекрытиями, рубероидной кровлей, с асфальтовыми полами в производственных помещениях и с дощатыми в бытовых; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пароснабжение, горячее водоснабжение, сеть сжатого воздуха, электроосвещение и силовое электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 86

	Тип зданий
	I	II
Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	40000	35000
	а	б
1	7,2	6,3
2	7,6	6,6
3	8,3	7,2
4	8,7	7,6
5	9,1	7,9
6	13	11,3
7	14,5	12,6
8	15,2	13,3
9	19,5	17,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 86)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а, б
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	17
3	Полы	9
4	Покрытие и кровля	30
5	Проемы	8
6	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22
7	Отделочные работы	5
8	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС РЕМОНТНОГО ЗАВОДА

Характеристика

Здания кирпичные с совмещенными железобетонными перекрытиями, с рулонными кровлями, с асфальтовыми и цементными полами, с железобетонными подкрановыми балками; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пароснабжение, горячее водоснабжение, сеть сжатого воздуха и электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 87

Территориальные	Объем зданий до 60 000 куб. м
пояса	а
1	6,3
2	6,6
3	7,2
4	7,6
5	7,9
6	11,3
7	12,6
8	13,3
9	17,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 87)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	15
3	Полы	9
4	Покрытие и кровля	29
5	Проемы	6
6	Отделочные работы	3
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25
8	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ МАГАЗИН ПРИ РЕМОНТНОМ ЗАВОДЕ

Характеристика

Здания кирпичные, с совмещенными железобетонными перекрытиями, с рулонной кровлей, с бетонными полами, с центральным отоплением и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 88

Территориальные	Объем зданий до 3000 куб. м
пояса	а
1	8,5
2	8,9
3	9,7
4	10,2
5	10,6
6	15,3
7	17
8	17,8
9	22,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 88)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	30
3	Полы	6
4	Покрытие и кровля	38
5	Проемы	7
6	Отделочные работы	2
7	Центральное отопление и электроосвещение	7
8	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРПУС ОТДЕЛА ЗАКАЗОВ И СБЫТА ПРИ РЕМОНТНОМ ЗАВОДЕ

Характеристика

Здания кирпичные, с совмещенными железобетонными перекрытиями, с рулонной кровлей, с асфальтовыми полами и железобетонными подкрановыми балками; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены электроосвещение и силовое электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 89

Территориальные	Объем зданий до 3600 куб. м
пояса	а
1	7,2
2	7,6
3	8,3
4	8,7
5	9,1
6	13
7	14,5
8	15,2
9	19,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 89)

№	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	8
2 3	Стены и перегородки Полы	36 11
4 5	Покрытие и кровля Проемы	30 4
6	Отделочные работы	1
7	Внутренние электротехнические устройства	2
8	Прочие работы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРПУС ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ПРИ РЕМОНТНОМ ЗАВОДЕ

Характеристика

Здания кирпичные, с совмещенными железобетонными перекрытиями с рулонной кровлей, с асфальтовыми и метлахскими полами, с дощатыми и кирпичными перегородками и железобетонными подкрановыми балками; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление и пароснабжение, вентиляция, внутренний водопровод и канализация, электроосвещение и силовое электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 90

Территориальные	Объем зданий 3800 куб. м
пояса	а
1	11,3
2	11,8
3	12
4	13,5
5	14.1
6	20,2
7	22,5
8	23,6
9	30.4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов и %

(к табл. 90)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	25
3	Полы	8
4	Покрытие в кровля	19
5	Проемы	10
6	Отделочные работы	4
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23
8	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАШИНОРЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 150 УСЛОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты ленточные; наружные стены кирпичные; внутренние колонны и конструкции покрытий железобетонные; каркас заполняется кирпичной кладкой; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений бетонные, торцовые, дощатые и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пароснабжение, горячее водоснабжение и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 91

Территориальные	Объем зданий до 6000 куб. м
пояса	а
1	14,9
2	15,6
3	17,4
4	17,8
5	18,6
6	26,8
7	29,7
8	31,3
9	40,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 91)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	26
3	Перекрытия и покрытия	10
4	Кровля	7
5	Проемы	10
6	Полы	6
7	Отделочные работы	2
8	Металлоконструкции	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21
10	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАШИНОРЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 300 УСЛОВНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, с фонарем; фундаменты сборные железобетонные и бутобетонные; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений бетонные, торцовые, из кирпича на ребро и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 92

Территориальные	Объем зданий от 6000 до 8000 куб. м
пояса	а
1	14
2	14,7
3	16,1
4	16,8
5	17,6
6	25,3
7	28,1
8	29,5
9	37,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 92)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	7
2	Стены и перегородки	21
3	Перекрытия и покрытия	20
4	Кровля	5
5	Проемы	10
6	Полы	10
7	Отделочные работы	1
8	Металлоконструкции	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
10	Прочие работы	10
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 600 УСЛОВНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты бутовые ленточные; наружные стены кирпичные; стены среднего пролета - железобетонный каркас с заполнением кирпичной кладкой, а в повышенной части заполняются керамзитобетонными сборными панелями; покрытие железобетонное, кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений бетонные, торцовые, дощатые и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пароснабжение, горячее водоснабжение и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 93

Территориальные	Объем зданий до 10000 куб. м
пояса	а
1	13,1
2	13,8
3	15
4	15,7
5	16,4
6	23,6
7	26,2
8	27,6
9	35,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 93)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	19
3	Перекрытия и покрытия	19
4	Кровля	8
5	Проемы	10
6	Полы	6
7	Отделочные работы	2
8	Металлоконструкции	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17
10	Прочие работы	9
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 900 УСЛОВНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты сборные железобетонные и бутобетонные; каркас здания и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений торцовые, бетонные, дощатые, из кирпича на ребро и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, пароснабжение, горячий и холодный водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация и радиофикация. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.

Таблица 94

Территориальные'	Объем зданий от 26000 до 30000 куб. м
пояса	а
1	10,9
2	11,5
3	12,6
4	13,1
5	13,7
6	19,7
7	21,8
8	22,9
9	29,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 94)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	8
2 3	Стены и перегородки Перекрытия и покрытия	22 18
4	Кровля	8
5	Проемы	5
6	Полы	9
7	Отделочные работы	2
8	Металлоконструкции	4
9	Внутренний санитарно-технические и электротехнические устройства	17
10	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 1600-2600 УСЛОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты под наружные стены сборные железобетонные, под внутренние стены ленточные бутовые; каркас здания железобетонный, заполнение стен кирпичной кладкой; перекрытия и покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений бетонные, торцовые, асфальтовые, дощатые и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пароснабжение, электроосвещение; телефонизация и радиофикация. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 95

	Объем зданий в куб. м
Территориальные пояса	до 35000	до 50000
	а	б
1	10,4	9,4
2	10,9	9,9
3	12	10,8
4	12,5	11,3
5	13	11,8
6	18.7	17
7	20,8	18,8
8	21,8	19,7
9	28,1	25,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 95)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	8
2	Стены и перегородки	23	22
3	Перекрытия и покрытия	18	20
4	Кровля	8	9
5	Проемы	6	7
6	Полы	8	9
7	Отделочные работы	3	2
8	Металлоконструкции	4	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	14
10	Прочие работы	7	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 25 - 30 ТРАКТОРОВ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные, бесфонарные; фундаменты бутовые ленточные; каркас неполный железобетонный; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы бетонные и глинощебеночные.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 96

Территориальные	Объем зданий
пояса	до 2000 куб. м	до 3000 куб. м
	а	б
1	15,1	12,6
2	15,9	13,3
3	17,4	14,5
4	18,1	15,1
5	18,9	15,8
6	27,2	22,7
7	30,2	25,2
8	31,8	26,5
9	40,8	34
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 96)

п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	8
2	Стены и перегородки	29	29
3	Перекрытия и покрытия	17	10
4	Кровля	6	12
5	Проемы	12	11
6	Полы	3	2
7	Отделочные работы	2	2
8	Металлоконструкции	4	1
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	19
10	Прочие работы	5	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 100 - 200 ТРАКТОРОВ И ДРУГОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В ГОД

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты бутобетонные; каркас неполный железобетонный; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы в зависимости от назначения помещений асфальтобетонные, бетонные, из кирпича на ребро и из керамической плитки.

Учтены центральное отопление, пароснабжение, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, электроосвещение, радиофикация и телефонизация. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 97

Территориальные	Объем зданий в м3
пояса	до 8500	до 12500
	а	б
1	12,8	11,9
2	13,4	12,5
3	14,7	13,7
4	15,3	14,3
5	16	15
6	23	21,5
7	25,5	23,9
8	26,8	25
9	34,4	32,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 97)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	7
2	Стены и перегородки	27	23
3	Перекрытия и покрытия	13	13
4	Кровля	6	12
5	Проемы	7	7
6	Полы	7	8
7	Отделочные работы	2	2
8	Металлоконструкции	3	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20	20
10	Прочие работы	8	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

Характеристика

Здания кирпичные с ленточными фундаментами, деревянными перекрытиями и с кровлей из асбестоцементных листов. Группа капитальности III.

Тип I. Мастерская технического ухода.

Полы глинощебеночные; отопление печное и электроосвещение.

Тип II. Мастерская текущего ремонта.

Полы дощатые, торцовые из шашек, цементные и кирпичные.

Для II типа учтены центральное отопление от собственной котельной, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 98

	Тип здания
	I	II
Территориальные	Объем зданий в м3 до
пояса	2000	4000
	а	б
1	7,1	13,9
2	7,5	14,6
3	8,2	16
4	8,6	16,7
5	8,9	17,5
6	12,9	25,1
7	14,3	27,9
8	15	29,3
9	19,2	37,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 98)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	11	8
2	Стены и перегородки	36	28
3	Полы	4	8
4	Перекрытия	9	6
5	Крыша	15	11
6	Проемы	12	10
7	Отделочные работы	4	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	21
9	Прочие работы	1	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ

Характеристика

Тип I. С смешанными перекрытиями (деревянные и железобетонные). Группа капитальности III.

Тип II. С железобетонными перекрытиями. Группа капитальности II.

Тип III. С деревянными перекрытиями. Группа капитальности III. Здания кирпичные, с совмещенными перекрытиями, с рулонной кровлей, с полами из торцевой шашки и цементными, железобетонными или металлическими подкрановыми балками; фундаменты ленточные.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 99

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем зданий в куб. м до
	6500	7000	9000
	а	б	в
1	10,9	12,3	10,1
2	11,5	12,9	10,6
3	12,6	14,1	11,6
4	13,1	14,7	12,1
5	13,7	15,4	»2,б
6	19,7	22,1	18,1
7	21,8	24,5	20,2
8	22,9	25,8	21,2
9	29,5	33,1	27,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 99)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	7	6	6
2	Стены и перегородки	20	17	19
3	Полы	11	7	15
4	Покрытия и кровля	22	26	19
5	Проемы	12	11	11
6	Отделочные работы	4	3	5
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	23	21
8	Прочие работы	6	7	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ ДЛЯ МТС (МТМ) И МАСТЕРСКИЕ МЕЖРАЙОННЫЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (ММКР)

Характеристика

Здания кирпичные, с железобетонными и деревянными совмещенными перекрытиями, с торцовыми, цементными, глинобетонными и дощатыми полами, с железобетонными и деревянными подкрановыми балками, с рулонной и асбестоцементной кровлей; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, сеть сжатого воздуха и электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 100

	МТМ	ММКР
Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	5000	12000
	а	б
1	12,9	11,4
2	13,6	12
3	14,9	13,1
4	15,5	13,7
5	16,2	14,3
6	23,3	20,6
7	25,9	22,9
8	27,1	24
9	34,9	30,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 100)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	6
2	Стены и перегородки	35	37
3	Полы	8	9
4	Перекрытие и кровля	18	19
5	Проемы	9	8
6	Отделочные работы	3	4
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	16
8	Прочие работы	2	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ С МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СКЛАДОМ

Характеристика

Здания кирпичные, с совмещенными железобетонными перекрытиями, с асфальтовыми полами, рулонной кровлей; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 101

Территориальные	Объем зданий 2230 куб. м
пояса	а
1	13,2
2	13,9
3	15,2
4	15,8
5	16,5
6	23,8
7	26,4
8	27,7
9	35,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 101)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	28
3	Полы	14
4	Покрытия и кровля	27
5	Проемы	11
6	Отделочные работы	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11
8	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика

Здания одноэтажные; фундаменты ленточные; стены кирпичные; полы асфальтовые и деревянные; покрытия деревянные; кровля рулонная. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 102

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 1000	до 2000	до 3000	до 5000	свыше 5000
	а	б	в	г	д
1	13,4	12,3	11,3	11	8,5
2	14,1	12,9	11,8	11,6	8,9
3	15,5	14,1	12,9	12,7	9,7
4	16,1	14,7	13,5	13,2	10,2
5	16,8	15,4	14,1	13,8	10,6
6	24,2	22,1	20,2	19,8	15,3
7	26,9	24,5	22,5	22	17
8	28,2	25,8	23,6	23,1	17,8
9	36,3	33,1	30,4	29,7	22,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 102)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	12	10	9	7	7
2	Стены, перегородки и колонны	32	30	28.	27	25
3	Покрытия	24	21	23	25	28
4	Полы	9	11	11	13	15
5	Проемы	8	9	9	8	8
6	Отделочные работы	3	3	3	3	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	14	14	12	10
8	Прочие работы	2	2	3	5	5
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 500 м2

Характеристика

Тип  I. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные, покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип IV. Стены из легкобетонных камней в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип V. Стены из грунтобетонных камней в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные и бутобетонные ленточные; покрытие железобетонное (кроме типа - II); кровля рулонная; полы асфальтобетонные, дощатые и цементные.

Учтены вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и центральное отопление служебных помещений.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 103

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV	V
пояса	Объем зданий от 3000 до 4000 куб. м
	а	б	в	г	д
1	11,5	10,2	12,6	12,3	12,9
2	12,1	10,7	13,3	12,9	13,5
3	13,3	11,7	14,5	14,2	14,8
4	13,8	12,2	15,1	14,8	15,5
5	14,4	12,7	15,8	15,5	16
6	20,8	18,3	22,7	22,3	23,1
7	.23	20,3	25,2	24,7	25,7
8	24,2	21,3	26,5	26	27
9	31,1	27,5	34	33,3	34,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 103)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	30	33	26	31	29
2 3 4	Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	16 19 7	18 9 10	24 16 6	19 13 11	22 12 11
5	Проемы	6	7	5	5	5
6	Полы	15	14	16	13	13
7	Отделочные работы	1	1	2	1	1
8	Металлоконструкции	2	2	1	2	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	3	3	3	3
10	Прочие работы	1	3	1	2	2
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ОТАПЛИВАЕМЫЕ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1000 м2

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные, каркас железобетонный. Группа капитальности II.

Тип IV. Стены из легкобетонных камней, каркас железобетонный. Группа капитальности II.

Тип V. Стены из грунтобетонных камней, каркас железобетонный. Группа капитальности II.

Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные и бутобетонные ленточные; покрытия железобетонные в типах I, III - V и деревянные в типе II; кровля рулонная; полы асфальтобетонные, дощатые и цементные.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 104

	Тип здания
Территориальные	I	II	III	IV	V
пояса	Объем зданий от 6000 до 8000 куб. м
	а	б	в	г	д
1	12	10,7	12,2	11,8.	12,1
2	12,6	11,2	12,8	12,3	12,7
3	13,8	12,3	14	13,5	13,9
4	14,4	12,8	14,6	14,1	14,5
5	15	13,4	15,2	14,7	15,1
6	21,6	19,2	21,9	21,2	21,8
7	24	21,3	24,4	23,5	24,2
8	25,2	22,4	25,6	24,7	25,4
9	32,4	28,8	32,9	31,8	32,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в о/о

(к табл. 104)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	29	28	27	27	27
2	Стены и перегородки	14	15	18	15	18
3	Перекрытия и покрытия	16	8	10	11	10
4	Кровля	11	15	20	21	20
5	Проемы	5	6	4	4	4
6	Полы	17	19	13	14	13
7	Отделочные работы	2	2	1	1	1
8	Металлоконструкции	2	3	2	2	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	3	3	3	3
10	Прочие работы	1	1	2	2	2
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1000 м2

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены из легкобетонных камней в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип III. Стены из грунтобетонных камней в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип IV. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип V. Стены кирпичные. Группа капитальности III.

Здания одноэтажные; фундаменты железобетонные и бутобетонные, ленточные; покрытия железобетонные в типах I - IV и деревянные в типе V; кровля рулонная; полы асфальтобетонные, дощатые и цементные.

Учтены вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение и центральное отопление служебных помещений.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 105

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV	V
пояса	Объем зданий от 6000 до 8000 куб. м
	а	б	в	г	д
1	10,7	11,1	11,5	11	10
2	11,2	11,7	12,1	11,6	10,5
3	12,3	12,8	13,3	12,7	11,5
4	12,8	13,3	13,8	13,2	12
5	13,4	13,9	14,4	13,8	12,5
6	19,2	20	20,8	22	18
7	21,3	22,2	23	22	20
8	22,4	23,3	24,2	23,1	21
9	28,8	29,9	31,1	29,7	27
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 105)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	28	28	30	32	35
2	Стены и перегородки	18	21	16	13	13
3	'Перекрытия и покрытия	17	15	15	17	7
4	Кровля	7	7	12	7	11
5	Проемы	4	4	4	5	5
6	Полы	19	18	15	18	20
7	Отделочные работы	1	1	1	2	3
8	Металлоконструкции	3	3	2	3	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	2	3	2	2
10	Прочие работы	1	1	2	1	1
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СКЛАДЫ ПЛОЩАДЬЮ 90 м1

Характеристика

Тип I. Покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Тип II. Покрытие железобетонное. Группа капитальности II.

Стены кирпичные; кровля рулонная; полы глинобитные; фундаменты ленточные. Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 106

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий от 300 до 500 куб. м
	а	б
1	12,1	15
2	12,7	15,7
3	13,9	17,2
4	14,5	18
5	15,1	18,7
6	21,8	26,9
7	24,2	29,9
8	25,4	31,4
9	32,7	40,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(К табл. 106)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	16	14
2	Стены и перегородки	37	31
3	Перекрытия и покрытия	8	20
4	Кровля	13	14
5	Проемы	10	8
6	Полы	3	3
7	Отделочные работы	2	1
8	Электроосвещение	5	4
9	Прочие работы	6	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Характеристика

Здания кирпичные, с совмещенными деревянными перекрытиями, с рулонной кровлей, с асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 107

Территориальные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
1	12,4
2	13
3	14,3
4	15
5	15,5
6	22,3
7	24,9
8	26,1
9	33,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 107)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	8
2	Стены	27
3	Полы	12
4	Покрытия и кровля	37
5	Проемы	5
6	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
7	Отделочные работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика

Здания лесопильной установки состоят из каркасно-обшивного навеса над пилорамой, с кровлей асбестоцементной и землебитным полом; фундаменты под пилораму деревянные. Учтены узкоколейные пути. Группа капитальности V

Восстановительная стоимость на 1 установку в руб.

Таблица 108

Территориальные	Площадь застройки до 110 кв. м
пояса	а
1	2000
2	2100
3	2300
4	2400
5	2500
6	3600
7	4000
8	4200
9	5380


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГАРАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 50 КОМБАЙНОВ

Характеристика

Тип I. Покрытие железобетонное, кровля рулонная. Группа капитальности II.

Тип II. Покрытие с кровлей из асбестоцементных листов усиленного профиля. Группа капитальности II.

Здания одноэтажные; фундаменты и каркас здания из сборного железобетона; стены кирпичные; полы землебитные. Учтено электроосвещение,

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 109

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий до 16000 куб. м
	а	б
1	5,04	4,28
2	5,29	4,54
3	5.8	4,96
4	6,1	5,12
5	6,3	5,38
6	9,1	7,7
7	10,1	8,6
8	10,6	9
9	13,6	11,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 109)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	18	22
2	Стены и перегородки	16	19
3	Перекрытия и покрытия	33	21
4	Кровля	10	11
5	Проемы	11	13
6	Полы	2	2
7	Отделочные работы	1	1
8	Металлоконструкции	6	7
9	Электроосвещение	2	2
10	Прочие работы	1	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные, толщиной 0,5 кирпича, с пилястрами. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасно-обшивные. Группа капитальности V.

Тип III. Стены - кирпичные столбы с забиркой из пластин. Группа капитальности IV.

Тип IV. Стены бутовые. Группа капитальности III.

Фундаменты столбовые (тип I - III) и ленточные (тип IV), полы из утрамбованного грунта; кровля из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 110

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	Объем зданий до 4000 куб. м
	а	б	в	г
1	3,91	3,76	3,91	4,29
2	4,1	3,94	4,1	4,51
3	4,49	4,32	4,49	4,94
4	4,69	4,5	4,69	5,12
5	4,88	4,7	4,88	5,38
6	7,1	6,7	7,1	7,7
7	7,8	7,5	7,8	8,6
8	8,2	7,9	8,2	9
9	10,6	10,2	10,6	11,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 110)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1	Фундаменты	8	8	6	9
2	Стены	29	23	30	47
3	Крыша	19	19	20	19
4	Полы	3	5	4	4
5	Проемы	38	43	38	19
6	Отделочные работы	3	2	2	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ НА 24 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

Характеристика

Стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы глинощебеночные; фундаменты бутобетонные. Группа капитальности II. Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 111

Территориальные	Объем зданий от 1500 до 2000 куб. м
пояса	а
1	5,54
2	5,8
3	6,4
4	6,6
5	7
6	10
7	11,1
8	11,7
9	15
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	13
2	Стены и перегородки	19
3	Перекрытия и покрытия	47
4	Кровля	8
5	Полы	8
6	Электроосвещение	2
7	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ НА 20 ТРАКТОРОВ

Характеристика

Стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы землебитные; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтено электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 112

Территориальные	Объем зданий от 1500 до 2000 куб. м
пояса	а
1	10,1
2	10,6
3	11,6
4	12,1
5	12,6
6	18,1
7	20,2
8	21,2
9	27,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 112)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	4
2 3	Стены и перегородки Перекрытия и покрытия	23 18
4	Кровля	11
5	Проемы	22
6	Полы	1
7	Отделочные работы	1
8 9	Металлоконструкции Электроосвещение	10 2
10	Прочие работы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные, толщиной в 0,5 кирпича, с пилястрами. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасно-обшивные. Группа капитальности V.

Тип III. Стены - кирпичные столбы с забиркой из пластин. Группа капитальности IV.

Тип IV. Стены бутовые. Группа капитальности III.

Фундаменты столбовые (тип I - III) и ленточные (тип IV). Полы из утрамбованного грунта; кровля из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 113

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	Объем зданий до 3000 куб. м
	а	б	в	г
1	2,97	2,81	3,09	3,91
2	3,12	2,96	3,24	4,1
3	3,41	3,23	3,55	4,49
4	3,56	3,38	3,71	4,69
5	3,7	3,52	3,86	4,88
6	5,38	5,04	5,54	7,1
7	5,96	5,63	6,2	7,8
8	6,2	5,88	6,5	8,2
9	8	7,6	8,3	10,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 113)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены	11 39	20 30	8 41	12 53
3	Крыша	29	28	28	20
4	Полы	4	7	4	3
5 6	Проемы Отделочные работы	16 1	13 2	18 1	10 2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Характеристика

Тип. I. Стены кирпичные, толщиной в 0,5 кирпича, с пилястрами. Группа капитальности III.

Тип II. Стены каркасно-обшивные. Группа капитальности V.

Тип III. Стены - кирпичные столбы с забиркой из пластин. Группа капитальности IV.

Тип IV. Стены бутовые. Группа капитальности III.

Фундаменты столбовые (тип I - III) и ленточные (тип IV); полы из утрамбованного грунта; кровля из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 114

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	Объем зданий до 3000 куб. м
	а	б	в	г
1	2,15	2,02	2,28	3,23
2	2,26	2,12	2,39	3,39
3	2,47	2,32	2,62	3,71
4	2,58	2,42	2,73	3,87
5	2,69	2,52	2,85	4,03
6	3,87	3,63	4,1	5,8
7	4,3	4,03	4,55	6,5
8	4,52	4,23	4,78	6,8
9	5,8	5,46	6,1	8,7
Удельные веса отдельных, конструктивных элементов в %

(к табл. 114)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены	13 38	20 34	10 43	13 50
3	Крыша	43	38	41	32
4	Полы	б	8	6	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены - саманные или кирпичные столбы с заполнением саманом. Группа капитальности V.

Тип III. Стены каркасные - деревянные стойки с заполнением глиноплетнем или пластинами. Группа капитальности V.

Фундаменты ленточные (тип I и II) и деревянные стулья (тип III); кровля из асбестоцементных листов; полы глинобитные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 115

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем зданий 3000 куб. м
	а	б	в
1	3,49	3,11	2,83
2	3,67	3,27	2,97
3	3,68	3,58	3,26
4	4,19	3,73	3,39
5	4,37	3,89	3,54
6	6,3	5,63	5,12
7	7	6,2	5,63
8	7,3	6,6	5,96
9	9,4	8,4	7,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 115)

№ п.п.	Наименование конструктивных	а	б	в
1 2	Фундаменты Стены	10 42	14 36	5 28
3	Крыша	29	29	41
4	Полы	6	6	8
5	Проемы	10	11	13
6	Отделочные работы	1	2	2
7	Прочие работы	2	2	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ ПРИ СОВХОЗАХ

Характеристика

Тип I. Стены каркасно-обшивные; фундаменты - деревянные стулья. Группа капитальности V.

Тип II. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Кровля из асбестоцементных листов; полы из утрамбованного грунта со щебнем.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 116

	.Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий до 4500 куб. м
	а	б
1	2,55	4,29
2	2,68	4,51
3	2,94	4,94
4	3,07	5,12
5	3,19	5,37
6	4,59	7,7
7	5,12	8.6
8	5,38	9
9	6,9	11,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 116)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	12	10
2	Стены	26	41
3	Крыша	34	29
4	Полы	10	7
5	Проемы	13	10
6	Отделочные работы	2	1
7	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ ПРИ СОВХОЗАХ

Характеристика

Стены каркасные - кирпичные столбы с заполнением саманом; кровля асбестоцементная; полы из утрамбованного грунта со щебнем; фундаменты ленточные. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м навеса в руб.

Таблица 117

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000	4000
пояса	а	б	в
1	4,17	3,63	3,11
2	4,38	3,81	3,27
3 4	4,79 5	4,17 4,35	3,58 3,73
5	5,21	4,54	3,89
6	7,5	6,6	5,63
7	8,3	7,2	6,2
8	8,7	7,6	6,6
9	11,3	9,8	8,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 117)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	17	16	15
2	Стены	38	36	33
3	Крыша	27	28	30
4	Полы	6	7	8
5	Проемы	9	10	11
6	Отделочные работы	3	3	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ ПРИ СОВХОЗАХ

Характеристика

Стены каркасные - деревянные стойки с заполнением глиноплетнем; кровля из кровельной стружки; полы из утрамбованного грунта со щебнем. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м навеса в руб.

Таблица 118

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000	4000
пояса	а	6	в
1	2,97	2,43	2,15
2	3,12	2,55	2,26
3	3,41	2,79	2,47
4	3,56	2,91	2,58
5	3,7	3,03	2,69
6	5,4	4,37	3,87
7	6	4,86	4,3
8	6,2	5,12	4,52
9	8	6,6	5,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 118)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	11	11	8
2	Стены	27	24	22
3	Крыша	34	35	39
4	Полы	11	13	14
5	Проемы	9	9	10
6	Отделочные работы	8	8	7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ ПРИ СОВХОЗАХ

Характеристика

Стены каркасные - кирпичные столбы с дощатой обшивкой; кровля асбестоцементная; полы из утрамбованного грунта со щебнем; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 ку. м навеса в руб.

Таблица 119

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000	4000
пояса	а	б	в
1	4,7	4,2	3,9
2	4,94	4,38	4,1
3	5,4	4,79	4,49
4	5,6	5	4,69
5	5,9	5,2	4,88
6	8,5	7,5	7,1
7	9,4	8,3	7,8
8	9,9	8,7	8,2
9	12,7	11,3	10,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 119)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1 2	Фундаменты Стены	13 32	13 29	12 27
3	Крыша	34	35	36
4	Полы	8	9	10
5	Проемы	11	12	13
6	Отделочные работы	2	2	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ (УПРОЩЕННЫЕ НЕБОЛЬШИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД)

Характеристика

Фундаменты ленточные лессобетонные; стены из сырцового кирпича; кровля асбестоцементная; полы глинобитные. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 120

Территориальные пояса	Объем зданий до 500 куб. м	Территориальные пояса	Объем зданий до 500 куб. м
1	4,17	6	7,5
2	4,38	7	8,3
3	4,79	8	8,7
4	5	9	11,3
5	5,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 120)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	6
2	Стены	33
3	Кровля	42
4	Полы	11
5	Отделочные работы	5
6	Прочие работы	3
	Итого	100
Примечание. При наличии электроосвещения оценочная стоимость увеличивается на 0,14 руб.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГАРАЖИ ДЛЯ АВТОМАШИН

Характеристика

Тип I. Гаражи на 5 машин.

Тип П. Гаражи на 10 машин.

Здания кирпичные, с асбестоцементной кровлей, с печным отоплением, вытяжной вентиляцией, смотровой ямой и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 121

	Тип зданий
	I	II
Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1300	2000
	а	б
1	12,5	11,3
2	13,1	11,8
3	14,4	12,9
4	15	13,5
5	15,6	14,1
6	22,5	20,2
7	25	22,5
8	26,3	23,6
9	33,8	30,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 121)

№ П/П	Наименование конструктивных элементов	а - б
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	32
3	Крыша	9
4	Перекрытие	8
5	Полы	12
6	Проемы	13
7	Отопление печное	5
8	Отделочные работы	5
9	Прочие работы и электроосвещение	5
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ОБЛАСТНЫЕ БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

БЛОК СКЛАДОВ ПЛОЩАДЬЮ 6600 м2

Характеристика

Тип I. Пол склада на отметке ± 0.00

Тип II.         То же                    - 1.00.

Фундаменты бутобетонные и железобетонные; каркас железобетонный; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы- асфальтобетонные и дощатые.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 122

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий 50000 куб. м
	а	б
1	5,96	5,46
2	6,3	5,72
3	6,9	6,3
4	7,1	6,6
5	7,5	6,8
6	10,8	9,8
7	11,9	10,9
8	12,5	11,5
9	16,1	14,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 122)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	16	13
2	Стены и перегородки	16	17
3	Перекрытия и покрытия	24	25
4	Кровля	16	17
5	Проемы	2	3
6	Полы	13	14
7	Отделочные работы	1	1
8	Металлоконструкции	1	1
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4
10	Прочие работы	7	5
	Итоги	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ОБЛАСТНЫЕ БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ

Характеристика

Фундаменты сборные железобетонные и бутобетонные ленточные; стены кирпичные; каркас сборный железобетонный; перекрытие и покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные, деревянные и цементные.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 123

Территориальные	Объем зданий до 4500 куб. м
пояса	а
1	10,3
2	10,8
3	11,8
4	12,3
5	12,9
6	18.5
7	20,6
8	21,5
9	27,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 123)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	16
2	Стены и перегородки	18
3	Перекрытия и покрытия	19
4	Кровля	10
5	Проемы	6
6	Полы	9
7	Отделочные работы	1
8	Металлоконструкции	10
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
10	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РАЙОННЫЕ БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СКЛАД

Характеристика

Тип I. Степы кирпичные.

Тип II. Стены - железобетонный каркас с заполнением кирпичной кладкой.

Фундаменты железобетонные и бутобетонные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные и дощатые.

Учтены центральное отопление, .водопровод, электроосвещение и грозозащита. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 124

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий от 9500 до 10000 куб. м
	а	б
1	8,7	10,3
2	9,1	10,8
3	9,9	11,8
4	10,4	12,4
5	10,8	12,9
6	15,5	18,6
7	17,4	20,6
8	18,1	21,7
9	23,4	27,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 124)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	17	20
2	Стены и перегородки	22	23
3	Перекрытия и покрытия	17	15
4	Кровля	10	9
5	Проемы	4	4
6	Полы	10	9
7	Металлоконструкции	2	2
8	Отделочные работы	1	1
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	7
10	Прочие работы	9	10
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РАЙОННЫЕ БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

СКЛАД МИНЕРАЛЬНЫХ КОРМОВ

Характеристика

Тип I. Каркас железобетонный, стены кирпичные.

Тип II. Каркас и стены кирпичные.

Фундаменты железобетонные и бутобетонные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные.

Учтены электроосвещение и грозозащита. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 125

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объемы зданий до 2000 куб. м
	а	б
1	14,3	12,9
2	15	13,6
3	16,5	14,9
4	17,1	15,5
5	17,9	16,2
6	25,7	23,3
7	28,6	25,8
8	30	27,1
9	38,6	34,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 125)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	24	19
2	Стены и перегородки	25	26
3	Перекрытия и покрытия	12	11
4	Кровля	5	5
5	Проемы	9	11
6	Полы	8	9
7	Электроосвещение и грозозащита	2	2
8	Прочие работы	15	17
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РАЙОННЫЕ БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

САРАИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН, ПОЖАРНЫЙ ПОСТ И ЗАРЯДНЫЙ ПУНКТ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе.

Тип II. Стены и каркас кирпичные.

Фундаменты железобетонные и бутобетонные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные и цементные.

Учтены центральное отопление, вентиляция, электроосвещение и грозозащита. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 126

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий до 6000 куб. м
	а	б
1	6,7	6,2
2	7,1	6,6
3	7,7	7.1
4	6,1	7,5
5	8,4	7,8
6	12,1	11,2
7	13,4	12,4
8	14,1	13
9	18,1	16,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 126)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	16	12
2	Стены и перегородки	28	27
3	Перекрытия и покрытия	24	27
4	Кровля	9	9
5	Проемы	1	1
6	Полы	16	18
7	Отделочные работы	1	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РАЙОННЫЕ БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПАВИЛЬОН

Характеристика

Павильон открытого типа; фундаменты и колонны железобетонные; покрытие из железобетонных плит; кровля рулонная; полы глинобитные. Учтены электроосвещение и грозозащита. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки в руб.

Таблица 127

Территориальные	Площадь застройки до 300 кв. м
пояса	а
1 2 3 4	32,6 34,2 37,5 39,1
5 6 7	40,7 58,8 66
8	69
9	88
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 127)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1 2 3 4 5	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля Полы	30 18 36 10 5
6	Электроосвещение и грозозащита	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НЕФТЕБАЗЫ ГЛУБИННЫЕ ЕМКОСТЬЮ 145 И 385 м3

Характеристика

Контора, сторожка и кладовая. Здания кирпичные, с деревянным перекрытием, с дощатыми и глинощебневыми полами, с черепичной кровлей, печным отоплением и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Разливочные на одну и три бочки. Здания кирпичные, без перекрытия, с металлической кровлей, с цементными полами, вентиляцией и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Навес для порожней тары на 40 и 84 бочки и кладовая, пожарный сарай. Здания кирпичные, без перекрытий, с рулонной кровлей, глинощебневыми полами и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Маслосклад на 100 и 30 бочек. Здания кирпичные, без перекрытия, с рулонной кровлей и глинощебневыми полами. Учтены печное отопление в разливочной, вентиляция и камера для подогрева масла и электроосвещение; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Контора-лаборатория. Здания кирпичные, с деревянными перекрытиями, с дощатыми и цементными полами, с черепичной кровлей, печным отоплением и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Резервуар для пожарного запаса воды емкостью 75 и 100 м3. Сооружения заглубленные, с кирпичными стенами, с бетонными полами и железобетонными перекрытиями. Группа капитальности II.

Уборная на одно очко. Здания каркасно-обшивные, с толевой кровлей, с деревянным выгребом и электроосвещением. Группа капитальности V.

Резервуары для горючего емкостью 50, 26 и 10 м3. Резервуары металлические, на бутовом фундаменте, с кирпичными стенками.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. и на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 128

	Конто- ра сто- рожка и	Разливочная	Навес для порожней тары	Маслосклад	Кладо- вая, по- жарный	Конто- ра-ла- борато-	Резервуар для воды (пожарный)	Убор- ная на одно
Террито-	кладо- вочная	на одну бочку	на три бочки	на 40 бочек	на 84 бочек	на 30 бочек	на 100 бочек	сарай	рия	на 75 куб. м	на 100 куб. м	очко
риальные	Строительный объем зданий в куб. м до
пояса	200	50	100	100	200	150	400	100	250
	а	б	в	г	д	е	ж	з	е	к	л	м
1	19,2	27,2	21,4	8,7	7	15,4	11,5	16,1	19,7	34,9	33	37,5
2	20,1	28,6	22,5	9,2	7,3	15,1	12,1	17	20,7	36,7	34,7	39,3
3	22	31,3	24,6	10	8	17,6	13,3	18,6	22,7	40,2	38	43,1
4	23	32,7	25,7	10,5	8,4	18,5	13,8	19,3	23,7	41,9	39,6	44,9
5	23,9	34	26,8	10,9	8,7	19,2	14,4	20,2	24,7	43,7	41,2	46,9
6	34,4	49	38,6	15,7	12,5	27,6	20,7	29,1	35,5	63	59,6	67
7	38,3	54,6	42,8	17,5	13,9	30,7	23	32,2	39,4	70	66	75
8	40,2	57,1	45	18,3	14,6	32,3	24,2	33,9	41,5	73	70	79
9	52,1	74	58	23,6	18,8	41,5	31,1	43,5	53,8	94	89	101
Продолжение

Террито- риальные	Горизонтальные резервуары для горючего емкостью в м3	Приемно-раздаточный стояк	Сливной стенд на	Наружный трубопровод на
пояса	10	26	50	ручным насосом	насосом СИЛ -00	металлической опоре	металлических опорах
	на 1 шт.	на 1 пог. м
	н	о	п	р	с	т	у
1	610	790	1480	402	354	162	5,54
2	640	830	1550	423	370	171	5,8
3	710	910	1700	463	403	186	6,4
4	730	950	1770	483	424	195	6,6
5	760	980	1870	503	442	202	7
6	1100	1420	2660	720	640	291	10
7	1220	1570	2960	810	710	324	11,1
8	1280	1660	3110	850	740	340	11,7
9	1650	2130	3990	1080	960	437	15


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НЕФТЕХРАНИЛИЩА ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ БРИГАД

Характеристика

Нефтехранилища состоят из следующих объектов: тарный склад для бочек, металлические резервуары на фундаментах, щит для пожарного инвентаря, ящик для песка, уборная и ограждение участка.

Восстановительная стоимость на 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 129

	Емкость хранилища в куб. м
Территориальные	9.0	6,0
пояса	а	б
1	331	429
2	348	451
3	381	494
4	397	512
5	414	538
6	596	770
7	660	860
8	700	900
9	890	1160


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ (ЦИСТЕРНЫ) ПОДЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика

Земляные работы, основания под резервуары (цистерны), колодец управления, резервуары, дыхательная и замерная арматура, секционные подогреватели (для темных нефтепродуктов); окраска и изоляция резервуаров.

Восстановительная стоимость 1 резервуара в руб.

Таблица 130

Террито-	Для светлых нефтепродуктов	Для темных нефтепродуктов
риальные	Резервуары емкостью в куб. м
пояса	3	5	25	50	75	3	5	25	50	75
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	740	780	1580	2550	3150	660	720	1610	2700	3280
2	770	820	1660	2680	3310	700	760	1700	2840	3440
3	850	900	1810	2940	3620	760	830	1860	3110	3770
4	880	930	1900	3070	3780	800	870	1930	3240	3930
5	920	970	1970	3190	3940	830	910	2020	3390	4100
6	1330	1400	2840	4590	5670	1200	1300	2910	4880	5900
7	1470	1550	3160	5120	6300	1340	1440	3220	5380	6600
8	1550	1630	3320	5380	6600	1400	1520	3400	5710	6900
9	1990	2100	4270	6900	8500	1800	1950	4400	7300	8800
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 130)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	Основания под резервуары и колодец управления	51	48	45	44	50	57	52	44	42	48
2 3	Резервуары (цистерны) Окраска и изоляция	18 2	23 2	39 3	44 3	41 3	19 3	25 3	39 3	42 3	40 2,5
4	Дыхательная и замерная арматура	29	27	13	9	6	14	14	6	4	2,5
5	Секционные подогреватели	-	-	-	-	-	7	7	8	10	7
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ (ЦИСТЕРНЫ) НАЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика

Земляные работы, фундаменты бутовые, опоры кирпичные, металлические лестницы, резервуары, дыхательная и замерная арматура, секционные подогреватели (для темных нефтепродуктов) и окраска резервуаров.

Восстановительная стоимость 1 резервуара в руб.

Таблица 131

Террито-	Для светлых нефтепродуктов	Для темных нефтепродуктов
риальные	Резервуары емкостью в куб. м
пояса	3	5	25	50	75	3	5	25	50	75
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	700	740	1500	2190	2750	620	680	1530	2870	3250
2	730	770	1580	2300	2880	660	700	1600	3020	3410
3	800	850	1730	2520	3160	720	780	1760	3300	3740
4	830	880	1810	2630	3290	750	820	1830	3440	3900
5	870	920	1880	2750	3440	780	850	1920	3600	4070
6	1250	1330	2700	3950	4950	1130	1230	2760	5210	5900
7	1390	1470	3010	4380	5460	1250	1360	3060	5710	6500
8	1460	1550	3160	4600	5800	1310	1430	3210	6100	6800
9	1870	1990	4060	5920	7400	1690	1840	4120	7700	8700
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 131)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2 3	Опоры под резервуары Резервуары (цистерны) Окраска	48 20 2	45 24 2	42 41 3	35 51 4	43 47 3	54 20 3	49 26 3	41 41 3	33 49 3	41 45 3
4	Дыхательная и замерная арматура	30	29	14	10	7	15	15	7	4	3
5	Секционные подогреватели	-	-	-	-	-	8	7	8	11	8
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОГРЕБА ДЛЯ ГОРЮЧИХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, с совмещенным деревянным перекрытием с утеплением и покрытием дерном, с глинобитными полами Группа капитальности III.

Учтена вентиляция сельскохозяйственного типа.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 132

	Вместимость в т
Территориальные пояса	1,5	4
	а	б
1	19	15
2	19,9	15,в
3	21,8	17,3
4	22,8	18,1
5	23,8	18,8
6	34,2	27
7 8 9	38 39,9 51	30,1 31,6 40,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 132)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены	21 52	22 54
3	Полы	2	2
4	Покрытия и кровля	15	12
5	Проемы	3	5
6	Прочие работы	7	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СТАН БРИГАДНЫЙ ПОЛЕВОЙ

Характеристика

Мастерская объемом 1000 куб. м - здания без перекрытий, с бетонными полами и черепичной кровлей; фундаменты ленточные и столбовые.

Учтены смотровая яма и электроосвещение.

Конюшня объемом до 250 л(3. Здания без перекрытий, с глинобитными полами, с черепичной кровлей; фундаменты столбовые.

Учтены деревянные кормушки и электроосвещение.

Общежитие объемом до 1200 я3 и столовая объемом 250 куб. м. Здания с деревянными перекрытиями, с дощатыми полами, с черепичной кровлей, печным отоплением и электроосвещением; фундаменты ленточные и столбовые.

Душевая объемом 150 куб. м. Стены кирпичные с деревянными перекрытиями, бетонными полами, черепичной кровлей и обогревательными и водонагревательными печами; фундаменты ленточные.

Группа капитальности по графам «а - з» - V, по графе «и» - III.

Учтены местное водоснабжение, канализация, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 133

	Мастерские	Конюшни	Общежития	Столовые
Террито- риальные	саманные	глинопле тневые	саманные	глинопле тневые	саманные	глинопле тневые	саманные	глинопле тневые	Душевые
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	6,6	5,5	9,2	7,1	13,4	12,1	18,3	19	40,6
2	7	5,9	9,6	7,4	14	12,7	19,2	20	42,6
3	7,6	6,4	10,5	8,1	15,3	13,9	21,1	21,8	46,6
4	8	6,6	11	8,5	16	14,5	22	22,8	48,6
5	8,3	7	11,4	8,8	16,6	15,1	22,9	23,8	50,4
6	12	10	16,5	12,8	23,9	21,8	32,9	34,3	73
7	13,4	11,1	18,3	14,1	26,6	24,2	36,6	38,1	81
8	14	11,7	19,2	14,9	28	25,4	38,5	39,9	87
9	18	15	24,7	19,1	35,5	32,6	49,5	51,2	109
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 133)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	Фундаменты	30	20	30	13	14	9	24	18	9
2	Стены и перегородки	23	19	28	21	17	23	16	22	35
3	Полы	5	6	2	4	9	9	6	7	12
4	Перекрытия или покрытия	18	22	21	26	16	12	10	9	2
5	Крыша	-	-	-	-	15	15	11	10	4
6	Проемы	10	13	5	11	9	12	12	16	5
7	Отопление печное	-	-	-	-	8	9	5	6	9
8	Отделочные работы	4	6	4	7	9	8	11	7	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	6	4	6	2	2	3	3	20
10	Прочие работы	5	8	6	12	1	1	2	2	1
	Итого	100	.100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 1000 куб. м

Характеристика

Здания кирпичные, с совмещенными железобетонными или деревянными перекрытиями, с рулонном кровлей и цементными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности II - III.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электрооборудование.

Оборудование котельной предусмотрено котлами НРч с фундаментами, дутьевыми каналами, боровами, обмуровкой котлов.

Дымовая труба принята кирпичная и металлическая высотой до 20 м с фундаментами.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 134

	Здание с перекрытиями	Оборудование	Дымовая труба
Территориальные пояса	железобетонными	деревянными	котельной на 1 куб. м поверхности нагрева	кирпичная	металлическая
	на 1 куб. м здания		на 1 шт.
	а	б	в	г	д
1	14,4	11,7	96	3510	540
2	15,1	12,3	101	3690	560
3	16,5	13,4	110	4040	620
4	17,2	14	115	4220	650
5	18	14,6	120	4390	670
6	25,9	21,1	172	6300	970
7	28,7	23,4	192	7100	1080
8	30,2	24,6	202	7400	1130
9	38,8	31,6	259	9500	1450
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 134)

		Перекрытия
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	железобетонные	деревянные
		а	б
1	Фундаменты	12	17
2	Стены и перегородки	34	35
3	Полы	2	3
4	Покрытия и кровля	19	13
5	Проемы	9	10
6	Отделочные работы	6	4
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	16
8	Прочие работы	1	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КУЗНИЦЫ С ГОРНОМ И СО СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; кровля асбестоцементная. Группа капитальности III.

Тип II. Стены саманные; кровля глиноплетневая. Группа капитальности V.

Тип III. Стены рубленые; кровля асбестоцементная. Группа капитальности IV.

Фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; полы из утрамбованного грунта и печное отопление.

Учтены вентиляция, зонт над горном и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 135

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем здания до 400 куб. м
	а	б	в
1	13,7	8,3	11,4
2	14,4	8,7	12
3	15,8	9,6	13,1
4	16,5	10	13,7
5	17,1	10,4	14,3
6	24,6	15	20,6
7	27,4	16,6	22,8
8	28,7	17,5	24
9	37	22,4	30,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 135)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	9 45	24 27	16 46
3	Полы	1	1	2
4 5	Перекрытия Крыша	3 13	5 15	4 11
6	Проемы	11	7	4
7	Отопление печное	3	3	3
8	Отделочные работы	1	2	2
9	Электроосвещение	9	10	7
10	Прочие работы	5	6	5
	Итого	100	.100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОЖАРНОЕ ДЕПО СЕЛЬСКОГО ТИПА

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; кровля черепичная. Группа капитальности III.

Тип II. Стены рубленые; кровля асбестоцементная. Группа капитальности IV.

Здания с деревянным перекрытием, с глинобитными и дощатыми полами и с печным отоплением; фундаменты ленточные.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, кормушки деревянные для лошадей и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 136

	Тип зданий
	I	II
Территориальные	Объемом зданий в куб. м до
пояса	800	400
	а	б
1	17	15,8
2	17,8	16,5
3	19,5	18,1
4	20,3	19
5	21,3	19,7
6	30,6	28,4
7	33,9	31,6
8	35,6	33,2
9	45,8	42,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 136)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а, б
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	40
3	Полы	3
4	Перекрытия	12
5	Крыша	10
6	Проемы	11
7	Отопление печное	4
8	Электроосвещение	2
9	Отделочные работы	4
10	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОЖАРНЫЙ САРАИ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Характеристика

Здания каркасно-обшивные, с глинобитными полами и кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 137

Территориальные пояса	Объем зданий 190 куб. м
1	5,1
2	5,4
3	5,9
4	6,1
5	6,4
6	9,2
7	10,2
8	10,8
9	13,9


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВЕТРОДВИГАТЕЛИ

Характеристика

Ветродвигатели, установленные на металлических решетчатых опорах комплексно с водоподъемными лебедками, насосным. оборудованием или редукторами; фундаменты под ноги опор из бутового камня или бетонные.

Назначение ветродвигателей - водоснабжение, электроснабжение или механизация трудоемких работ в сельском хозяйстве.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 138

	Наименование ветродвигателей
	ДДК-4	ТВ-5	ТВ-8	Д-12
Территориальные	Основные данные
пояса	высота 7 м, диаметр колеса 4 м, насос НП-150	высота 15,68 м, диаметр колеса 5 м, насос НП-95	высота 15,68 м, диаметр колеса 8 м, насос НП-148	высота 16 м, диаметр лопастей 12 м, редук- тор передаточный
1	620	1040	2130	3280
2	660	1090	2240	3440
3	710	1200	2450	3770
4	750	1250	2560	3930
5	780	1300	2670	4100
6	1120	1870	3840	5880
7	1240	2080	4270	6600
8	1300	2180	4480	6900
9	1680	2810	5800	8800


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВЕТРОЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ

Характеристика

Ветроэлектроагрегаты установлены на металлических одноствольных опорах комплектно с аккумуляторными батареями и электрощитами.

Назначение ветроэлектроагрегатов -электроснабжение объектов сельского хозяйства.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 139

	Наименование ветроэлектроагрегатов
	ВЭ-2	ВЭ-3	ВЭ-5
Территориальные	Основные данные
пояса	высота 10 - 12 м, диаметр колеса 2 м, мощность генератора 130 вт	высота 10 - 12 м, диаметр колеса 3 м, мощность генератора 300-385 вт	высота 11 м, диаметр колеса 5 м, мощность генератора 1000-1100 вт
1	720	980	1960
2	760	1030	2060
3	830	1130	2250
4	870	1180	2350
5	910	1230	2440
6	1300	1770	3520
7	1440	1970	3910
8	1520	2070	4110
9	1950	2650	5290


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПАРНИКИ С ПАРОВЫМ ИЛИ ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Характеристика

Тип I. Отопление паровое.

Тип II. Отопление водяное.

Парубки железобетонные, рамы деревянные, остекленные; заполнение парников растительной землей.

Учтены водопровод, отопление центральное (паровое или водяное).

Восстановительная стоимость 1 кв. м рамы в руб.

Таблица 140

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	а	б
1	16,6	18,6
2	17,5	19,5
3	19,2	21,3
4	20	22,3
5	20,8	23,2
6	29,9	33,4
7	33,3	37,1
8	34,8	39
9	44,9	50,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 140)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Общестроительные работы	83	72
2	Отопление центральное	15	27
3	Водопровод	2	1
	Итого	100	100
ПАРНИКИ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

Характеристика. Парубни (рамы-тропы) железобетонные; рамы деревянные остекленные; заполнение парников песком и растительной землей,

Учтены электрообогрев в асбестоцементных трубах, водопровод и электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 кв. м рамы в руб.

Таблица 140А

Территориальный пояс		Территориальный пояс
1	25,1	6	45,2
2	26,3	7	50,2
3	28,9	8	52,7
4	30,1	В	68,0
5	31,4
Примечание, При переоценке парников на местах следует пользоваться технической частью и применять поправочные коэффициенты на климатические районы по Сборнику № 26, том I, издания 1970 года.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПАРНИКИ УГЛУБЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОТОПЛИВА

Характеристика

Тип I С железобетонными парубнями.

Тип II. С деревянными парубнями.

Парубни железобетонные или бревенчатые; рамы деревянные остекленные.

Учтено заполнение парников растительной землей и биотопливом.

Восстановительная стоимость на 1 кв. м рамы в руб.

Таблица 141

Территориальные	Тип парников
пояса	I	II
1	14,6	13,4
2	15,4	14
3	16,8	15,4
4	17,6	16
5	18,3	16,7
6	26,3	24
7	29,2	26,7
8	30,7	28,1
9	39,5	36


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПАРНИКОВЫХ РАМ И ИНВЕНТАРЯ

Характеристика

Стены, обшитые досками по деревянным стойкам; полы из утрамбованного грунта; кровля асбестоцементная. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м навеса в руб.

Таблица 142

Территориальные	Объем зданий до 1000 куб. м
пояса	а
1	1,95
2	2,05
3	2,24
4	2,34
5	2,44
6	3,51
7	3,9
8	4,10
9	5,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 142)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	12
2	Стены	40
3	Полы	4
4	Крыша	31
5	Проемы	11
6	Отделочные работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОРФОПЕРЕГНОЙНЫХ ГОРШОЧКОВ

Характеристика

Стены кирпичные; фундаменты ленточные; полы из утрамбованного грунта; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная. Группа капитальности III.

Учтено устройство внутреннего водопровода, электроосвещения и центрального отопления (без котлов).

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 143

Территориальные	Объем зданий 300 куб. м
пояса	а
1	12,8
2	13,4
3	14,7
4	15,3
5	16
6	23
7	25,5
8	26,8
9	34,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 143)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	9
2	Стены	46
3	Крыша	9
4	Перекрытие	9
5	Полы	3
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ С НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА (С КОТЕЛЬНОЙ)

Характеристика

Теплицы с соединительным коридором и помещением котельной; несущие конструкции из стального проката; фундаменты, бутовые ленточные; стены теплиц: цоколь из кирпича, верхняя часть остекленная в деревянных переплетах и каркасе; кровля, остекленная по деревянным шпросам.

Предусмотрено 76% площади теплиц грунтовых и 30% оборудовано стеллажами. Отопление центральное водяное с оборудованием котельной и дымовой трубой.

Предусмотрены подсыпка растительного грунта, водопровод, канализация, устройство резервуаров для воды и удобрительной смеси и электроосвещение.

В соединительном коридоре и котельной стены кирпичные, кровля рулонная, полы цементный и грунтовые. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 кв. м полезной площади теплиц в руб.

Таблица 144

Территориальные	Полезная площадь 1000 кв. м
пояса	а
1	56,3
2	58,8
3	65
4	67
5	71
6	101
7	113
8	118
9	151
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 144)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	20
3	Крыша	13
4	Полы	2
5	Проемы	5
6	Отопление центральное и оборудование котельной	44
7	Отделочные работы	3
8	Внутренние санитарно-технические и электромеханические устройства	3
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ С НЕСУЩИМ КАРКАСОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ СО СЛУЖЕБНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (БЕЗ КОТЕЛЬНОЙ)

Характеристика

Теплицы полезной площадью 1000 кв. м. Теплица с соединительным коридором; несущие конструкции из металлических трубчатых рам, совмещенных с системой отопления; фундаменты столбовые; цоколь вертикальных ограждений из железобетонных плит. Кровля, остекленная по деревянным шпросам, боковое остекление теплиц в деревянных переплетах и каркасе. Полы соединительного коридора асфальтовые. Отопление центральное водяное (без котлов). Вентиляция осуществляется через форточки при помощи винтовых механизмов. Группа капитальности III.

Предусмотрены подсыпка растительного грунта, водопровод, канализация, железобетонные баки для удобрительных смесей и электроосвещение.

Служебное помещение с мастерской по ремонту рам и теплым помещением для приготовления питательных кубиков объемом 600 м3. Стены кирпичные; покрытия деревянные; кровля рулонная; полы асфальтовые и частично дощатые; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 145

	Теплицы	Служебные помещения
Территориальные пояса	1 кв. м полезной площади теплиц	1 куб. м здания помещения
	а	б
1	36,5	12,5
2	38,4	13,1
3	42	14,4
4	43,9	15
5	45,7	15,6
6	66	22,5
7	73	25
8	76	26,3
9	98	33,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 145)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	6	8
2	Стены и перегородки	9	33
3	Крыша	41	-
4	Покрытия и кровля	-	21
5	Полы	-	10
6	Проемы	5	11
7	Отделочные работы	3	11
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	31	2
9	Прочие работы	5	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ С НЕСУЩИМИ ДЕРЕВЯННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Характеристика

Тип I. С центральным отоплением.

Тип II. С печным (боровным) отоплением.

Фундаменты и цоколь ленточные; стены теплиц каркасные, обшивные, с утеплением; кровля - один скат, остекленный по деревянным шпросам, второй скат из асбестоцементных листов с подшивным потолком. Группа капитальности V.

Учтены водопровод, оборудование стеллажами и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 кв. м полезной площади в руб.

Таблица 146

Территориальные	Типы зданий
пояса	а	б
1	35,5	28,9
2	37,2	30,3
3	40,7	33,3
4	42,5	34,7
5	44,4	36,1
6	64	52,1
7	71	58
8	75	61
9	96	78
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 146)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	14	14
2	Стены и перегородки	7	9
3	Покрытия	18	23
4	Полы	1	1
5	Проемы	13	18
6	Печи	-	9
7	Отделочные работы	1	2
8 9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	36 10	12 12
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ С НЕСУЩИМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПАНЕЛЯМИ БЕЗ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

Характеристика

Тип I. Теплицы грунтовые.

Фундаменты столбовые железобетонные; каркас - железобетонные колонны; стены и покрытие - железобетонные остекленные панели и полы грунтовые. Группа капитальности II.

Тип II Теплицы стеллажные с соединительным коридором. Фундаменты столбовые железобетонные; несущие конструкции (стены и покрытие) теплицы - железобетонные остекленные панели; стены коридора кирпичные; полы в теплицах грунтовые, в коридоре из щебня, железобетонные стеллажи. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, центральное отопление и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 147

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Полезная площадь в куб. м
	2500	600
	а	б
1	25,6	42,8
2	26,9	44,9
3	29,5	49,1
4	30,7	51,2
5	32	53,8
6	46,1	77
7	51,2	86
8	53,8	90
9	69	115
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 147)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	12
2	Стены и перегородки	10	9
3	Покрытие	31	23
4	Проемы	8	4
5	Полы	1	1
6	Отделочные работы	3	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	38	37
8	Стеллажи	1	4
9	Прочие работы	-	9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ ВЕСЕННИЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ

Характеристика

Здания из. сборных металлических трубчатых рам, совмещенных с системой отопления, на столбовых железобетонных фундаментах; покрытие из остекленных деревянных съемных рам; полы в проходах из деревянных съемных щитов. Группа капитальности III.

Учтены водопровод и центральное отопление.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 148

Территориальные	Полезная площадь 130 кв. м
пояса	а
1 2	26,3 27,6
3	30,2
4	31,6
5	32,8
6	47,3
7	52,9
8	55,4
9	71


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ С НЕСУЩИМИ СТАЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ И ОВОЩЕЙ ГИДРОПОННЫМ СПОСОБОМ

Характеристика

Теплица для выращивания овощей. Фундаменты ленточные из бетонных блоков и монолитного бетона; стены из сборных железобетонных плит; крыша - покрытие - металлические остекленные конструкции; долы асфальтовые и грунтовые; бассейны бетонные. Группа капитальности I.

Учтены центральное отопление, воздушное отопление, подземный обогрев бассейнов, система увлажнения, поливочный водопровод, технологические трубопроводы и электроосвещение.

Теплица для выращивания рассады. Все конструкции те же, что и в теплице для выращивания овощей. Группа капитальности I.

Учтены те же сантехнические и электротехнические устройства, что и в теплице для выращивания овощей, и, кроме того, учтены централь-. нее отопление под стеллажами, металлические стеллажи и электрооблучение.

Соединительные коридоры и переходы. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; кровля совмещенная из металлических конструкций с остеклением; полы асфальтовые. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, технологические трубопроводы, спускной трубопровод в подпольных каналах теплосети, поливочный водопровод в каналах и электроосвещение.

Служебные помещения. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтовые, дощатые и плиточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, бойлерная, вентиляция и электроосвещение.

Обогрев грунта между теплицами. Фундаменты столбовые бетонные, каркас деревянный и металлический, обтянутый пленкой.

Учтено центральное отопление.

Насосная с резервуаром к блоку четырех теплиц овощных. Все конструкции из монолитного и сборного железобетона. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление на обогрев, технологические трубопроводы и насосы.

Насосная с резервуаром на одну теплицу рассадную. Все конструкции из монолитного и сборного железобетона и бетона. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление на обогрев, технологические трубопроводы и насосы.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 149

	Наименование зданий и сооружений
	теплицы	коридоры и	служебные	обогрев между теплицами,	насосная для теплиц
Террито	овощная	рассадная	переходы	помещения	овощной	рассадной	овощной	рассадной
риальные	Объем и площадь здания и сооружений до
пояса	1010 кв. м	1010 кв. м	500 кв. м	1200 куб. м	300 кв. м	250 кв. м	250 кв. м	35 кв. м
	на 1 кв. м инвентарной площади	на 1 куб. м	на 1 кв. м площади
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	45,3	46,9	89	23	9,8	14,1	35,1	94
2	47,5	49,2	94	24,1	10,3	14,8	36,9	98
3	52,1	53,8	103	26,4	11,3	16,2	40,4	108
4	54,6	56,3	108	27,6	11,8	17	42,2	113
5	56,3	58,8	112	28,7	12,3	17,6	43,9	117
6	82	84	161	41,3	17,7	25,4	63	168
7	94	94	179	46	19,7	28,2	71	187
8	95	98	187	48,2	20,7	29,7	74	197
9	123	127	241	62	26,5	38,1	95	253
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 149)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	10	9	18	15	-	-	-	-
2	Стены и перегородки	3	4	19	30	-	-	-	-
3	Покрытия или перекрытия	-	-	-	15	-	-	-	-
4	Крыша	23	22	14	-	-	-	-	-
5	Проемы	3	3	1	8	-	-	-	-
6	Полы	1	2	5	5	-	-	-	-
7	Отделочные работы	2	2	2	5	-	-	-	-
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	24	30	41	18	41	57	24	27
9	Общестроительные работы	-	-	-	-	59	43	76	73
10	Прочие работы	34	28	-	4	-	-	-	-
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ С НЕСУЩИМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ БЕСПОЧВЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И РАССАДЫ

Характеристика

Теплица для выращивания овощей. Фундаменты столбовые; стены - панели железобетонные глухие и остекленные; крыша - железобетонные конструкции с остеклением; полы асфальтовые и грунтовые. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, воздушное отопление, подземный обогрев корыт, дождевальная установка, технологические трубопроводы и насосы, бетонные корыта и бассейны, шпалеры и электроосвещение.

Теплица для выращивания рассады. Все конструкции те же, что и в теплице для выращивания овощей. Учтены те же сантехнические и электротехнические устройства, что и в теплице для выращивания овощей, и, кроме того, учтены электроподсвечивание, железобетонные стеллажи, монорельсы и рамы облучения.

Соединительные коридоры и переходы. Фундаменты ленточные; стены кирпичные и из железобетонных остекленных панелей; кровля совмещенная из железобетонных остекленных панелей; полы асфальтовые. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, технологические трубопроводы, трубопроводы в бетонных каналах и электроосвещение.

Служебные помещения, фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытия - монолитный железобетон (над трансформатором); покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы дощатые, асфальтовые и плиточные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, бойлерная и узел ввода, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Обогрев грунта между теплицами. Трубопроводы отопления проложены в каналах с изоляцией.

Учтены общестроительные работы и центральное отопление

Резервуары емкостью 125 и 25 л3. Железобетонные заглубленные резервуары типа круглых колодцев. Учтен обогрев резервуаров.

Восстановительная стоимость на единицу измерения в руб.

Таблица 150

	Наименование зданий и сооружении
	теплицы	коридоры и	служебные	обогрев
	овощная	рассадная	переходы	помещения	грунта	резервуары
Территориальные	Объем и площадь зданий и сооружений до
пояса	1010 кв. м	1010 кв. м	500 кв. м	2200 куб. м	3000 кв. м	125 куб. м	25 куб. м
	на 1 кв м инвентарной площади	на 1 куб. м	на 1 кв. м	на 1 куб. м
	а	б	в	г	д	е	ж
1	50,4	82	72	16,8	0,82	26,2	52,1
2	52,9	86	76	17,8	0,87	27,6	54,6
3	58	94	84	19,5	0,95	30,2	59,6
4	61	98	87	20,3	0,99	31,4	62
5	63	103	91	21,3	1,03	32,8	66
6	91	148	131	30,6	1,48	47,2	94
7	101	164	145	33,9	1,65	52,4	104
8	106	172	153	35,6	1,73	55,4	109
9	137	222	197	45,8	2,23	71	140
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 150)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж
1	Фундаменты	8	3	8	13	-	-	-
2	Стены и перегородки	7	5	18	22	-	-	-
3	Покрытия-крыши	18	11	12	23	-	-	-
4	Проемы	6	1	1	8	-	-	-
5	Полы	1	1	5	7	-	-	-
6	Отделочные работы	1	1	1	4	-	-	-
7	Внутренние санитарно-технические, электротехнические устройства	37	63	38	21	-	9	20
8	Бетонные корыта и бассейны	21	-	-	-	-	-	-
9	Монорельсы, рамы облучения и стеллажи железобетонные	-	15	-	-	-	-	-
10	Прочие работы	1	-	17	2	-	91	80
	Итого	100	100	100	100	-	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТ ОЧИСТКИ И СУШКИ ЗЕРНА МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 и 4 т/ч

Характеристика

Здания каркасно-обшивные на бетонных или бутовых фундаментах, с кровлей из асбестоцементных волнистых листов, с глинощебневыми я дощатыми полами. Группа капитальности V.

Учтены печь-сушилка в металлическом каркасе, деревянные лари, бункера, вентиляция и электрооборудование.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 151

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	1500
пояса	а	б
1	10,8	8,2
2	11,3	8,7
3	12,4	9,5
4	13	9,9
5	13,5	10,3
6	19,5	14,8
7	21,7	16,5
8	22,8	17,3
9	29,2	22,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 151)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а - б
1	Фундаменты	17
2	Стены	14
3	Полы	7
4	Перекрытие	2
5	Крыша	9
6	Проемы	9
7	Печь-сушилка	11
8	Отделочные работы	3
9 10	Электрооборудование Прочие работы	11 17
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СЕМЕОЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 - 2 т/ч

Характеристика

Тип I. Здания с железобетонными покрытиями; фундаменты ленточные; стены кирпичные; кровля - совмещенная рулонная; полы асфальтовые, бетонные и из керамических плиток. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с деревянными и частично железобетонными покрытиями; в остальном те же конструкции, что и в типе I. Труппа капитальности III.

Тип III. Здания с деревянными и частично железобетонными покрытиями, с асбестоцементной кровлей по наслонным дощатым стропилам и рулонной по железобетону; фундаменты ленточные; стены кирпичные; полы асфальтовые, бетонные, дощатые и из керамических плиток. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, горячее водоснабжение, подача топлива, аспирация-вентиляция, электроосвещение, фундамент под дымовую трубу, металлическая дымовая труба, каналы, приямки и шкафы в душевых.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 152

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем зданий в куб. м до
	2200	2500
	а	б	в
1	16,6	16,1	11
2	17,5	17	11,6
3	19,2	18,6	12,7
4	20	19,3	13,2
5	20,8	20,2	13,8
6	29,9	29,1	19,8
7	33,3	32,3	22
8	34,9	33,9	23,1
9	44,9	43,5	29,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 152)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	21	21	7
2	Стены и перегородки	28	29	29
3	Покрытия и кровля	17	15	3
4	Крыша	-	-	10
5	Проемы	6	6	8
6	Полы	4	4	5
7	Площадки под оборудование	1	1	1
8	Дымовая труба	4	3	5
9	Отделочные работы	2	2	2
10	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	10	13
11	Прочие работы	8	9	17
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ОЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ С ХРАНИЛИЩЕМ

Характеристика

Здания каркасные из сборного железобетона с заполнением стен камышитовыми плитами и кирпичом; фундаменты ленточные; покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые, плиточные и из линолеума. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 153

Территориальные	Объем зданий до 4500 куб. м
пояса	а
1	16,8
2	17,6
3	19,3
4	20,2
5	21
6	30,2
7	33,6
8	35,3
9	45,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 153)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	23
3	Покрытия и кровля	15
4	Проемы	6
5	Полы	5
6	Отделочные работы	4
7	Внутренние санитарно- технические устройства	29
8	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УПРОЩЕННОГО ТИПА

Характеристика

Стены в топочном отделении саманные, в машинном отделении - открытый навес с деревянными стойками, который отделяется от топочного отделения брандмауэрной стеной. Здание с асбестоцементной кровлей и глинобитными полами. Группа капитальности V.

Учтены завальная яма, площадки, фундаменты и топки зерносушилок и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 154

Территориальные	Объем зданий до 1500 куб. м
пояса	а
1	4,97
2	5,12
3	5,63
4	5,88
5	6,1
6	8,4
7	11,6
8	12,2
9	13,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 154)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	12
2	Стены	28
3	Крыша	15
4	Полы	3
5	Проемы	2
6	Отделочные работы	1
7	Вентиляция	5
8	Фундаменты и топки зерносушилки	11
9	Электроосвещение	4
10	Прочие работы	19
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СУШИЛКА СТАЦИОНАРНАЯ ДЛЯ СЕМЕННОЙ КУКУРУЗЫ В ПОЧАТКАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,8 т/ч

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип II. Стены глиноплетневые; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Кровля асбестоцементная; полы глинобитные.

Учтены двухкамерная сушилка, печь с вентилятором и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 155

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий до 500 куб. м
	а	б
1	12,3	11,7
2	12,9	12,3
3	14,1	13,4
4	14,7	14
5	15,4	14,6
6	22,1	21
7	24,5	23,4
8	25,8	24,5
9	33,1	31,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 155)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	7	6
2	Стены и перегородки	17	12
3	Крыша	10	10
4	Полы	2	2
5	Проемы	7	8
6	Отделочные работы	1	2
7	Вентиляция	9	10
8	Двухкамерная сушилка	21	22
9	Печь с вентилятором	22	23
10	Электроосвещение	2	4
11	Прочие работы	1	1
	Итого	100	160


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СУШИЛЬНЫЙ КРЫТЫЙ ТОК

Характеристика

Стены кирпичные машинного и топочного отделения, стены каркасные (кирпичные столбы с деревянной забиркой) в крытых навесах, открытый навес для выдачи зерна - кирпичные столбы без обшивки. Здания с асбестоцементной кровлей, деревянным перекрытием, асфальтовыми полами; фундаменты ленточные и столбовые. Группа капитальности III и V.

Учтены бункера, завальные ямы, лестницы, площадки, фундаменты и топки зерносушилок и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 156

Территориальные	Объем здания до 4000 куб. м
пояса	а
1	7,8
2	8,2
3	9
4	9,4
5	9,7
6	14
7	15,6
8	16,4
9	21,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 156)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	17
2	Стены	34
3	Крыша	18
4	Перекрытие	1
5	Полы	12
6	Проемы	5
7	Лестницы и площадки	1
8	Отделочные работы	1
9	Фундаменты и топки зерносушилки	5
10	Электроосвещение	2
11	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТОКА КРЫТЫЕ (НАВЕСЫ)

Характеристика

Навесы -  тока открытого типа (без обшивки стен) со стойками из бревен, глиносоломенной кровлей и глинобитными полами. Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 157

	Объем зданий		Объем зданий
Территориальные	до 1500 куб. м	Территориальные	до 1500 куб. м
пояса	а	пояса	а
1	1,68	6	3,02
2	1,76	7	3,36
3	1,93	8	3,53
4	2,02	9	4,54
5	2,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 157)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	11
2	Стойки и обвязки	17
3	Крыша	50
4	Полы	22
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТ ЛЬНООБРАБАТЫВАЮЩИЙ В КОЛХОЗЕ

Характеристика

Здания каркасные с забиркой из пластин, без перекрытия, с кровлей из асбестоцементных волнистых листов и с глинобитными полами. Группа капитальности V.

Учтены искусственная вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 158

Территориальные	Объем зданий
пояса	до 2000 куб. м
	а
1	5,12
2	5,38
3	5,88
4	6,1
5	6,4
6	9,2
7	10,3
8	10,8
9	13,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов у %

(к табл. 158)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	10
2	Стены	32
3	Перегородки	1
4	Полы	6
5	Крыша	19
6	Проемы	16
7	Вентиляция	6
8	Отделочные работы	3
9	Электроосвещение	4
10	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОЛХОЗНЫЙ ПУНКТ ОБРАБОТКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС)

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, железобетонным совмещенным покрытием, рубероидной кровлей, устройством бетонных, цементных, асфальтовых и ксилолитовых полов; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление (от встроенной котельной), вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 159

Территориальные	Объем зданий
пояса	2811 куб. м
	а
1	18,6
2	19,5
3	21,3
4	22,3
5	23,2
6	33,4
7	37,1
8	39
9	50,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 159)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	16
2 3	Стены и перегородки Покрытие	25 19
4	Проемы	6
5	Полы	4
6	Отделочные работы	3
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21
8	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МЕЖКОЛХОЗНЫЙ ПУНКТ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОНОПЛЯНОЙ ТРЕСТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1500 т СОЛОМЫ В СЕЗОН

Характеристика

Производственный корпус. Здания с кирпичными стенами, с железобетонными перекрытиями и покрытиями, с рубероидной и асбестоцементной кровлей, с бетонными, цементными и ксилолитовыми полами; фундаменты ленточные.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление от встроенной котельной, вентиляция и электроосвещение. Группа капитальности II.

Насосная станция. Здания заглубленные, с кирпичными стенами, с железобетонными перекрытиями и покрытиями, с асбестоцементной кровлей, с цементными полами, с производственным водоснабжением и электроосвещением. Группа капитальности II.

Мочильные баки. Резервуар из монолитного железобетона с решетчатым деревянным полом.

Бытовые помещения для мочильного цеха. Здания с кирпичными стенами, с железобетонными перекрытиями,, с рулонной кровлей и с ксилолитовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 160

	Производственный корпус	Насосная станция	Бытовые помещения	Мочильные бани
Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	3500	120	125	500
	а	б	в	г
1	15,2	37,6	29	17
2	16	39,4	30,4	17,8.
3	17,5	42,8	33,4	19,5
4	18,2	45,4	34,8	20,3
5	19	47	36,2	21,3
6	27,4	67	52,1	30,6
7	30,4	75	58	33,9
8	31,9	79	61	35,6
9	41,1	102	78	46,2
Удельные весу отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 160)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1 2 3 4	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытие или покрытие Крыша	15 26 18 -	42 9 - 2	24 28 17 -
5	Проемы	7	2	9
6	Полы	5	1	5
7 8	Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3 20	1 42	8 8
9	Прочие работы	6	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУНКТЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДОВ, ЯГОД И ОВОЩЕЙ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные и железобетонные башмаки; стены подвалов бутобетонные; перекрытия и совмещенные покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы подвала цементные; полы зданий дощатые, асфальтовые и цементные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, пароснабжение, вентиляция, электроосвещение, оборудование котельной, мангальная печь и навесы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 161

Территориальные	Объем здания до 3000 куб. м
пояса	а
1	17,5
2	18,3
3	20,1
4	21
5	21,8
6	31,4
7	34,9
8	36,7
9	47,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 161)

п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	15
2 3 4	Стены и перегородки Покрытия и кровля Проемы	21 18 5
5	Полы	11
6	Отделочные работы	3
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9
8	Оборудование котельной и мангальная печь	7
9	Навесы	4
10	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ С ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ЯРОВИЗАЦИИ

Характеристика

Здания кирпичные, со сводчатыми перекрытиями, с рубероидной кровлей, грунтовыми полами, деревянными перекрытиями над помещением яровизации; кровля черепичная; печное отопление; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и оборудование закромами.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 162

Территориальные	Объем зданий до 2200 куб. м
пояса	а
1	12,4
2	12,9
3	14,2
4	14,8
5	15,5
6	22,3
7	24,7
8	25,9
9	33,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 162)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	19
2	Стены и свод	50
3	Полы	1
4	Перекрытие	3
5	Крыша	4
6	Проемы	5
7	Отопление печное	3
8	Производственное оборудование	11
9	Отделочные работы	1
10	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОРНЕПЛОДОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Стены бутокирпичные; перекрытия кирпичные сводчатые; кровля рулонная; полы грунтовые; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные; перекрытия железобетонные совмещенные; кровля рулонная; полы грунтовые; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, оборудование закромами и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 163

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем здания в куб. м до
	1000	2000	3000	1000	2000	3000
	а	б	в	г	д	е
1	8,5	8,1	7,4	12,5	11,9	10,8
2	8,9	8,5	7,7	13,1	12,5	11,3
3	9,7	9,2	8,5	14,4	13,7	12,4
4	10,2	9,7	8,9	15	14,3	13
5	10,6	10,1	9,2	15,6	15	13.5
6	15,3	14,5	13,3	22,5	21,5	19,5
7	17	16,1	14,8	25	23,9	21,8
8	17,8	17	15,5	26,3	25	22,8
9	22,9	21,8	20	33,8	32,2	29,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 163)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - е
1 2	Фундаменты Стены	16 34
3	Полы	1
4 5 6 7	Покрытия и кровля Проемы Отделочные работы Закрома	31 4 1 8
8	Электроосвещение	1
9	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАПУСТОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Здания кирпичные со сводчатыми перекрытиями, покрытием дерном и грунтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и оборудование стеллажами с решетчатым полом.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 164

Территориальные	Объем зданий до 1600 куб. м
пояса	а
1	11,1
2	11,7
3	12,8
4	13,3
5 6	13,9 20
7	22,2
8	23,3
9	29,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 164)

п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	17
2	Стены	34
3	Полы	1
4 5	Покрытия и кровля Проемы	31 5
6 7	Отделочные работы Прочие работы	1 11
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Перекрытие железобетонное, совмещенное с кровлей.

Тип II. Перекрытие - кирпичный свод.

Здания кирпичные с покрытием рулонной кровлей; полы деревянные и грунтовые; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 165

	Тип зданий
	I	II
Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	2000	3000	1000	2000	3000
	а	б	в	г	д	е
1	12,9	12,2	10,7	8,7	8,3	7,8
2.	13,6	12,8	11,3	9,2	8,7	8,2
3	14,9	14	12,3	10,1	9,6	9
4	15,5	14,6	12,8	10,5	10	9,4
5	16,2	15,2	13,4	10,9	10,4	9,7
6	23,3	21,9	19,2	15,7	15	14
7	25,9	24,4	21,3	17,5	16,6	15,6
8	27,1	25,6	22,4	18,3	17,5	16,4
9	34,9	32,9	28,8	23,6	22,4	21,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 165)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	16	15
2	Стены	31	36
3	Покрытия и кровля	33	28
4	Проемы	3	5
5	Отделочные работы	1	1
6	Электроосвещение	1	1
7	Закрома	9	9
8	Прочие работы	6	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Стены деревянные из пластин; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип II. Стены кирпичные или бутовые; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Здания полузаглубленного типа; кровля асбестоцементная, полы глинобитные.

Учтены приточно-вытяжная вентиляция, оборудование закромами деревянными и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 166

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий до 1500 куб. м
	а	б
1	8	10,4
2	8,4	10,9
3	9,2	12
4	9,6	12,5
5	10	13
6	14,4	18,7
7	16	20,8
8	16,8	21,8
9	21,6	28,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 166)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	18	22
2	Стены	21	33
3	Крыша	18	14
4	Перекрытие	14	9
5	Полы	8	5
6	Проемы	3	2
7	Отделочные работы	1	1
8	Вентиляция	3	2
9	Закрома	13	11
10	Электроосвещение	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА С АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Характеристика

Здания с кирпичными и бутобетонными стенами, с железобетонными покрытиями, с бетонными и асфальтовыми полами и рубероидной кровлей; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция, отопление и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 167

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	4500	9000
пояса	а	б
1	17,3	14,8
2	18,1	15,5
3	19,9	17
4	20,7	17,7
5	21,7	18,5
6	31,2	26,6
7	34,6	29,6
8	36,3	31,1
9	47	39,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 167)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а, б
1	Фундаменты	21
2 3	Стены и перегородки Покрытие	21 30
4	Проемы	3
5	Полы	4
6	Отделочные работы	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
8	Прочие работы	13
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПЛОДОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Здания с бутовыми стенами и железобетонными перекрытиями и покрытиями; кровля рулонная; полы асфальтовые, цементные и дощатые; фундаменты ленточные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция, электроосвещение и оборудование котельной.

Восстановительная стоимость 1 куб.м здания в руб.

Таблица 168

	Объем зданий в куб. м до
	8500	12500
Территориальные	Емкость хранилища в т
пояса	400	600
	а	б
1	11,6	11,2
2	12,2	11,8
3	13,4	12,9
4	13,9	13,4
5	14,5	13,9
6	20,8	20,1
7	23,2	22,3
8	24,4	23,4
9	31,3	30
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 168)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	10	9
2	Стены и перегородки	26	25
3	Покрытия и перекрытие	41	41
4	Проемы	2	4
5	Полы	9	9
6	Отделочные работы	4	4
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4
8	Оборудование котельной	2	2
9	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами, асбоцементной кровлей, деревянными перекрытиями, цементными полами для 1-го яруса, дощатыми по балкам для 2-го яруса; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 169

Территориальные	Объем зданий
пояса	до 4000 куб. м
	а
1	8,7
2	9,2
3	10,1
4	10,5
5	10,9
6	15,7
7	17,5
8	18,3
9	23,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 169)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	10
2	Стены	52
3	Перекрытия и крыша	9
4	Полы	13
5	Проемы	5
6	Отделочные работы	3
7	Лестницы и крыльца	1
8	Вентиляция	6
9	Электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ

Характеристика

Здания кирпичные, с асбестоцементной кровлей, с асфальтовыми полами, оборудованием деревянными щитами и электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 170

Территориальные	Объем зданий до
пояса	1200 куб. м
	а
1	6,2
2	6,6
3	7,1
4	7,5
5	7,8
6	11,2
7	12,4
8	13
9	16,8
Удельные вера отдельных, конструктивных элементов в %

(к табл. 170)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	17
2	Стены	45
3	Крыша	15
4	Полы	10
5	Проемы	6
6	Отделочные работы	1
7	Оборудование производственное - деревянные щиты и электроосвещение	6
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Здания из керамзитобетонных панелей в железобетонном каркасе; фундаменты столбовые; покрытие совмещенное из железобетонных прогонов; кровля асбестоцементная; полы глинобетонные; закрома и электроосвещение. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 171

Территориальные	Объем зданий
пояса	3000 куб. м
	а
1	9,2
2	9,6
3	10,5
4	11
5	11,4
6	16,5
7	18,3
8	19,2
9	24,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 171)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	17
2	Стены и перегородки	19
3	Покрытие	25
4	Проемы	11
5	Полы	9
6	Отделочные работы	1
7	Электроосвещение	3
8	Прочие работы	15
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СЕМЕНОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные или из мелких блоков в кирпичных столбах. Группа капитальности III.

Тип II. Стены бутовые. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные, столбы с забиркой из пластин. Группа капитальности IV.

Фундаменты ленточные (тип I и II) и столбовые (тип III); кровля асбестоцементная; полы асфальтовые.

Учтены закрома деревянные и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 172

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем зданий 1400—1500 куб. м
	а	б	в
1	5,54	5,96	5,29
2	5,8	6,3	5,54
3	6,4	6,9	6,1
4	6,6	7,1	6,4
5	7	7,5	6,6
6	10	10,8	9,5
7	11,1	11,9	10,6
8	11,6	12,5	11,1
9	15	16,1	14,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 172)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а - в
1	Фундаменты	16
2	Стены	29
3	Крыша	17
4	Полы	24
5	Проемы	4
6	Отделочные работы	2
7	Электроосвещение	1
8	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛУКОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Тип I. Здания с чердачным помещением. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытие деревянное; кровля асбестоцементная; полы асфальтовые. Группа капитальности III.

Тип II. Здания без чердачного помещения (совмещенное). Фундаменты ленточные и железобетонные башмаки; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы цементные. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, электроосвещение, бункера и стеллажи.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 173

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий в куб. м до
	900	3000
	а	б
1	14,9	12,7
2	15,6	13,4
3	17,1	14,6
4	17,8	15,2
5	18,6	15,9
6	26,8	22,9
7	29,7	25,4
8	31,3	26,6
9	40,2	34,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 173)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	12	12
2	Стены и перегородки	36	20
3	Покрытие или перекрытие	9	26
4	Крыша	7	-
5	Проемы	4	8
6	Полы	3	6
7	Отделочные работы	1	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	6
9	Прочие работы	14	21
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КУКУРУЗЫ В ПОЧАТКАХ

Характеристика

Тип I. Здания деревянные, каркасные, без перекрытий, с дощатыми полами и кровлей из асбестоцементных волнистых листов; фундаменты столбовые. Группа капитальности V.

Тип II. Здания с кирпичными и шлакобетонными стенами, без перекрытий, с. цементными полами и кровлей из асбестоцементных волнистых листов; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Тип III. Здания из железобетонных сборных элементов, с железобетонными фундаментами и стенами; кровля по железобетонному перекрытию с покрытием рубероидом, с асфальтовыми и цементными полами. Группа капитальности II.

Учтены во всех вариантах передвижные щиты для закромов, приточная вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 174

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем зданий в куб. м до
	1000	2000	3000	1000	2000	3000	1000	2000	3000
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	8,1	6,8	5,8	8,9	7,6	6,6	10,4	8,9	7,8
2	8,5	7,1	6,1	9,3	8,1	6,9	11,7	9,3	8,2
3	9,2	7,8	6,6	10,3	8,8	7,6	12,0	10,3	9
4	9,7	8,2	7	10,7	9,2	7,9	12,4	10,7	9,4
5	10,1	8,5	7,2	11,2	9,6	8,2	13	11,2	9,7
6	14,5	12,3	10,4	16	13,8	11,8	18,7	16	14
7	16,1	13,6	11,6	17,8	15,3	13,1	20,8	17,8	15,6
8	17	14,3	12,2	18,7	16	13,8	21,8	18,7	16,4
9	21,8	18,4	15,6	24	20,7	17,7	28,1	24	21,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 174)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а - в	г - е	ж - и
1	Фундаменты	19	18	15
2	Стены	39	27	20
3	Полы	9	14	13
4	Крыша	11	17	31
5	Проемы	2	9	16
6	Отделочные работы	1	1	1
7	Электроосвещение	5	6	5
8	Прочие работы	14	7	5
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КУКУРУЗОХРАНИЛИЩА

Характеристика

Здания кирпичные; фундаменты ленточные; покрытия железобетонные совмещенные; кровля асбестоцементная; полы асфальтовые, цементные и дощатые. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция, электроосвещение и грозозащита.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 175

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	3000	4200 .
пояса	Емкость хранилища в т
	1000	1500
	а	б
1	7,9	7,6
2	8,3	7,9
3	9,1	8,7
4	9,5	9,1
5	9,9	9,5
6	14,2	13,6
7	15,8	15,1
8	16,6	15,9
9	21,3	20,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 175)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	в
1	Фундаменты	21	20
2	Стены и перегородки	20	16
3	Покрытия или перекрытия	22	23
4	Проемы	6	6
5	Полы	20	21
6	Отделочные работы	1	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	11
8	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗИМОВНИКИ НА 100 И 300 ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Характеристика

Здания каркасно-камышитовые или обшивные с утеплением, на бетонных или бутовых столбовых фундаментах, с глиносоломенной кровлей, с деревянным утепленным перекрытием и с песчаными полами с утеплением соломенными матами. Группа капитальности V.

Предусмотрены стеллажи для ульев и вентиляция сельскохозяйственного типа.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 176

	Объем зданий в куб. м
Территориальные	140	470
пояса	а	б
1	13	9,2
2	13,7	9,6
3	15	10,5
4	15,6	11
5	16,3	11,4
6	23,4	16,5
7	26	18,3
8	27,4	19,2
9	35,2	24,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 176)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	12	11
2	Стены	26	31
3	Полы	7	5
4	Перекрытие	5	22
5	Крыша	16	9
6	Проемы	5	3
7	Прочие работы	29	19
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ

Характеристика

Здания кирпичные с деревянными перекрытиями, с кровлей из волнистых асбестоцементных листов, с асфальтовыми и цементными полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа. канализация, электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 177

Территориальные	Объем зданий
пояса	800 куб. м
	а
1	12,5
2	13,1
3	14,4
4	15
5	15,6
6	22,5
7	25
8	26,3
9	33,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 177)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	16
2	Стены	35
3	Полы	11
4	Перекрытие	4
5	Крыша	10
6	Проемы	7
7	Отопление печное	1
8	Отделочные работы	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
10	Прочие работы и встроенное оборудование	7
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ ЕМКОСТЬЮ 1000 т

Характеристика

Тип I. Покрытие железобетонное. Группа капитальности II.

Тип II. Покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Стены кирпичные; кровля рулонная; полы асфальтобетонные, деревянные и цементные; фундаменты ленточные.

Учтены центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 178

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий до 3500 куб. м
	а	б
1	9	9,2
2	9,4	9,7
3	10,3	10,7
4	10,8	11,1
5	11,3	11,6
6	16,2	16,6
7	18	18,5
8	18,9	19,4
9	24,3	25
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 178)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	8	8
2	Стены и перегородки	22	22
3	Перекрытия и покрытия	13	12
4	Кровля	13	13
5	Проемы	15	15
6	Полы	15	15
7	Отделочные работы	3	3
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	7
9	Прочие работы	5	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ ЕМКОСТЬЮ 2000 т

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные с пилястрами. Группа капитальности II.

Тип III. Стены кирпичные с пилястрами, кровля из волнистой асбофанеры усиленного профиля. Группа капитальности III.

Покрытие железобетонное для типов I и II и деревянное для типа III; кровля рулонная (кроме типа III); полы асфальтобетонные; фундаменты столбовые.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 179

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем зданий до 10 000 куб. м
	а	б	в
1	10,5	10,3	10,6
2	11	10,8	11,1
3	12,1	11,8	12.2
4	12,6	12,4	12,7
5	13,1	12,9	13,3
6	18,9	18,6	19,1
7	21	20,7	21,2
8	22,1	21,7	22,3
9	28,4	27,9	28,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 179)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	30	29	28
2	Стены и перегородки	15	14	14
3	Перекрытия и покрытия	14	14	12
4	Кровля	6	7	6
5	Проемы	5	5	6
6	Полы	13	14	14
7	Отделочные работы	2	2	2
о	Металлоконструкции	4	4	6
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	6
10	Прочие работы	6	6	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ ЕМКОСТЬЮ 2000 т, В ТОМ ЧИСЛЕ 200 г ЯДОХИМИКАТОВ

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные; фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 180

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий от 8000 до 10000 куб. м
	а	б
1	11,1	10,9
2	11,7	11,5
3	12,8	12,6
4	13,3	13,1
5	13,9	13,7
6	20	19,7
7	22,2	31,8
8	23,3	22,9
9	29,9	29,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 180)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	30	29
2	Стены и перегородки	17	18
3	Перекрытия и покрытия	14	13
4	Кровля	6	6
5	Проемы	8	8
6	Полы	16	17
7	Отделочные работы	2	2
8	Металлоконструкции	2	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4
10	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ ЕМКОСТЬЮ 3200 т

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип III. Стены кирпичные, покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Покрытия железобетонные (кроме типа III); кровля для типов I и II рулонная, для типа III - асбестоцементная; полы асфальтобетонные; фундаменты железобетонные и бутобетонные.

Учтены вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 181

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем зданий до 16 000 куб. м
	а	б	в
1	9,2	9,2	7,6
2	9,7	9,6	7,9
3	10,7	10,5	8,7
4	11,1	11	9,1
5	11,6	11,4	9,5
6	16,6	16,5	13,6
7	18,5	18,3	15,1
8	19,4	19,2	15,9
9	25	24,7	20,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 181)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	29	30	17
2	Стены и перегородки	14	12	15
3	Перекрытия и покрытия	17	18	18
4	Кровля	8	8	8
5	Проемы	5	5	6
6	Полы	16	16	20
7	Отделочные работы	1	1	1
8	Металлоконструкции	4	4	8
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	3	3
10	Прочие работы	3	3	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ ЕМКОСТЬЮ 3500 г

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные с пилястрами. Группа капитальности II.

Тип III. Стены кирпичные с пилястрами; покрытие деревянное; кровля из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля. Группа капитальности III.

Покрытие железобетонное (кроме типа III); кровля рулонная (кроме типа III); полы асфальтобетонные, цементные, дощатые и из керамических плиток; фундаменты столбовые.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 182

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объем зданий до 15500 куб. м
	а	б	в
1	9,6	9,5	9,6
2	10,1	10	10,1
3	11	10,9	11
4	11,5	11,4	11,5
5	12	11,8	12
6	17,2	17,1	17,2
7	19,2	19	19,2
8	20,1	19,9	20,1
9	25,9	25,6	25,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 182)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	29	24	27
2	Стены и перегородки	14	13	12
3	Перекрытия и покрытая	16	16	18
4	Кровля	7	9	11
5	Проемы	6	6	5
6	Полы	14	13	14
7	Отделочные работы	1	2	1
8	Металлоконструкции	4	8	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4	5
10	Прочие работы	5	5	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ

Характеристика

Здания кирпичные с кровлей из асбестоцементных листов по деревянным стропилам и асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 183

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	2000	3000
	а	б
1	5,54	4,97
2	5,8	5,21
3	6,4	5,71
4	6,6	5,96
5	7	6,2
6	10	9
7	11,1	9,9
8	11,7	10,4
9	15	13,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 183)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	14
2	Стены	31
3	Полы	22
4	Крыша	17
5	Проемы	10
6	Вентиляция	2
7	Отделочные работы	1
8	Электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИИ И ЖИВОТНЫХ ЕМКОСТЬЮ 1000 т .

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены из железобетонных панелей в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип III. Стены кирпичные. Группа капитальности II.

Тип IV. Стены и столбы кирпичные; покрытие деревянное; кровля из асбестоцементных листов. Группа капитальности III.

Покрытия железобетонные (кроме типа IV); кровля рулонная (кроме типа IV); полы асфальтобетонные, бетонные, из керамической плитки и из релина (в зависимости от назначения помещений); фундаменты ленточные и столбовые (бетонные, бутобетонные и железобетонные).

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 184

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	Объем зданий от 5000 до 6000 куб. м
	а	б	в	г
1	11,6	12,4	11,1	9,2
2	12,2	12,9	11,7	9,6
3	13,4	14,2	12,8	10,5
4	13,9	14,8	13,3	11
5	14,5	15,5	13,9	11,4
6	20,8	22,3	20	16,5
7	23,2	24,7	22,2	18,3
8	24,4	26	23,3	19,2
9	31,3	33,4	29,9	24,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 184)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	29 17	29 15	30 19	32 22
3	Перекрытия и покрытия	14	17	9	4
4	Кровля	9	8	9	6
5	Проемы	4	5	5	6
6	Полы	10	9	10	12
7	Отделочные работы	1	4	2	2
8	Металлоконструкции	4	3	3	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	8	9	10
10	Прочие работы	4	2	4	3
	Итого	100	100	100	'100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИИ И ЖИВОТНЫХ ЕМКОСТЬЮ 600 т

Характеристика

Тип I. Стены кирпичные в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные, покрытие деревянное, кровля из асбестоцементных листов. Группа капитальности III.

Тип III. Стены кирпичные, частично из панелей в железобетонном каркасе. Группа капитальности II.

Покрытие железобетонное (кроме типа 1-1); кровля рулонная (кроме типа II); полы асфальтобетонные, бетонные, из керамической плитки и релина; фундаменты ленточные и столбовые (бутобетонные и железобетонные).

Учтены водопровод; канализация, центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м- здания в руб.

Таблица 185

	Тип зданий
Территориальные	1	II	III
пояса	Объем зданий от 3500 до 4500 куб. м
	а	б	в
1	13,9	11,8	14,3
2	14,6	12,4	15
3	16	13,6	16,5
4	16,7	14,2	17,1
5	17,5	14,8	17,9
6	25,1	21,3	25,7
7	27,9	23,7	28,6
8	29,3	24,9	30
9	37,6	32	38,6
Удельные веса отдельных, конструктивных элементов е %

(к табл. 185)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	31	32	29
2	Стены в перегородки	16	20	17
3	Перекрытия и покрытия	14	6	16
4	Кровля	9	6	9
5	Проемы	4	5	5
6	Полы	9	11	8
7	Отделочные работы	2	3	2
8	Металлоконструкции	3	3	3
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	11	9
10	Прочие работы	2	3	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ХИМИКАТОВ ЕМКОСТЬЮ 600 т

Характеристика

Тип I. Покрытие железобетонное. Группа капитальности II.

Тип II. Покрытие деревянное. Группа капитальности III.

Стены кирпичные; кровля рулонная; полы асфальтобетонные, дощатые, цементные и из керамических плиток; фундаменты бутобетонные ленточные и столбовые.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 186

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий от 6000 до 7000 куб. м
	а	б
1	10,2	9
2	10,7	9,4
3	11,7	10,3
4	12,2	10,8
5	12,7	11,3
6	18,3	16,2
7	20,3	18
8	21,3	18,9
9	27,5	24,3
Удельные веса отдельных конструктивные элементов в %

(к табл. 186)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	32	32
2	Стены и перегородки	17	17
3	Перекрытие и покрытие	14	12
4	Кровля	8	7
5	Проемы	5	5
6	Полы	15	16
7.	Отделочные работы	1	2
8	Металлоконструкции	3	4
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4
10	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ЯДОХИМИКАТОВ И РЕМХИМИКАТОВ

Характеристика

Здания кирпичные, с деревянными перекрытиями, с асбестоцементной кровлей, с асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление или печное, вентиляция, двухъярусные стеллажи и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 187

Территориальные	Объем зданий в куб. м
пояса	до 2000	до 3000	более 3000
	а	б	в
1	8,3	7,2	5,12
2	8,7	7,6	5,38
3	9.6	8,3	5,88
4	10	8,7	6,1
5	10,4	9,1	6,4
6	15	13	9,2
7	16,6	14,5	103
8	17,5	15,2	103
9	22,4	19,5	13,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 187)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а, б	в
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Полы	13 21 23	12 17 29
4 5	Перекрытия Крыша	5 11	4 11
6	Проемы	9	7
7	Отделочные работы	2	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	7
9	Прочие работы	7	11
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ АММИАЧНОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 1500 куб. м

Характеристика

Тип I. С обвалованием насыпью.

Тип II. Без обвалования насыпью.

Двадцать стальных резервуаров емкостью по 75 куб. м каждый с обвалованием и без обвалования насыпью; фундаменты под резервуары бутобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 188

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	а	б
1	40,4	29,7
2	42,4	31,3
3	46,5	34,2
4	48,5	35,7
5	50,4	37,2
6	73	53,8
7	81	60
8	85	62
9	109	81
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 188)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Земляные работы и обвалование	43	16
2	Фундаменты	5	8
3	Окраска и изоляция	7	5
4	Металлоконструкции (резервуары, лестницы и площадки)	45	71
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГЛУБИННЫЕ РАСХОДНЫЕ СКЛАДЫ АММИАЧНОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 600 м3

Характеристика

Тип I. С обвалованием насыпью.

Тип II. Без обвалования насыпью.

Восемь стальных резервуаров емкостью по 75 куб. м каждый с обвалованием и без обвалования насыпью и песчаной подушкой под резервуары.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 189

Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	а	б
1	27,7	21,8
2	29,2	22,9
3	31,9	25,1
4 5	33,3 34,7	26,2 27,3
6	49,9	39,3
7	55,4	43,7
8	58	45,9
9	75	58,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 189)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Земляные работы с обвалованием и благоустройством	24	7
2	Окраска и изоляция	4	3
3	Приобретение и монтаж трубопровода и арматуры	2	2
4	Приобретение и монтаж резервуаров емкостью 75 куб. м	65	82
5	Приобретение и монтаж приемораздаточного стояка	5	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ТАРЫ И СТРУЖКИ

Характеристика

Здания кирпичные, без перекрытий, с асбестоцементной кровлей, с асфальтовыми полами и электроосвещением. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 190

Территориальные	Объем зданий 550 куб. м
пояса	а
1	7,5
2	7,8
3	8,6
4	9
5	9,3
6	13,4
7	15
8	15,7
9	20,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 190)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	13
2	Стены	31
3	Полы	24
4	Крыша	24
5	Проемы	4
6	Отделочные работы	1
7	Электроосвещение	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Характеристика

.Здания кирпичные, без перекрытий, с асбестоцементной кровлей, с глинощебневыми полами и с электроосвещением; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 191

Территориальные	Объем зданий 4000 - 5000 куб. м
пояса	а
1	3,09
2	3,26
3	3;55
4	3,71
5	3,86
6	5,54
7	6,2
8	6,5
9	8,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 191)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1 2	Фундаменты Стены	9 27
3	Полы	16
4	Крыша	38
5	Проемы	8
6	Отделочные работы	1
7	Электроосвещение	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ

Характеристика

Здания кирпичные, с деревянными перекрытиями, с асбестоцементной кровлей, с асфальтовыми полами; фундаменты ленточные. Группа капитальности III.

Учтены центральное или печное отопление, ярусные стеллажи и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 192

	Объем 6400 куб. м	Объем 3300 куб. м
Территориальные пояса	с центральным отоплением	с печным отоплением	с центральным отоплением	с печным отоплением
	а	б	в	г
1	4,99	5,12	7,2	7,6
2	5,21	5,38	7,6	8
3	5,71	5,88	8,3	8,7
4	5,96	6,1	8.7	9,1
5	6,2	6,4	9,1	9,5
6	9	9,2	13,0	13,6
7	10	10,3	14,5	15,1
8	10,5	10,8	15,2	15,9
9	13,4	13,9	19,5	20,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 192)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а, б	в, г
1	Фундаменты	11	13
2	Стены и перегородки	18	20
3	Полы	25	26
4	Перекрытия	8	10
5	Крыша	13	11
6	Проемы	8	8
7	Отделочные работы	2	3
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	5
9	Прочие работы	11	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОКОНОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50 т В СЕЗОН

Характеристика

Здания с железобетонными каркасами, обшитыми асбестоцементными листами, и частично с кирпичными стенами; фундаменты - железобетонные башмаки; покрытие деревянное с асбестоцементной кровлей; полы асфальтобетонные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация и электроосвещение,

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 193

	Объем зданий в куб. м
Территориальные	5500
пояса	а
1	4,16
2	4,37
3	4,78
4	4,99
5	5,21
6	7,5
7	8,3
8	8,7
9	11,3
Удельные веса отдельных конструктивных элемента» ч %

(к табл. 193)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	11
2 3	Стены и перегородки Покрытия и кровля	35 12
4	Проемы	11
5	Полы	19
6	Отделочные работы	3
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5
8	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЧЕРВОВОДНИ НА 25 КОРОБОК ГРЕНЫ

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная по деревянным стропилам; полы глинобитные. Группа капитальности III.

Тип II. Здания со стенами из сырцового кирпича; остальные конструкции те же, что. в типе I. Группа капитальности V.

Учтены отопление печное, этажерки, выкормочные стеллажи и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 194

	Тип здания
Территориальные	I	II
пояса	Объем здании в куб. м до 5000
	а	б
1	10,8	9,6
2	11,3	10,1
3	12,4	11
4	12,9	11,5
5	13,4	12
6	19,3	17,2
7	21,5	19,2
8	22,6	20,1
9	29,1	25,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 194)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	16 26	17 18
3	Перекрытия	10	12
4	Крыша	10	11
5	Полы	6	1
6	Проемы	7	8
7	Отделочные работы	8	8
8	Внутренние электротехнические устройства	1	1
9	Печное отопление	8	9
10	Прочие работы	8	9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРИВИВОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 1000 ТЫС. ПРИВИВОК ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ В ГОД

Характеристика

Здания с подвалом; фундаменты Ленточные; стены подвала бутобетонные, надземной части кирпичные; перекрытие над подвалом железобетонное; покрытие совмещенное железобетонное утепленное; кровля рулонная; полы асфальтовые и цементные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, электроосвещение с силовой частью, оборудование котельной с котлом «Универсал-5», водоподогревателем «Энергия», дымовая труба, секционная шахта и монорельсы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 195

Территориальные	Объем зданий в куб. м до 5000
пояса	а
1	14,8
2	15,5
3	17
4	17,7
5	18,5
6	26,6
7	29,6
8	31,1
9	39,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 195)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	16
2 3	Стены и перегородки Покрытия и перекрытия	24 29
4	Проемы	4
5	Полы	6
6	Отделочные работы	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
8	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ФУМИГАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ОБЪЕМОМ 100 куб. м

Характеристика

Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные и столбовые; покрытие деревянное совмещенное; кровля асбестоцементная; полы цементные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляционная газосмесительная установка, электросиловое оборудование вентиляционной установки и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 196

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500
	а
1	12,7
2	13,4
3	14,6
4	15,2
5	15,9
6	22,9
7	25,4
8	26,6
9	34,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 196)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	14
2	Стены и перегородки	23
3	Покрытия и кровля	13
4	Проемы	7
5	Полы	9
6	Отделочные работы	8
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20
8	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ С ПУНКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА

Характеристика

Здания с кирпичными стенами и железобетонными совмещенными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы цементные и из линолеума. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, пароснабжение, вентиляция и электроосвещение с внутренними силовыми сетями.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 197

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1500
	а
1	19,7
2	20,8
3	22,7
4	23,7
5	24,7
6	35,5
7	39,5
8	41,5
9	52,9
Удельные, веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 197)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	7
2 3	Стены и перегородки Покрытие с кровлей	29 30
4	Проемы	4
5	Полы	9
6	Отделочные работы	6
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
8	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕНЕВЫЕ СУШИЛКИ НА 5 т СУХОГО ТАБАКА

Характеристика

Тип I. Здания с железобетонными покрытиями без утеплителя; фундаменты ленточные и столбовые; стены кирпичные; кровли совмещенные рулонные с вентиляционными продухами; полы глинобитные и кирпичные Группа капитальности II.

Тип II. Здания с железобетонными покрытиями с утеплителем в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности II.

Тип III. Здания с деревянными покрытиями без утеплителя. Кровли асбестоцементные; полы глинобитные; в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности III.

Тип IV. Здания с деревянными покрытиями с утеплителем, в остальном те же конструкции, что и в типе III. Группа капитальности III

Учтены каркас для подвески табака, электроосвещение и в типах II и IV печи, дымовые трубы, вытяжные каналы и защитный экран.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 198

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	Объем зданий в куб. м до
	2500	2500	2200	2200
	без обогрева	с обогревом	без обогрева	с обогревом
	а	б	в	г
1	5,88	9,2	4,4	7,4
2	6,2	9,7	4,62	7,7
3	6,8	10,7	5,04	8,5
4	7,1	11,1	5,29	8,9
5	7,4	11,6	5,54	9,2
6	10,6	16,6	7,9	13,3
7	11,8	18,5	8,8	14,8
8	12,4	19,6	9,2	15,5
9	15,9	25	11,8	20
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 198)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1	Фундаменты	13	11	17	14
2	Стены и перегородки	26	22	24	16
3	Покрытия и кровля	34	32	28	28
4	Проемы	8	5	12	8
5	Полы	4	3	6	4
6	Отделочные работы	2	2	3	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	1	3	2
8	Каркас для подвески табака	10	6	6	3
9	Прочие работы	1	18	1	23
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ ДЛЯ ТАБАКА В ГАВАНКАХ НА 15 т

Характеристика

Тип I. Здания с железобетонными покрытиями; фундаменты столбовые; стены кирпичные; кровли совмещенные рулонные; полы глинощебневые. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с деревянными покрытиями с асбестоцементной кровлей; в остальном те же конструкции, что и в типе I. Группа капитальности III.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 199

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий в куб. м до
	2500
	а	б
1	7,1	4,7
2	7,4	4,94
3	8,2	5,38
4	8,5	5,63
5	8,8	5,88
6	12,7	8,5
7	14,1	9,4
8	14,8	9,9
9	19,1	12,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 199)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	16	16
2	Стены и перегородки	39	39
3	Покрытия и кровля	30	23
4	Проемы	4	8-
5	Полы	7	7
6	Отделочные работы	1	3
7	Внутреннее электроосвещение	2	3
8	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СОЛНЕЧНЫЕ СУШИЛКИ ТАБАКА НА 7 И 8 ГЛАЗКОВ С СОРТИРОВКОЙ И ТЮКОВКОЙ

Характеристика

Тип I. Здания сушилки на 7 глазков с перекрытиями железобетонными; фундаменты ленточные и столбовые; стены подвалов бутовые, стены надземной части кирпичные; кровля асбестоцементная; полы деревянные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания сушилки на 8 глазков с деревянными совмещенными покрытиями; фундаменты столбовые; стены кирпичные; кровля асбестоцементная; полы деревянные. Группа капитальности III.

Учтены электроосвещение, деревянные подвески для табака, каркас сушильной рамы и подрамные деревянные пути.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 200

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем здания в куб. м до
	4200	4300
	а	б
1	6,9	5,21
2	7,2	5,46
3	7,9	5,96
4	8,2	6,2
5	8,7	6,6
6	12,4	9,4
7	13,8	10,4
8	14,4	10,9
9	18,6	14
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 200)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	12	10
2	Стены и перегородки	18	13
3	Покрытия или перекрытия	8	21
4	Крыша	19	-
5	Проемы	3	2
6	Полы	9	10
7	Отделочные работы	2	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	2
9	Подрамные деревянные пути	13	19
10	Прочие работы	13	18
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТРУБООГНЕВЫЕ СУШИЛКИ ТАБАКА НА 30 И 50 РАМ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами; фундаменты ленточные; покрытия совмещенные железобетонные; кровля рулонная; полы глинобитные и кирпичные. Группа капитальности II.

Учтены электроосвещение, печь, дымовая труба, вытяжные вентиляционные каналы, увлажнительная установка, состоящая из котла - парообразователя марки КВ-100 и перфорированных трубопроводов с арматурой.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 201

	Объем зданий в куб. м до
	550	750
Территориальные	Количество рам
пояса	30	50
	а	6
1	21,3	20,9
2	22,3	21,9
3	24,4	24
4	25,5	25,1
5	26,5	26,1
6	38,2	37,6
7	42,5	41,8
8	44,6	43,9
9	57,1	56,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 201)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	9	9
2	Стены и перегородки	29	29
3	Покрытия и кровля	16	17
4	Проемы	5	5
5	Полы	1	1
6	Отделочные работы	2	2
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	10
8	Дымовая труба	4	3
9	Печи и вытяжные вентиляционные каналы	18	18
10	Прочие работы	6	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗДАНИЯ СОРТИРОВКИ И ТЮКОВКИ 0,6 т ТАБАКА В СМЕНУ

Характеристика

Тип I. Здания с подвалом и железобетонным перекрытием и покрытием; фундаменты ленточные и столбовые; стены из местного камня; кровля совмещенная рулонная; полы дощатые и плиточные. Группа капитальности II.

Тип II. Здания с подвалом и деревянным покрытием; фундаменты ленточные и столбовые; стены из местного камня; перекрытие над подвалом железобетонное; кровля совмещенная рулонная; полы дощатые и плиточные. Группа капитальности III.

Учтены водопровод, канализация, печи и трубы, электроосвещение, столы, скамейки, полки, тюковочные ящики, весы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 202

	Тип здании
Территориальные	I	II
пояса	Объем здания в куб. м. до
	1000
	а	б
1	15,2	14,9
2	16	15,6
3	17,5	17,1
4	18,2	17,8
5	19	18,6
6	27,4	26,8
7	30,4	29,7
8	31,9	31,3
9	41,1	40:2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 202)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	6	6
2	.Стены и перегородки	24	25
3	Покрытия или перекрытия	20	18
4	Проемы	11	11
5	Полы	11	11
6	Отделочные работы	7	8
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	11
8	Прочие работы	10	10
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СКЛАДЫ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ

Характеристика

Тип I. Здания .с кирпичными и железобетонными стенами с навесом; фундаменты ленточные; покрытие железобетонное, над навесом деревянное; кровля рулонная и асбестоцементная; полы- цементные. Группа капитальности II и III.

Учтено электроосвещение.

Тип II. Здания с кирпичными стенами и железобетонными силосами; фундаменты железобетонные и бутобетонные; покрытие и перекрытие железобетонные; кровля рулонная; полы асфальтовые и керамические. Группа капитальности II.

Учтены вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 203

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий в куб. м до
	1200	3000 - 8000
	а	б
1	22,9	19,1
2	24	20
3	26,3	21,9
4	27,4	22,9
5	28,6	23,9
6	41,2	34,4
7	45,7	38,1
8	48	40,1
9	61	51,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 203)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	41	17
2 3	Стены и перегородки Покрытие	32 13	8 47
4	Крыша	-	2
5	Полы	1	2
6	Проемы	1	1
7	Отделочные работы	1	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	13
9	Прочие работы	8	9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДОМА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ НА 18 ЧЕЛОВЕК

Характеристика

Тип I. Здания с кирпичными стенами и чердачными деревянными перекрытиями; фундаменты ленточные; кровля по деревянным стропилам асбестоцементная; полы деревянные и цементные. Группа капитальности III.

Тип II. Здания с кирпичными стенами и совмещенными покрытиями из железобетона; фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы дощатые и цементные. Группа капитальности II.

Учтены водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление, вентиляция, электроосвещение, радиофикация и телефонизация.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 204

	Тип зданий
	I	II
Территориальные	Объем в куб. м до
пояса	750	1000
	а	б
1	27,6	22,1
2	28,9	23,2
.3	31,7	25,4
4	33,1	26,5
5	34,4	27,6
6	49,1	39,7
7	55,4	44,2
8	58	46,4
9	75	59,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 204)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	16 27	16 25
3	Покрытия или перекрытия	15	23
4	Крыши	6	-
5	Проемы	9	9
6	Полы	6	7
7	Отделочные работы	7	7
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	11
9	Прочие работы	1	1
10	Оборудование котельной	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

БРИГАДНЫЕ ДОМА

Характеристика

Типы I и II. Здания с кирпичными стенами и железобетонными совмещенными покрытиями; фундаменты ленточные; кровля рулонная; полы дощатые, цементные и керамические. Группа капитальности II.

Типы III и IV. Здания с кирпичными стенами и чердачными деревянными перекрытиями; фундаменты ленточные; кровля по деревянным стропилам асбестоцементная; полы дощатые, цементные и керамические. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания и руб.

Таблица 205

	Тип здания
Территориальные	I	II	III	IV
пояса	Объем зданий в куб. м до
	250 - 350	500	300 - 350	500
	а	б	в	г
1 2 3 4 5 6	33,4 35,1 38,5 40,2 41,8 61	30,5 32 35 36,6 38,1 54,6	30,4 31,9 34,9 36,5 38,1 54,6	26,1 27,5 30,1 31,3 32,7 47
7 8 9	67 71 90	61 64 82	61 64 82	52,1 54,6 71
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 205)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
1 2 3 4	Фундаменты Стены и перегородки Покрытия или перекрытия Крыша	11 29 10 -	10 27 17 -	10 29 8 5	9 28 6 5
5	Полы	5	6	5	7
6 7	Проемы Отделочные работы	10 9	9 11	10 9	10 11
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	17	18	19
9	Прочие работы	3	3	6	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА 30 ЧЕЛОВЕК

Характеристика

Здания с наружными стенами из керамзитобетонных блоков, или кирпича, или шлакобетонных камней; фундаменты ленточные; покрытие совмещенное железобетонное; кровля рулонная; полы дощатые, из керамических плиток и линолеума. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 206

Территориальные пояса	Объем зданий до 600 куб. м
	а
1	36,1
2	38
3	41,6
4	43,3
5	45,1
6	65
7	72
8	76
9	98
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 206)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	16
2	Стены и перегородки	24
3	Покрытие и кровля	14
4	Полы	6
5	Проемы	7
6	Отделочные работы	7
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21
8	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ НА 12 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Характеристика

Тип I. Здания с вышкой; фундаменты ленточные; стены кирпичные; перекрытия деревянные; крыша асбестоцементная по деревянным стропилам; полы цементные, дощатые и из керамических плиток. Группа капитальности III.

Тип II. Здания без вышки. Конструкции те же, что и в типе I. Группа капитальности III.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 207

	Тип зданий
Территориальные	I	11
пояса	Объем в куб. м
	362,3	318
	а	б
1	29,4	.32
2	30,9	33,6
3	33,9	36,8
4	35,3	38,4
5	36,8	40
6	52,9	58
7	58,8	64
8	62	67
9	80	87
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 207)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	14	15
2	Стены-перегородки	26	28
3	Покрытия или перекрытия	7	7
4	Крыша	4	4
5	Проемы	10	10
6	Полы	5	5
7	Отделочные работы	6	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	19
9	Вышка	4	-
10	Прочие работы	6	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САНПРОПУСКНИКИ ДЛЯ ЯИЧНО-ПТИЧНЫХ БАЗ, ИНВЕНТАРЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОДНУ ДЕЗИНФЕКЦИОННУЮ КАМЕРУ

Характеристика

Здания с железобетонным покрытием; фундаменты ленточные из бетонных блоков; стены кирпичные; кровля совмещенная рулонная; полы бетонные, цементные, керамические; лестницы металлические. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение, ямы для мойки автомашин, подпольные каналы и приямок.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 208

	Объем зданий
Территориальные	до 1500 куб. м
пояса	а
1	23
2	24,2
3	26,5
4	27,6
5	28,8
о	41,4
7	46
8	48,7
9	62
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 208)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	19
2	Стены и перегородки	26
3	Покрытие и кровля	17
4	Проемы	6
5	Полы	3
6	Отделочные работы	5
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
8	Лестницы и площадки	1
9	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

БЛОКИ ПОДСОБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИИ С САНПРОПУСКНИКАМИ ДЛЯ ЯИЧНО-ПТИЧНОЙ ТАРЫ НА ДВЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ

Характеристика

Здания с кирпичными стенами и железобетонными совмещенными перекрытиями, с рулонной кровлей, с бетонными плиточными и ксилолитовыми полами; фундаменты ленточные; лестницы железобетонные и металлические. Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение, подпольные каналы, смотровые и для мойки автомашин ямы, печь для сжигания мусора.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 209

Территориальные	Объем зданий
пояса	до 5500 куб. м
	а
1	16,9
2	17,7
3	19,4
4	20,2
5	21,1
6	30,4
7	33,8
8	35,5
9	45,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 209)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	17 19
3	Покрытая и кровля	28
4	Проемы	4
5	Полы	5
6	Отделочные работы	3
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20
8	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ НА ОДНО РЕМОНТНОЕ МЕСТО С ЛОКОМОБИЛЬНОЙ ИЛИ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ (ПРИ ЛЕСХОЗАХ)

Характеристика

Тип I. Фундаменты ленточные; стены кирпичные; кровля асбестоцементная. Группа капитальности III.

Тип II. Фундаменты ленточные; стены шлакоблочные; кровля асбестоцементная. Группа капитальности II.

Тип III. Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасные деревянные; кровля асбестоцементная. Группа капитальности V.

Учтены центральное отопление, канализация, водопровод, электроосвещение и электрооборудование.

Восстановительная, стоимость 1 куб. м здания в .руб.

Таблица 210

	Типы зданий
Территориальные	I	II	III
пояса	Объемом 1500 - 2000 куб. м
	а	б	в
1	19,9	19,5	18
2	20,9	20,5	18,9
3	22,9	22,4	20,7
4	23,9	23,4	21,6
5	24,9	24,4	22,5
6	35,9	35,1	32,3
7	39,8	39	36
8	41,8	40,9	37,7
9	53,8	52,9	48,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 210)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	4	7	4
2	Стены и перегородки	30	24	22
3	Перекрытия	10	11	14
4	Кровля	5	5	5
5	Полы	6	8	8
6	Проемы	9	7	12
7	Отделочные работы	4	7	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	26	20
9	Прочие работы	7	5	8
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том I. Здания и сооружения производственного назначения

ОТДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ, ШИРПОТРЕБА ПРИ ЛЕСХОЗАХ (ОБОЗНЫХ ИЗДЕЛИИ, БОНДАРНЫЕ, ГНУТАРНЫЕ И ДР.)

Характеристика

Фундаменты - деревянные стулья; стены рубленые или каркасные; кровля асбестоцементная. Группа капитальности IV. Учтены печное отопление и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 211

Территориальные	Объем зданий
пояса	800-1100 куб. м
	а
1	13,7
2	14,4
3	15,7
4	16,5
5	17,1
6	24,6
7	27,4
8	28,7
9	37
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 211)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	5
2	Стены и перегородки	26
3	Перекрытия	17
4	Кровля	10
5	Полы	15
6	Проемы	11
7	Печи	6
8	Отделочные работы	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
10	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник (том II) содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для жилых, коммунально-бытовых, административно-хозяйственных, культурно-просветительных и торговых учреждений и предназначается для переоценки основных фондов, принадлежащих совхозам, колхозам, межколхозным и другим сельскохозяйственным предприятиям и организациям.

2. Настоящий сборник (том II) составлен в нормах, ценах и тарифах, введенных с 1 января 1969 г., и состоит из следующих отделов:

Отдел I - Жилые дома.

Отдел II - Гостиницы и общежития.

Отдел III - Административные и коммунально-бытовые здания.

Отдел IV - Лечебно-профилактические здания, дома отдыха и санатории.

Отдел V - Детские сады и ясли.

Отдел VI - Культурно-просветительные здания.

Отдел VII - Предприятия торговли и общественного питания.

Отдел VIII - Прочие здания и сооружения.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений производственного назначения сельской электрификации и связи принимать по I и III томам сборника № 26; для других зданий и сооружений, входящих в состав предприятий сельского хозяйства и отсутствующих в настоящем сборнике, принимать по соответствующим сборникам, предназначенным для переоценки основных фондов.

Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов приведен в общей части к сборникам.

4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены в таблицах по девяти территориальным поясам.

Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам и климатическим районам приведено в общей части к сборникам.

Для зданий и сооружений, расположенных в 10-м территориальном поясе, единичную стоимость для переоценки основных фондов принимать по стоимости смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

5. Кроме технической характеристики, в каждой таблице сборника указывается группа капитальности, к которой относится здание. Отнесение зданий или сооружений к той или иной группе капитальности произведено на основании его конструктивных особенностей.

При переоценке зданий и сооружений на местах, фактическая капитальность которых не соответствует группе капитальности, следует к укрупненным показателям в сборнике применять поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

Группа капитальности по сборнику	Группа капитальности
укрупненных показателей	I	II	III	IV	V	VI
I	1	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69
II	1,08	1	0,93	0,86	0,80	0,74
III	1,16	1,08	1	0,93	0,86	0,80
IV	1,25	1,16	1,08	1	0,93	0,86
V	1,35	1,25	1,16	1,08	1	0,93
VI	1,45	1,35	1.25	1,16	1,08	1
Распределение жилых и общественных зданий по группам капитальности приведено в общей части к сборникам.

6. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и различного рода затраты, как-то: затраты по временным зданиям и Сооружениям, за исключением возвратных сумм; затраты, связанные с производством работ в зимнее время; доплата строительным организациям за передвижной характер работ; стоимость проектно-изыскательских работ; затраты на содержание дирекции строящихся предприятий и Технадзора и др.

7. Восстановительная стоимость зданий и сооружений включает стоимость всех общестроительных и специальных строительных работ, в том числе затраты на санитарно-технические устройства (центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и их вводы в здания), затраты на электроосветительные и слаботочные устройства (радио, телефон), а также в некоторых случаях затраты на устройство телевидения и газооборудование, что отражено в характеристике зданий, приведенной в каждой таблице.

8. В таблицах сборника, кроме основной стоимости зданий и сооружений, приведены поправки (в процентах) при наличии других разновидностей благоустройства или других конструктивных решений зданий и сооружений.

Для применения указанных поправок из восстановительной стоимости следует исключать отсутствующий вид благоустройства и добавлять имеющееся в здании санитарно-техническое или иное устройство. Например, при наличии в здании печного отопления из восстановительной стоимости следует исключить стоимость центрального отопления и добавить стоимость печного отопления.

9. Для упрощения работ по переоценке зданий и сооружений, имеющих различную степень износа отдельных конструктивных элементов, к каждой таблице восстановительной стоимости приведены удельные веса этих конструктивных элементов в процентах от полной стоимости зданий и сооружений.

Физический износ конструкций зданий и сооружений определяется местной инвентаризационной комиссией, которая руководствуется инструкцией ЦСУ СССР.

10. Восстановительная стоимость определена для II климатического района; для других климатических районов к показателям единичной стоимости следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

	Коэффициент к общей стоимости
Климатические районы	номера отделов сборника
	I-III, V, VI	IV, VII, VIII
I	1,09	1,12
III	0,95	0,95
IV	0,93	0,93
11. Показатели восстановительной стоимости жилых зданий разработаны при средней полезной высоте комнат 3 м. В тех случаях, когда полезная высота комнат имеет значительные отклонения, к стоимости, предусмотренной в соответствующей таблице, надлежит вводить следующие поправочные коэффициенты.

Наименование	Полезная высота в м
	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3-1 3,1	3,2
Жилые здания	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1	0,99	0,98
Продолжение

Наименование	Полезная высота в м
	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
Жилые здания	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90
Примечания: 1. Если внутренняя высота комнат менее 2,5 м или более 4 м, то в восстановительную стоимость следует вводить поправки, соответствующие коэффициентам, т. е. при высоте менее 2,5 м К = 1,05, при высоте более 4 м К =0,90.

12. Здания и сооружения по качеству внутренней отделки подразделены на два вида: с простой и повышенной отделкой.

Для простой отделки предусматриваются: штукатурка стен и потолков, клеевая окраска или оклейка простыми обоями, окраска панелей в кухнях и санузлах масляной краской; полы в комнатах, коридорах и кухнях дощатые с окраской, а в санузлах и на лестничных площадках цементные или .асфальтовые; ступени бетонные железненные.

Для повышенной отделки: полы в комнатах и коридорах паркетные, в кухнях дощатые с линолеумом, а в санузлах и на лестничных площадках из керамических плиток или террацевые; облицовка панелей в санузлах керамическими плитками; штукатурка и окраска повышенного качества.

Все остальные особенности этих зданий (наличие ванн, мусоропроводов, лифтов, телефонов и пр.) указаны в характеристиках зданий к таблицам.

14. В таблицах сборника приняты усредненные гидрогеологические и геологические условия при производстве земляных работ и устройстве фундаментов, подземных трасс и сооружений, кроме случаев, оговоренных в соответствующих таблицах.

15. Имеющиеся в совхозах, колхозах, межколхозных и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях учетные данные об объемах зданий до начала переоценки должны быть проверены, соответствуют ли они объемам, исчисляемым по методологии, указанной в общей части к сборникам.

В случае, если проверкой будет установлено, что объемы определены другими методами, необходимо внести соответствующие поправки.

16. При переоценке зданий со стенами из ракушечника следует применять коэффициент 0,96 к оценочной стоимости 1 куб. м зданий со стенами из кирпича.

17. Когда в оценочных таблицах не предусматриваются имеющиеся в наличии встроенные помещения другого назначения (магазины, детские учреждения, мастерские бытового обслуживания и др.), восстановительная стоимость строительного объема этих встроенных помещений определяется с учетом соответствующего вида внутренней отделки по цене основного здания.

Метод определения строительного объема встроенных помещений указан в общей части к сборникам.

Соответствующая стоимость объема встроенных помещений указывается отдельно - в числе общей восстановительной стоимости всего здания.

18. Для объектов, расположенных в сейсмических районах, оценочная стоимость 1 м3 здания устанавливается с применением дополнительных коэффициентов:

1,05—для II и III групп капитальности;

1,03—для IV группы капитальности.

19. Определение объемов зданий следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в общей части к сборникам.

20. Полная восстановительная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения, приведенной в таблицах сборника, на строительный объем здания. При этом должны учитываться поправки, приведенные в технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

21. Физический износ конструкций зданий и сооружений определяется местной инвентаризационной комиссией.

Пример. Требуется переоценить в Оренбурге двухэтажный рубленый жилой дом объемом 1450 м3 на бутовых столбах с простой отделкой. Отопление печное, имеются водопровод, электроосвещение и радиосеть.

Полезная высота комнат 3,5 м.

В соответствии с общей частью к сборникам Оренбургская область относится ко 2-му территориальному поясу и I климатическому району.

Восстановительная стоимость 1 м3 указанного дома по таблице 18«в» составляет 27,1 руб. Следует учесть коэффициент для I климатического района (г. Оренбург) - 1,09

В связи с тем, что полезная высота комнат больше, чем предусмотрена в показателях восстановительной стоимости, на основании технической части п. 11 настоящего сборника применяется понижающий коэффициент - 0,95. Тогда стоимость определяется по формуле

27,1 х 0,95 = 25,7 руб.

Вводятся поправки на отсутствующие виды благоустройства, из приложения к таблице 18«в».

Центральное отопление	4,4 %
Канализация	2,5 %
Телефон	0,4 %
Ванны	4 %
Горячее водоснабжение	2,1 %
Вентиляция	2,3 %
Подлежит исключению	15,7 %
Добавляется стоимость печного отопления по приложению к таблице 18«в» в размере 4,5%. .

Таким образом, подлежит исключению

15,7 - 4,5 = 11,2%.

Восстановительная стоимость 1 куб. м переоцениваемого жилого дома составит

25,7 - (25,7 х 0,112) = 22,8 руб.

Полная восстановительная стоимость жилого дома составит

1450 х 22,8 = 33060 руб.

Для определения среднего процента физического износа жилого дома составляется следующая расчетная таблица.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т. п.)	Удельные веса конструк тивных элемен- тов в %	Поправки к удельным весам в %	Удель- ные веса после примене- ния поправок в %	Износ конструк тивных элемен- тов	Среднев- звешен- ный процент износа конструк тивных элемен- тов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундамент	Бутовые столбы	Хорошее	3	-	3	10	0,3
2	Стены и перегородки	Стены бревенчатые, перегородки дощатые	Вполне удовле- творительное	25	-	25	20	5
3	Перекрытие	Деревянное	То же	9	-	9	15	1,4
4	Кровля	Этернитовая	То же	4	-	4	20	0,8
5	Полы	Дощатые	То же	10	-	10	15	1,5
6	Приемы	Простой работы	Хорошее	10	-	10	1.0	1
7	Отделочные работы	То же	Вполне удовле- творительное	11	-	11	20	2,2
8	Внутренние санитарно- технические устройства	Отопление печное, водо- провод, электроосвеще- ние, радиосеть	Хорошее	22	11	11	10	1,1
9	Прочие работы	Простой работы	Вполне удовле- творительное	6	-	6	15	0,9
			Итого	100	11	89	-	14,2
В графе 5 помещены удельные веса конструктивных элементов жилого дома из приложения к таблице 18«в».

В графе 6 помещаются поправки, характеризующие отклонение в характеристике оцениваемого объекта от восстановительной стоимости по таблице 18«в».

В графе 7 помещены проценты с учетом поправок на изменения конструктивных элементов и видов благоустройств.

В графе 8 приведены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определенных инвентаризационной комиссией.

В графе 9 показан износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученной перемножением показателей графы 7 на данные графы 8.

Таким образом, физический износ жилого дома в процентах, приведенный к 100, находится по формуле определения процента износа (гр. 9 х 100) / гр. 7 и будет равняться (14,2 х 100) / 89 = 16%.

Физический износ здания жилого дома в денежном выражении составляет

33060 х 0,16 = 5290 руб.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные с наружной штукатуркой. Перегородки дощатые, оштукатуренные. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые или паркетные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном, телевидением. Группа капитальности III.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	500	1000	2000	3000
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	24,5	26,9	23,7	25,7	21,4	23,9	21	23,5
2	26	28,5	25,1	27,2	22,7	25,4	22,3	25
3	27,4	30,1	26,5	28,7	24	26,8	23,5	26,8
4	28,9	31,7	28	30,4	25,3	28,3	24,8	27,8
5	30,6	33,6	30	32,5	26,7	29,8	26,2	29,3
6	49	53,8	47,4	51,4	42,8	47,8	42	47
7	60	66	58,1	63	52,4	58,5	51,4	57,5
8	64	70	62	67	55,6	62	54,6	61
9	69	75	66	72	59,9	67	58,8	66
Примечание 1. Здания объемом более 3000 куб. м принимают по цене, предусмотренной в графах «ж» и «з», со снижением на 3%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную, стоимость надлежит уменьшить в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	8,3	7,6	9	8,2	7,4	6,6	7,5	6,7
Водопровод	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7
Канализация	2,6	2,3	2,8	2,5	3,1	2,8	3,2	2,9
Электроосвещение	3,3	3	3,3	3,6	3,6	3,2	3,7	3,3
Радио	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Телевидение	1.6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	3,6%
ванн дровяными колонками	4,4%
горячего водоснабжения	2,6%
печного отопления	3,9%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	18	16	12	11	12	11	11	10
2	Стены и перегородки	19	18	21	19	21	19	21	19
3	Перекрытия	7	7	6	5	7	6	7	6
4	Кровля	6	5	6	6	7	7	7	7
5	Полы	8	11	10	12	8	12	9	12
6	Проемы	9	8	9	8	8	7	8	7
7	Отделочные работы	10	14	13	17	14	18	14	18
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	16	18	16	17	16	17	16
9	Прочие работы	6	5	5	6	6	4	6	5
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы; стены бревенчатые; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные, дощатые.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон. Группа капитальности IV.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 2

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	200	600	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	35,5	39	32,3	35,5	29,8	32,6	26,7	29,3
2	37,6	41,3	34,2	37,6	31,6	34,5	28,3	31
3	40,1	44	36,5	40,1	33,7	36,8	30,3	33,1
4	42,2	46,3	38,4	42,2	35,5	38,8	31,8	34,9
5	44,4	48,8	40,4	44,4	37,2	40,7	33,4	36,6
6	71	78	65	71	59,6	65	53,4	58,6
7	87	96	79	87	73	80	65	72
8	92	101	84	92	77	85	69	76
9	99	109	90	99	83	91	75	82
Примечание 1. Здания объемом более 2000 куб. м принимаются по цене, предусмотренной в графах «ж» и «з», со снижением на 5%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	8,1	7,4	9,1	8,2	9,6	8,6	7.5	6.7
Водопровод	1,2	1,1	0,7	0,6	0,7	0,7	0,9	1
Канализация	2	1,9	1,3	1	1,3	1,1	1,5	1,6
Электроосвещение	2,9	2,7	3,3	3	3,4	3,1	3,6	3,3
Радио	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0.4	0.4
Телефон	0,4	0,3	0.4	0,4	0,4	0.4	0,5	0,5
Горячее водоснабжение	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,7%;
ванн с газовыми колонками	5,1%;
ванн с дровяными колонками	4,8%;
печного отопления	3,7%;
телевидения	1,5%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

(к табл. 2)

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	7	6	5	5	5	5	5	4
2	Стены и перегородки	26	24	23	23	22	21	22	19
3	Перекрытия	5	5	6	6	7	7	7	7
4	Крыши	7	6	7	7	8	8	8	8
5	Полы	9	13	12	15	12	14	13	16
6	Проемы	8	8	9	8	9	9	9	9
7	Отделочные работы	12	14	12	14	12	13	12	14
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	16	18	16	18	17	17	16
9	Прочие работы	8	8	8	6	7	6	7	7
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ РУБЛЕНЫЕ ИЗ БРЕВЕН

Характеристика

Фундаменты бутовые с оштукатуренным цоколем. Стены бревенчатые, без обшивки снаружи. Перегородки дощатые оштукатуренные. Перекрытия деревянные отепленные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	500	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	32,7	35,9	30,1	32,9	27,2	29,8
2	34,7	38,1	31,9	34,9	28,8	31,6
3	37	40,6	34	37,2	30,7	33,7
4	38,9	42,7	35,8	39,2	32,4	35,5
5	40,9	44,9	37,6	41,1	34	37,3
6	65	72	60	65	54,4	59,7
7	80	88	73	81	67	73
8	85	93	78	86	71	78
9	92	101	84	92	76	84
Примечание 1, Здания объемом более 2000 куб. м принимаются по цене, предусмотренной в графах «д» и «е», со снижением на 5%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	9,6	8,6	10	9	8	7,2
Водопровод	1,4	1,3	1,4	1,2	1,4	1,2
Канализация	2,4	2,1	2,6	2,3	2,8	2,5
Электроосвещение	3,5	3,1	3,6	3,3	3,9	3,4
Радио	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
Телефон	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ванны	3,2	2,9	3,4	3,1	3,7	3,4
Горячее водоснабжение	1,7	1,5	1,8	1,6	2	1,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,6%;
ванн с газовыми колонками	3,7%;
ванн с дровяными колонками	4,5%;
горячего водоснабжения	2,7%;
печного отопления	4%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

(к табл. 4)

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	5	5	5	5	5
2	Стены и перегородки	24	22	24	21	23	21
3	Перекрытия	6	6	7	6	7	6
4	Крыши	8	7	8	7	9	8
5	Полы	10	15	11	15	12	17
6	Проемы	9	8	9	8	9	8
7	Отделочные работы	11	14	11	14	11	14
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	16	18	17	17	15
9	Прочие работы	8	7	7	7	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ РУБЛЕНЫЕ ИЗ БРЕВЕН

Характеристика

Фундаменты бутовые с кирпичным оштукатуренным цоколем. Стены бревенчатые. Перегородки деревянные оштукатуренные. Перекрытия деревянные отепленные. Полы паркетные, кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	200	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	31,3	34,4	29,2	32,1	27,7	30,3	26,1	28,6
2	33,2	36,5	31	34	29,4	32,1	27,7	30,4
з	35,4	38,9	33	36,2	31,3	34,2	29,5	32,4
4	37,2	40,8	34,7	38,1	33	36,1	31,1	34,1
5	39,1	42,9	36,5	40,1	34,6	37,8	32,6	35,8
6	63	69	58,4	64	55,4	61	52,2	57,3
7	77	84	72	79	68	74	64	70
8	81	89	76	83	72	79	68	75
9	88	96	82	90	78	85	73	80
Примечание 1.В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	5,9	5,3	9,6	8,6	10	9	8	7,2
Водопровод	1,2	1,1	1,4	1,3	1,4	1,2	1,4	1,2
Канализация	2,3	2	2,4	2,1	2,6	2,3	2,8	2,5
Электроосвещение	3,2	2,9	3,5	3,1	3,6	3,3	3,9	3,4
Радио	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Телефон	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,6%;
ванн с газовыми колонками	3,7%;
ванн с дровяными колонками	4,5%;
горячего водоснабжения	2,7%;
печного отопления	4%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

(к табл. 4)

№ п/п	Конструкции	а	б	13	г	д	е	ж	ч
1	Фундаменты	7	7	6	5	5	5	5	5
2	Стены и перегородки	29	26	24	22	24	21	23	21
3	Перекрытия	6	5	6	6	7	6	7	6
4	Крыши	7	7	8	7	8	7	9	8
5	Полы	9	14	10	15	11	16	12	17
6	Проемы	9	8	9	8	9	8	9	8
7	Отделочные работы	11	14	11	14	11	14	11	14
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	12	18	16	18	17	17	15
9	Прочие работы	8	7	8	7	7	6	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ БРУСЧАТЫЕ БЕЗ МАНСАРДЫ

Характеристика

Фундаменты - деревянные стулья. Стены брусчатые. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые или паркетные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	28,5	31,4	26,9	28,1	25,5	27,5
2	30,2	33,2	28,5	29,8	27	29,1
3	32,2	35,5	30,4	30,8	28,8	31
4	33,9	37,3	32	33,5	30,3	32,6
5	35,6	39,2	33,6	35,1	31,3	34,4
6	57	62,8	53,8	56,3	51	54,9
7	70	77	66	69	63	67
8	74	82	70	73	66	71
9	80	88	75	79	71	77
Примечания:

1. Здания объемом более 2000 м3 принимаются по цене, предусмотренной в графах «д» и «е», со снижением на 5 %.

2. Здания на бутовых ленточных фундаментах принимаются с увеличением стоимости на 17 %, а на бутовых столбах - на 8%.

3. В случае отсутствия одного. или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	11	11	10,2	8,7	9,3	8,6
Водопровод	1,4	1,2	1,4	1,4	1,6	1,4
Канализация	2,8	2,6	3	2,8	3,1	2,8
Электроосвещение	3,9	3,6	4,1	3,9	4,3	3,9
Радио	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
Телефон	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Горячее водоснабжение	2,3	1,8	2,1	2	2,3	2
Примечание 4. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,8 %;
ванн с газовыми колонками	6%;
ванн с дровяными колонками	5,6%;
печного отопления	4,7%;
телевидения	1,8%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

(к табл. 5)

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	4	4	4	4	4	4
2	Стены и перегородки	23	22	23	22	23	22
3	Перекрытия	6	5	6	5	6	6
4	Крыши	9	8	9	8	9	8
5	Полы	9	13	9	13	9	13
6	Проемы	9	8	9	8	8	7
7	Отделочные работы	10	13	10	13	10	13
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	21	22	20	22	20
9	Прочие работы	8	6	8	7	9	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ БРУСЧАТЫЕ С МАНСАРДАМИ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы с кирпичным цоколем на щебеночном основании. Стены брусчатые без обшивки и штукатурки. Перегородки дощатые оштукатуренные. Перекрытия деревянные отепленные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания до 500  куб. м
Территориальные	с холодной мансардой	с теплой мансардой
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,6	29,3	27,1	29,8
2	28,2	31	28,7	31,6
3	30,1	33,1	30,6	33,7
4	31,7	34,9	32,2	35,5
5	33,2	36,6	33,9	37,3
6	53,2	58,6	54,2	59,7
7	65	72	66	73
8	69	76	70	78
9	74	82	76	84
Примечание 1.В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	10,6	9,6	10,8	9,9
Водопровод	1,4	1,2	1,4	1,2
Канализация	2,7	2,6	2,7	2,5
Электроосвещение	3,8	3,5	3,7	3,4
Радио	0,4	0,3	0,4	0,3
Телефон	0,6	0,5	0,6	0,5
Горячее водоснабжение с ваннами	5,8	5,4	5,7	5,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,6%;
ванн с газовыми колонками	5,8%;
ванн с дровяными колонками	5,1 %;
печного отопления	4,4%;
телевидения	1,8%.
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 6)

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	5	5	6	5
2	Стены и перегородки	21	21	22	21
3	Перекрытия	5	4	4	3
4	Крыши	8	7	8	7
5	Полы	8	13	8	12
6	Проемы	10	9	10	9
7	Отделочные работы	10	11	10	13
8	Внутренние санитарно-технические и электрические работы	25	23	25	23
9	Прочие работы	8	7	7	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ БРУСЧАТЫЕ С МАНСАРДАМИ

Характеристика

Фундаменты - деревянные стулья. Стены из брусьев. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые или паркетные. Перегородки дощатые оштукатуренные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до 500
	с холодной	с теплой
Территориальные	мансардой	мансардой
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,1	27,6	25,6	28,2
2	26,6	29,3	27,1	29,8
3	28,4	31,3	28,9	31,8
4	29,9	32,9	30,5	33,6
5	31,4	34,6	32	35,2
6	50,2	55,3	51,2	56,4
7	62	68	63	69
8	65	72	67	73
9	70	77	72	79
Примечание. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	11,4	10,6	11,2	10,3
Водопровод	1,5	1,4	1,4	1,3
Канализация	2,9	2,6	2,9	2,6
Электроосвещение	4	3,6	4	3,6
Радио	0,4	0,3	0,4	0,3
Телефон	0,6	0,6	0,6	0,6
Горячее водоснабжение с ваннами	6,2	5,6	6,1	5,5
Примечание. 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,8%;
ванн с газовыми колонками	6,5%;
ванн с дровяными колонками	6%;
печного отопления	5,3%;
телевидения	1,8%.
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

{к табл. 7)

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	23	20	25	22
3	Перекрытия	4	4	4	4
4	Крыши	9	9	9	8
5	Полы	7	11	7	11
6	Проемы	10	9	10	9
7	Отделочные работы	11	14	10	14
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	27	25	26	24
9	Прочие работы	6	5	6	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ

Характеристика

Фундаменты - деревянные стулья. Стены каркасно-засыпные. Перекрытия деревянные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые. Перегородки деревянные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности V.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в м3, до
Территориальные	200	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	23,3	26,3	23	27,2	22.1	25	21,7	24,5
2	24,7	27,9	24,4	28,8	23,4	26,4	23	25,9
3	26,3	29,7	26	30,7	25	28,3	24,5	27,6
4	27,7	31,3	27,4	32,4	26,3	29,7	25,8	29,1
5	29,1	32,9	28,7	33,9	27,6	31,2	27,1	30,6
6	46,6	52,6	46	54,3	44,2	49,9	43,4	49
7	57,1	64	56,3	66	54	61	53,2	60
8	60	68	59,8	71	57,5	65	56,4	64
9	65	74	64	76	62	70	61	69
Примечание. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	9,7	8,5	10,5	9.4	10,9	9,7	8,5	7,5
Водопровод	1.3	1,3	1,3	1,2	1.4	1,2	1,5	1,3
Канализация	2,6	2,2	2,8	2,4	2,9	2,6	3	2,6
Электроосвещение	3.9	3,5	4,1	3,6	3,8	3,8	4,5	3,8
Радио	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
Телефон	0,5	0,4	0,5	0.4	0,4	0,4	0,5	0,5
Примечание. 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,6 %;
ванн с газовыми колонками	3,8%;
ванн с дровяными колонками	4,6%;
горячего водоснабжения	2,7%;
печного отопления	4,1%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

(к табл. 8)

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	2	2	2	2	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	23	21	20	19	19	17	20	18
3	Перекрытия	6	6	7	6	7	7	8	7
4	Крыши	8	7	9	7	9	8	9	8
5	Полы	11	15	11	16	12	17	12	17
6	Проемы	9	8	10	9	9	8	10	8
7	Отделочные работы	15	18	13	17	14	16	13	17
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	16	20	17	20	18	18	16
9	Прочие работы	8	7	8	7	7	6	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ СО СВЕТЕЛКАМИ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены надземной части кирпичные. Стены светелки каркасно-засыпные. Перегородки деревянные оштукатуренные. Перекрытия деревянные отепленные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы печным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль-	400	800
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,1	27,5	26,1	28,3
2	26,6	29,2	27,7	30
3	28,1	30,8	29,2	31,7
4	29,6	32,5	30,8	33,4
5	31,4	34,4	32	35,3
6	50,2	55,1	52,2	56,6
7	62	69	64	69
8	65	72	68	74
9	70	77	73	79
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Электроосвещение	2,8	2	2,8	2
Печное отопление	4	4	4	4
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,6%;
ванн с газовыми колонками	3,2%;
ванн с дровяными, колонками	4%;
горячего водоснабжения	2,3%;
телевидения	1,8%;
центрального отопления	8%;
водопровода	0,7%;
канализации	2,3%.
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 9)

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	16	14	13	12
2	Стены и перегородки	27	24	36	33
3	Перекрытия	5	5	4	4
4	Крыши	8	8	4	4
5	Полы	12	16	9	11
6	Проемы	10	9	9	9
7	Отделочные работы	9	12	11	15
8	Печное отопление	4	4	4	4
9	Электроосвещение	3	2	3	2
10	Прочие работы	6	6	7	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ СО СВЕТЕЛКАМИ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Стены подвала бутовые. Цоколь кирпичный на щебеночном основании. Стены надземной части; из бревен, а светелки каркасно-засыпные. Перегородки дощатые чистые. Перекрытия деревянные - утепленные в жилой части и холодные над пристройкой и верандой. Полы дощатые или паркетные. Кровля этернитовая по деревянным стропилам. Здания оборудованы печным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	300	600
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	30,5	32,7	23,2	25,4
2	32,8	34,7	24,6	26,9
3	34,2	36,6	26	28,4
4	36	38,6	27,4	30
5	39,3	42,2	29,9	32,8
6	68	67	47,8	52,3
7	77	83	58,7	64
8	79	88	62	68
9	88	95	67	73
Примечание 1.В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Электроосвещение Печное отопление	2,2 4,2	2 4	2,4 4,6	2,2 4,2
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,6 %
ванн с газовыми колонками	4,2 %
ванн дровяными колонками	3,9 %
ванн при централизованном снабжении горячей водой	2 %
горячего водоснабжения	2,3 %
радио	0,4 %
телефона	0,4 %
телевидения	1,6 %
центрального отопления	4,7 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 10)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	11	11	7	6
2	Стены и перегородки	29	26	31	29
3	Перекрытия	7	7	8	7
4	Кровля	5	5	5	5
5	Полы	12	16	16	18
6	Проемы	14	13	13	11
7	Отделочные работы	6	7	7	9
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства печи	7	6	6	6
9	Прочие работы	9	9	7	9
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ ИЗ САМАННОГО КИРПИЧА

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены из саманного кирпича. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые. Перекрытия дощатые оштукатуренные. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в м3 до
пояса	150	200	300	800	1200
	а	б	в	г	д
1	26	20.5	20	18,6	16,9
2	27,6	21,7	21,2	18,7	17,9
3	29,1	23	22,4	20,8	18,9
4	30,7	24,2	23,6	21,9	19,9
5	32,5	25,6	25	23,2	21,1
6	52	41	40	37,2	33,8
7	64	50,2	49	45,6	41,4
8	68	53,3	52	48,4	43,9
9	73	57,4	56	52	47,3
Примечание 1,В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д
Водопровод	1	0,9	0,8	0,8	1,2
Канализация	1,5	2,4	2,2	2,3	2
Электроосвещение	2,5	3,3	3,9	4,1	2,5
Печное отопление	4,1	3,9	4,2	5	5
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,6%
ванн с газовыми колонками	4,2%
ванн с дровяными колонками	5,2%
горячего водоснабжения	3%
центрального отопления	4,6%
радио	0,2%
телефона	0,2%
телевидения	1,8%
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 11)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	14 23	15 17	11 13	15 17	11 13
3 4 5	Перекрытия Кровля Полы	7 13 9	8 13 10	10 13 14	8 12 12	10 13 14
6 7	Проемы Отделочные работы	9 14	9 15	12 13	9 12	12 13
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	7	7	7	4
9	Прочие работы и печное отопление	6	6	7	8	10
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ КАРКАСНЫЕ

Характеристика

Графы «а», «б» - стены наружные двойного каркаса, внутренние одинарного каркаса с асбестоцементной или стальной кровлей;

графы «в», «г» - то же, но с глинокамышитовой или глиносоломенной кровлей;

графы «д», «е» - стены наружные и внутренние одинарного каркаса с асбестоцементной или стальной кровлей;

графы «ж», «з» - то же, но с глинокамышитовой или глиносоломенной кровлей.

Здания с ленточными фундаментами, цоколем из красного кирпича, деревянным перекрытием, дощатыми полами. Учтены печное отопление и электроосвещение. Группа капитальности V.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в м3 до
пояса	300	500	300	500	300	500	300	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	22,1	21,5	20,6	19,6	20	19,3	18,2	17,5
2	23,4	22,8	21,8	20,8	21,2	20,5	19,3	18,6
3	24,8	24,1	23,1	21,9	22,4	21,6	20,4	19,6
4	26.1	25.4	24,3	23,1	23,4	22,8	21,5	20,6
5	27,6	26,9	25,7	24,5	25	24,1	22,7	21,9
6	44,2	43	41,2	39,2	40	38,6	36,4	35
7	54,2	52,7	50,5	48	49	47,3	44,6	42,9
8	57,9	55,9	53,6	51	52	50,2	47,3	45,5
9	62	60	57,7	54,9	56	54	51	49
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 12)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2	Фундаменты Стены	11 39	13 30	12 37	14 32	12 25	11 26	13 23	12 28-
3 4	Перекрытия Кровля	7 8	8 9	- 12	- 9	9 9	9 10	- 14	- 10
5	Полы	5	8	5	9	7	9	8	10
6	Проемы	14	15	18	16	16	16	17	18
7	Отделочные работы	8	8	8	10	14	9	15	12
8	Отопление и электроосвещение	6	7	6	8	6	8	7	8
9	Прочие работы	2	2	2	2	2	2	3	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100
Примечание. При наличии одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит увеличивать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а, в	б, г	д, ж	е, з
Центральное отопление	9,4	9,4	9	8,5
Водопровод	1,3	1,3	1,2	1,5
Канализация	2,6	2,8	2,9	3
Радио (трансляционная сеть)	0,3	0,3	0,3	0,3
Телефон	0,4	0,4	0,4	0,4
Газоснабжение	2,6	2,6	2,6	2,6
Ванны с дровяными колонками	4,6	4,6	4,6	4,6


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА И ГЛИНОБИТНЫЕ

Характеристика

Графы «а», «б» - стены из сырцового кирпича с асбестоцементной или стальной кровлей;

графы «в», «г» - то же, но с глинокамышитовой или глиносоломенной кровлей;

графы «д», «е» - стены глинобитные с асбестоцементной или стальной кровлей;

графы «ж», «з» - то же, но с глинокамышитовой или глиносоломенной кровлей.

Здания с ленточными фундаментами, цоколем из красного кирпича, деревянным перекрытием и дощатыми полами. Учтены печное отопление и электроосвещение. Группа капитальности V.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	300	600	300	500	300	500	300	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	16,4	12,4	14,9	11,4	13,5	10,2	11,6	8,8
2	17,4	13,1	15,8	12,2	14,3	10,8	12,3	9,3
3	18,4	13,9	16,7	12,75	15,1	11,4	13	9,9
4	19,4	14,0	17,6	13,45	15,9	12	13,7	10,4
5	20,5	15,5	18,6	14,25	16,9	12,7	14,5	11
6	32,8	24,8	29,8	22,8	27	20,4	23,2	17,6
7	40,2	30,4	36,5	27,95	33,1	25	28,4	21,6
8	42,6	32,2	38,7	29,85	35,1	26,5	30,2	22,9
9	45,9	34,7	41,7	32	37,8	28,6	32,6	24,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 13)

№. п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	3
1	Фундаменты	12	13	14	15	15	16	17	18
2	Стены и перегородки	33	30	31	27	17	16	13	11
3	Перекрытия	8	11	-	-	10	14	-	-
4	Кровля	10	12	14	20	12	15	17	25
5	Полы	6	9	7	10	7	11	8	13
6	Проемы	14	7	16	8	18	8	20	10
7	Отделочные работы	8	8	9	10	10	10	14	11
8	Отопление и электроосвещение	7	7	7	7	8	7	8	8
9	Прочие работы	2	3	2	3	3	3	3	4
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100
Примечание. При наличии одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит увеличивать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а - з
Центральное отопление	8,3
Водопровод	0,7
Канализация	2,6
Радио (трансляционная сеть)	0,4
Телефон	0,3
Газоснабжение	1,6
Ванны с дровяными колонками	5


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА И ГЛИНОБИТНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ ФАСАДА КРАСНЫМ КИРПИЧОМ

Характеристика

Графы «а», «б» - стены из сырцового кирпича с асбестоцементной или стальной кровлей;

графы «в», «г» - то же, но с глинокамышитовой или глиносоломенной кровлей;

графы «д», «е» - стены глинобитные с асбестоцементной или стальной кровлей;

графы «ж», «з» - то же, но с глинокамышитовой или глиносоломенной кровлей.

Здания с ленточными фундаментами, цоколем из красного кирпича, деревянным перекрытием и дощатым полом. Учтены печное отопление и электроосвещение. Группа капитальности V.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в Л(3 до
пояса	300	500	300	500	300	500	300	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	16,5	12,5	14,9	10,9	13,5	10,4	11,7	8,9
2	17,5	13,2	15,8	11,6	14,3	11	12,4	9,4
3	18,5	14	16,7	12,2	15,1	11,6	13,1	!0
4	19,5	14,7	17,6	12,9	15,9	12,3	13,8	10,5
5	20,5	15,6	18,6	13,6	16,9	13	14,8	11,1
6	33	25	29,8	21,8	27	20,8	23,4	17,8
7	40,4	30,6	36,5	26,7	33,1	25,5	28,7	21,8
8	42,9	32,5	38,7	28,3	35,1	27	30,4	23,1
9	46,2	35	41,7	30,5	37,8	29,1	32,8	24,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 14)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	16 25	13 31	11 27	14 30	12 12	15 18	14 14	14 25
3 4	Перекрытия Кровля	10 10	11 12	- 16	- 19	12 13	14 14	- 20	- 18
5	Проемы	14	7	14	8	16	8	19	12
6	Полы	7	9	8	10	9	11	10	11
7	Отделочные работы	10	8	14	9	16	9	13	10
8	Отопление и электроосвещение	7	7	8	7	8	8	8	8
9	Прочие работы	2	2	2	3	2	3	2	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100
Примечание. При наличии одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит увеличивать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а - з
Центральное отопление	8,3
Водопровод	0,7
Канализация	2,6
Радио (трансляционная сеть)	0,4
Телефон	0,3
Газоснабжение	1,6
Ванны с дровяными колонками	5


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика

Тип I - фундаменты из жженого кирпича; стены каркасные, заполненные камышитом; кровля, совмещенная с перекрытием местного типа; полы деревянные; отделка здания простая; здания оборудованы печным отоплением; группа капитальности VI.

Тип II - фундаменты из булыжного камня; стены каркасные, заполненные гуваляком; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная или железная; полы деревянные; отделка здания простая; здания оборудованы печным отоплением; группа капитальности VI.

Тип III - фундаменты из булыжного камня; стены каркасные, заполненные камышитом; перекрытия деревянные; кровля асбестоцементная или железная; полы деревянные; отделка здания простая; здания оборудованы печным отоплением; группа капитальности VI.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Тип зданий
Территориальные	I	II	III	I	II	III	I	II	III;
пояса	Объем здания в куб. м до
	150	250	340
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	11,7	15,5	15,2	11,6	14,8	14,6	11	14,2	13,9
2	12,4	16,4	16,1	12,3	15,7	15,5	11,7	15	14,7
3	13,1	17,4	17	13	16,6	16,4	12,3	15,9	15.6
4	13.8	18,3	17,9	13,7	17,5	17,2	13	16,8	16,4
5	14,6	19,4	19	14,5	18,5	18,2	13,8	17,8	17,4
6	23,4	31	30.4	23,2	29,6	29,2	22	28,4	27,8
7	28,7	38	37,2	28,4	36,3	35,8	26,9	34,8	34
8	30,4	40,3	39,5	30,2	38,5	38	28,6	36,9	36,1
9	32,8	43,4	42,6	32,5	41,4	40,9	30,8	39,8	38,9
Примечание. При оборудовании помещения электроосвещением восстановительную стоимость надлежит увеличивать на 0,7 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 15)

№ п.п.	Наименование	I	II	III
		а, г, ж	б, д, э	в, е, и
1 2	Фундаменты Стены	10 22	7 21	8 20
3	Перекрытие	-	11	12
4	Кровля	21	15	15
5	Полы	16	13	13
6	Проемы	14	16	16
7	Отделочные работы	7	7	7
8	Печи	7	7	6
9	Прочие работы	3	3	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ДОМА ЖИВОТНОВОДОВ

Характеристика

Фундаменты ленточные. Стены из сырцового кирпича. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные	Объем здания	Территориальные	Объем здания
пояса	до 600 куб. м	пояса	до 600 куб. м
	а		а
1	13,4	6	26,8
2	14,2	7	32,8
3	15,1	8	34,8
4	16	9	37,5
5	16,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 16)

№ п.п.	Наименование	а
1	Фундаменты	3
2	Стены	28
3	Перекрытие	11
4	Кровля	10
5	Полы	9
6	Проемы	16
7	Печи	4
8	Отделочные работы	10
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
	В том числе:
	а) водопровод	(2,6)
	б) канализация	(2,6)
	в) электроосвещение	(2,8)
10	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы паркетные. Перегородки деревянные оштукатуренные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности III.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
Территори	1500	2000	зооо	5000
альные	пид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	21,6	23,7	21,2	23,6	20,1	22,4	19,6	22
2	22,9	25,1	22,5	25	21,3	23,7	20,8	23,3
3	24,2	26,6	23,7	26,4	22,5	25	21,9	24,5
4	25,5	28	25	27,8	23,7	26,4	23,1	25,9
5	27	29,6	26,5	29,5	25,1	27,9	24,5	27,5
6	43,2	47,4	42,4	47,1	40,2	44,7	39,2	43,3
7	52,9	58,1	51,9	57,7	49,2	54,7	48	53,8
8	56,2	62,7	55,1	61	52,3	58,2	51	57,2
9	60,5	66	59,4	66	56,3	63	54,9	62
Примечание 1.В случае отсутствия одного или несколько видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	4,6	4,3	4,6	4,1	3,2	2,9	3,4	2,9
Водопровод	1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
Канализация	1,5	1,4	2,4	2,2	2,2	2	2,2	2
Электроосвещение	3	2,7	3,6	3,3	3,8	3,4	3,9	3,5
Радио	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,2	0,2	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Горячее водоснабжение	2,4	2,3	2,8	2,6	3	2,7	3	2,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благо устройства и конструктивных решений стоимость последних определить в следующих размерах:

газоснабжения	1,7%
ванн с газовыми колонками	3,9%
ванн дровяными колонками	4,8%
печного отопления	4,3%
телевидения	1,5%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к. табл. 17)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2 3 4 5	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля Полы	4 31 12 4 6	4 29 11 4 8	7 26 7 4 7	7 23 6 4 11	7 24 7 4 10	7 23 7 4 12	7 24 8 4 10	6 23 8 4 12
6 7	Проемы Отделочные работы	13 10	12 13	10 16	10 17	9 17	8 19	9 17	9 19
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	12	15	14	14	13	14	13
9	Прочие работы	7	7	8	8	8	7	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ДВУХЭТАЖНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Цоколь кирпичный на щебеночном основании. Стены бревенчатые. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые или паркетные. Перегородки дощатые оштукатуренные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

	Объем здания в куб. м до
Территориаль	1000	2000	3000
ные пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	26,4	29,7	25,6	28,7	24	27,2
2	28	31,5	27,1	30,4	25,4	28,8
3	29,8	33,6	28,9	32,4	27,1	30,7
4	31,4	35,3	30,5	34,1	28,6	32,4
5	33	37,1	32	35,9	30	34
6	52,8	59,4	51,2	57.4	48	54,4
7	65	73	63	70	58,8	67
8	69	77	67	75	62	70
9	74	83	72	80	67	76
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 3000 куб. м принимается по графам «д» и «е» со снижением на 5%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	4,3	3,9	4,4	3,8	3,7	3,4
Водопровод Канализация	1,2 2,3	1 2,1	1,2 2,5	1 2,3	0,9 1,7	0,8 1
Электроосвещение Радио	3,9 0,4	3,5 0,4	4 0,5	4,5 0,5	4,3 0,6	3,7 0,5
Телефон	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
Ванны	3,9	3,4	4	3,6	2,8	2,5
Горячее водоснабжение	2	1,7	2,1	1,8	2,2	1,9
Вентиляция	2,1	1,8	2,3	2	2,3	2
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	4,9%
ванн с газовыми колонками	5,1%
ванн с дровяными колонками	4,7%
печного отопления	4,5%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 18)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	3 27	2 24	3 25	2 23	3 26	2 22
3	Перекрытия	8	7	9	8	9	9
4	Кровля	4	4	4	4	5	4
5	Полы	10	15	10	16	11	18
6 7	Проемы Отделочные работы	9 11	10 14	10 11	9 13	9 12	9 15
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	18	22	19	18	15
9	Прочие работы	7	6	6	6	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ДВУХЭТАЖНЫЕ БРУСЧАТЫЕ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы. Цоколь кирпичный. Стены из брусьев. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые или паркетные. Перегородки деревянные оштукатуренные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий в м3 до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	27,5	28,8	25,6	27,6	24,2	26,1
2	29,2	30,5	27,1	29,2	25,7	27,7
3	31,1	32,5	28,9	31,1	27,3	29,4
4	32,7	34,2	30,5	32,8	28,8	31
5	34,4	36	32	34,5	30,2	32,5
6	55	57,5	51,2	55,1	48,4	52,1
7	67	71	63	67	59	64
8	72	75	67	72	63	68
9	77	81	72	77	68	73
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 3000 м3 принимается по графам «д» и «е» со снижением на 5%. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	6,3	5,2	5,8	5,1	2,8	2,5
Водопровод	1,2	1,0	1,2	1,0	0,9	0,8
Канализация	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,3
Электроосвещение	4,1	3,5	4,1	3,1	4,4	3,8
Радио	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2 %
ванн с газовыми колонками	4,3 %
ванн с дровяными колонками	4,6 %
печного отопления	4,6 %
телевидения	1,9 %
горячего водоснабжения	1,8 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 19)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	2	2	3	2	3	2
2	Стены и перегородки	26	25	24	24	25	23
3	Перекрытия	8	8	9	9	10	10
4	Кровля	5	4	5	5	5	5
5	Полы	13	16	14	17	16	18
6	Проемы	10	10	10	10	10	9
7	Отделочные работы	13	15	13	14	12	15
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	12	14	12	12	10
9	Прочие работы	8	8	8	7	7	81
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ДВУХЭТАЖНЫЕ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Стены каркасно-засыпные. Перекрытия отепленные. Кровля этернитовая по деревянным стропилам. Полы паркетные. Перегородки дощатые оштукатуренные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводов холод ной и горячей воды, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности V.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	20.10	3000
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	22 23,3 24,9 26,2 27,5 44 53,9 57,2 62 69	24,9 26,4 28,2 29,7 31,2 49,9 61 65 70 79	21,4 22,7 24,2 25,5 26,8 42,8 52,4 55,6 59,9 68	24,2 25,6 27,3 28,8 30,3 48,3 59,2 63 68 76	20,5 21,7 23,2 24,4 25,6 41 50,2 53,3 57,4 65	23,2 24,6 26,3 27,7 29 46,5 56,9 60 65 74
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 3000 куб. м применяется по графам «д» и «е» со снижением на 5%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %).

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	4,2	3,7	4,3	3,8	3,4	2,9
Водопровод Канализация	1,1 2,3	1 1,8	1,1 2,4	1 2,1	0,9 2,4	0,8 2,1
Электроосвещение Радио	4,1 0,5	3,8 0,4	3,8 0,5	3,3 0,4	3,4 0,5	3 0,4
Телефон	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
Ванны Горячее водоснабжение	3,8 1,9	3,4 1,7	3,9 2	3,4 1,7	2,6 1,7	2,3 1,5
Вентиляция	2	1,8	2	1,8	1	0,8
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжение	2%
ванн с газовыми колонками	4,8%
ванн с дровяными колонками	4,5%
печного отопления	4,3%
телевидения	1,6%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 20)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	2 27	2 24	2 28	2 24	2 29
3	Перекрытия	8	7	8	7	9
4 5	Кровля Полы	4 10	4 15	4 10	4 15	4 11
6 7	Проемы Отделочные работы	10 14	8 16	10 14	9 15	10 12
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	16	18	16	16
9	Прочие работы	7	8	6	8	7
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ДВУХЭТАЖНЫЕ СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены первого этажа кирпичные, второго - рубленые из бревен. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля этернитовая по деревянным стропилам. Полы паркетные. Перегородки деревянные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио, телефоном, отопление печное. Группа капитальности IV.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Террито-	1000	2000	3000	5000
риальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	24,8	27,6	23,3	26,1	21,9	24,7	21,4	24,2
2	26,3	29,3	24,7	27,7	23,2	26,2	22,7	25,7
3	27,8	31	26,1	29,3	24,5	27,7	24	27,2
4	29,3	32,6	27,5	30,9	25,8	29,2	25,3	28,6
5	32,0	35,6	30,1	33,8	28,3	32	27,6	31,2
6	51,1	56,9	48	53,9	45,1	51	44,1	49,9
7	63	70	59	66	55,4	63	54,1	61
8	66	74	62	70	58,7	66	57,4	65
9	72	80	67	76	63	71	62	70
Примечание 1. В случае отсутствия одного или несколькими видов благоустройства зданий восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е	ж	з
Водопровод	1,1	1	1,1	1,1	0,8	0,7	0,9	0.8
Канализация	2,2	1,9	2,3	2	2,4	2,2	2,5	2,2
Электроосвещение	2,7	2,5	2,9	2,7	3,1	2,7	3,2	2,7
Радио	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
Ванны	5,5	4,9	5,8	5,2	4	3,4	4	3,5
Печное отопление (включено в прочие работы)	4,5	4	4,7	4,3	4,9	4,5	5,1	4,5
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,9%
ванн при снабжении горячей водой	2,6%
ванн с газовыми колонками	1 %
ванн с дровяными колонками	4 %
центрального отопления	8%
водоснабжения горячей водой	1,6%
телевидения	1,7%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 21)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	8	7	7	7	7	6	7	6
2	Стены и перегородки	24	22	24	21	25	22	24	22
3	Перекрытия	7	6	7	6	7	6	8	7
4	Кровля	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Полы	8	12	8	13	9	14	9	15
6	Проемы	10	9	10	8	10	9	10	8
7	Отделочные работы	12	15	13	16	13	17	13	16
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	11	13	11	11	11	12	11
9	Прочие работы	15	14	14	14	14	11	13	11
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные или из сборных железобетонных блоков. Стены кирпичные. Перегородки деревянные оштукатуренные. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые или паркетные. Кровля этернитовая по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности I.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий до 10000 куб. м
	фундаменты бутовые	фундаменты бутобетонные	фундаменты из сборных железобетонных блоков
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	21,6	25,1	22,1	25,7	23,1	26,8
2	22,9	26,6	23,4	27,2	24,5	28,4
3	24,2	28,1	24,8	28,8	25,9	30,1
4	25,5	29,6	26,1	30,3	27,3	31,7
5	27	31,3	27,6	32	28,9	33,6
6	43,2	50,2	44,2	51,3	46,2	53,6
7	52,9	61	54,1	63	56,6	66
8	56,2	65	57,6	69	60	70
9	60	70	62	72	65	75
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,7	2,4	2,7	2,3	2,5	2,2
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,2	1,1	1,2	1	1,1	1
Электроосвещение	2,7	2,4	2,6	2,3	2,5	2,2
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Ванны	2,3	2	2,3	1,9	2,1	1,8
Горячее водоснабжение	2,2	1,8	2,1	1,8	2	1,7
Вентиляция	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства к конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,1 %
ванн с газовыми колонками	3,8 %
ванн с дровяными колонками	3,5 %
печного отопления	4,0 %
телевидения	1,6 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

( к табл. 22)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	5	6	6	12	10
2	Стены и перегородки	27	24	27	24	25	23
3	Перекрытия	6	5	6	5	6	5
4	Кровля	3	2	2	3	2	3
5	Полы	7	13	8	13	6	12
6	Проемы	12	11	12	11	11	10
7	Отделочные работы	19	21	19	20	18	20
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	11	12	10	11	10
9	Прочие работы	8	8	8	8	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ ШЛАКОБЕТОННЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные железобетонные, шлакобетонные. Перегородки деревянные оштукатуренные. Перекрытия деревянные отепленные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ванными, электроосвещением, радио и телефоном Группа капитальности III.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий до 10000 куб. м
Территориальные	фундаменты бутовые и бутобетонные	фундаменты сборные железобетонные
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	18,2	19,8	19,6	21,3
2	19,3	21	20,8	22,6
3	20,4	22,2	22	23,9
4	21,5	23,4	23,1	25,1
5	22,8	24,8	24,5	26,6
6	36,4	40	39,2	42,6
7	44,6	48,5	48	52,2
8	47,3	51,4	51	55,4
9	50,9	55,3	54,9	60
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	3,2	2,7	3,0	2,5
Водопровод	0,7	0,6	0,6	0,6
Канализация	1,4	1,2	1,4	1,1
Электроосвещение	3,2	2,7	3	2,5
Радио	0,6	0,5	0,5	0,4
Телефон	0,5	0,4	0,4	0,4
Ванны	2.5	2	2,3	1,9
Горячее водоснабжение	2,2	1,9	2,1	1,8
Вентиляция	1	0,8	0,9	0,8
Примечание. 2. При наличии других разновидностей благоустройства или других конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,6%
ванн с газовыми колонками	4,4%
ванн с дровяными колонками	4%
печного отопления	4,6%
телевидения	1,8%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 23)

№. п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	5	11	9
2	Стены и перегородки	24	20	22	19
3	Перекрытия	8	7	7	6
4	Кровля	3	2	3	3
5	Полы	7	14	7	13
6	Проемы	13	11	12	11
7	Отделочные работы	18	22	17	21
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	12	13	11
9	Прочие работы	7	7	8	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутовые, бутобетонные или из сборных железобетонных блоков. Стёпы кирпичные. Перегородки гипсолитовые. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые или паркетные, частично цементные или мозаичные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности I.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий до 5000 я3
Территориальные	фундаменты бутовые и бутобетонные	фундаменты сборные железобетонные
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	23,5	27,3	24,7	28,7
2 3	24,9 26,3	28,9 30,5	26,2 27,7	30,4 32,2
4 5 6 7	27,7 29,4 47 57,6	32,2 34,1 54,6 67	29,1 30,9 49,4 61	33,8 35,9 57,4 70
8	61	71	64	74
9	66	76	69	80
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	2,7	2,4	2,6	2,3
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,2	1	1,2	1
Электроосвещение	2,7	2,3	2,6	2,2
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3
Ванны	1,9	1,7	1,8	1,6
Горячее водоснабжение	1,7	1,5	1,6	1,4
Вентиляция	0,8	0,6	0,7	0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,1%
ванн с дровяными колонками	3,4%
ванн с газовыми колонками	3,8%
печного отопления	4,1%
телевидения	1,6%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в "'о

(к табл. 24)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	5 28 12	5 24 10	9 27 11	8 23 10
4 5	Кровля Полы	3 6	3 12	3 6	3 11
6 7	Проемы Отделочные работы	11 16	10 19	11 16	9 19
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	10	11	10
9	Прочие работы	7	7	6	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутовые, бутобетонные или из сборных железобетонных блоков. Стены кирпичные. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные, частично железобетонные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности III

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий до 5000 м3
	фундаменты бутовые	фундаменты бутобетонные	фундаменты из сборных железобетонных блоков
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	21,5	25,1	22,1	25,7	23,1	26,8
2	22,9	26,6	23,4	27,2	24,5	28,4
3	24,2	28,1	24,8	28,8	25,4	30,1
4	25,5	29,6	26,1	30,3	27,3	31,7
5	27	31,3	27,6	32	28,9	33,6
6	43,2	50,2	44,2	50,8	46,2	53,6
7	52,9	61	54,1	63	56,6	65
8	56,2	65	57,6	67	59	70
9	60	70	62	71	65	75
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральной отопление Водопровод Канализация Электроосвещение Радио Телефон Ванны Горячее водоснабжение Вентиляция	2,7 0,6 1,2 2,7 0,5 0,4 2 1,9 0,8	2,4 0,5 1,1 2,4 0,4 0,3 1,8 1,7 0,7	2,7 0,6 1,2 2,6 0,5 0,4 2 1,8 0,8	2,3 0,5 1 2,3 0,4 0,3 1,8 1,6 0,7	2,5 0,6 1,1 2,5 0,4 0,4 1,9 1,8 0,8	2,2 0,5 1 2,2 0,4 0,3 1,7 1,6 0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,1 %
ванн с газовыми колонками	3,8 %
ванн с дровяными колонками	3,5 %
печного отопления	4,0 %
телевидения	1,6 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 25)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	5	6	6	12	10
2	Стены и перегородки	27	24	27	24	26	23
3	Перекрытия	6	5	6	5	6	5
4	Кровля	3	2	2	3	2	3
5	Полы	7	13	8	13	6	12
6	Проемы	12	11	12	11	11	10
7	Отделочные работы	19	21	19	20	18	20
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	11	12	10	11	10
9	Прочие работы	8	8	8	8	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и из сборных железобетонных блоков. Стены из легкобетонных .камней. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные отепленные. Полы паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, вентиляцией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности III.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий до 5000 м3
	фундаменты бутовые	фундаменты бутобетонные	фундаменты сборные железобетонные
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	20,7	23,5	21,2	24,1	22,2	25,2
2	22	25	22,5	25,6	23,5	26,7
3	23,2	26,3	23,7	27	24,9	28,3
4	24,4	27,7	25	28,4	26,2	29,8
5	25,9	29,4	26,5	30,1	27,8	31,5
6	41,4	47,1	42,4	48,2	44,4	50,4
7	50,7	57,6	51,9	59	54,4	62
8	53,8	61	55,1	63	57,7	66
9	58	66	59,4	67	62	71
Примечание 1.В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,8	2,5	2,8	2,4	2,6	2,3
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1
Электроосвещение	2,8	2,4	2,7	2,4	2,6	2,3
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
Ванны	2,1	1,9	2,1	1,8	2	1,8
Горячее водоснабжение	2	1,7	1,9	1,7-	1.8	1,6
Вентиляция	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1 %
ванн с газовыми колонками	3,9%
ванн с дровяными колонками	3,5%
печного отопления	4,1 %
телевидения	1,6 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 26)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	6	7	6	12	11
2	Стены и перегородки	24	21	24	21	23	20
3	Перекрытия	6	6	7	6	6	5
4	Кровля	3	3	2	2	2	2
5	Полы	8	14	7	14	7	13
6	Проемы	13	11	13	11	12	10
7	Отделочные работы	20	21	20	21	19	21
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	11	12	10	11	10
9	Прочие работы	8	7	8	9	8	8
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутовые, бутобетонные и из сборных железобетонных блоков. Стены из легкобетонных камней. Перегородки гипсолитовые, частично шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, вентиляцией, канализацией, в нами, радио и телефоном. Группа капитальности II

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий-до 5000 куб. м
	фундаменты бутовые	фундаменты бутобетонные	фундаменты сборные железобетонные
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	22,5	26	23,2	26	24,1	27
2	23,9	27,6	24,6	27,6	25,5	28,6
3	25,2	29,1	26	29,1	27	30,2
4	26,6	30,7	27,4	30,7	28,4	31,9
5	28,1	32,5	29	32,5	30,1	33,7
6	45	52	46,4	52	48,2	54
7	55,1	63,7	56,8	63,7	59	66,1
8	58,5	68	60	68	63	70
9	63	73	65	73	67	76
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,6	2,3	2,6	2,3	2,4	2,1
Водопровод	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4
Канализация	1,1	1	1,1	1	1,1	1
Электроосвещение	2,5	2,3	2,5	2,2	2,4	2,1
Радио	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
Ванны	1,9	1,7	1 9	1,7	1,8	1,7
Горячее водоснабжение	1,8	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5
Вентиляция	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1 %
ванн с газовыми колонками	3,7%
ванн с дровяными колонками	3,3%
печного отопления	3,9%
телевидения	1,4%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 27)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	6 24	5 21	6 24	5 21	11 23	10 20
3	Перекрытия	12	11	12	11	12	10
4	Кровля	2	2	2	2	2	2
5	Полы	6	13	6	12	6	12
6	Проемы	12	10	12	10	11	10
7	Отделочные работы	19	20	18	20	17	19
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	11	12	11	11	10
9	Прочие работы	7	7	8	8	7	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика

Фундаменты бутовые. Стены смешанные - кирпичные и бревенчатые. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы паркетные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефонном. Группа капитальности IV.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в м3 до
Территориальные	5000	10000
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	24,1	27,3	21,3	24,1
2	25,5	28.9	22,6	25,6
3	27	30,6	23,9	27,1
4	28,4	32,1	25,1	28,4
5	31,1	35,2	27,5	31,1
6	49,6	56,1	43,9	49,7
7	61	69	53,9	61
8	65	73	57,1	65
9	70	79	62	70
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление Водопровод	2,6 0,6	2,4 0,5	3,1 0,7	2,6 0,6
Канализация	1,3	1,1	1,4	1,2
Электроосвещение	2,8	2,4	3,1	2,6
Радио	0,5	0,4	0,5	0,5
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,4
Ванны	2,1	1,9	2,4	2
Горячее водоснабжение	1,9	1,7	2,2	1,8
Вентиляция	0,8	0,8	1	0,8
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,2 %
ванн с газовыми колонками	4,2 %
ванн с дровяными колонками	3,8 %
печного отопления	4,4 %
телевидения	1,7 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 28)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	6 26	5 23	6 27	5 23
3	Перекрытия	6	6	6	5
4	Кровля	3	2	3	2
5	Полы	8	14	8	14
6	Проемы	13	11	11	10
7	Отделочные работы	20	22	18	22
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	10	13	11
9	Прочие работы	6	7	8	8
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные ленточные. Стены кирпичные, из легкобетонных камней. Перегородки гипсолитовые, частично шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые или паркетные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности II.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
	5000	10000
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	26,7	30,2	23,5	26,6
2	28,3	32	24,9	28,2
3	29,9	33,8	26,3	29,8
4	31,5	35,7	27,7	31,4
5	34,4	38,9	30,3	34,3
6	55	62,3	48,4	54,8
7	68	76	60	67
8	72	81	63	71
9	77	87	68	77
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшить в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	2,6	2,2	2,8	2,4
Водопровод	0,5	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,1	1	1,3	1,1
Электроосвещение	2,5	2,2	2,8	2,4
Радио	0,4	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,3	0,3	0,4	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	4,0	3,6	4,6	3,8
Вентиляция	0,8	0,7	0,9	0,8
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,0 %
ванн с газовыми колонками	3,8 %
ванн с дровяными колонками	3,5 %
печного отопления	4 %
телевидения	1,5 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 29)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	6 26	6 23	6 27	6 23
3	Перекрытия	12	11	11	10
4	Кровля	3	3	3	2
5	Полы	7	12	7	13
6	Проемы	11	10	11	9
7	Отделочные работы	18	20	18	20
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	10	13	10
9	Прочие работы	6	5	4	7
	Итого	100	100	100	1


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные, бутобетонные или из железобетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые или паркетные, частично цементные или мозаичные. Кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности I.

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий до 10 000 м3
	фундаменты бутовые и бутобетонные	фундаменты из сборных железобетонных блоков
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	23,5	27,3	24,7	28
2	24,9	28,9	26,2	30
3	26,3	30,5	27,7	32,
4	27,7	32,2	29,1	33
5	29,4	34,1	30,9	35
6	47	54,6	49,4	57,4
7	57,6	67	61	70
8	61	71	64	74
9	66	76	69	80
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 10000 м3 принимается со снижением соответственно на 5%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %)

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	2,7	2,4	2,6	2,3
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,2	1	1,2	1
Электроосвещение	2,7	2,3	2,6	2,2
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3
Ванны	2,1	2	1,9	1.7
Горячее водоснабжение	1,9	1,6	1,8	1,6
Вентиляторы	0,9	0,7	0,8	0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,1 %
ванн с газовыми колонками	3,8 %
ванн с дровяными колонками	3,4 %
телевидения	1,6 %
печного отопления	4,1 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 30)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	5 28	5 24	9 27	8 23
3 4 5	Перекрытия Кровля Полы	12 3 6	10 3 12	11 3 6	10 3 11
6 7	Проемы Отделочные работы	11 16	10 19	11 16	9 19
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	10	11	10
9	Прочие работы	7	7	6	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕХЭТАЖНЫЕ ШЛАКОБЕТОННЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные железобетон!) блоки. Стены из легких бетонных блоков. Перегородки гипсолитовые. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые или паркетные, частично цементные или мозаичные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности II.

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий до 10000 м3
	фундаменты бутовые	фундаменты бутобетонные	фундаменты из сборных железобетонных блоков
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,8	23	20,2	23,4	21,2	24,6
2	21	24,3	21,4	24,8	22,4	26
3	22,2	25,7	22,6	26,2	23,7	27,5
4	23,4	27,2	23,8	27,6	25	29
5	24,8	28,7	25,3	41,6	26,5	30,8
6	40	46,4	40,4	46,9	42,4	49,2
7	50	58	50	58	52	60
8	51,5	59,8	53	59,8	55,1	64
9	55,4	64	57	66	59,4	69
Примечание 1. Стоимость здании объемом более 10000 куб. м принимается со снижением на 5%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшит в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,9	2,5	2,9	2,5	2,7	2,4
Водопровод Канализация Электроосвещение Радио	0,7 1,3 2,9 0,5	0,5 1,1 2,5 0,4	0,6 1,3 2,9 0,5	0,5 1,1 2,5 0,4	0,6 1,2 2,7 0,5	0,5 1,1 2,3 0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	4,5	3,2	4,6	3,9	4,4	3,7
Вентиляция	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,1 %
ванн с газовыми колонками	4 %
ванн дровяными колонками	3,7 %
телевидения	1,6%
печного отопления	4,3%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 31)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	5	4	6	5	10	8
2	Стены и перегородки	24	21	24	21	23	20
3	Перекрытия	13	11	12	10	12	10
4	Кровля	3	3	3	3	3	3
5	Полы	7	12	7	12	6	12
6	Проемы	12	10	12	10	11	10
7	Отделочные работы	16	20	16	20	16	20
8	Внутренние санитарно-технические и электро-технические устройства	14	11	13	11	13	10
9	Прочие работы	6	8	7	8	6	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ БЕЗ ПОДВАЛА

Характеристика

Фундаменты железобетонные. Перекрытия железобетонные или деревянные. Стены кирпичные. Кровля по деревянным стропилам. Перегородки шлакобетонные и деревянные оштукатуренные. Полы паркетные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, газоснабжением электроосвещением, радио, телефоном, телевидением. Группа капитальности: I (графы «а» и «б») и II (графы «в» и «г»).

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий до 10 000 куб. м
	фундаменты и перекрытия железобетонные	фундаменты бутовые и перекрытия деревянные
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	21,7	23,6	19,8	21,5
2	23	25	21	22,8
3	21,3	26,4	22,2	24,1
4	25,6	27,8	23,7	25,4
5	27,1	29,5	24,7	26,8
6	43,4	47,2	39,6	43
7	53,2	57,8	48,5	52,7
8	56,4	61	51,5	56
9	61	66	55,4	60
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление Водопровод	2,4 0,2	2,3 0,2	3,0 0,7	2,6 0,6
Канализация	2,8	2,6	1,4	1,2
Электроосвещение	3,1	2,7	3,0	2,5
Радио	0,2	0,2	0,5	0,4
Горячее водоснабжение с ваннами	4,1	3,6	4,1	3,6
Вентиляция	0,5	0,5	0,6	0,6
Телевидение	0,3	0,3	0,3	0,3
Газоснабжение	1,2	1,2	3,8	3,5
Телефон	0,2	0,2	0,4	0,4
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	4,0 %
ванн с дровяными колонками	4,9 %
печного отопления	4,4 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 32)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	Г
1	Фундаменты	6	6	4	3
2	Стены и перегородки	27	25	28	24
3	Перекрытия	14	12	8	7
4	Кровля	2	2	2	2
5	Полы	6	8	7	13
6	Проемы	15	14	13	11
7	Отделочные работы	13	17	17	21
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	13	13	11
9	Прочие работы	3	3	8	8
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ БЕЗ ПОДВАЛОВ И С ПОДВАЛАМИ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутовые или железобетонные. Стены кирпичные, а стены подвала бутовые без облицовки. Перегородки гипсолитовые, частично шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые или паркетные, частично асфальтовые или мозаичные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализации, ваннами, вентиляцией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности I.

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий до 15000 куб. м
	без подвалов	с подвалами и магазинами
Террито- риальные	фундаменты бутовые ленточные	фундаменты из желе- зобетонных блоков	фундаменты бутовые ленточные	фундаменты из желе- зобетонных блоков
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2	20,5 21,7	23,7 25,1	21,9 23,2	20,5 21,7	21,7 23	25,1 26,6	22,7 24,1	26,9 27,9
3	23	26,6	24,5	28	24,3	28,1	25,4	29,4
4	24,2	28	25,8	29,5	25,6	29,6	26,8	31
5	25,6	29,6	27,4	31,2	27,1	31,4	28,4	32,9
6	41	47,5	43,8	50	43,4	50,3	45,4	52,6
7	50,2	58,1	53,6	61	53,2	62	55,6	64
8	53,3	62	56,9	65	56,4	65	59	68
9	57,4	66	61	70	61	70	64	74
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 15000 принимается соответственно со снижением на 5%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшить следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление Водопровод	2,8 0,6	2,4 0,5	2,7 0,6	2,3 0,5	2,6 0,6	2,3 0,5	2,5 0,6	2,1 0,3
Канализация	1,3	1,1	1,2	1,1	1,2	1	1,1	1
Электроосвещение Радио	2,8 0,5	2,4 0,4	2,7 0,5	2,4 0,4	2,6 0,5	2,2 0,4	2,5 0,4	2,1 0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Горячее водоснабжение	2	1,8	1,9	1,6	1,8	1,6	1,7	1,8
Ванны	2,1	1,8	2	1,8	1,9	1,7	1,9	1,6
Вентиляция	0,9	0,8	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,1
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,4%
ванн с газовыми колонками	3,8%
печного отопления	4%
телевидения	1,6%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в °/э

(к табл. 33)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	4	3	7	6	7	6	11	9
2	Стены и перегородки	28	24	27	24	28	24	27	24
3	Перекрытия	13	11	12	10	12	10	11	10
4	Кровля	2	2	2	2	2	1	1	1
5	Полы	6	12	6	12	6	12	6	12
6	Проемы	12	10	11	10	11	10	11	9
7	Отделочные работы	16	20	16	19	16	20	15	19
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	12	13	11	12	11	12	10
9	Прочие работы	6	6	6	6	6	6	6	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ БЕЗ ПОДВАЛОВ И С ПОДВАЛАМИ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутовые или железобетонные. Стены кирпичные. Стены подвала бутовые без облицовки. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные отепленные. Полы дощатые или паркетные, частично асфальтовые или мозаичные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, вентиляцией электроосвещением; радио и телефоном. Группа капитальности III

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 34

	Объем зданий до 15000 куб. м
	без подвала	с подвалом
Террито- риальные	фундаменты бутовые ленточные	фундаменты из железобетонных блоков	фундаменты бутовые ленточные	фундаменты из железобетонных блоков
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	3
1	19,8	21,5	28,5	22,3	21,2	23,3	22,1	24,3
2	20,1	22.1	21,7	28,6	22,5	24,7	23,4	25,7
3	21,3	23,4	23	25	23,7	26	24,8	27,2
4	22,4	24,6	24,2	26,3	25	27,4	26,1	28,6
5 6	23,8 38	26,1 41,7	25,6 41	27,8 44,6	26,5 42,4	29 46,6	27,6 44,2	30,3 48,5
7	46,6	51,2	50,2	59,1	52	57	54,1	59,4
8	49,4	54,2	53,3	62	55,1	60	57,5	63
9	58,2	58,4	57,4	67	59,4	65	62	68
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 15000 куб. м принимается соответственно со снижением на 5%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вил внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е	ж
Центральное отопление	3	2,6	2,9	2,5	2,8	2,4	2,6	2,2
Водопровод	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,4	1.2	1,3	1,1	1,2	1,1	1,2	1
Электроосвещение	3	2,5	2,9	2,5	2,8	2,4	2,6	2,2
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
Ванны	2,3	1,9	2,2	1,9	2,1	1,8	2,0	1,7
Горячее водоснабжение	2,1	1,8	2,1	1,7	1,9	1,6	1,8	1,6
Вентиляция	1	0,8	0,9	0,8	0,9	0,7	0,8	0,7
Примечание 2. При наличии газоснабжения добавлять 1,5 %

При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,5%
ванн с газовыми колонками	4,5%
ванн с дровяными колонками	3,6%
печного отопления	4,2%
телевидения	1,7%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 34)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	4	3	7	6	7	6	11	10
2	Стены и перегородки	26	22	27	23	28	24.	27	23
3	Перекрытия	9	7	8	7	9	7	8	7
4	Кровля	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Полы	7	13	7	13	7	13	6	12
6	Проемы	13	31	12	10	11	10	11	10
7	Отделочные работы	18	22	17	21	17	21	16	20
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	13	14	12	12	11	12	10
9	Прочие работы	7	7	6	6	7	6	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ПОДВАЛОВ И С ПОДВАЛАМИ

Характеристика

Фундаменты бутовые и сборные железобетонные. Стены из легких бетонных блоков. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные, отепленные. Полы паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением и телефоном. Группа капитальности III.

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий до 15 000 куб. м
	без подвалов	с подвалами и магазинами
Террито- риальные	фундаменты бутовые	фундаменты железобетонные	фундаменты бутовые	фундаменты железобетонные
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	19	21	19,8	21,7	20,8	24,1	21,9	25,4
2	20,1	22,1	21	23,1	22	25,5	23,2	26,9
3	21,3	23,4	22,2	24,4	23,3	27	24,5	28,4
4	22,4	24,6	23,4	25,7	24,5	28,4	25,8	29,9
5	23,8	26,1	24,8	27,2	26	30,1	27,4	31,7
6	38	42	39,6	43,5	41,6	48,2	43,8	50,7
7	46,6	51,2	48,5	53,3	51	59	53,7	62
8	49,4	54,2	51,5	56,5	54,1	63	56,9	66
9	53,2	58,4	55,4	61	58,2	67	61	71
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 15000 .куб. м принимается соответственно со снижением на 5%.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	3	2,6	3	2,6	2,9	2,4	2,7	2,3
Водопровод	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,4	1,2	1,4	1,3	1,3	1,1	1,2	1,1
Электроосвещение	3,1	2,6	3	2,6	2,8	2,4	2,7	2,3
Радио	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
Ванны и горячее водоснабжение	4,3	3,7	4,1	3,5	4,4	3,5	4	3,4
Вентиляция	1	0,8	0,9	0,8	0,9	0,7	0,8	0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,3 %
ванн с газовыми колонками	4,2 %
ванн дровяными колонками	3,8 %
печного отопления	4,5 %
телевидение	1,8 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к. табл. 35)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	4	3	8	7	7	6	12	10
2	Стены и перегородки	26	22	24	21	25	21	24	21
3	Перекрытия	9	7	8	7	9	8	7	7
4	Кровля	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Полы	7	13	7	13	7	13	7	13
6	Проемы	13	11	13	11	13	10	12	10
7	Отделочные работы	18	22	17	21	17	21	17	20
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	12	13	11	14	12	13	11
9	Прочие работы	7	8	8	7	6	7	6	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел 1. ЖИЛЫЕ ДОМА

ЖИЛЫЕ ДОМА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ПОДВАЛОВ И С ПОДВАЛАМИ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутовый или железобетонные. Стены из легких бетонных блоков. Перегородки гипсолитовые, частично шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, вентиляцией, электроосвещением, радио, телефоном. Группа капитальности II

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий до 15000 куб. м
	без подвала	с подвалами и магазинами
Террито- риальные	фундаменты бутовые	фундаменты из железобетонных блоков	фундаменты бутовые	фундаменты из железобетонных блоков
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	20,6	22,7	21,4	23,4	22,2	25,5	23,2	26,9
2	21,8	24,1	22,7	24,8	23,5	27	24,6	28,5
3	23,1	25,4	24	26,2	24,9	28,6	26	30,1
4	24,3	26,8	25,2	27,6	26,2	30,1	27,4	31,7
5	25,7	28,4	26,7	29,2	27,7	31,9	29	33,6
6	41,2	45,4	42,8	46,8	44,4	51	46,4	53,8
7	50,5	55,6	52,4	57,3	54,4	62	56,8	66
8	53,6	59	55,6	61	57,7	66	60	70
9	57,7	64	59,9	65	62	71	65	75
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е	ж	3
Центральное отопление	2,9	2,5	2,8	2,4	2,7	2,3	2,6	2,2
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,3	1,1	1,3	1,1	1,2	1,1	1,2	1
Электроосвещение	2,9	2,5	2,8	2,4	2,7	2,3	2,6	2,2
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Ванны	2,2	1,9	2,1	1,8	2	1,8	1,5	1,7
Горячее водоснабжение	2,1	1,8	2	1,7	1,9	1,6	1,8	1,5
Вентиляция	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,4%
ванн с газовыми колонками	3,8°/о
ванн с дровяными	3,5%
печного отопления	4,1 %
телевидения	1,6%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 36)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	4	3	7	6	7	6
2	Стены и перегородки	26	22	25	22	26	22
3	Перекрытия	13	11	13	11	12	10
4	Кровля	2	2	2	2	2	2
5	Полы	7	13	6	12	6	13
6	Проемы	12	10	12	10	12	10
7	Отделочные работы	16	21	16	20	16	20.
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	12	13	11	13	11
9	Прочие работы	6	6	6	6	6	6
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ГОСТИНИЦЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХ-, ТРЕХ- И ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены подвала бутовые с облицовкой кирпичом. Стены из обыкновенного кирпича. Перегородки дощатые засыпные и оштукатуренные. Перекрытия деревянные отепленные, частично железобетонные. Полы дощатые или паркетные, частично плиточные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности III

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территори-	3000 (двухэтажные)	5000 (трехэтажные)	20000 (четырехэтажные)
альные пояса	вид внутренней отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	23,1	25,6	21,6	23,5	15,1	17,2
2	24,3	26,9	22,7	24,7	16	18,2
3	25,6	28,5	24	26,2	16,9	19,3
4	26,8	29,7	25,1	27,4	17,8	20,3
5	29,1	32,3	27,2	29,6	18,9	21,5
6	40,7	51,8	43,6	47,5	30,2	34,4
7	57,1	63,3	53,4	58,2	37	42,2
8	61	67	56,6	62	39,3	44,8
9	65	72	6)	66	42,3	48,2
Примечание 1. Стоимость зданий с объемом, превышающим табличные показатели, принимается со снижением на 5% при соответствующей этажности.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,5	2,2	2,8	2,5	2,6	2,3
Водопровод	0,6	0,6	0,7	0,6	0,3	0,3
Канализация	1,6	1,6	1	1,1	0,7	0,6
Электроосвещение	2,3	2,1	2,4	2,1	3	2,7
Радио	0,5	0,4	0,8	0,7	1	0,9
Телефон	0,4	0,4	0,7	0,6	0,7	0,6
Ванны	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Горячее водоснабжение	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Вентиляция	1,3	1,2	1,3	1,2	1,5	1,4
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,5 %
ванн с газовыми колонками	2,4 %
ванн с дровяными колонками	2,1 %
телевидения	2,6 %
печного отопления	4,5 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 37)

№, п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	12	11	10	9	8	7
2	Стены и перегородки	24	22	25	23	26	24
3	Перекрытия	8	7	8	8	9	9
4	Кровля	3	3	3	2	2	2
5	Полы	9	12	9	13	10	14
6	Проемы	17	16	17	16	17	15
7	Отделочные работы	10	13	11	14	12	15
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	9	10	9	10	9
9	Прочие работы	7	7	7	6	6	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ГОСТИНИЦЫ ДВУХЭТАЖНЫЕ СМЕШАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены первого этажа кирпичные и второго этажа бревенчатые с частичной штукатуркой. Перекрытия деревянные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Террито-	1000	2000	3000	5000
риальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	26,6	29,6	25	28	23,3	26,2	22,2	24,9
2	28,2	31,4	26,5	29,7	24,7	27,7	23,5	26,4
3	29,8	33,2	28	31,4	26,1	29,3	24,9	28
4	31,4	35	29,5	33,1	27,5	30,9	26,2	29,4
5	34,3	38,2	32,2	36,1	30,1	33,8	28,6	32,1
6	54,8	61	51,5	57,7	48	53,9	45,7	51,3
7	67	75	63,2	70,8	58,9	66,1	56,2	63,1
8	71	79	67	75,1	62	70	59,5	67
9	77	86	72	81	67	76	64	72
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	3,7	3,3	3,8	3,4	3,4	2,3	2,4	2,3
Вентиляция	1,9	7	2	1,7	1,7	1,2	1,7	1,2
Водопровод	1	0,9	1,1	1	0,8	0,7	0,8	0,7
Канализация без ванн	2	1,8	2,2	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Электроосвещение	3,3	3	3,5	3,2	2,8	3,4	2,8	3,4
Радио	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Примечание 2. При наличии газоснабжения добавлять при расположении санузла и ванных поэтажно 1,7%.

При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	3,8 %
ванн с дровяными колонками	4,7 %
при центральном снабжении горячей водой	2,4 %
горячего водоснабжения	2,7 %
печного отопления	4,1 %
телевидения	1,6 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 38)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	8	7	8	7	8	7	8	7
2	Стены и перегородки	30	27	29	26	30	27	30	27
3	Перекрытия	5	4	5	5	7	6	8	7
4	Кровля	4	4	4	4	4	3	4	3
5	Полы	7	11	8	12	8	13	9	14
6	Проемы	14	12	13	11	12	11	11	9
7	Отделочные работы	13	17	13	17	14	18	14	18
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	12	14	12	11	10	11	10
9	Прочие работы	6	6	6	6	6	5	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100	!00	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ГОСТИНИЦЫ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутобетонные и бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные, частично железобетонные. Полы дощатые, паркетные, частично плиточные и цементные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности III.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий до 5000 куб. м
Территориаль-	без подвала	с подвалом
ные пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	24,1	27,4	22,8	24,6
2	26,5	30,1	25,1	27,1
3	27,5	31,2	26	28
4	28,7	32,6	26,8	29,3
5	31,1	35,9	29,3	31,7
6	49,6	56,4	47	50,7
7	51	69	57,7	62
8	65	73	60	66
9	70	79	67	71
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	2,4	2,2	2,2	1,9
Водопровод	0,6	0,6	0,6	0,6
Канализация с ваннами	2,3	2	1,4	1,3
Электроосвещение	2,2	2	3,2	3,1
Радио	0,6	0,4	0,3	0,3
Телефон	0,4	0,3	1	0,4
Горячее водоснабжение	0,7	0,6	1,2	1,2
Вентиляция	-	-	1	0,9
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	0,4 %
ванн с дровяными колонками	0,6 %
люфт-клозетов	3,3 %
отопления местными печами	5,7 %
кровли из черепицы	0,6 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 39)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	5	5	12	11
2	Стены и перегородки	32	28	24	22
3	Перекрытия	12	10	8	7
4	Кровля	7	6	3	3
5	Полы	7	15	9	12
6	Проемы	14	12	17	16
7	Отделочные работы	8	11	10	13
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	8	10	9
9	Прочие работы	6	5	7	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ГОСТИНИЦЫ ДВУХЭТАЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО КИРПИЧА

Характеристика

Фундаменты бетонные. Стены из легкого кирпича с облицовкой в 1/2 кирпича силикатным кирпичом. Перекрытия деревянные. Перегородки гипсобетонные, частично шлакобетонные. Полы дощатые или паркетные, частично плиточные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, радио и телефоном. Группа капитальности III.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий до 5000 куб. м
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	24,3	27,6
2	25,8	29,2
3	27,2	30,9
4	28,7	32,6
5	30,4	34,5
6	48,6	55,2
7	59,5	68
8	63	72
9	68	77
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Центральное отопление	2,3	1,9
Водопровод	0,6	0,6
Канализация	1,4	1,3
Электроосвещение	2,3	2
Радио	0,6	0,6
Телефон	0,2	0,2
Ванны	2	1,9
Горячее водоснабжение	2,1	1,6
Вентиляция	1,2	1,2
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определяется в следующих размерах:

газоснабжения	0,7 %
ванны с газовыми колонками	3.2 %
ванны с дровяными колонками	3 %
печного отопления	3,6 %
телевидения	1,6 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 40)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	11	10
2	Стены и перегородки	25	22
3	Перекрытия	11	10
4	Кровля	7	6
5	Полы	7	16
6	Проемы	15	13
7	Отделочные работы	7	9
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	11
9	Прочие работы	4	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ГОСТИНИЦЫ ДВУХЭТАЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Характеристика

Фундаменты железобетонные. Стены из легкобетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Перегородки гипсобетонные, частично шлакобетонные. Полы дощатые или паркетные, частично плиточные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, вентиляцией, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности II.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий до 5000 куб. м
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	26,9	30,2
2	28,5	32
3	30,1	33,8
4	31,7	35,6
5	33,6	37,7
6	53,8	60
7	66	74
8	70	78
9	75	85
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Центральное отопление	2,1	1,9
Водопровод	0,5	0,4
Канализация	1,2	1,1
Электроосвещение	2	1,3
Радио	0,4	0,4
Телефон	0,4	0,3
Горячее водоснабжение	1,9	1,6
Вентиляция	1,1	1,1
Ванны	1,8	1,6
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства конструктивных решений стоимость последних определяется в следующих размерах:

газоснабжения	1 %
ванн с газовыми колонками	2,7 %
ванн с дровяными колонками	2,5 %
телевидения	1,6 %
печного отопления	3,3 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 41)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	10	9
2	Стены и перегородки	28	26
3	Перекрытия	15	14
4	Кровля	6	5
5	Полы	7	14
6	Проемы	12	10
7	Отбелочные работы	5	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	10
9	Прочие работы	6	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ГОСТИНИЦЫ СЕЛЬСКИЕ РАЙОННЫЕ ДО 50 МЕСТ СО СТОЛОВОЙ

Характеристика

Здания двухэтажные без подвала. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки и перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная или железная. Полы деревянные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление печное. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, электроосвещением и фреоновой холодильной установкой Группа капитальности III.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий	Территориальные	Объем
пояса	до 3000 куб. м	пояса	до 3000 куб. м
1	24,5	6	50,5
2	25,9	7	62
3	27,4	8	66
4	28,9	9	71
5	31,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 42)

№ п.п.	Наименование	а
1	Фундаменты	7
2	Стены и перегородки	28
3	Перекрытия	13
4	Кровля	4
5	Полы	9
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	12
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	16
9	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Перегородки деревянные оштукатуренные. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые или паркетные. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности III.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,7	27,2	22,9	25,4	22,3	24,8
2	25,9	28,5	24	26,6	23,4	26
3	27,4	30,1	25,4	28,1	24,8	27,5
4	28,7	31,6	26,6	29,5	25,9	28,7
5	31,1	34,2	28,9	32	28,1	31,2
6	49,9	54,9	46,3	51,3	45	49,9
7	61	67	56,6	63	55,1	61
8	65	71	60	66	58,4	65
9	70	77	65	72	63	70
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 3000 м3 принимается по цене, предусмотренной в графах «д» и «е», со снижением на 5 %.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	6	5,4	5,5	5	5,6	5,1
Водопровод	1,2	1,1	1,1	1	1,2	1
Канализация	2,4	2,2	2,2	2	2,2	2
Электроосвещение	3,7	3,4	3,4	3	3,4	3
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
Телефон	0,2	0.2	0,2	0,2	0,2	0,2
Вентиляция	3,1	2,8	2,8	2,5	2,5	2,5
Горячее водоснабжение	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять в следующих мерах:

газоснабжения	1,7%
горячего водоснабжения	0,8%
ванн с газовыми колонками	1,9%
ванн при централизованном снабжении горячей водой	1,2%
ванн с дровяными колонками	1,7%
телевидения	1,8%
печного отопления	4,1 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 43)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	14	12	13	11	12	10
2	Стены и перегородки	22	20	22	20	22	19
3	Перекрытия	6	6	7	6	7	6
4	Кровля	7	6	7	7	7	8
5	Полы	8	12	9	13	9	13
6	Проемы	8	8	8	8	8	7
7	Отделочные работы	12	15	12	16	13	17
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	13	14	13	14	12
9	Прочие работы	8	8	8	6	8	8
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Стены кирпичные. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы паркетные. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности III

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,7	27,2	22,9	25,4	22,3	24,8
2	25,9	28,4	24	26,6	23,4	26
3	27,4	30,1	25,4	28,1	24,8	27,5
4	28,7	31,6	26,6	29,5	25,9	28,7
5	31,1	34,2	28,9	32	28,1	31,2
6	49,9	54,9	46,3	51,3	45	49,9
7	61	67	56,6	63	55,1	61
8	65	71	60	66	58,4	65
9	70	77	65	72	63	70
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	6	5,4	5,5	5	5,6	5,1
Водопровод	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1
Канализация	2,4	2,2	2,2	2	2,2	2
Электроосвещение	3,7	3,4	3,4	3	3,4	3
Горячее водоснабжение	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
Телефон	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решении стоимость последи определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,7 %
ванн с газовыми колонками	1,9 %
ванн с дровяными колонками	1,7 %
горячего водоснабжения	0,8 %
печного отопления	4,1 %
телевидения	1,8%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 44)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	14	12	13	11	12	10
2	Стены и перегородки	22	20	22	20	22	19
3	Перекрытия	6	6	7	6	7	6
4	Кровля	7	6	7	7	7	8
5	Полы	8	12	9	13	9	13
6	Проемы	8	8	8	8	8	7
7	Отделочные работы	12	15	12	16	13	17
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	13	14	13	14	12
9	Прочие работы	8	8	8	6	8	8
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ

Характеристика

Фундаменты - деревянные стулья. Стены каркасно-засыпные. Перекрытия и перегородки деревянные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением радио и телефоном. Группа капитальности V.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	21,1	23,8	20,9	24,7
2	22,4	25,3	22,2	25
3	23,8	26,9	23,6	26,6
4	25,1	28,4	24,9	27,1
5	26,4	29,8	26,1	29,4
6	42,2	47,7	41,8	47,2
7	51,7	58,4	51,2	57,8
8	54,9	62	54,3	61
9	59,1	67	58,5	66
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 2000 куб. м по цене, предусмотренной в графах «в» и «г», со снижением на 5 %.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а, б	в, г
Центральное отопление	7,7	5,7
Водопровод	1,3	1,3
Канализация	2,6	2,7
Электроосвещение	4,5	5
Радио	0,7	0,7
Телефон	0,3	0,3
Вентиляция	3,9	3,2
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,8%
ванн с газовыми колонками	1,5%
ванн с дровяными колонками	1,4%
ванн при центральном снабжении горячей водой	1,4%
горячего водоснабжения	0,9%
печного отопления	4,8%
обшивки стен снаружи чистыми досками	2,9%
то же досками с оштукатуркой и окраской	3,5%
телевидения	1,9%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 45)

№ п.п.	Наименование	а, б	в, г
1	Фундаменты	3	3
2	Стены и перегородки	19	17
3	Перекрытия	8	8
4	Кровля	10	10
5	Полы	13	13
6	Проемы	8	13
7	Отделочные работы	12	12
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	19
9	Прочие работы	6	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Стены кирпичные. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные утепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые или паркетные. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности III.

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
	2000	3000	500
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,5	21,6	18,8	21,1	17,8	20,2
2	20,5	22,7	19,7	22,2	18,7	21,2
3	21,6	23,9	20,9	23,5	19,8	22,5
4	22,6	25	21,8	24,5	20,6	23,4
5	24,6	97,3	23,7	26,7	22,4	25,4
6	39,4	43	38	42,7	36	40,9
7	48,2	53,4	46,4	52,2	44	50
8	51,1	56,6	49,3	55,5	46,6	52,9
9	55	61	53	59,6	50,2	57
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 5000 куб. м принимается по цене, предусмотренной в графах «д» и «е», со снижением до 5 %.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	5,5	4,9	3,2	2,8	3,2	2,8
Водопровод	1,1	1	1,8	1,6	1,9	1,7
Канализация	2,1	1,8	3,6	3,2	3,6	3,2
Электроосвещение	4,5	4	4	3,6	4,2	3,7
Радио	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Телефон	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,3%
горячего водоснабжения	0,9%
ванн с газовыми колонками	1.4%
ванн при централизованном снабжении горячей водой	1,4%
ванн с дровяными колонками	2,1%
печного отопления	4,8%
телевидения	1,9%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 46)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	8	7	9	8	8	7
2	Стены и перегородки	25	22	24	21	25	22
3	Перекрытия	8	7	8	7	8	7
4	Кровля	4	4	4	4	5	4
5	Полы	8	12	8	13	9	14
6	Проемы	10	9	10	9	10	9
7	Отделочные работы	13	17	14	18	14	18
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	13	14	12	14	12
9	Прочие работы	10	9	9	8	7	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ДВУХЭТАЖНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Стены бревенчатые. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализация электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
	1000	2000	3000
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,9	27,8	23,9	26,7	23,6	26
2	26,4	29,5	25,3	28,3	25	28
3	28,1	31.4	27	30,2	26,7	30
4	29,6	33,1	28,4	31,8	28,1	31
5	31,1	34,8	29,9	33,4	29,5	33,2
6	49,8	55,7	47,8	53,4	47,2	53,1
7	61	68	58,6	65	57,8	65
8	65	72	62	69	61	70
9	70	78	67	75	66	74
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 3000 куб. м принимается по цене, предусмотренной в графах «д» и «е», со снижением на 5 %.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	4,5	3,9	5	4	3,6	3,2
Водопровод	1,3	1,1	1,3	1,2	0,9	0,8
Канализация	2,4	2,1	2,6	2,2	6,4	5,6
Электроосвещение	4	3.6	4,3	3,7	4.2	3,8
Радио	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Телефон	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Вентиляция	2,2	2	2	2,2	1,1	0,9
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,2 %
ванн с газовыми колонками	2,1 %
ванн с дровяными колонками	1 %
при централизованном снабжении горячей водой	1,4 %
горячего водоснабжения	0,9 %
обшивки стен снаружи чистыми досками	2,8 %
то же, досками с оштукатуркой и окраской	3,4 %
печного отопления	4 %
телевидения	1,7 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 47)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	3	2	3	2	3	2
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	31 9	27 8	28 9	25 9	27 10	24 9
4	Кровля	5	4	5	4	5	4
5	Полы	10	16	11	17	11	18
6	Проемы	10	9	10	9	10	9
7	Отделочные работы	11	15	12	15	11	14
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	12	14	12	16	14
9	Прочие работы	8	7	8	7	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ДВУХЭТАЖНЫЕ БРУСЧАТЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Стены брусчатые. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в м3 до
	1000	2000
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,3	26,7	22,7	25,2	22,1	24,5
2	25,8	28,4	24,1	26,7	23,4	26
3	27,5	30,2	25,7	28,5	25	27,7
4	28,9	31,8	27	29,9	26,3	29,2
5	30,4	33,4	28,4	31,5	27,6	30,6
6	48,6	53,4	45,4	50,3	44,2	49,1
7	59,5	65,4	55,6	62	54,1	60
8	63	69	59	65	57,4	64
9	68	75	64	71	62	69
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 3000 куб. м по цене, предусмотренной в графах «д» и «е», со снижением на 5 %.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	4,6	4	4,9	4	3,8	3,3
Водопровод	1,3	1,1	1,2	1,1	1	0,8
Канализация	2,5	2,2	2,2	2,2	4,6	4
Электроосвещение	4,1	3,6	4,1	3,6	4,2	3,7
Радио	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6
Телефон	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Вентиляция	2,2	2	2,4	1,9	1,1	1
Примечание 2: При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять и следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	2,2%
ванн с дровяными колонками	2%
ванн при централизованном снабжении горячей водой	1,4%
печного отопления	4,8%
обшивки стен снаружи чистыми досками	2,9%
то же, досками с оштукатуркой и окраской	3,5%
телевидения	1,9%
газоснабжения	1,7%
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 48)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	3	3	3	9	3	2
2	Стены и перегородки	30	26	27	24	25	23
3	Перекрытия	9	8	10	9	10	9
4 5	Кровля Полы	5 10	4 16	5 11	4 18	5 12	4 19
6 7	Проемы Отделочные работы	9 12	8 15	9 12	8 15	9 12	8 15
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	12	13	12	15	13
9	Прочие работы	8	8	10	8	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ ДВУХЭТАЖНЫЕ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые. Стены каркасно-засыпные. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые, частично паркетные. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности V.

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
	1000	2000	3000
Территориальные	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	20,1	22,9	19,5	22	19,1	21,7
2	21,3	24,1	20,7	23,4	20,2	22,9
3	22,7	25,7	22	24,8	21,6	24,5
4	23,9	27,1	23,2	26,2	22,7	25,7
5	25,1	28,4	24,4	27,5	23,9	27,1
6	40,2	45,5	39	44	38,2	43,3
7	49,2	55,7	47,8	54	46,8	53,1
8	52,3	59,3	50,7	57,2	50	56,7
9	56,3	64	54,6	62	53,5	61
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 3000 куб. м принимается по цене, предусмотренной в графах «д» и «е», со снижением на 5 %.

В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	5	4,2	5,3	4,5	4,8	4
Водопровод	1,2	1	1,3	1,1	1,4	1,2
Канализация	2,4	2	2,5	2,2	2,8	2,4
Электроосвещение	4	3,4	4,2	3,6	4,3	3,7
Радио	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Вентиляция	2,4	2,2	2,6	2,2	2,3	2
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,2 %
ванн с газовыми колонками	2,3 %
ванн с дровяными колонками	2,1 %
ванн централизованном снабжении горячей водой	1,5 %
горячего водоснабжения	1 %
печного отопления	5,1 %
обшивки стен снаружи досками с оштукатуркой	3,7 %
телевидения	2 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 49)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	3	2	3	2	3	2
2	Стены и перегородки	22	19	21	18	22	18
3	Перекрытия	9	8	10	9	11	9
4	Кровля	5	4	5	5	6	5
5	Полы	12	18	12	18	13	19
6	Проемы	9	8	10	8	9	8
7	Отделочные работы	16	21	15	19	13	19
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	12	14	12	14	12
9	Прочие работы	10	8	10	9	9	8
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел II. ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕЖИТИЯ

Характеристика

Фундаменты ленточные. Стены из сырцового кирпича. Перекрытия деревянные. Кровля из асбестоцементных листов. Полы деревянные и цементные. Отделка простая. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и внутренним электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	800	1400
	а	б
1	17,4	16,8
2	18,4	17,8
3	19,5	18,8
4	20,5	19,8
5	21,8	21
6	34,8	33,6
7	42,6	41,2
8	45,2	43,7
9	48,7	47
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 50)

№ п.п.	Наименование	а, б
1	Фундаменты	5
2	Стены	29
3	Перекрытия	7
4	Кровля	11
5	Полы	7
6	Проемы	11
7	Печное отопление	6
8	Отделочные работы	12
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
	том числе:
	а) водопровод	(2,8)
	б) канализация	(4,6)
	г) электроосвещение	(2,6)
10	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Цоколь из бетона. Перегородки гипсобетонные и из железобетонных плит. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности I.

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здании до 10000 куб. м
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	23,1	25,6
2	24,5	27,2
3	25,9	28,7
4	27,3	30,3
5	28,9	32,1
6	4Р.2	51,1
7	56,6	63
8	60	67
9	65	72
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Центральное отопление	4,1	3,7
Водопровод	0,2	0,2
Канализация	0,8	0,8
Электроосвещение	3,3	3
Радио	0,2	0,2
Телефон	2,3	2,2
Вентиляция	0,9	0,8
Примечание 2. При наличии телевидения стоимость последнего определять в размере 0,4%, печного отопления - 4,7%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 51)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	4	4
2	Стены и перегородки	35	33
3	Перекрытия	24	23
4	Кровля	2	2
5	Полы	6	9
6	Проемы	7	6
7	Отделочные работы	8	11
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	10
9	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные ленточные. Стены кирпичные. Перекрытия из гипсобетонных плит. Перекрытия железобетонные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые или паркетные. Здания оборудованы печным отоплением, канализацией (люфт-клозеты), освещением, радио и телефоном. Группа капитальности I.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания до 10000 куб. м
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	19,1	20,4
2	20,2	21,6
3	21,4	22,9
4	22,5	24,1
5	23,8	25,4
6	38,2	40,8
7	46,7	49,9
8	49,6	53
9	53,4	57,1
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Электроосвещение	2,4	2,2
Радио	0,5	0,4
Телефон	0,8	0,7
Печное отопление	4,7	4,2
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять в следующих размерах:

центрального отопления	4,1 %
водопровода	0,8 %
канализации	0,7 %
телевидения	1 %
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 52)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	9	8
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	21 14	19 13
4	Кровля	4	3
5	Полы	8	10
6	Проемы	10	9
7	Отделочные работы	16	21
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9
9	Прочие работы	9	9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

КОНТОРЫ МТС ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые. Кровля асбестоцементная по деревянным стропилам. Лестницы железобетонные.

Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий до 3500 куб. м
пояса	а
1	22,5
2	23,6
3	25,9
4	27
5	28,1
6	40,5
7	45
8	47,3
9	60,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 53)

№ п/п	Наименование	а
1	Фундаменты	5
2	Стены и перегородки	28
3	Полы	10
4	Перекрытия	16
5	Крыша	4
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	10
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13
9	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

БАНИ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Цоколь кирпичный. Стены рубленные бревенчатые с проолифкой внутри и снаружи. Перегородки дощатые чистые. Перекрытия деревянные отепленные. Полы асфальтовые и дощатые. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, печами-каменками, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
	500	1000	2000
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	27,7	31,4	23,6	26,7	21,9	24,8
2	29.6	33,5	25,9	28,6	23,4	26,5
3	31,6	35,8	26,9	30,5	25	28,3
4	33,5	37,9	28,6	32,4	26,5	30
5	35,7	40,4	30,4	34,4	28,3	32
6	57,1	64,6	48,6	55	45,1	51
7	70	79	59,7	68	55,4	63
8	74	84	63	72	58,7	66
9	80	91	68	77	63	72
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	6,5	6,2	5,9	5,6
Водопровод	2,1	2	2,3	2,2
Канализация	2,3	2,2	2,4	2,3
Электроосвещение	3,5	3,4	3,7	3,5
Радио	0,5	0,4	0,6	0,6
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3
Вентиляция	3,6	3,3	3,9	3,7
Горячее водоснабжение	1,8	1,7	2	1,9
Примечание 2. При наличии газоснабжения добавлять 2,2%; пароснабжения - 1,3%; печного отопления - 3,7%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 54)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	6	6	5	6	5
2	Стены и перегородки	31	30	33	32	34	33
3	Перекрытия	6	6	7	7	8	7
4	Кровля	7	7	8	7	8	8
5	Полы	8	11	8	12	9	13
6	Проемы	8	8	9	9	10	9
7	Отделочные работы	2	2	2	2	2	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	20	21	20	20	19
9	Прочие работы	11	10	6	6	3	4
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

БАНИ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и деревянные. Перекрытия железобетонные отепленные. Полы дощатые, частично цементные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, печами-каменками, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности I.

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	500	1000	200!)
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	27.2	29,5	23,3	25,2	21,3	23,3
2	29,9	32,4	25,6	27,7	23,4	25,6
3	31	33,6	26,6	28,8	24,3	26,6
4	32,4	35,1	27,7	30	25,3	27,6
5	35,1	38	30,1	32,6	37,5	30,1
6	56	61	48	51,9	43,9	48
7	69	74	58,9	64	53,9	58,9
8	73	79	62	68	57,1	62
9	79	85	67	73	62	67
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	5	4,6	4,6	4,3	4,4	4
Водопровод	1.6	1,5	1,7	1,6	1,6	1,4
Канализация	1,7	1,6	1,9	1,7	1,9	1,8
Электроосвещение	1,7	2,5	2,8	2,6	3	2,8
Радио	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Телефон	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Вентиляция	2,7	2,5	2,5	2,4	2,1	2,2
Горячее водоснабжение	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
Примечание 2. При наличии газоснабжения добавлять 1,4 %, ванн с душами при централизованном снабжении горячей водой - 1,1, печного отопления - 3,7, пароснабжения - 1,3%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 55)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	11	10	11	11	11	10
2	Стены	97	25	26	24	24	22
3	Перекрытия	7	6	8	7	9	8
4	Кровля	5	5	6	6	7	6
5	Полы	6	8	7	9	7	9
6	Проемы	6	6	7	7	9	8
7	Отделочные работы	12	15	12	16	13	18
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	15	16	15	15	14
9	Прочие работы	11	10	7	5	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

БАНИ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые и бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля по деревянным стропилам. Перегородки деревянные, частично железобетонные и фибролитовые. Полы дощатые или паркетные, частично плиточные и цементные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, электроосвещением, вентиляцией, радио и телефоном. Группа капитальности I.

Таблица 56

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в м3 до
	1000	2000
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышен
	а	б	в	г
1	27	29,2	22,9	25
2	29,7	32,1	25,2	27,5
3	30,8	33,3	26,1	28,5
4	32,1	34,7	27,2	29,7
5	34,8	37,7	29.5	32,2
6	55,6	60	47,2	51,6
7	68	71	57,9	63
8	70	76	59,5	65
9	78	84	66	72
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	2,3	2,3	2,9	2,9
Водопровод	1,5	1,5	1,6	1,6
Канализация	1,8	1,8	1,7	1,7
Электроосвещение	0,6	0,6	0,6	0,6
Радио	0,3	0,3	0,2	0,2
Телефон	0,3	0,3	0,2	0,3
Горячее водоснабжение	5,2	5,2	5,4	5,4
Вентиляция	0,5	0,5	0,8	0,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 56)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	10	9	10	9
2	Стены и перегородки	26	24	25	24
3	Перекрытия	9	8	9	8
4	Кровля	6	5	6	5
5	Полы	7	6	6	6
6	Проемы	9	9	9	9
7	Отделочные работы	14	20	14	19
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	12	14	13
9	Прочие работы	7	7	7	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

БАНИ (УПРОЩЕННЫЕ)

Характеристика

Тип I - фундаменты ленточные; стены каркасные, заполненные сырцовым кирпичом; группа капитальности V.

Тип II - фундаменты ленточные; стены глинобитные; группа капитальности V.

Кровля совмещенная с перекрытием местного типа. Полы бетонные. Печи упрощенные с вмазанным котлом. Учтены скамейки и вешалки

Таблица 57

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания до 120 куб. м
Территориальные	Тип зданий
пояса	I	II
	а	б
1	17,4	12,5
2	18,6	13,4
3	!9,7	14,1
4	20,9	15
5	23.8	17,1
6	35.3	25,4
7	43,3	31,1
8	45,9	33
9	50,3	36,1
Примечание. При оборудовании помещения электроосвещением восстановительную стоимость подлежит увеличивать на 1,1 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 57)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	5	9
2	Стены	33	23
3	Кровля совмещенная с перекрытием	15	19
4	Полы	5	5
5	Проемы	13	13
6	Печь с водогрейным котлом	15	16
7	Отделочные работы	8	8
8	Скамейки, вешалки	4	4
9	Прочие работы	2	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

ПРАЧЕЧНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля по деревянным стропилам. Полы цементные и дощатые. Перегородки деревянные под штукатурку и кирпичные. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	1000	2000	3000	5000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б	в	г
1	20,5	19,1	17,1	15,5
2	22,5	21	18,8	17
3	23,4	21,8	19,5	17,7
4	24,4	22,7	20,3	18,4
5	26,4	24,6	22	20
6	42,2	39,3	35,2	31,9
7	51,9	48,3	43,3	39,2
8	54,9	51,2	45,8	41,5
9	59,2	55,2	49,4	44,8
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	3,6	3,7	3,7	3,2
Водопровод	1,2	1	0,9	0,9
Канализация	1,7	1,5	1,3	1,2
Электроосвещение	3,4	3,6	4	4,4
Радио	0,5	0,5	0,5	0,5
Телефон	0,4	0,4	0,5	0,5
Горячее водоснабжение	4	4,6	5	5,2
Вентиляция	2,7	3	4,6	3,9
Примечание 2. При наличии газоснабжения добавлять 1,4%, пароснабжения - 1,4%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в

(к табл. 58)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	13	11	9	10
2	Стены и перегородки	26	27	27	26
3	Перекрытия	7	7	7	7
4	Кровля	7	7	7	7
5	Полы	7	8	8	9
6	Проемы	8	8	8	8
7	Отделочные работы	9	9	9	10
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	18	20	19
9	Прочие работы	5	5	5	4
	Итого	100	100	100	10


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

ПРАЧЕЧНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Цоколь кирпичный. Стены деревянные рубленые, Перекрытия деревянные. Кровля по деревянным стропилам. Полы цементные и дощатые. Перегородки деревянные. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности IV.

Таблица 59

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
	500	1000	2000
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	22,9	24,8	19,9	21,5	19,3	20
2	24,5	26,5	21,3	23	20,7	21
3	26,1	28,3	22,7	24,6	22	23
4	27,7	30	24,1	26,1	23,4	24
5	29,5	31,9	25,7	27,8	24,9	25
6	47,2	51,1	41	44,4	39,8	41
7	57,9	63	50,3	54,4	48,8	50,7
8	61	67	53,3	57,7	51,7	53,7
9	66	72	57,5	62	55,8	57,9
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление Водопровод	3,7 1,2	3,5 1	4,2 1,4	4 1,2	4,3 1,1	4,1 1
Канализация Электроосвещение Радио	1,8 3,4 0,5	1,6 3,2 0,5	2,1 4 0,6	1,9 3,8 0,5	1,8 4,2 0,6	1,6 4 0,5
Телефон Горячее водоснабжение Вентиляция	0,4 4,7 3,1	0,4 4,3 2,8	0,5 5,3 3,6	0,4 4,9 3,3	0,5 5,6 4,7	0,4 6 2,6
Примечание 2. При наличии газоснабжения добавлять 2,2%, пароснабжения - 2,2, печного отопления - 4,4, местного подогрева воды - 1,2%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 59)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	5	5	5	5	5
2	Стены и перегородки	28	26	27	26	25	25
3	Перекрытия	7	7	8	8	9	8
4	Кровля	7	7	8	8	9	8
5	Полы	16	19	14	16	13	15
6	Проемы	10	8	10	8	11	10
7	Отделочные работы	2	6	2	5	2	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19	17	22	20	21	20
9	Прочие работы	5	5	4	4	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

ПРАЧЕЧНЫЕ ОДНО- И ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные и железобетонные. Кровля железная, асбестоцементная и черепичная. Полы цементные, плиточные и дощатые. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	а	б	в
1	19,1	17,7	16,4
2	21	19,5	18
3	21,8	20,2	18,7
4	22,7	21,1	19,5
5	24.6	22,8	21,2
6	39,3	36,5	33,8
7	48,3	44,8	41,5
8	51,6	47,8	44,3
9	55,4	51,3	47,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 60)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	14	12	10	10
2	Стены и перегородки	31	31	31	31
3	Перекрытия	8	8	7	8
4	Кровля	7	8	7	8
5	Полы	8	9	9	9
6	Проемы	9	9	9	8
7	Отделочные работы	10	10	10	10
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	10	14	14
9	Прочие работы	3	3	3	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

ПРАЧЕЧНЫЕ ОДНО- И ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены деревянные рубленые, брусчатые и щитовые с наружной оштукатуркой или обшивкой. Перекрытия деревянные. Кровля железная, асбоцементная и черепичная. Полы дощатые и паркетные. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализаций электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	а	б	в
1	20,1	17,7	17,2
2	22,1	19,5	18,9
3	22,9	20,2	19,6
4	23,9	21,1	20,5
5	25,9	22.8	22,2
6	41,4	36,5	35,4
7	50,8	44,8	43,5
8	54,3	47,8	46,4
9	58,3	51,3	49,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 61)

	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	6	5	5
2	Стены и перегородки	33	33	30	30
3	Перекрытия	7	9	9	9
4 5	Кровля Полы	8 18	9 15	10 15	10 15
6	Проемы	11	11	11	11
7	Отделочные работы	2	2	2	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	12	16	16
9	Прочие работы	4	3	2	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ БАНЬ И ПРАЧЕЧНЫХ

Характеристика

Фундаменты по графам «а» - ленточные железобетонные, а по б» - бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные по графе «б» - совмещенные с утепленной кровлей по деревянным стропилам. Кровля из рулонных материалов. Полы цементные, частично дощатые и асфальтовые. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I и II.

Таблица 62

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	2000	5000
	а	б
1	26,5	10,6
2	29,1	11,7
3	30,2	12,1
4	31,5	12,6
5	34,2	13,7
6	54,6	21,8
7	67	26,8
8	71	28,4
9	77	30,6
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Центральное отопление	1,1	1,2
Водопровод	2.4	5,5
Канализация	0,3	0,6
Электроосвещение	1,1	2,4
Вентиляция	0,3	0,9
Горячее водоснабжение	0,1	0,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 62)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	8	10
2	Стены и перегородки	33	44
3	Перекрытия	3	2
4	Кровля	20	12
5	Полы	7	6
6	Проемы	7	5
7	Отделочные работы	7	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	11
9	Прочие работы	5	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные. Перекрытия железобетонные с совмещенной кровлей из рулонных материалов. Полы цементные и асфальтовые. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем здания в куб. м до
Территориальные пояса	5000	10000
	а	б
1	10,6	7,6
2	11,7	8,4
3	12,1	8,7
4	12,6	9
5	13,7	9,3
6	21,8	15,7
7	26,8	19,2
8	28,4	20,4
9	30,6	22
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 63)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	10	11
2	Стены и перегородки	44	45
3	Перекрытия	2	7
4	Крыши	12	12
и	Полы	6	3
6	Проемы	5	4
7	Отделочные работы	6	5
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	10
9	Прочие работы	4	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы из керамических плиток. Крыша совмещенная с рубероидной кровлей. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	2000	2000	3000	3000
пояса	высота 6 м	высота 10 м	высота 6 м	высота 10 м
	а	б	в	г
1	9,97	8,2	8,7	8,1
2	11	9	9,6	8,9
3	11,4	9,3	9,9	9,2
4	11,9	9,8	10,4	9,6
5	12,9	10,6	11,2	10,4
6	20,5	16,9	17,9	16,7
7	25,2	20,7	22	20,5
8	26,7	22	23	21,7
9	28,8	23,7	25,1	23,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 64)

№ п.п.	Наименование конструкций	а	б	в	г
1	Фундаменты	10	9	11	10
2	Стены и перегородки	24	23	24	23
3	Перекрытия	7	6	7	6
4	Крыши	6	5	6	5
5	Полы	2	3	2	3
6	Проемы	7	8	7	8
7	Отделочные работы	4	4	4	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	9	9	9
9	Прочие работы	2	4	2	3
10	Дымовая труба	20	22	20	22
11	Фундаменты под трубу	8	7	8	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

ДУШЕВЫЕ И СУШИЛКИ

Характеристика

Фундаменты ленточные из бетонных блоков. Стены из кирпичных и частично из бетонных блоков. Перекрытия железобетонные. Кровля железная по деревянным стропилам. Перегородки из шлакобетонных плит, частично кирпичные. Полы цементные и плиточные. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 65

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	33,3	36	33	36,1
2	35	37,9	34,6	37,8
3	37	40	36,6	40
4	38,6	41,8	38,3	41,9
5	42	45,4	41,6	45,5
6	67	73	67	73
7	82	89	81	89
8	87	94	86	94
9	94	102	93	102
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	9,6	8,9	10,1	9,5
Водопровод	2	1,9	2,8	2,7
Канализация	2	2	1,7	1,5
Электроосвещение	2,4	2,3	2,4	2,3
Горячее водоснабжение	1	1	1,2	1,1
Вентиляция	1,4	1,3	2,1	2
Пароснабжение	0,6	0,6	0,7	0,7
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления	4,2 %

газоснабжения	1,8 %

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 65)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	8	8	9	8
2	Стены и перегородки	27	26	23	25
3	Перекрытия	8	8	7	10
4	Кровля	10	9	9	10
5	Полы	6	5	5	5
6	Проемы	7	7	6	6
7	Отделочные работы	13	15	14	12
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	17	20	19
9	Прочие работы	3	5	7	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

МАСТЕРСКИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Характеристика

Фундаменты бутовые или бетонные. Стены кирпичные или из блоков. Перекрытия железобетонные с утеплением. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	1500
	а	б	в
1	22,9	18,9	18,4
2	25,2	20,8	20,2
3	26,1	21,5	21
4	27,5	22,7	21,9
5	29,5	24,4	23,8
6	47,2	38,9	37,9
7	57,9	47,8	46,6
8	61	50,6	49,3
9	66	54,8	53,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 66)

№ п.п.	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	7	5	6
2	Стены и перегородки	31	31	29
3	Перекрытия	12	18	19
4	Кровля	4	5	3
5	Полы	5	8	7
6	Проемы	11	9	11
7	Отделочные работы	11	6	8
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	16	14
9	Прочие работы	2	2	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

МАСТЕРСКИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Характеристика

Фундаменты бутовые или бетонные. Стены кирпичные или из блоков. Перекрытия деревянные отепленные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Таблица 67

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	1500	2000
	а	б	в	г
1	21,7	18,5	18,2	19,1
2	23,9	20,3	20	21
3	24,7	21,1	20,7	21,8
4	26	22,2	21,8	22,9
5	28	23,9	23,5	24,6
6	44,7	38,1	37,5	39,3
7	54,8	46,8	46	48,3
8	58,2	49,6	48,8	51,2
9	63	53,6	53	55,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 67)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	5	6	7
2	Стены и перегородки	31	33	30	26
3	Перекрытия	12	12	14	13
4	Кровля	4	5	3	5
5	Полы	6	8	7	7
6	Проемы	12	9	11	12
7	Отделочные работы	12	11	12	13
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	15	14	16
9	Прочие работы	2	2	3	1
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

МАСТЕРСКИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Характеристика

Графы «а», «б» - фундаменты деревянные или бутовые; стены деревянные рубленые или каркасно-обшивные; перекрытия деревянные отепленные группа капитальности IV.

Графы «в», «г» - фундаменты деревянные; стены камышитовые или фибролитовые; перекрытия деревянные отепленные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	500	1000	500	1000
	а	б	в	г
1	21,5	17,7	18,3	15,4
2	23,6	19,5	20,1	16,9
3	24,5	20,2	20,9	17,6
4	25,8	21,2	22	18,5
5	27,7	22,8	23,6	19,9
6	44,3	36,5	37,7	31,7
7	54,4	44,8	46,3	39
8	57,6	47,4	49	41,3
9	62	51,3	53,1	44,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 68)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	11	8	12	13
2	Стены и перегородки	30	29	18	17
3	Перекрытия	11	13	11	12
4	Кровля	7	6	7	7
5	Полы	7	8	10	11
6	Проемы	9	9	12	11
7	Отделочные работы	11	13	14	15
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	12	14	12
9	Прочие работы	2	2	2	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ МОЩНОСТЬЮ 30 ТЫС. ПАР В ГОД ОДНОЭТАЖНАЯ КИРПИЧНАЯ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные с расшивкой швов. Перегородки гипсолитовые и кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная. Полы ксилолитовые, бетонные, дощатые. Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение. Группа капитальности I.

Таблица 69

Восстановительная стоимость куб. м объема здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до 2000 куб. м
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	18,4	20,3
2	20,2	22,3
3	21	23,1
4	21,9	24,2
5	23,8	26,2
6	37,9	41,8
7	46,6	51,4
8	49,3	54,4
9	53,2	58,7
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Центральное отопление	4,1	4
Водопровод	2,2	2,2
Канализация	1,3	1,2
Газоснабжение	1	1
Радио	0,4	0,3
Телевидение	0,1	0,1
Телефон	0,4	0,3
Вентиляция	9,1	9
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения	0,7%

печного отопления	5,3%

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 69)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	8	8
2	Стены и перегородки	27	27
3	Перекрытия	10	9
4	Крыша	7	7
5	Полы	6	5
6	Проемы	8	7
7	Отделочные работы	8	12
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	24
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

КОМБИНАТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 15 И 22 РАБОЧИХ МЕСТА ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные ленточные. Стены кирпичные с расшивкой швов. Перегородки гипсолитовые и армокирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная. Полы линолеумные, дощатые и из керамических плиток.

Имеется: центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение. Группа капитальности I.

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
	1000	2000
Территориальные	число рабочих мест
пояса	15	22
	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	20,3	22,1	17,8	19,6
2	22,3	24,3	19,6	21,6
3	23,1	25,2	20,2	22,3
4	24,1	26,3	21,1	23,3
5	26,2	28,5	22,9	25,3
6	41,8	45,5	36,6	40,4
/	51.3	55,9	45	49,6
8	54,3	59,2	47,6	52,5
9	58,7	64	52,2	57,5
10	66	72	58,9	65
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	3,6	3,5	3,1	3
Газоснабжение	1	0,9	0,8	0,7
Радио	0,4	0,3	0,3	0,3
Телевидение	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,4	0,3	0,3	0,2
Вентиляция	4	4	4,1	4
Водопровод	1,8	1,2	1,7	1,6
Канализация	1,4	1,3	0.9	0,8
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения	0,8 %

печного отопления	4,9 %

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 70)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	8	7	7	6
2	Стены и перегородки	24	23	22	2
3	Перекрытия	11	10	11	1
4	Крыша	12	11	11	1
5	Полы	8	9	10	1
6	Проемы	9	8	8	7
7	Отделочные работы	5	8	6	1
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	21	22	2
9	Прочие работы	2	3	3	3
	Итого	100	100	100	101


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

КОМБИНАТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 30 И 60 РАБОЧИХ МЕСТ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные с расшивкой швов. Перегородки гипсолитовые и армокирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная. Полы дощатые, асфальтированные, линолеумные и из метлахских плиток.

Имеется: центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение. Группа капитальности I.

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания и руб.

	Объем зданий в куб. м до
	2500	4000
	число рабочих мест
Территориальные	30	60
пояса	вид внутренней отделки
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	14,9	16	19,4	20,9
2	16,3	17,5	21,3	22,9
3	17	18,3	22,2	23,9
4	17,7	19	23,3	25
5	19,2	20,6	?о	26,9
6	30,7	33	40,1	43,1
7	37,7	40,5	49,2	52,9
8	39,9	42,9	52,1	56
9	42,9	46,2	56,2	60
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройств здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Центральное отопление	6	5,8	6,1	6
Водопровод	1,6	1,5	1,7	1,6
Канализация	0,8	0,7	0,8	0,7
Газоснабжение	1,2	1,1	1	0,9
Радио	0,5	0,4	0,4	0,3
Телевидение	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,4	0,3	0,3	0,2
Вентиляция	6,1	5,9	6	5,8
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройств и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения	1,2 %

печного отопления	4,9 %

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 71)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	10	10	12	11
2	Стены и перегородки	22	21	25	24
3	Перекрытия	14	13	12	12
4	Крыша	7	6	7	7
5	Полы	9	8	8	7
6	Проемы	9	9	8	7
7	Отделочные работы	6	10	6	10
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	21	20	20
9	Прочие работы	2	2	2	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

МАСТЕРСКИЕ КОВРОВОТКАЦКИЕ, СТРОЧЕВЫШИВАЛЬНЫЕ И ШВЕЙНЫЕ

Характеристика

Графа «а» - фундаменты бутовые или бетонные; стены кирпичные; перекрытия деревянные отепленные; группа капитальности III.

Графы «б», «в» - фундаменты бутовые или бетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные с утеплением; группа капитальности I.

Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Таблица 72

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания и руб.

	Ковровоткацкая мастерская	Строчевышивальная мастерская	Швейная мастерская
Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	5500	7500
	а	б	в
1	17,4	15,5	14,4
2	19,1	17	15,8
3	19,8	17,7	16,4
4	20,9	18,6	17,3
5	22,4	29	18.6
6	35,8	31,9	29,7
7	44	39.2	36,4
8	46,6	41,5	38,6
9	50,5	45	41,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 72)

№ п.п.	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	19	9	8
2	Стены и перегородки	23	34	29
3	Перекрытия	11	14	18
4	Кровля	4	3	2
5	Полы	6	7	8
6	Проемы	8	7	4
7	Отделочные работы	7	6	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19	15	19
9	Прочие работы	3	5	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий отдел сборника содержит укрупненные показатели стоимости зданий и сооружений, специфических для здравоохранения.

Показатели стоимости отдельно стоящих зданий котельных, прачечных, овощехранилищ, спортплощадок, жилах домов, общежитий, сети наружной канализации и водопровода и других зданий и сооружений, входящих в состав оздоровительных и лечебных учреждений, следует принимать по соответствующим сборникам, предназначенным для переоценки основных фондов.

2. Спальные корпуса для домов отдыха и санаториев с деревянными стенами приравниваются к общежитиям или жилым домам.

3. При наличии деревянных или смешанных перекрытий в зданиях, оцениваемых по таблицам настоящего отдела, предусматривающим железобетонные перекрытия, оценочная стоимость 1 куб. м здания следует принимать с коэффициентом 0,95.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Перегородки деревянные и кирпичные. Кровля из асбестоцементных листов. Полы из линолеума, деревянные, из метлахских плиток. Отделка наружная - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя повышенного качества. Группа капитальности I.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Здания объемом в куб. м
пояса	до 1000	1000-3000	3000-5000	более 5000
	а	б	в	г
1	31,6	28	23	24,4
2	33,4	29,7	24,4	25,8
3	35	31,!	25,5	27,1
4	36,9	32,8	26,9	28,5
5	38,5	34,2	28,1	29,7
6	61,5	54,6	44,8	47,5
7	75	67	55	58,3
8	80	71	58,4	62
9	86	76	63	67
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	г
Внутренний водопровод	1	0,6	0,6	1,3
Внутренняя канализация	1,7	1,5	2,3	!,б
Центральное отопление	5,4	6	3,2	6,2
Вентиляция	4	!	3,3	3,5
Горячее водоснабжение	0,7	0,6	0,6	0,6
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3	2,2	5,1	4
Электрослаботочные устройства	0,2	1,5	1,8	1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 73)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	4	5	3	4
2	Стены и перегородки	11	13	27	25
3	Перекрытия (покрытия)	3	2	16	17
4	Кровля	35	39	5	4
5	Полы	9	9	9	10
6	Проемы	10	10	13	13
7	Отделочные работы	7	6	6	5
8	Внутренние санитарно-технические устройства	13	10	10	13
9	Внутренние электротехнические устройства	3	4	7	5
10	Прочие работы	5	2	4	4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

ПОЛИКЛИНИКИ И АМБУЛАТОРИИ

Характеристика

Графы «а», «б» - фундаменты и стены подвала бутобетонные кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки гипсошлаковые, шлакобетонные и гипсолитовые; кровля из асбестоцементных листов и совмещенная с покрытием из рубероида; полы линолеумные, из керамических плиток, отделка наружная - расшивка швов кирпичной кладки, внутренняя - повышенного качества; группа капитальности I.

Графа «в» - фундаменты бутобетонные; стены брусчатые; перегородки деревянные; перекрытия деревянные; кровля из асбестоцементных листов; полы дощатые, цементные, из метлахских плиток; отделка внутренняя обыкновенная; здания с отоплением; группа капитальности IV.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Здания каменные	Здания деревянные
Территориальные	объем зданий в куб. м
пояса	до 5000	более 5000	до 1000
	а	б	в
1	24,2	25,7	37,2
2	25,6	27,2	39,5
3	26,8	28,5	42,1
4	28,3	39	44,3
5	29,5	31,3	46,5
6	47,1	50	74
7	57,8	61	91
8	61	65	97
9	66	70	104
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается (в %):

Вия внутреннего благоустройства	а	б	в
Внутренний водопровод	1,3	1,2	1
Внутренняя канализация	2,4	2,4	3,3
Центральное отопление	2,9	3,1	5,1
Вентиляция	3,1	3,5	1,7
Горячее водоснабжение	0,4	0,5	0,5
Силовое электрооборудование и электроосвещение	6,3	5,4	3,1
Электрослаботочные устройства	1,6	1,4	0,5
Оборудование котельной	3,2	3,2	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 74)

	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	5	4	8
2	Стены и перегородки	31	28	28
3	Перекрытия (покрытия)	14	13	10
4	Кровля	4	7	4
5	Полы	9	9	6
6	Проемы	8	9	12
7	Отделочные работы	5	6	13
8	Внутренние санитарно-технические устройства	13	14	12
9	Внутренние электротехнические устройства	8	7	3
10	Прочие работы	3	3	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

Характеристика

Графа «а» - фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия деревянные; перегородки - гипсошлаковые плиты и деревянные; кровля из асбестоцементных листов; полы дощатые, цементные; отделка наружная - расшивка швов кирпичной кладки, внутренняя - обыкновенная; здания графы «а» с печным отоплением; группа капитальности III.

Графа «б» - фундаменты бутовые; стены брусчатые; перекрытия и перегородки деревянные; кровля из асбестоцементных листов; полы дощатые; отделка внутренняя обыкновенная; здания графы «б» с центральным отоплением; группа капитальности IV.

Таблица 75

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Здания каменные объемов до 1000 куб. м	Здания деревянные объемом до 1000 куб. м
	а	б
1	28,1	35,8
2	29,8	38
3	31,2	40,5
4	32,9	42,6
5	34,3	44,8
6	54,8	72
7	67	88
8	71	93
9	77	100
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Внутренний водопровод	3,4	4,6
Внутренняя канализация	4,9	4,4
Центральное отопление	-	7,5
Вентиляция	0,8	1,7
Горячее водоснабжение	1,2	1
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,4	2,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 75)

№ п.п.	Наименование	а	б
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	5 27	3 37
3	Перекрытия (покрытия)	12	7
4	Кровля	7	5
5	Полы	8	7
6 7	Проемы Отделочные работы	10 8	10 10
8	Внутренние санитарно-технические устройства	10	16
9	Внутренние электротехнические устройства	3	3
10	Прочие работы	10	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

МЕДПУНКТЫ ОДНО-ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные и железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные и черепичные. Полы дощатые и паркетные. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Таблица 76

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	2000
	а	б	в
1	24,2	22,8	21,4
2	25,7	24,2	22,7
3	26,6	25,1	23,5
4 5 6	28,3 29,5 48,4	26,7 27,8 45,6	25 26,1 42,8
7 8	57,8 61	54,5 56,5	51,1 53,9
9	66	62	58,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 76)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	13 25	13 24	11 24
3	Перекрытия	4	5	5
4	Кровля	6	6	7
5	Полы	12	13	13
6 7	Проемы Отделочные работы	11 15	10 15	11 16
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	13	12
9	Прочие работы	1	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

МЕДПУНКТЫ ОДНО-ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены деревянные рубленые, брусчатые и щитовые с наружной оштукатуркой или обшивкой. Перекрытия деревянные. Кровля железная, асбестоцементная и черепичная. Полы дощатые и паркетные. Здания оборудованы отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 77

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в м3 до
пояса	500	1000	2000
	а	б	в
1	31,8	29,4	27,3
2	33,7	31,2	28,9
3	35	32,3	30
4	37,2	34,4	31,9
5	38,8	35,9	33,3
6	64	58,8	54,6
7	77	70	65
8	80	74	69
9	86	80	74
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 77)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	7	6	5
2	Стены и перегородки	26	24	23
3	Перекрытия	5	6	6
4	Кровля	7	7	8
5	Полы	14	15	17
6	Проемы	12	12	12
7	Отделочные работы	14	14	14
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14	15	14
9	Прочие работы	1	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ КОРПУСА (МОРГИ)

Характеристика

Фундаменты бутобетонные ленточные (графы «а», «б») из сборных железобетонных блоков (графы «в», «г»). Стены кирпичные. Перегородки из шлакобетонных плит (графы «а», «б»), из сборных железобетонных панелей, гипсолитовых плит (графы «в», «г»). Перекрытия из сборных железобетонных панелей. Кровля совмещенная с покрытием из рубероида. Полы из линолеума, керамических плиток. Внутренняя отделка обыкновенная (графы «а», «б»), улучшенная (графы «в», «г»). Наружная отделка - облицовка стен селикатным кирпичом с расшивкой швов. Группа капитальности I.

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	300-500	500-1000	1000-5000	5000-10000
	а	б	в	г
1	32,5	31,9	37,3	36,2
2	34,4	33,9	39,5	38,4
3	36,1	35,5	41,4	40,2
4	38	37.4	43,6	42,4
5	39,6	39	45,5	44,2
6	63	62	73	71
7	78	76	89	87
8	83	81	95	92
9	89	87	102	99
Примечание При отсутствии в здании одного из указанных ниже видов благоустройства стоимость 1 м3 здания уменьшается в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в	Р
Внутренний водопровод	1,6	0,7	0,4	0,6
Внутренняя канализация	1,8	4	1,4	1
Центральное отопление	3,0	4,2	4,9	2,7
Вентиляция	0.7	4,4	3,4	4,6
Горячее водоснабжение	1,8	1,1	0,5	0,4
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,2	4,8	6,3	4,2
Электрослаботочные устройства	-	-	0,4	0,3
Лифты	-	-	8,8	1,5
Холодильные установки	8,9	3,4	1,1	0,5
Газоснабжение	-	-	-	0,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов %

(к табл. 78)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	5	8	6	2
2	Стены и перегородки	29	18	20	24
3	Перекрытия, покрытия	12	9	10	20
4	Кровля	9	11	14	6
5	Полы	5	7	5	14
6	Проемы	6	9	7	7
7	Отделочные работы	5	10	5	8
8	Внутренние санитарно-технические устройства	18	18	12	11
9	Внутренние электротехнические устройства	3	5	15	5
10	Прочие работы	8	5	6	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Характеристика

Графы «а», «б» - фундаменты, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; перегородки кирпичные шлакобетонные; кровля совмещенная с покрытием рубероидом; полы цементные из керамической плитки; отделка наружная - расшивка швов кирпичной кладки и штукатурка; внутренняя - обыкновенная; группа капитальности I.

Графа «в» - фундаменты бутовые или бутобетонные; стен брусчатые; перегородки и перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов; отделка внутренняя обыкновенная; отопление печное; группа капитальности IV.

Таблица 79

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Здания каменные объемом в л3	Здания деревянные
пояса	до 1000	1000-2000	объемом до 500 куб. м
	а	б	в
1	40,9	32,8	32,9
2	43,4	34,8	34,9
3	45,4	36,4	37,2
4	47,8	38,4	39,2
5	49,9	40	41,2
6	80	64	66
7	98	78	81
8	104	83	86
9	112	90	92
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в
Внутренний водопровод	1,2	1,5	1
Внутренняя канализация	3.7	1,3	1,5
Центральное отопление	6,9	3,7	4,4
Вентиляция	0,9	1,6	2,2
Горячее водоснабжение	1,1	0,5	0,6
Силовое электрооборудование и электроосвещение	4,2	4,6	3,2
Электрослаботочные устройства	2	0,2	-
Оборудование котельной	-	16,3	-
Холодильная установка	-	2,3	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 79)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	7	5	7
2 3 4	Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровля	26 15 6	20 12 7	31 9 4
5	Полы	7	4	5
6	Проемы	12	7	8
7	Отделочные работы	4	2	16
8	Внутренние санитарно-технические устройства	14	27	7
9 10	Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	6 3	5 11	3 10
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА НА 50 МЕСТ ДЛЯ САНАТОРИЕВ И ДОМОВ ОТДЫХА

Характеристика

Здания двухэтажные без подвалов. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы из линолеума, паркетные. Отделка внутренняя повышенного качества, наружная - облицовка стен кирпичом, частично оштукатурка и керамическая плитка. Группа капитальности I.

Таблица 80

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Здания санаториев	Здания домов отдыха
пояса	а	б
1 2 3 4 5 6	28,1 29,8 31,2 32,9 34,3 54,8	27,7 29,4 30,7 32,4 33,8 54
7	67	66
8	71	70
9	77	76
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Внутренний водопровод Внутренняя канализация	0,5 3,1	1,5 4,4
Центральное отопление	2,3	2,5
Вентиляция	3,1	3,5
Электроосвещение	2,6	2,8
Слаботочные устройства, радио, телефон и часы	0,4	0,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 80)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	6	6
2 3	Стены и перегородки Перекрытия (покрытия)	23 18	26 13
4	Кровля	6	6
5	Полы	9	8
6	Проемы	11	10
7	Отделочные работы	8	7
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	15
9	Прочие работы	7	9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ (БОЛЬНИЦЫ, ТОЛЬКО ОДНО ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)

Характеристика

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные (графа «а»), деревянные брусчатые (графа «б»). Перегородки шлакобетонные и гипсошлаковые (графа «а»), деревянные (графа «б»). Перекрытия - сборные железобетонные (графа «а»), деревянные (графа «б»). Полы из линолеума, керамических плиток (графа «а»), дощатые, цементные, из метлахских плиток (графа «б»). Кровля асбестоцементная по деревянным стропилам. Отделка внутренняя обыкновенная, отделка наружная - расшивка швов кирпичной кладки (графа «а»). Штукатурка стен с окраской (графа «б»).

Таблица 81

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	3000
	а	б
1 2 3 4 5 6	23,0 24,4 25,6 26,9 28,1 44 9	32,7 34,6 36,6 38,2 39,9 64
7	55,0	78
8	58,5	83
9	63	89
Примечание. При отсутствии в здании одного из указанных ниже видов благоустройства стоимость 1 куб. м здания уменьшается в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Внутренний водопровод Внутренняя канализация Центральное отопление Вентиляция	2,0 3,8 4,1 4,2	1,2 4,2 5,7 0,6
Горячее водоснабжение Электроустройства	0,9 4,1	0,5 6,9
Электрослаботочные устройства	1,1	1.1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 81)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	4	6
2 3 4	Стены и перегородки Перекрытия, покрытия Кровля	25 16 6	28 11 2
5	Полы	9	3
6 7	Проемы Отделочные работы	10 8	11 17
8	Внутренние санитарно-технические устройства	16	12
9 10	Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	4 2	8 2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

ФЕЛЬДШЕРСКИЕ ЗДРАВПУНКТЫ

Характеристика

Фундаменты ленточные. .Стены из сырцового кирпича. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные. Здания оборудованы внутренним водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 82

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем здания	Территориальные	Объем здания
пояса	270-450 куб. м	пояса	270-450 куб. м
	а		а
1	19,3	6	38,6
2	20,5	7	47,3
3	21,6	8	50,2
4	22,8	9	54
5	24,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 82)

№ п/п	Наименование	а
1 2	Фундаменты Стены	10 21
3 4 5 6	Перекрытия Кровля Проемы Полы	4 6 14 7
7 8	Печи Отделочные работы	5 17
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	6
	в том числе: а) электроосвещение б) водопровод в) канализация	(2) (1) (3)
10	Прочие работы	10
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел IV. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА МЕЖКОЛХОЗНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ САНАТОРИЕВ

Характеристика

Фундаменты ленточные. Стены из сырцового кирпича. Перегородки из гипсолитовых и шлакобетонных плит. Кровля из асбестоцементных листов. Полы дощатые. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, электросиловым оборудованием, радиофикацией и радиоузлом. Группа капитальности V.

Таблица 83

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	4800	7700
	а	б
1	17,9	17,3
2	19	18,3
3	20	19,1
4	21,1	20,4
5	22,4	21,6
6	35,8	34,6
7	43,9	42,4
8	46,5	45
9	50,1	48,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 83)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	6	5
2	Стены	22	22
3	Перекрытия	8	9
4	Кровля	9	8
5	Полы	12	13
6	Проемы	10	9
7	Отделочные работы	11	10
8	Террасы, веранды	2	4
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	18
	в том числе:
	а) центральное отопление	(5)	(6)
	б) вентиляция	(4)	(3)
	в) внутренний водопровод	(1)	(1)
	г) внутренняя канализация	(2)	(2)
	д) горячее водоснабжение	(1)	(1)
	е) внутреннее электроосвещение	(2)	(2)
	ж) внутренняя радиофикация	(1)	(1)
	з) электросиловое оборудование	(1)	(1)
	и) радиоузел в корпусе	(1)	(1)
10	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел V. ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые столбовые. Стены деревянные рубленые. Кровля по деревянным стропилам. Перекрытия деревянные. Полы дощатые. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 84

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	28,2	25,4	23,7
2	29,6	27	24,9
3	32,4	29,2	27,3
4	33,8	30,5	28,4
5	35,3	31,8	29,6
6	50,8	45,7	42,7
7	56,4	50,8	47,4
8	59,9	53,3	49,8
9	76,1	68,6	64
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 84)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	5 27	5 26	4 24
3 5	Перекрытия Кровля Полы	6 7 14	7 8 16	8 9 17
6 7	Проемы Отделочные работы	9 10	10 10	12 9
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	7	7
9	Прочие работы	15	11	10
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел V. ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые и бетонные. Кровля железная и шифер. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Полы дощатые. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Таблица 85

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	30,2	27	24,8
2	31,7	28,4	26
3	34,7	31,1	28,5
4	36,2	32,4	29,8
5	37,8	33,8	31
6	54,4	48,6	44,6
7	60	54	49,6
8	63	56,7	52,1
9	81	73	67
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 85)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	12	11	11
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	24 4	24 5	21 6
4	Кровля	6	7	8
5	Полы	11	13	15
6	Проемы	9	9	10
7	Отделочные работы	13	13	13
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	6	6
9	Прочие работы	15	12	10
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел V. ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые и бетонные. Кровля железная и шиферная. Стены кирпичные. Перекрытия графы «а» деревянные, графы «б» деревянные и железобетонные. Полы дощатые. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением.

Таблица 86

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий до 3000 куб. м
	без встроенной котельной	со встроенной котельной
Территориальные	группа капитальности
пояса	III	III
	внутренняя отделка простая
	а	б
1	23,3	26,9
2	24,5	28,3
3	26,8	30,9
4	28	32,3
5	29,1	33,6
6	41,9	48,4
7	46,6	53,8
8	48,9	56,5
9	63	73
Примечание. Объем встроенной котельной включен в общий объем здания.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к- табл. 86)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	6	15
2	Стены и перегородки	26	29
3	Перекрытия	7	9
4	Кровля	4	3
5	Полы	10	6
6	Проемы	11	8
7	Отделочные работы	14	10
8	Внутренние санитарно-технические .и электротехнические устройства	15	14
9	Прочие работы	7	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел V. ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ

Характеристика

Фундаменты - бутобетонные (графа «а»), сборные железобетонные (графа «б»). Стены - деревянные (графа «а»), кирпичные (графа «б»). Перекрытия - деревянные (графа «а»), сборные железобетонные (графа «б»). Перегородки—деревянные (графа «а»), кирпичные и из гипсобетонных блоков. Полы - дощатые и из метлахской плитки (графа «а»), из линолеума, керамических плит и цементные (графа «б»). Кровля асбестоцементная (графа «а»), совмещенная с рубероидным покрытием (графа «б»). Наружная отделка - штукатурка и окраска стен (графа «а»), расшивка швов кирпичной кладки (графа «б»). Внутренняя отделка обыкновенная (графа «а»), улучшенная (графа «б»).

Таблица 87

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб м до
пояса	1500	более 3000
	а	б
1 2 3 4 5 6	20,5 21,7 23,2 24,4 25,6 41	23,9 25,4 26,6 28 29,2 46,6
7 8 9 10	50,3 53,4 57,5 65	57,2 61,8 65 74
Примечание. При отсутствии в здании одного из указанных ниже благоустройств стоимость 1 м3 здания уменьшается в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б
Внутренний водопровод Внутренняя канализация Центральное отопление	1,3 5,6 6,8	1 3,3 3,7
Вентиляция Горячее водоснабжение	1,8 0,8	1,1 2,3
Силовое электрооборудование и электроосвещение	2,7	2,6
Электрослаботочные устройства	0,4	0,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 87)

№ п/п	Наименование	а	б
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия и покрытия	5 18 5	7 25 12
4	Кровля	14	7
5	Полы	8	10
6	Проемы	12	9
7	Отделочные работы	14	10
8	Внутренние сантехнические устройства	16	11
9	Внутренние электротехнические устройства	3	3
10	Прочие работы	5	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел V. ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

Характеристика

Фундаменты ленточные. Стены из сырцового кирпича. Перегородки из камышитовых плит. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные. Веранда деревянная. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 88

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1500	3000
	а	б
1	16,8	15,3
2	17,6	16,1
3	19	17,3
4	19,9	18,2
5	21	19,1
6	33,6	30,6
7	41,2	37,5
8	43,7	39,8
9	47	42,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 88)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	5	5
2	Стены и перегородки	20	18
3	Перекрытия	8	10
4	Кровля	12	10
5	Полы	8	7
6	Печи	5	5
7	Проемы	16	15
8	Отделочные работы	16	17
9	Веранда	1	1
10	Прочие работы	5	7
11	Внутренний водопровод	1	1
12	Внутренняя канализация	2	2
13	Внутреннее электроосвещение	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые. Стены деревянные рубленые. Перекрытия деревянные. Полы дощатые. Кровля по деревянным стропилам. Здания, оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 89

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	24	22,4	21
2	25,2	23,6	22,1
3	27,6	25,8	24,2
4	28,8	26,9	25,2
5	30	28	26,3
6	43,2	40,3	37,8
7	48	44,8	42
8	50,4	47	44,1
9	65	60	56,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 89)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	5 29	4 28	4 28
3	Перекрытия	7	7	8
4	Кровля	7	8	8
5	Полы	15	16	17
6	Проемы	10	10	9
7	Отделочные работы	11	11	10
8	Санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	5
9	Прочие работы	11	11	11
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ СО СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ

Характеристика

Фундаменты бутовые. Стены деревянные. Перекрытия деревянные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 90

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий до 6000 куб. м		Объем зданий до 5000 куб. м
Территориальные пояса	внутренняя отделка простая	Территориальные пояса	внутренняя отделка простая
	а		а
1 2 3 4	24,2 25,4 27,8 29	6 7 8 9	43,6 48,4 50,8 65
5	30,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 90)

№ п/п	Наименование	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	27
3	Перекрытия	12
4	Кровля	6
5	Полы	7
6	Проемы	12
7	Отделочные работы	16
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2
9	Прочие работы	12
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные, Кровля по деревянный стропилам. Полы дощатые. Кровля железная. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III

Таблица 91

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	25,7	23,4	21,9
2	27	24,6	23
3	29,6	26,9	25,2
4	30,8	28,1	26,3
5	32,1	29,3	27,4
6	46,3	42,1	39,4
7	51,4	46,8	43,8
8	54	49,1	46
9	69	63	59,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 91)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	12	11	10
2	Стены и перегородки	27	27	27
3	Перекрытия	5	5	6
4	Кровля	7	7	8
5	Полы	7	8	9
6	Проемы	10	10	10
7	Отделочные работы	15	15	15
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	4
9	Прочие работы	12	12	11
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Полы дощатые. Кровля железная и шиферная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Таблица 92

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в м3 до
Территориальные	5000	10000
пояса	внутренняя отделка простая
	а	б
1	20	18,3
2	21	19,2
3	23	20,9
4	24	22
5	25	24,9
6	36	32,9
7	40	36,6
8	42	38,4
9	54	49,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к. табл. 92)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	8	6
2	Стены и перегородки	30	29
3	Перекрытия	7	8
4	Кровля	4	5
5	Полы	7	9
6	Проемы	11	11
7	Отделочные работы	16	17
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	10
9	Прочие работы	6	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ С КОТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ

Характеристика

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные и частично железобетонные. Полы дощатые. Кровля железная и шиферная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III

Таблица 93

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий до 10000 куб. м	Территориальные	Объем зданий до 10000 куб. м
пояса	внутренняя отделка простая	пояса	внутренняя отделка простая
	а		а
1 2 3 4	22,2 23,3 25,5 26,6	6 7 8 9	40 44,4 46,6 59,9
5	27,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 93)

№ п/п	Наименование	а
1	Фундаменты	16
2	Стены и перегородки	31
3	Перекрытия	9
4	Кровля	5
5	Полы	6
6 7	Проемы Отделочные работы	4 12
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
9	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ПРИ ТЕХНИКУМАХ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы торцовые, мозаичные, метлахские и дощатые. Кровля железная и асбестоцементная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 94

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий до 5000 куб. м	Территориальные	Объем зданий до 5000 куб. м
пояса	внутренняя отделка повышенная	пояса	внутренняя отделка повышенная
	а		а
1	25,5	6	45,9
2	26,8	7	51
3	29,3	8	53,6
4	30,6	9	09
5	31,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 94)

№ п/п	Наименование	а
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	26
3	Перекрытия	17
4	Кровля	8
5	Полы	9
6	Проемы	12
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА УЧИЛИЩ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы дощатые, частично плиточные и цементные. Кровля железная и асбестоцементная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 95

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий до 10000 куб. м
пояса	внутренняя отделка простая
	а
1	22.7
2	23,8
3	26,1
4	27,2
5	28,4
6	40,9
7	45,4
8	47,7
9	61
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 95)

№ п.п.	Наименование	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	31
3	Перекрытия	19
4	Кровля	4
5	Полы	6
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13
9	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КОРПУСА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРИ УЧИЛИЩАХ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Характеристика

Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы в корпусах для занятий по тракторам дощатые, бетонные и плиточные, в корпусах для занятий по комбайнам бетонные, цементные и Плиточные. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 96

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	6000	5000
пояса	внутренняя отделка простая
	для занятий по тракторам	для занятий по комбайнам
	а	б
1	17,9	13,7
2	18,8	14,4
3	20,6	15,8
4	21,5	16,4
5	22.4	17,1
6	32,2	24,7
7	35,8	27,4
8	37,6	28,8
9	48,3	37
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 96)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	6	6
2	Стены и перегородки	26	24
3	Перекрытия	17	21
4	Кровля	5	8
5	Полы	7	7
6	Проемы	14	16
7	Отделочные работы	4	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	12
9	Прочие работы	4	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

Школы

Характеристика

Фундаменты ленточные. Цоколь из жженого кирпича. Стены из сырцового кирпича. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные. Здания оборудованы печным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 97

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	3000	5000	9000
	а	б	в
1	15,3	14,7	13,8
2	16,1	15,4	14,5
3	17,6	16,9	15,9
4	18,4	17,6	16,6
5	19,1	18,4	17,2
6	27,5	26,5	24,8
7	30,6	29,4	27,6
8	32,1	30.9	29
9	41,3	39,7	37,3
Примечание. При наличии. внутреннего водопровода и канализации стоимость следует увеличить в следующих размерах: при наличии водопровода на 0,6%, при наличии канализации на 0,8%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 97)

№ п/п	Наименование	а - в
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	3 26
3	Перекрытия	10
4	Кровля	10
5	Полы	10
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	17
8	Печи	5
9	Электроосвещение	3
10	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ НА 80 МЕСТ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные бутобетонные. Стены кирпичные. Полы дощатые. Перекрытия железобетонные. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением от собственной котельной, расположенной в подвале, вентиляцией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 98

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем здания	Территориальные	Объем здания
пояса	3540 куб. м	пояса	3540 куб. м
	а		а
1	24,5	6	44,1
2	25,7	7	49
3	28,2	8	51,5
4	29,4	9	69
5	29,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 98)

№ п/п	Наименование	а
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	18
3	Перекрытия	17
4	Кровля	4
5	Полы	6
6	Проемы	9
7	Лестницы	2
8	Отделочные работы	13
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
10	Прочие работы	9
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ С РАСШИРЕННЫМ СОСТАВОМ ПОМЕЩЕНИЯ

Характеристика

Кинотеатры на 300 и 400 мест однозальные, на 600 мест двухзальные. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия над зрительными залами деревянные, над прочими помещениями железобетонные. Здания оборудованы встроенными котельными, вентиляцией, центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроустройствами. Группа капитальности III

Таблица 99

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Количество мест до
пояса	300	400	600
	а	б	в
1	31,1	30	29,4
2	33	31,8	31,2
3	34,5	33,3	32,6
4	36,4	35,1	34,4
5	37,9	36,6	35,9
6	61	58,5	57,3
7	74	72.	70
8	79	76	75
9	85	82	80
Примечание. При отсутствии местной котельной восстановительная стоимость 1 куб. м здания уменьшается согласно нижеприведенной таблице.

Таблица уменьшения восстановительной стоимости 1 м3 здания в руб.

(к табл. 99)

Территориальные пояса	а	б	в
1	9	6,4	6,1
2	9,5	6,8	6,5
3	9,5	7	6,7
4	10,5	7,5	7,1
5	10,9	7,7	7,4
6	18	12,8	12,2
7	21,6	15,4	14,6
8	22,5	16	15,2
9	24,3	17,3	16,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 99)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	6	5	4
2	Стены и перегородки	20	17	16
3	Перекрытия	16	15	14
4	Кровля	7	8	8
5	Полы	6	7	8
6	Проемы	4	6	6
7	Лестницы	2	3	3
8	Отделочные работы	4	9	9
9	Внутренние санитарно-технические устройства	13	9	9
10	Внутренние электротехнические устройства	7	8	8
11	Звукотехнические и слаботочные устройства	3	1	1
12	Кинопроекционные устройства	7	4	5
13	Механические устройства	4	2	2
14	Прочие устройства	1	6	7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЗАЛАМИ НА 150 - 200 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные или бутовые. Стены брусчатые или рубленые. Перекрытия деревянные. Полы дощатые. Лестница деревянная. Здания внутри оштукатурены, оборудованы электроосвещением, центральным отоплением, вентиляцией, встроенной котельной и радиофицированы. Группа капитальности IV.

Таблица 100

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Количество мест до
Территориальные	150	200
пояса	с центральным отоплением	с печным отоплением	с центральным отоплением	с печным отоплением
	а	б	в	г
1	58,6	54,4	46,7	43,5
2	63	58,7	49,5	46,1
3	65	60	52	49,2
4	70	65	56	52
5	73	68	58	54
6	117	109	93	87
7	143	133	114	107
8	152	141	121	113
9	164	152	131	122
Примечания.

1. В варианте с печным отоплением не учтена стоимость водопровода и канализации. При их наличии восстановительную стоимость 1 куб. м здания увеличивать на 0,80 руб.

2. По клубам, построенным до 1960 г., к восстановительной стоимости применять коэффициент 0,75.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 100)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	7	6	7
2	Стены и перегородки	20	18	20	18
3	Кровля	6	7	6	7
4	Перекрытия	12	14	12	14
5	Полы	6	7	6	7
6	Проемы	6	7	6	7
7	Лестницы и крыльца	4	4	4	4
8	Отделочные работы	6	7	6	7
9	Санитарно-технические устройства	12	7	12	7
10	Электротехнические устройства	10	11	10	11
11	Механические устройства	2	2	2	'2
12	Звукотехнические и слаботочные устройства	3	2	3	2
13	Кинопроекционные устройства	4	5	4	5
14	Прочие работы	3	2	3	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ КАМЕННЫЕ С ЗАЛАМИ НА 100 - 200 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные или бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные и частично железобетонные. Лестница железобетонная. Здания внутри и снаружи оштукатурены, оборудованы электроосвещением, центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, встроенной котельной и радиофицированы. Группа капитальности III

Таблица 101

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Количество мест до
Территориальные	150	200
пояса	с центральным отоплением	с печным отоплением	с центральным отоплением	с печным отоплением
	а	б	в	г
1	36,9	34,3	34,4	32
2	39,1	36,4	36,5	33,9
3	40,9	38,1	38,2	35,5
4	43,2	40,1	40,3	37,4
5	44,6	41,5	41,9	39
6	72	67	67	62
7	89	82	82	77
8	92	86	87	81
9	100	93	94	87
Примечания.

1. В варианте с печным отоплением не учтена стоимость водопровода и канализации. При их наличии восстановительная стоимость 1 куб. м здания увеличивается на 0,80 руб.

2. По клубам, построенным до 1960 г., к восстановительной стоимости применять коэффициент 0,75.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 101)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	7	8	7	8
2	Стены и перегородки	17	18	17	18
3	Кровля	7	8	7	8
4	Перекрытия	14	14	14	14
5	Полы	6	7	6	7
6	Проемы	6	7	6	7
7	Лестницы	3	3	3	3
8	Отделочные работы	6	6	6	6
9	Санитарно-технические устройства	12	6	12	6
10	Электротехнические устройства	10	11	10	11
11	Механические устройства	3	3	3	3
12	Звукотехнические и .слаботочные устройства	2	2	2	2
13	Кинопроекционные устройства	4	4	4	4
14	Прочие работы	3	3	3	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ С ЗАЛАМИ НА 400 - 600 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутобетонные или бутовые. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные, частично деревянные. Здания внутри и снаружи оштукатурены, оборудованы встроенными котельными, центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом и канализацией, рабочим и аварийным электроосвещением, звонковой сигнализацией, телефонной связью и радиофицированы; сцены механизированы. Группа капитальности II.

Таблица 102

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Количество мест
пояса	400	600
	а	б
1	34,8	35,6
2	36,9	37,7
3	38,6	39,5
4	40,7	41,7
5	42,5	43
6	68	69
7	83	85
8	88	90
9	95	97
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 102)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	9	6
2	Стены и перегородки	17	18
3	Кровля	9	4
4	Перекрытия	14	15
5	Полы	6	6
6	Проемы	5	4
7	Лестницы	3	2
8	Отделочные работы	5	5
9	Санитарно-технические устройства	12	8
10	Электротехнические устройства	6	18
11	Механические устройства	3	8
12	Кондиционирование воздуха	-	2
13	Звукотехнические и слаботочные устройства	2	1
14	Кинопроекционные устройства	4	1
15	Прочие работы	5	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ ДВУХЭТАЖНЫЕ С ПОДВАЛАМИ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Отделка внутренняя повышенного качества.

Графа «а» - полы паркетные, отделка наружная - облицовка стен кирпичом; группа капитальности I.

Графа «б» - полы паркетные, отделка наружная - штукатурка стен; группа капитальности I.

Графа «в» - перекрытия частично деревянные, полы. дощатые, отделка наружная - штукатурка стен; группа капитальности II.

Таблица 103

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Количество мест
пояса	200	350	550
	а	б	в
1	52	50,9	35,6
2	54,6	53,4	37,4
3	57,2	56	39,2
4	61	59,6	41,7
5	62	61	42,7
6	99	97	68
7	124	121	85
8	130	127	89
9	140	137	96
Примечание. При отсутствии в оцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств стоимость 1 м3 здания соответственно уменьшается в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а	б	в
Центральное отопление	2,4	2,5	2,9
Вентиляция	1,6	2,8	1,9
Водопровод	1,3	1,1	1,9
Канализация	1	0,6	1,4
Оборудование котельной	2,8	2,8	-
Электроосвещение	4,9	4	3,8
Электросиловое оборудование	0,8	0,9	1,6
Электрооборудование и сигнализация сцены	2,7	7,3	4,1
Слаботочные устройства: радио, телефон, часы	1,3	1,3	1.4
Механическое оборудование сцены	1,2	6,7	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 103)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	9	10	10
2	Стены и перегородки	20	21	35
3	Перекрытия (покрытия)	13	9	9
4	Кровля	4	3	3
5	Полы	7	6	5
6	Проемы	9	6	4
7	Отделочные работы	13	10	12
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20	30	19
9	Прочие работы	5	5	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

НОРМАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ЯДРО

Характеристика

Футбольное поле (графа «а»). Покрытие из спецсмеси, состоящей из 68% кирпичной мелочи, 23% глины и 8% супеси. Размер поля 104х69 м.

Беговая дорожка и дорожки разбега (графа «б»). Покрытие из подстилающего слоя песка 2 см, промежуточных слоев из шлака и торфа и верхнего слоя спецсмеси. Дорожка ограничена бровками; длина дорожки 400 м.

Сектора толкания ядра и метания диска (графа «в») с таким же покрытием, как и беговая дорожка; площадь секторов 2774 м2. На секторах размещены ямы для прыжков в длину и высоту, места для толкания ядра, копья, гранаты, молота и диска; на одном из секторов имеется яма с железобетонными стенками для бега с препятствиями.

Предохранительная зона (графа «г») с таким же покрытием, как футбольное поле.

Дренаж (графа «д») состоит из канав, засыпанных кирпичным щебнем, с устройством колодцев.

Водопровод (графа «е») - из труб диаметром 100 мм с устройством колодцев.

Таблица 104

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице в руб.

	Футбольное поле	Беговая дорожка и дорожка разбега	Сектора тол- кания ядра и метания диска	Предохрани- тельная зона	Дренаж	Водопровод
Территориальные пояса	на 100 кв. м площади	на 100 кв. м нормального спорта ядра	на 1 п. м трубопровода
	а	б	в	г	д	е
1	170	280	260	160	20	9,6
2	180	300	280	170	20	10.2
3	190	310	290	180	20	10,7
4	200	330	300	190	20	11,2
5	210	340	320	200	20	11,7
6	330	550	510	310	40	18,7
7	410	670	620	380	50	22,9
8	430	710	660	400	50	24,3
9	460	770	710	440	50	26,2


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Характеристика

Футбольное поле (графа «а») с земляным покрытием. Размеры поля 104х69 м.

Футбольное поле (графа «б») с газонным покрытием на дренирующих грунтах. Покрытие состоит из нижнего слоя торфа и верхнего спецсмеси. Размеры поля 110х75 м.

Футбольное поле (графа «в») с газонным покрытием на не дренирующих грунтах. Покрытие состоит из нижнего слоя щебня или шлака и верхнего слоя спецсмеси. Размеры поля 110х75 м.

Таблица 105

Восстановительная стоимость на 100 куб. м площади в руб.

Территориальные пояса	Поле с земляным покровом	Поле с газонным покрытием на дренирующих грунтах	Поле с газонным покрытием на не дренирующих грунтах
	а	б	в
1	140	170	360
2	150	180	380
3	160	190	400
4	165	200	420
5	170	210	440
6	270	330	700
7	330	410	860
8	350	430	910
9	380	460	980


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика

Площадки с асфальтовым покрытием размером 31х18 м. Покрытие площадки (графа «а»): нижний слой из щебня, верхний слой из песчаного асфальта; щиты из оргстекла на металлических фермах.

Площадки с земляным покрытием. Покрытие площадки (графа «б»): нижнее основание из просеянного грунта и земляное покрытие, уплотненное катками; щиты на деревянных столбах, окрашенные масляной краской.

Таблица 106

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Территориальные пояса	Площадка с асфальтовым покрытием щиты на металлических фермах	Площадки с земляным покрытием и со щитами на деревянных столбах
	а	б
1	2830	580
2	3000	610
3	3140	640
4	3310	680
5	3450	710
6	5520	1130
7	6760	1390
8	7160	1470
9	7730	1580


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗМЕРОМ 25х14 м

Характеристика

Покрытие площадки (графа «а»): нижний слой из щебня, верхний слой из песчаного асфальта. Судейская вышка и стойки металлические, окрашенные масляной краской.

Покрытие площадки (графа «б»): нижний слой иэ 50% песка и 50% щебня, промежуточный слой из просеянного грунта, предохранительный слой из песка. Судейская вышка и стойки такие же, как в графе «а».

Таблица 107

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

Территориальные пояса	Площадка с асфальтовым покрытием	Площадка с земляным покрытием
	а	б
1	3160	2900
2	3350	3070
3	3510	3220
4	3700	3390
5	3860	3540
6	6160	5660
7	7550	6930
8	7990	7340
9	8630	7920


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ГОРОДОШНЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗМЕРОМ 30х15 м

Характеристика

Городошная площадка (графа «а») с асфальтовым покрытием и конами из стального листа.

То же (графа «б»), с грунтовым покрытием и конами из стального листа.

То же (графа «в»), с бетонным покрытием и конами из дерева.

Таблица 108

Восстановительная стоимость одной площадки в руб.

	Тип городков
Территориальные пояса	с асфальтовым покрытием и конами из стального листа	с грунтовым покрытием и коном из стального листа	с бетонным покрытием и коном из дерева
	а	б	в
1	2280	980	1520
2	2420	1040	1610
3	2530	1090	1690
4	2670	1150	1780
5	2780	1200	1850
6	4450	1910	2960
7	5450	2340	3630
8	5770	2490	3840
9	6220	2680	4150


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КОМПЛЕКСНЫЕ ВОДНЫЕ СТАНЦИИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ И ГРЕБНЫЕ БАЗЫ ДО 60 СУДОВ

Характеристика

1. Эллинги на 15 судов (графа «а»). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки армокирпичные и гипсолитовые. Перекрытия деревянные. Полы дощатые и цементные.

Предусмотрено: печное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение. Отделка здания простая. Объем зданий эллингов до 1000 куб. м.

2. Эллинги на 16 - 30 судов (графа «б»). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия и стропила деревянные. Полы асфальтовые и цементные.

Предусмотрено: печное отопление и электроосвещение. Отделка простая. Объем здания эллингов 1000 - 2000 куб. м.

3. Эллинги на 31 - 60 судов (графа «в»). Фундаменты бутовые,. бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия и стропила деревянные; Полы дощатые, асфальтовые и цементные.

Предусмотрено: центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация и электроосвещение.

Фасады окрашены масляной краской.

Внутренняя отделка - простая окраска.

Объем здания эллингов 2000 - 3000 куб. м.

4. Душевой павильон объемом до 300 м3 (графа «г») - здание с каркасно-обшивными стенами на деревянных стульях, дощатыми и цементными полами. Перекрытием кровли является гелиоустановка трубчатого типа. Отделка - масляная окраска.

Предусмотрены: водопровод и канализация.

5. Кассовый павильон объемом до 50 м3 (графа «д») - помещение с каркасно-обшивными стенами на деревянных стульях. Стропила деревянные. Полы дощатые. Отделка - масляная окраска.

6. Спортивный павильон объемом до 1000 м3 (графа «е».). Фундаменты бутовые, бутобетонные.

Стены, перегородки, перекрытия, стропила и полы деревянные. Предусмотрено: печное отопление и электроосвещение. Отделка - улучшенная окраска.

7. Бассейн размером 50х20 м для плавания (графы «ж», «з») с деревянным ограждением на понтонах (графа «ж») или на сваях (графа «з») с настилом для проходов и сообщения с берегом.

8. Бассейн размером 20х20 м для прыжков (графа «и») с плавающим деревянным ограждением и настилом для проходов.

Таблица 109

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице

	Эллинги на	Павильоны	Бассейны
Территориаль- ные пояса	15 судов	16-30 судов	31-60 судов	душевые	кассовые	спортив- ные при бассейнах	плавательные размером 50х20 м	для прыжков
	объем зданий в куб. м до	на пон-	на	размером
	1000	2000	3000	300	50	1000	тонах	сваях	20х20 м
	на 1 куб. м здания	на 1 рож.	на 1 куб. м здания	на 100 кв. м водного
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	20	16	14	1240	20	20	380	970	100
2	21	17	15	1310	21	21	400	1030	110
3	22	18	16	1380	22	22	420	1080	110
4	23	19	16	1450	23	23	450	1140	120
5	24	20	17	1510	24	24	460	1180	120
6	39	31	27	2420	39	39	740	1890	200
7	48	38	33	2960	48	48	910	2320	240
8	51	40	35	3140	51	51	960	2450	250
9	55	44	38	3390	55	55	1040	2650	270
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 109)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	18	12	10	4	17	13
2	Стены и перегородки	27	21	18	9	22	17
3	Перекрытия, покрытия	7	9	7	-	12	14
4	Кровля	9	12	10	-	15	9
5	Полы	4	9	10	3	13	11
6	Проемы	15	18	15	-	8	18
7	Отделочные работы	8	9	7	2	8	8
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	5	9	45	-	5'
9	Оборудование котельной и мастерской	-	-	8	-	-	-
10	Гелиоустановка	-	-	-	30	-	-
11	Прочие работы	5	5	6	7	7	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

КЛУБЫ НА 300 - 500 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутовые или бутобетонные. Стены из сырцового кирпича. Перекрытия деревянные, частично железобетонные. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные, цементные и асфальтовые. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 110

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в -руб.

Территориальные пояса	а	Территориальные пояса	а
1	21,1	6	40,1
2	22,1	7	50,2
3	23,2	8	52,8
4	24,7	9	57
5	25,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 110)

№ п/п	Наименование	а
1	Фундаменты	6
2	Стены	28
3	Перекрытия	6
4	Кровля	11
5	Проемы	7
6	Полы	8
7	Отделочные работы	19
8	Прочие работы	2
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13
	в том числе:
	а) водопровод	(1,8)
	б) канализация	(1,5)
	в) центральное отопление	(4)
	г)электроосвещение	(3,5)
	д) вентиляция	(2,2)
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ШКОЛЫ, КЛУБЫ, КИНОТЕАТРЫ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

ДОМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Характеристика

Фундаменты грунтобетонные. Стены из сырцового кирпича. Перегородки из гипсокамышитовых плит. Перекрытия деревянные. Кровля асбоцементная. Полы деревянные и из метлахских плит. Здания оборудованы центральным отоплением и котельной, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 111

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	1200	1500
	а	б
1	25,6	22,5
2	26,9	23,6
3	28,2	24,7
4	30	26,3
5	30,7	27
6	48,6	42,7
7	61	53,6
8	64	56,2
9	69	61
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 111)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	4	2
2	Стены и перегородки	27	24
3	Перекрытия	9	10
4	Кровля	11	9
5	Полы	10	11
6	Проемы	11	11
7	Отделочные работы	9	14
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	18
	в том числе
	а) электроосвещение	(2)	(2)
	б) водопровод	(1)	(1)
	в) канализация	(2)	(1)
	г) отопление	(6)	(14)
	д) вентиляция	(2)	-
	е) санитарно-техническое оборудование	(4)	-
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

МАГАЗИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ, ПРОМТОВАРНЫЕ И СМЕШАННОЙ ТОРГОВЛИ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные, деревянные и гипсолитовые. Чердачное перекрытие железобетонное. Полы мозаичные, плиточные, дощатые и цементные. Кровля рулонная. Отделка - повышенного качества. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией, вентиляцией, электроосвещением и холодильными устройствами. Группа капитальности I.

Таблица 112

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1000	2500	5000
	а	б	в	г
1	46,5	36,4	31,2	23,7
2	49,3	38,6	33,1	25,1
3	52,1	40,8	34,9	26,5
4	54,9	43	36,8	28
5	58,1	45	39	29,6
6	97	76	65	49,3
7	118	93	80	60
8	121	95	81	62
9	130	102	87	66
Примечание. При замене центрального отопления печным восстановительную стоимость 1 м3 здания увеличивать:

а) при объеме здания до 1000 м3: для 1-5-го поясов на 0,4 руб., для 6-9-го поясов на 0,5 руб.;

б) при объеме здания до 5000 м3: для 1-5-го поясов на 0,2 руб., для 6-9-го поясов на 0,3 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 112}

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	6	6	6
2	Стены и перегородки	22	17	15	10
3	Перекрытия	14	14	13	10
4	Крыши	5	12	12	18
5	Полы	3	7	7	8
6	Проемы	9	16	14	19
7	Отделочные работы	4	3	2	3
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	28	15	23	20
9	Прочие работы	9	10	8	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

МАГАЗИНЫ ПРОМТОВАРНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Промтоварные магазины (графа «а»)

Здания без подвала. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перегородки деревянные. Чердачное перекрытие железобетонное. Полы плиточные, цементные и дощатые. Кровля асбестоцементная или железная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением с присоединением к городским сетям. Группа капитальности I.

Промтоварные магазины (графа «б»)

Характеристика та же, что и для графы «а», за исключением следующих конструкций: перекрытие чердачное деревянное; полы мозаичные, цементные и дощатые. Группа капитальности III.

Таблица 113

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	500	1500
	а	б
1	46,5	39,1
2	48,4	40,7
3	52,5	44,2
4	56,3	47,3
5	67	56,7
6	84	70
7	93	78
8	106	89
9	126	106
Примечание. При замене центрального отопления печным стоимость 1 куб. м здания увеличивать: для графы «а» на 1%; для графы «б» на 0,6%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 113)

№ п.п.	Наименование	а	б
1	Фундаменты	6	4
2	Стены и перегородки	25	28
3	Перекрытия	9	9
4	Кровля	11	8
5	Полы	10	10
6	Проемы	17	19
7	Отделочные работы	7	10
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	10
9	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ПРОМТОВАРАМИ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика

Стены деревянные каркасно-обшивные с отеплением шлаком. Чердачное перекрытие деревянное. Стропила наклонные из бревен. Кровля рулонная. Полы дощатые. Отделка - простая окраска. Павильоны оборудованы печным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 114

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий до 500 куб. м	Территориальные	Объем зданий до 500 куб. м
пояса	а	пояса	а
1	9,7	6	20,2
2	10,3	7	24,8
3	10,9	8	25,2
4	11,4	9	27,2
5	12,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 114)

№ п/п	Наименование	а
1	Стены и перегородки	24
2	Перекрытия	8
3	Кровля	12
4	Полы	8
5	Проемы	17
6	Отделочные работы	13
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
8	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЛАВКИ И ПАЛАТКИ КЕРОСИНОВЫЕ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Чердачное перекрытие железобетонное. Кровля асбестоцементная или рулонная. Полы цементные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы печным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 115

Восстановительная стоимость .1 куб. м здания в руб.

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	100	200	300
пояса	а	б	в
1	46,5	30,6	20,2
2	48,4	31,8	20,6
3	52,5	34,6	22,8
4	56,3	37	24,4
5	67,4	44,4	29,3
6	83,7	55,1	36,4
7	93	61	40,4
8	106,5	70	46,2
9	125,6	83	54,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 115)

№ п/п	Наименование	а	6	в
1	Фундаменты	12	19	9
2	Стены и перегородки	34	10	37
3	Перекрытия и покрытия	8	15	9
4	Кровля	3	-	6
5	Полы	3	3	7
6	Проемы	15	9	9
7	Отделочные работы	14	3	8
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	16	6
9	Выгреб с приямком для резервуара	-	16	-
10	Прочие работы	7	9	9
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПАЛАТКИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ХЛЕБОМ

Характеристика

Палатки деревянные сборно-разборной конструкции. Стены каркасные с обшивкой с двух .сторон. Полы дощатые. Кровля железная. Отделка - простая окраска. Палатки оборудованы водопроводом и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 116

Восстановительная стоимость 1 куб. м палатки в руб.

Территориальные	Объем палаток	Территориальные	Объем палаток
пояса	до 100 куб. м	пояса	до 100 куб. м
	а		а
1	45,9	6	83
2	47,7	7	92
3	51,9	8	105
4	55,5	9	124
5	67
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 116)

№ п/п	Наименование	а
1	Стены и перегородки	28
2	Перекрытия	4
3	Кровля	11
4	Полы	11
5	Проемы	15
6	Отделочные работы	9
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
8	Прочие работы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПАЛАТКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Характеристика

Палатки деревянные сборно-разборной конструкции заводского изготовления. Полы деревянные. Кровля железная. Отделка - простая окраска. Палатки оборудованы водопроводом и электроосвещением. Группа капитальности V.

Объем палатки, куб. м

для торговли овощами и фруктами	до 70

то же	до 45

продовольственной	до 45

промтоварной	до 30

для торговли пивом	до 20

Таблица 117

Восстановительная стоимость 1 куб. м палатки в руб.

Территориальные	Объем палаток куб. м до
пояса	20	30	45	45	70
	а	б	в	г	д
1	37,9	36,4	28,5	38,7	34
2 3 4 5 6	40,2 42,4 44,7 47,4 79	38,6 40,8 43 45,5 75	30,2 31,9 33,6 35,6 59,3	41 43,3 45,7 48,4 80	36 38,1 40,1 42,5 71
7	97	93	73	99	87
8	98	95	74	101	88
9	106	102	80	108	95
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 117)

№ п/п	Наименование	а	б	в	р	д
1	Деревянные сборно-разборные конструкции .	80	90	90	83	87
2	Водопровод	6	-	-	6	4
3	Электроосвещение	14	10	10	11	9
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

МАГАЗИНЫ (ЛАБАЗЫ) ДЛЯ ТОРГОВЛИ ФУРАЖОМ

Характеристика

Магазины (графа «а»)

Здания одноэтажные с завальной ямой. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены шлакобетонные. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная или железная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Магазины оборудованы приемными и раздаточными бункерами, печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности III.

Магазины (графа «б»)

Характеристика та же, что и для графы «а», за исключением следующих конструкций: стены деревянные и каркасно-обшивные с засыпкой. Группа капитальности IV.

Таблица 118

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий до 1000 куб. м
пояса	а	б
1	22	18,9
2	23,3	20
3	24,6	20,8
4	26	22,3
5	28,6	24,6
6	45,8	39,3
7	56,1	48,2
8	59,4	51
9	65	54,8
Примечания.

1.В стоимость 1 куб. м здания включена стоимость завальной ямы, приемных и раздаточных бункеров

2. При замене печного отопления центральным стоимость 1 куб. м здания уменьшать: для 1-5-го поясов на 2,8 руб., для 6-9-го поясов на 4,2 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 118)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	20	24
2	Стены и перегородки	21	12
3	Перекрытия	5	5
4	Кровля	7	8
5	Проемы	3	2
6	Полы	12	10
7	Отделочные работы	5	5
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	11
9	Прочие работы	19	23
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СЕЛЬМАГИ

Характеристика

Сельмаги (графа «а»)

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты бутовые и бутобетонные. Стены, перегородки и перекрытия деревянные. Полы дощатые. Кровля асбестоцементная или железная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией, вентиляцией и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Сельмаги (графа «б»)

Здания одноэтажные с подвалом и встроенной котельной. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены и перегородки кирпичные. Стены подвала бутовые и бутобетонные. Перекрытие над подвальной частью здания железобетонное, чердачное перекрытие деревянное. Кровля асбестоцементная или железная. Полы плиточные и цементные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания имеют центральное отопление, водопровод, канализацию, вентиляцию, электроосвещение и оборудование котельной; Группа капитальности III.

Таблица 119

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	2000
	а	б
1	28,2	24,5
2	29,3	25,5
3	31,9	27,7
4	34,1	29,6
5	40,9	35,5
6	50,8	44,1
7	56,4	49
8	65	56,1
9	76	66
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 119)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	19	10
2	Стены и перегородки	24	26
3	Перекрытия	16	10
4	Кровля	4	6
5	Полы	6	19
6	Приемы	9	9
7	Отделочные работы	8	9
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	8
9	Прочие работы	4	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

МАГАЗИНЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ МЕБЕЛЬЮ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвалов с встроенной котельной. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы террацовые, дощатые и полихлорвиниловые. Отделка - улучшенная штукатурка с высококачественной окраской. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией, вентиляцией, электротехническими и слаботочными устройствами и котельной. Группа капитальности I.

Таблица 120

Восстановительная . стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий до 3300 куб. м
пояса	а
1	18,2
2	18,9
3	20,6
4	22
5	26,4
6	32,4
7	36,4
8	41,7
9	49,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 120)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	7
2	Стены и перегородки	13
3	Перекрытия	29
4	Кровля	7
5	Полы	13
6	Проемы	2
7	Отделочные работы	7
8	Металлоконструкции	6
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15
10	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

МАГАЗИНЫ ДЛЯ СМЕШАННОЙ ТОРГОВЛИ

Характеристика

Фундаменты бетонные. Стены из сырцового кирпича. Перегородки гипсолитовые. Перекрытие деревянное. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные и цементные. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 121

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	600	1200
	а	б
1	18,9	17,7
2	19,7	18,4
3	21,3	20
4	22,9	21,4
5	27,4	25,7
6	34	31,9
7	37,8	35.4
8	45,2	42,3
9	51	47,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 121)

№ п/п	Наименование	а, б
1	Фундаменты	5
2	Стены	18
3	Перекрытия	13
4	Кровля	9
5	Полы	11
6	Проемы	13
7	Отделочные работы	9
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
9	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ

Характеристика

Фундаменты ленточные. Стены из сырцового кирпича. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные, цементные и из метлахской плитки Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 122

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	800	1000	1400
	а	б	в
1	18,2	17,2	15,9
2	18,9	17,9	16,5
3	20,6	19,4	18
4	22	20,8	19,2
5	26,4	24,9	23
6	32,8	31	28,6
7	36,4	34,4	31,8
8	43,5	41,1	38
9	49,1	46,4	42,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 122)

№. п/п	Наименование	а - в
1	Фундаменты	8
2	Стены	25
3	Перекрытия	9
4	Кровля	8
5	Полы	7
6	Проемы	13
7	Печи	4
8	Отделочные работы	16
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
10	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЧАЙХАНЫ

Характеристика

Фундаменты- лесобетонные или из булыжного камня. Стены из сырцового кирпича. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные. Имеются веранды или айваны. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 123

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	700	1100	1500
	а	б	в
1	19,1	16,2	13,7
2	19,9	16,8	14,2
3	21,6	18,6	15,5
4	23,1	19,6	16,6
5	27,7	23,5	19,9
6	34,4	29,2	24,7
7	38,2	32,4	27,4
8	45,6	38,7	32,7
9	51,6	43,8	37
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 123)

№ п/п	Наименование	а - в
1	Фундаменты	3
2	Стены	29
3	Перекрытия	9
4	Кровля	10
5	Полы	10
6	Проемы	10
7	Печное отопление	4
8	Отделочные работы	17
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
10	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Столовые (графа «а»)

Здания без подвалов со встроенной котельной. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные, Стены кирпичные. Перегородки деревянные или кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная или железная. Полы паркетные, мозаичные и асфальтовые. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания имеют центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электроосвещение, подводку к производственному оборудованию и оборудование котельной. Группа капитальности I.

Столовые (графы «б» -  «г»)

Характеристика та же, что и для графы «а», за исключением следующих конструкций; здания с подвалом, перегородки гипсобетонные и кирпичные; полы паркетные, мозаичные, цементные и дощатые. Группа капитальности I.

Таблица 124

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1000	1500	2000	3000
	а	б	в	г
1	36,7	34,7	30	28,9
2	38,2	36,1	31,2	30,1
3	41,5	39,2	33,9	32,7
4	44,4	42	36,3	35
5	53,2	50,3	43,5	41,9
6	66	62	54	52
7	73	69	60,	57,8
8	84	79	69	66
9	99	94	81	78
Примечание. При отсутствии местной котельной стоимость 1 м3 здания уменьшать на следующие показатели: для 1-5-го территориальных поясов на 0,2 руб.; для 6-9-го территориальных поясов на 0,3 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 124)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г
1 2 3 4 5	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля Полы	5 26 16 4 10	7 29 15 5 7	9 23 15 4 6	9 23 15 5 7
6 7	Проемы Отделочные работы	4 8	7 7	6 7	6 7
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19	19	21	23
9	Прочие работы	8	4	9	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ НА 50 МЕСТ

Характеристика

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные. Полы из метлахских плиток. Отделка внутренняя повышенного качества, наружная - расшивка швов и частичная штукатурка стен. Группа капитальности III

Таблица 125

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	а	Территориальные пояса	а
1	20,5	6	36,9
2	21,3	7	41
3	23	8	46,1
4	24,8	9	55,4
5	29,7
Примечание. При отсутствии в оцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в следующих размерах (в %):

Вид внутреннего благоустройства	а
Центральное отопление	3,1
Вентиляция	3
Водопровод холодной воды	2
Водопровод горячей воды	1,6
Канализация	2,4
Электроосвещение	2,8
Электросиловое оборудование	2,9
Радио, телефон, часы	0,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 125)

№ п/п	Наименование	а
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	28
3	Перекрытия	7
4	Кровля	8
5	Полы	9
6	Проемы	7
7	Отделочные работы	12
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

Фундаменты бетонные. Цоколь из кирпича. Стены из дощатых чистых щитов. Перекрытие из дощатых щитов на деревянных прогонах. Кровля рулонная. Полы керамические, цементные и асфальтовые. Отделка улучшенная - масляная окраска. Отопление водогрейная колонка, водопровод, канализация, электроосвещение. Группа капитальности V.

Таблица 126

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	а
1	28
2	29,1
3	31,6
4	33,9
5	40,6
6	50,4
7	56
8	64
9	76
Удельные, веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 126)

№ п.п.	Наименование	а
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	26
3	Перекрытия...	7
4	Кровля....	9
5	Полы.....	16
6	Проемы...	13
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
9	Прочие работы.	8
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Здания с подвалом и встроенной котельной. Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перегородки из гипсолитовых плит и кирпичные. Перекрытие деревянное, над подвалом - железобетонное. Кровля асбестоцементная или железная. Полы паркетные, плиточные, цементные и дощатые. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания имеют центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электроосвещение, подводку к производственному оборудованию и оборудование котельной. Группа капитальности III

Таблица 127

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Объем зданий до 7000 куб. м
	а
1	26
2	27
3	29,4
4	31,5
5	37,7
6	46,8
7	52
8	64
9	70
Примечание. При отсутствии местной котельной стоимость 1 куб. м здания уменьшать на 7%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 127)

№ п.п.	Наименование	а
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	21
3	Перекрытия	19
4	Кровля	2
5	Полы	8
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	8
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	26
9	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЛЕТНИЕ КАФЕ

Характеристика

Здания одноэтажные с открытыми верандами. Стены каркасные без отепления, с чистой обшивкой с двух сторон, досками. Перекрытия - балки из досок с чистой подшивкой. Кровля асбестоцементная. Полы дощатые и цементные. Отделка - простая окраска. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 128

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола в руб.

Территориальные	Площадь пола в кв. до
пояса	100	300
	а	б
1	91	69
2	96	74
3	102	78
4	107	82
5	114	87
6	189	144
7	231	177
8	236	180
9	254	194
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 128)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	1	1
2	Стены и перегородки	26	22
3	Перекрытия	5	6
4	Кровля	10	14
5	Полы	9	14
6	Проемы	10	13
7	Отделочные работы.	4.	2
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	24
9	Прочие работы	10	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЧАЙНЫЕ ДО 50 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Характеристика

Чайные (графа «а»)

Здания одноэтажные с подвалом и встроенной котельной. Фундаменты и стены подвала бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены надземной части рубленые. Полы цементные, плиточные и из линолеума. Перегородки кирпичные и деревянные. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания имеют центральное отопление, водопровод, канализацию, вентиляцию, электрооборудование и оборудование котельной. Группа капитальности IV.

Чайные (графа «б»)

Характеристика та же, что и для графы «а», за исключением следующих конструкций: стены и перегородки кирпичные, перекрытие над подвалом железобетонное, чердачное - деревянное. Группа капитальности III

Таблица 129

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	800	1000
	а	б
1	33,5	32,8
2	34,8	34,1
3	37,9	37,1
4	40,5	39,7
5	48,6	47,6
6	60	59
7	67	66
8	77	75
9	90	86
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 129)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	5	14
2	Стены и перегородки	29	21
3	Перекрытия	12	9
4	Кровля	4	5
5	Полы	7	6
6	Проемы	10	9
7	Отделочные работы	8	7
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	22
9	Прочие работы	-	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЗАКУСОЧНЫЕ НА 20 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки и перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы из досок. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы электроосвещением и дворовой канализацией. Группа капитальности III.

Таблица 130

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий до
пояса	до 600 куб. м
	а
1	25,6
2	26,6
3	28,9
4	31
5	37,1
6	46,4
7	51,2
8	58,6
9	69
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 130)

№ п.п.	Наименование	а
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	38
3	Перекрытия	9
4	Кровля	9
5	Полы	8
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	11
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
9	Прочие работы	4
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЗАКУСОЧНЫЕ ЛЕТНЕГО ТИПА

Характеристика

Здания одноэтажные из сборно-разборных конструкций с от крытой верандой. Стены из дощатых щитов в каркасе из металлических труб. Перегородки из сборных дощатых щитов. Полы цементные и асфальтобетонные. Покрытие кровли из брезента по фермам из металлических труб. Здания оборудованы водопроводом, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 131

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола в руб.

Территориальные	Площадь пола
пояса	до 800 куб. м
	а
1	28,7
2	29,8
3	32,4
4	34,7
5	41,6
6	51,7
7	57,4
8	66
9	78
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 131)

№ п/п	Наименование	а
1	Стены и перегородки	24
2	Покрытия	8
3 4	Кровля Полы	16 15
5	Проемы	9
6	Отделочные работы	8
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
8	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

БУФЕТЫ НА 20 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены рубленые. Перегородки и перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы дощатые. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы печным отоплением и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 132

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	300	600
	а	б
1	25,3	20,6
2	26,3	21,4
3	28,6	23,3
4	30,6	24,9
5	36,7	29,9
6	45,5	37,1
7	51	41,2
8	58	47,2
9	68	56
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 132)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	11	9
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	33 8	28 11
4	Кровля	5	6
5	Полы	5	14
6 7	Проемы Отделочные работы	12 11	10 11
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	4
9	Прочие работы	10	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

КРЫТЫЕ СТОЛЫ НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ

Характеристика

Крытые столы каркасного типа с прилавками (столами) на 9-12 продавцов. Стены из бревенчатых стоек, обшитых чистыми досками. Крыша из дощатых стропил и сплошной обрешетки. Кровля рулонная. Полы и прилавки (столы) дощатые. Группа капитальности V.

Таблица 133

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки в руб.

Территориальные пояса	а
1	32,3
2	34,2
3	36,2
4	37,8
5	39,4
6	67
7	79
8	84
9	90
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 133)

№ п/п	Наименование	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	36
3	Покрытия	16
4	Полы	17
5	Проемы	2
6	Отделочные работы	10
7	Прочие работы	13
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами. Стены бревенчатые на деревянных стульях. Перегородки дощатые. Перекрытия деревянные. Полы дощатые и цементные. Кровля деревянная или асбестоцементная. Отделка - штукатурка. и простая окраска. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом и электроосвещением. Группа капитальности IV.

Таблица 134

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Объем зданий до 1500 куб. м
	а
1	18,4
2	19,1
3	20,8
4	22,3.
5	26,7
6	33,1
7	36,8
8	42,1
9	49,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 134)

№ п/п	Наименование	а
1	Фундаменты	2
2	Стены и перегородки	24
3	Перекрытия	6
4	Кровля	11
5	Полы	12
6	Проемы	7
7	Изоляционные работы	19
8	Отделочные работы	8
9	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
10	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика

Склады (графа «а»)

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки и чердачные перекрытия деревянные. Полы. дощатые и цементные. Кровля тесовая или асбестоцементная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы печным отоплением, водопроводом и электроосвещением. Группа капитальности III.

Склады (графы «б» и «в»)

Здания с одной платформой, встроенной котельной, с охлаждаемыми и неохлаждаемыми камерами. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы асфальтовые, цементные и дощатые. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания имеют центральное отопление, водопровод, канализацию, вентиляцию, электроосвещение, холодильное и котельное оборудование. Группа капитальности II.

Таблица 135

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	1500	5000	7000
	а	б	в
1	16,7	15,6	14,7
2	17,7	16,5	15,6
3	18,7	17,5	16,5
4	19,7	18,4	17,3
5	20,9	19,5	18,4
6	34,7	32,4	30,6
7	40	37,4	37,5
8	43,4	40,6	38,2
9	46,8	43,7	41,2
Примечание. При отсутствии местной котельной по графам «б» и «в» стоимость 1 куб. м здания уменьшать на 2%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 135)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	11	7	7
2	Стены и перегородки	23	32	30
3	Покрытия	23	22	25
4	Кровля	11	5	5
5	Полы	10	10	11
6	Проемы	6	6	6
7	Отделочные работы	7	5	4
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	12	11
9	Прочие работы	3	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СКЛАДЫ СОЛИ

Характеристика

Здания одноэтажные без подвалов. Фундаменты бутовые и бутобетонные. Стены шлакобетонные. Стропила дощатые. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Здания оборудованы электроосвещением. Склады граф «а» и «б» - прирельсовые. Группа капитальности III.

Таблица 136

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	200	300	600	2000
	а	б	в	г
1	17,9	17 4	19	14
2	18,6	18,1	19,8	14,6
3	20,2	19,7	21,5	15,8
4	21,6	21 /	23	16,9
5	25,9	25,2	27,6	20,3
6	32,2	31,3	34,2	25,2
7	35,8	34,8	38	28
8	41	39,8	43,5	32,1
9	48,3	47	51,3	37,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 136)

№ п/п	Наименование	а - в	г
1	Фундаменты	12	17
2	Стены и перегородки	40	30
3	Кровля	10	14
4	Полы	14	23
5	Проемы	9	6
6	Отделочные работы	7	1
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	7
8	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВЕРАНДЫ ОСТЕКЛЕННЫЕ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья. Стены - деревянные каркасы. Перекрытия деревянные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 137

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола веранды в руб.

	На бутовых столбах	На деревянных стульях
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	6	в	г
1	60	70	57,1	66
2	64	74	61	70
3	68	79	65	75
4	72	83	68	79
5	75	87	71	83
6	120	140	114	133
7	148	171	140	162
8	157	182	149	172
9	169	196	160	186
Примечание. В случае отсутствия электроосвещения восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующем размере (в %):

	а	б	в	г
Электроосвещение	2	1,8	2	1,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 137)

№ п/п	Н именование	а	б	в	г
1	Фундаменты	11	10	5	5
2	Стены и перегородки	9	8	10	9
3	Перекрытия	8	7	9	8
4	Кровля	25	23	26	24
5	Полы	22	20	22	20
6	Проемы	7	7	7	6
7	Отделочные работы	12	19	15	22
8 9	Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	2 4	2 4	2 4	2 4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВЕРАНДЫ НЕОСТЕКЛЕННЫЕ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья. Стены деревянные каркасные. Перекрытия деревянные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 138

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола веранды в руб.

	На бутовых столбах	На деревянных столбах
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	36,1	41,9	15	17,4
2	38,3	44,5	15,9	18,5
3	40,8	47,4	16,7	19,6
4	43	49,9	17,8	20,7
5	45,1	52,4	18,7	21,7
6	72	84	30	34,8
7	88	103	36,7	42,6
8	94	109	39	45,3
9	101	117	42	48,8
Примечание. В случае отсутствия электроосвещения стоимость надлежит уменьшать в следующем размере (в %):

	а	б	в	г
Электроосвещение	2	1,8	2	1.8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 138)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1	Фундаменты	11	10	5	5
2	Стены и перегородки	5	5	6	5
3	Перекрытия	11	10	9	8
4	Кровля	27	25	30	27
5	Полы	23	21	25	23
6	Проемы	7	6	7	6
7	Отделочные работы	10	17	12	20
8	Внутренние электротехнические устройства	2	2	2	2
9	Прочие работы	4	4	4	4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТЕРРАСЫ ОТКРЫТЫЕ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья. Деревянный барьер по периметру террас. Полы дощатые. Террасы оборудованы электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 139

Восстановительная стоимость 1 куб. м полезной площади в руб.

	На бутовых столбах	На деревянных стульях
Территориальные	вид внутренней отделки
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	17	18,6	13,6	14,9
2	18,2	19,9	14,5	15,9
3	18,4	21,2	15,5	16,9
4	20,6	22,5	16,5	18
5	21,3	24	17,5	19,2
6	35	38,3	28	30,6
7	43	47	34,4	37,6
8	45,6	49,8	36,4	39,8
9	49,1	53,7	39,3	42,9
Примечание. В случае отсутствия электроосвещения здания стоимость надлежит уменьшать в следующем размере (в %):

	а	б	в	г
Электроосвещение	5	4,5	7	6,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 139)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	18 23	17 22	14 24	13 23
3 4	Перекрытия Полы	14 19	13 18	15 19	14 19
5	Крыша	17	16	18	17
6	Отделочные работы	6	11	7	10
7	Внутреннее электроосвещение	2	2	2	3
8	Прочие работы	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРИСТРОЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХОЛОДНЫЕ

Характеристика

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья. Стены деревянные, обшитые с наружной стороны. Перегородки дощатые. Перекрытия деревянные холодные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые. Здания оборудованы электроосвещением. Группа капитальности V.

Таблица 140

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	На бутовых столбах	На деревянных стульях
Территориальные пояса	внутренняя отделка простая
	а	б
1	10,5	9,7
2	11,1	10,3
3	11,9	11
4	12,5	11,5
5	13,1	12,1
6	21	19,4
7	25,7	23,8
8	27,3	25,2
9	29,4	27,2
Примечание. В случае отсутствия электроосвещения стоимость надлежит уменьшить на 4%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к. табл. 140)

№ п/п	Наименование	а	б
1	Фундаменты	11	8
2	Стены и перегородки	26	30
3	Перекрытия	4	3
4	Кровля	13	13
5	Полы	7	7
6	Проемы	14	15
7	Отделочные работы	18	17
8	Внутренние электротехнические устройства	4	4
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТАМБУРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

Фундаменты - деревянные стулья. Стены деревянные. Перегородки дощатые. Перекрытия деревянные. Кровля железная по деревянным стропилам. Полы дощатые. Электроосвещение. Группа капитальности V.

Таблица 141

Восстановительная стоимость 1 тамбура в руб.

	Тамбур
Территориальные пояса	холодный	теплый	без потолка с совмещенной кровлей
	а	б	в
1	87	118	77
2	93	125	82
3	99	133	87
4	104	140	92
5	109	147	96
6	175	235	154
7	214	288	188
8	227	306	200
9	245	329	215
Примечание. В случае отсутствия электроосвещения восстановительную стоимость надлежит уменьшать на 3%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 141)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	6	4	5
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	29 10	33 12	45 -
4	Крыши	18	20	20
5	Полы	10	9	8
6	Проемы	10	8	11
7	Отделочные работы	8	7	5
8	Внутреннее электроосвещение	3	2	2
9	Прочие работы	6	5	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

Фундаменты - деревянные столбы. Стены - дощатая обшивка по бревенчатому каркасу. Кровля толевая по деревянным стропилам. Полы - естественный грунт. Группа капитальности V.

Таблица 142

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола в руб.

Территориальные	Навесы с обшивкой стен
пояса	с трех сторон	с двух сторон	с одной стороны
	а	б	в
1	11,4	10,2	8
2	12,1	10,8	8,5
3	12,9	11,5	9
4	13,6	12,1	9,5
5.	14,2	12,8	10
6	22,8	20,4	16
7 8 9	27,9 29,6 31,9	25 26,5 28,6	19,6 20,8 22,4
Примечание. В случае отсутствия электроосвещения стоимость надлежит уменьшать на 2%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к. табл. 142)

№ п/п	Наименование	а	б	в
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Кровля	4 32 49	4 25 56	4 20 60
4	Полы	7	8	10
5	Отделочные работы	3	2	1
6 7	Внутренние электротехнические устройства. Прочие работы	2 3	2 3	2 3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НАВЕСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика

Стены - каркасные на деревянных стульях с обшивкой досками с одной стороны. Перегородки деревянные. Полы глинобитные. Платформа деревянная. Кровля холодная рубероидная по Деревянным стропилам. Учтено электроосвещение. Группа капитальности V.

Таблица 143

Восстановительная стоимость 1 кв. м полезной площади в руб.

	С платформой	Без платформы
Территориальные	полезная площадь в кв. м до
пояса	600	1000	500	1000
	а	б	в	г
1	18,6	17.8	17.4	17
2	19,7	18,9	18,4	18
3	21	20,1	19,7	19,2
4	22,1	21,2	20,7	20,2
5	23,2	22,2	21,8	21,2
6	37 »2	35,6	34.8	34
7	45,6	43.6	42,6	41,6
8	48,4	46,3	45,2	44,2
9	52,1	49,8	48,7	47,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 143)

№. п/п	Наименование	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	3 7	3 10	4 8	3 11
3 4	Крыши Полы	53 17	54 17	57 23	56 23
5	Внутреннее электроосвещение	3	2	2	2
6	Прочие работы	17	14	6	5
	Итого	100	100	100	100
Примечание. Площадь навесов определять без учета площади платформ.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ

Характеристика

Стены (графы «а», «б») - кирпичные на бутовых фундаментах. Стены подвала из бутового камня. Фундаменты (графы «в» - «е») - деревянные стулья. Стены из пластин или обшивные по каркасу из круглого леса. Стены подвала из пластин. Кровля по деревянным стропилам. Перекрытия над подвалами деревянные с дощатыми люками и лестницами. Полы щебеночные, а по перекрытию дощатые. Перегородки деревянные. Учтено электроосвещение. Группа капитальности III (графы «а», «б») и V (графы «в» - «е»).

Таблица 144

Оценочная стоимость 1 кв. м площади сарая по графам «а» - «г» и 1 куб. м по графам «д», «е» в руб.

	Стены
	кирпичные	деревянные	каркасно-засыпные
	тип зданий
Территориальные пояса	с подвалом	без подвала	с подвалом	без подвала	с подвалом	без подвала
	а	б	в	г	д	е
1	59,1	30,4	53,2	25,1	8.9	5,3
2	62,8	31,9	56,4	26,6	9,4	5,6
3	66	33,7	60	28,4	10,1	6
4	69,6	35,3	63	29,9	10,6	6,3
5	74	38,3	66	31,4	11,6	6,6
6	119	61	106	50,2	17,8	10,6
7	146	75	130	61	21,8	13
8	155	80	138	65	23,1	13,8
9	167	86	149	70	24,9	14,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 144)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	20	16	19	18	15	14
2	Стены и перегородки	32	42	30	38	34	33
3	Перекрытия	8	-	7	-	8	-
4	Кровля	16	18	19	18	13	16
5	Полы	13	15	12	8	14	13
6	Проемы	2	2	3	3	3	5
7	Отделочные работы	2	2	2	4	3	5
8	Электроосвещение	3	»2	3	3	5	5
9	Прочие работы	4	3	5	8	5	9
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ ИЗ БУТОВОГО И ШТУЧНОГО КАМНЯ

Характеристика

Фундаменты из бутового камня и стены из штучного или бутового камня. Кровля по деревянным стропилам. Перегородки деревянные. Учтено электроосвещение. Группа капитальности III.

Таблица 145

Восстановительная стоимость 1 кв. м здания в руб.

	Из штучного камня	Из бутового камня
Территориаль- ные пояса	с полом и потолком	с полом и без потолка	с потолком без пола	без пола и потолка	с полом и потолком	с полом и без потолка	с потолком без пола	без пола и потолка
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	32,6	30,9	30	28,3	32,6	30,9	30	28,3
2	34,2	32,4	31,5	29,7	34,2	32,4	31,5	29,7
3	36,2	34,3	33,3	31,4	36,2	34,3	33,3	31,4
4	37,8	35,8	34,8	32,8	37,8	25,8	34,8	32,8
5	41,1	38,9	37.8	35,7	41,1	38,9	37,8	35,7
6	66	62	61	57,2	66	62	61	57,2
7	80	76	74	70	80	76	74	70
8	85	81	79	74	85	81	79	74
9	92	87	85	80	92	87	85	80
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 145)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	12	13	13	14	13	13	14	15
2	Стены и перегородки	39	45	47	56	44	54	49	58
3	Перекрытия	13	-	15	-	10	-	11	-
4	Кровля	18	20	18	20	17	17	19	19
5	Полы	12	13	2	2	10	10	-	-
6	Проемы	3	4	2	3	3	3	3	3
7	Отделочные работы	1	2	1	2	1	1	1	2
8	Внутреннее электроосвещение	2	3	2	3	2	2	3	3
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

САРАИ САМАННЫЕ И ТУРЛУЧНЫЕ

Характеристика

Фундаменты из кирпичного щебня. Стены турлучные или из саманного кирпича. Кровля по деревянным стропилам. Перегородки дощатые. Полы дощатые и грунтовые. Группа капитальности V.

Таблица 146

Восстановительная стоимость 1 кв. м пола здания в руб.

	Из штучного камня	Из бутового камня
Территориаль- ные пояса	с полом и потолком	с полом и без потолка	с потолком без пола	без пола и потолка	с полом и потолком	с полом и без потолка	с потолком без пола	без пола и потолка
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	26,9	25	24,4	22,7	22,6	20,4	19,4	17,2
2	28,8	26,8	26,1	24,3	24,2	21,8	20,8	18,4
3	30,4	28,2	27,7	25,6	25,5	23,1	21,9	19,4
4	32,3	30	29,3	27,2	27,1	24.5	23,3	20,6
5	34,2	31,8	31	28,8	28,7	25,9	24,6	21,8
6	54,6	50,8	49,5	46,1	45,9	41,4	39,4	34,9
7	67	62	61	56,5	56,3	50,8	48,3	42,8
8	71	66	64	59,9	59,7	53,9	51,2	45,4
9	78	72	70	66	65	59	56,1	49,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 146)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	13	13	14	15	10	11	12	13
2	Стены и перегородки	43	52	49	58	24	35	29	42
3	Перекрытия	10	-	11	-	15	-	18	-
4	Кровля	17	18	18	19	24	25	28	31
5	Полы	10	10	-	-	16	17	-	-
6	Проемы	5	5	6	6	7	8	8	9
7	Отделочные работы	2	2	2	2	4	4	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОГРЕБА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Характеристика

Фундаменты бутовые. Стены из кирпича, бутовые или из штучного камня со сводчатым или деревянным перекрытием; при сводчатом перекрытии - земляная засыпка; при деревянном - земляная засыпка по накату. Полы глинобитный. Группа капитальности II и III.

Таблица 147

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

	Сводчатые перекрытия	Деревянные перекрытия
	материалы стен
Территориальные пояса	кирпич	бутовый камень	штучный камень	кирпич	бутовый камень	штучный камень
	а	б	в	г	д	е
1	104	93	120	98	81	95
2	110	99	127	104	86	101
3	118	105	136	111	92	107
4	124	111	143	117	96	113
5	130	116	150	123	101	119
6	208	186	240	196	162	190
7	255	228	294	240	198	233
8	270	242	312	255	211	247
9	291	260	336	274	227	266
Примечание. Показатели предусматривают погреба объемом до 10 куб. м. Стоимость погреба более 10 куб. м определяется с надбавкой 10% за каждый 1 куб. м сверх 10 куб. м.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 147)

№ п.п.	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	10	12	11	12	11	12
2	Стены	43	35	41	43	36	38
3	Перекрытия	28	30	31	26	28	29
4	Крыша	5	6	4	4	5	4
5	Полы	4	5	4	10	12	12
6	Прочие работы	10	12	9	5	8	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛЕДНИКИ КАРМАННОГО ТИПА

Характеристика

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная. Полы цементные. Отделка - простая окраска, электроосвещение и водопровод. Группа капитальности I.

Таблица 148

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб

Территориальные пояса	Объем зданий до 1000 куб. м
	а
1	51,2
2	53,1
3	57,7
4	62
5	74
6	92
7	102
8	117
9	138
(к табл. 148)

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

№ п.п.	Наименование	а
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	30
3 4	Перекрытия Кровля	5 3
5	Полы	6
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
9	Прочие работы	10
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ВОРОТА

Таблица 149

Восстановительная стоимость одного м забора и ворот (графы «а» - «г») и 1 звена (графы «д») в руб.

	Ограждения	Звено
Территориальные пояса	сплошные	решетчатые	верх решетчатый, цоколь сплошной	архитектурно оформленные с козырьком	ограждения с калиткой и воротами
	а	б	в	г	д
1	8	6,1	7	15	49
2	8,5	6,5	7,4	15,9	51,9
3	9	6,9	7,9	17	55,4
4	9,5	7,3	8,3	17,8	58,3
5	10	7.6	8,8	18,8	61,2
6	16	12,2	14	30	98
7	19,6	14,9	17,2	36,8	120
8	20,8	15,9	18,2	39	127,4
9	22,4	17,1	19,6	42	137,2


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЯ

Характеристика

Кирпичные сплошные ограды на ленточных или столбовых бутовых, бутобетонных фундаментах высотой до 3 м (графа «а»).

Кирпичные столбы, кирпичный цоколь, заполнение деревянное, высотой до 3 м (графа «б»).

Металлическая сетка на железобетонных столбах высотой до 1,3 м (графа «в»).

Цоколь из глухих железобетонных панелей, верх деревянный решетчатый на железобетонных столбах высотой до 2,8 м. (графа «г»). Цоколь из глухих железобетонных панелей, верх из металлической сетки, на железобетонных столбах высотой до 2,8 м. (графа «д»). Деревянное решетчатое заполнение на железобетонных столбах высотой до 1,3 м (графа «е»).

Таблица 150

Восстановительная стоимость 1 п. м ограды в руб.

Территориальные пояса	а	б	в	г	д	е
1	37,3	31,2	8,8	24,1	21,8	7,2
2	39,2	32,8	9,2	25,3	22,9	7,6
3	42,9	35,9	10,1	27,7	25,1	8,3
4	44,8	37,5	10,5	28,9	26,2	8,6
5	46,6	39,1	11	30,1	27,3	9
6	67	56,3	15,8	43,3	39,3	13
7	75	63	17,5	48,2	43,6	14,4
8	78	66	18,4	50,6	45,8	15,1
9	100	84	23,7	65	58,9	19,4


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ВОРОТА И КАЛИТКИ

Графа «а» - деревянные с деревянными столбами;

графа «б» - деревянные с кирпичными столбами;

графа «в» - металлические с кирпичными столбами;

графа «г» - деревянные;

графа «д» - металлические.

Таблица 151

Восстановительная стоимость 1 кв. м- в руб.

Территориальные	Ворота	Калитки
пояса	а	б	в	г	д
1	10,1	23,2	29,4	17,6	21,5
2	10,6	24,4	30,9	18,5	22,6
3	11,5	26,4	33,8	20,1	24,5
4	12	26,7	35,3	20,9	25,6
5	12,6	27	36,8	22	26,9
6	18,2	41,8	52,9	31,7	38,7
7	20,2	46,4	58,8	35,2	43
8	21,2	48,7	61.7	37	45,1
9	27,3	63	79	47,5	58


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ С КИРПИЧНЫМИ И ДЕРЕВЯННЫМИ ВЫГРЕБАМИ

Характеристика

Стены деревянного выгреба, рубленые из бревен с наружной гидроизоляцией мятой глиной. Стены здания рубленые. Кровля по дощатым стропилам. При кирпичном выгребе - стены из кирпича, изолированы с наружной стороны мятой глиной. Учтено электроосвещение. Группа капитальности IV, III, II.

Таблица 152

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

	В одноэтажных зданиях	В двухэтажных зданиях
Территориальные	деревянный выгреб	кирпичный выгреб
пояса	на одно очко	спаренный на два очка	спаренный на четыре очка	спаренный на четыре очка	два раздельных по два очка
	а	б	в	г	Д
1	355	554	1010	930	610
2	376	587	1070	970	640
3	401	630	1140	1030	670
4	422	660	1200	1070	700
5	444	690	1260	1160	760
6	710	1170	2010	1870	1230
7	870	1360	2470	2290	1500
8	920	1440	2620	2420	1590
9	990	1550	2820	2610	1710
Примечание. В случае отсутствия электроосвещения восстановительную стоимость надлежит уменьшать на 3%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 152)

№ п/п	Наименование	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	12	13	12	18	18
2	Стены и перегородки	38	38	37	32	31
3	Перекрытия	11	10	9	10	11
4	Кровля	15	16	16	15	16
б	Полы	10	9	11	10	9
6	Проемы	2	2	3	3	3
7	Электроосвещение	3	3	3	3	3
8	Отделочные работы	4	4	3	4	4
9	Прочие работы	5 "	5	6	5	5
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УБОРНЫЕ ИЗ ШТУЧНОГО КАМНЯ И ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕНЫЕ

Характеристика

Графы «а», «б» - фундаменты - бутовые столбовые или деревянные стулья; стены рубленые с кирпичным или деревянным цоколем.

Графы «в» - «е» - фундаменты - бутовые ленточные; стены из штучного камня оштукатуренные; перекрытия железобетонные; полы плиточные. Учтено электроосвещение.

Группы капитальности: IV (графа «а» и «б») и III (графы «в» - «е»)

Таблица 153

Восстановительная стоимость 1 м3 здания деревянного (графы «а», «б») и одного сооружения из штучного камня (графы «в» - «е») в руб.

	Деревянные рубленые	Из штучного камня
Территориальные пояса	на бутовых столбах с кирпичным цоколем	на деревянных столбах с деревянным цоколем	на два очка	на четыре очка	на шесть очков	на восемь очков
	а	б	в	г	д	е
1	34	27	728	1110	1600	1910
2	36	28,6	801	1220	1760	2100
3 4	38,4 40,5	30,5 32,1	830 866	1260 1310	1820 1900	2180 2270
5	42,5	33,8	939	1430	2060	2460
6	68	54	1500	228П	3290	3940
7	83	66	1840	2800	4050	4830
8	88	70	1950	2960	4280	5120
9	95	76	2100	3190	4620	5520
Примечание. В случае отсутствия электроосвещения восстановительную стоимость надлежит уменьшать на 3%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 153)

№ п.п	Наименование	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	10	8	18	17	17	16
2	Стены и перегородки	33	34	35	37	39	39
3	Перекрытия	12	13	14	11	12	13
4	Кровля	18	19	11	12	11	12
5	Полы	13	14	10	11	10	9
6	Проемы	3	3	2	2	2	2
7	Электроосвещение	3	3	3	3	3	3
8	Отделочные работы	3	2	3	3	3	3
9	Прочие работы	5	4	4	4	3	3
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ

Характеристика

Фундаменты из железобетонных блоков. Стены из кирпича. Перегородки железо-кирпичные, шлакобетонные и филенчатые. Перекрытия железобетонные. Полы плиточные. Отделка повышенная. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом, вентиляцией, канализацией и электроосвещением. Группа капитальности I.

Таблица 154

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные	Количество санитарно-технических приборов
пояса	8	10	16
	а	б	в
1	44,7	46	46,2
2	46,9	48,3	48,5
3	49,6	51,1	51,3
4	51,8	53,4	53,6
5	56,3	58	58,2
6	90	93	93
7	110	114	114
8	117	121	121
9	126	130	130
Примечания.

1. В случае отсутствия центрального отопления стоимость 1 м3 здания надлежит уменьшать в следующих размерах: по графе «а» на 8,7%; по графе «б» на 8,5% и по графе «в» на 9,6%.

2. При наличии печного отопления стоимость 1 куб. м надлежит увеличивать на 6%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 154)

№ п.п.	Наименование	а	б	в
1	Фундаменты	12	12	12
2	Стены и перегородки	21	22	21
3	Перекрытия и кровля	19	12	9
4	Полы	3	3	3
5	Проемы	5	6	6
6	Отделочные работы	12	17	21
7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	26	23	24
8	Прочие работы	2	5	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ

Характеристика

Колодцы рубленые из пластин или из готовых железобетонных колец сечением до 1 кв. м, выступающие над поверхностью земли на 80 см. Дно из крупнозернистого песка и гравия (фильтр). Над колодцами устроены деревянный навес или будка с дощатой кровлей, вокруг колодца - булыжная отмостка.

Таблица 155

Восстановительная стоимость одного колодца глубиной 10 м и 1 м изменения глубины колодца в руб.

		Из железобетонных	Добавлять или исключать на 1 м изменения глубины колодца
Территориальные пояса	Из пластин	колец	из пластин	из железобетон- ных колец
	а	б	в	г
1	413	371	33,8	29,2
2	434	390	35,5	30,7
3	454	408	37,2	32,1
4	483	434	39,5	34,2
5	516	464	42,2	36,5
6	826.	742	68	58,4
7	1010	909	83	71
8	1070	965	88	76
9	1200	1080	98	85


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том II. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания

Отдел VIII. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДВОРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ, ТРОТУАРЫ

Таблица 156

Восстановительная стоимость на единицу измерения, приведенную в таблице, в руб.

	Покрытия, дорожки и площадки (кв. м)	Бортовые камни 15х30 см 1м	Тротуары м3
Территориаль ные пояса	щебеночное с песчаным основанием	колотый камень на песчаном основании	асфальтобе- тонный на щебеночном основании с подстилкой слоем песка	из сборных железобетон- ных плит на песчаном основании	цементно- бетонные на песчаном основании	на щебеноч- ном основании	на бетонном основании	асфальтовые по щебеноч- ному основа- нию с под- стилкой сло- ем из песка
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	5,7	5,9	7,6	19	10,7	4,2	5,1	4,6
2	6	6,2	8	20	11,2	4,4	5,4	4,8
3	6,3	5,5	8,4	20,9	11,8	4,6	5,6	5,1
4	6,7	7	9,7	22,4	12,6	5	6	5,4
5	7,1	7,4	9,5	23,7	13,4	5,2	6,4	5,7
6	11,4	11,8	15,2	38	21,4	8,4	10,2	9,2
7	13,7	14,2	18,2	45,6	25,7	10	12,2	11
8	14,8	15,3	19,8	49,4	27,8	10,9	13,3	12
9	16	16,5	21,3	53,2	30	11,8	14,3	12,9


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для сельской электрификации, тепловых сетей и связи, и предназначается для переоценки основных фондов совхозов, колхозов, межколхозных и других сельскохозяйственных предприятий и организаций

2. Сборник состоит из шести отделов:

отдел I. Сельские электрические станции;

отдел II. Сельские электрические линии и трансформаторные подстанции;

отдел III. Наружные тепловые сети;

отдел IV. Здания предприятий и объектов связи;

отдел V. Воздушные линии связи и радиофикации;

отдел VI. Кабельные линии связи.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены для девяти территориальных поясов Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам и климатическим районам дано в Общей части к сборникам.

Для зданий и сооружений, расположенных в десятом территориальном поясе, единичную стоимость для переоценки основных фондов принимать по стоимости смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления, затраты на временные здания и сооружения (за исключением возвратных сумм), на удорожание работ в зимнее время; затраты, связанные с применением премиально-прогрессивной оплаты труда; затраты на содержание дирекции строящегося предприятия и технадзора; на проектно изыскательские работы; затраты на резерв на непредвиденные работы и др.

5. Для упрощения учета при переоценке различной степени физического износа частей зданий и сложных сооружений в сборнике приведены удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах от стоимости всего здания или сооружения.

6. Порядок пользования таблицами приводится в вводных указаниях к каждому отделу сборника.

7. Определение протяженности, площади или объема здания или сооружения производится на основании рабочих и исполнительных. чертежей или по обмерам в натуре При отсутствии документации объем скрытых работ устанавливается экспертным путем. Порядок определения строительного объема здания дан в Общей части к сборникам.

8 Восстановительная стоимость зданий и сооружений приведена для II климатического района; поправочные коэффициенты для определения стоимости по другим климатическим районам при ведены в вводных указаниях к соответствующим отделам сборника

Восстановительная стоимость линий электропередачи приводе на для I - II районов по степени гололеда Поправочные коэффициенты для определения восстановительной стоимости в других районах по степени гололеда приведены в Технической части к отделу II сборника

9 В таблицах сборника приняты усредненные гидрологические и геологические условия при производстве земляных работ и устройстве фундаментов, подземных трасс и сооружений, кроме случаев, оговоренных в соответствующих таблицах


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

А. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских гидроэлектростанций и дизельных электростанций приведены для II климатического района. Для определения восстановительной стоимости по другим климатическим районам надо применять следующие поправочные коэффициенты:

Коэффициенты к восстановительной стоимости

Климатические районы	здания	сооружения и виды работ
I	1,09	1,04
III	0,91	0,98
IV	0.89	0,97
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

2. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских гидроэлектростанций приняты в таблицах на 1 куб. м здания гидроэлектростанции, земляных работ, бетонной кладки и на другие показатели, данные в таблицах.

В восстановительную стоимость сооружений деривационных и приплотинных гидроэлектростанций включены все затраты, связанные о возведением основных сооружений, в том числе мелких линейных сооружений на каналах (железобетонные трубы, водоводы пуски, мосты через каналы и др.), затраты на пропуск паводковых вод, стоимость металлоконструкций и др.

Восстановительная стоимость зданий гидроэлектростанций, кроме затрат на общестроительные работы, включает также затраты на санитарно-технические устройства и на внутреннее освещение здания.

Пример пользования показателями. Требуется переоценить стоимость надземной части здания деривационной гидроэлектростанции, расположенной в Андижанской области Узбекской ССР. Объем здания 1300 куб. м. В соответствии с Общей частью к сборникам Андижанская область Узбекской ССР относится к 3-му территориальному поясу и к III климатическому району. Согласно таблице 1 (графа «в») настоящего раздела и пункту 3 вводных указаний, восстановительная стоимость составит:

16,8 х 0,91 х 1300 = 19874 руб.,

где 16,8 -руб. - восстановительная стоимость 1 куб. м здания надземной части гидроэлектростанции для 3-го территориального пояса;

0,91 - поправочный коэффициент для III климатического района;

1300 куб. м - объем здания гидроэлектростанции.

Определение физического износа здания в процентах и в денежном выражении производится согласно нижеследующей таблице:

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в стоимости здания в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Надземная часть здания с кирпичными стенами и различными видами кровель и перекрытий:
бетонные и железобетонные работы	26	9	2,3
металлические конструкции	2	14	0,3
деревянные конструкции	4	20	0,8
каменные конструкции	39	12	4,7
про же работы	29	16	4,6
Итого	100	-	12,7
В графе «а» даны удельные веса отдельных конструктивных элементов надземной части здания гидроэлектростанции (см. удельные веса отдельных конструктивных элементов к табл. 1).

В графе «б» приведены проценты износа конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией

В графе «в» приведен удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученной путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий износ здания в денежном выражении составит:

19874 х 0,127= 2524 руб.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Б. ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сельских дизельных электростанций приняты в таблицах на 1 куб. м строительного объема зданий, на 1 куб. м фундамента, на 1 куб. м емкости хранилища, на единицу сооружения.

2. Восстановительная стоимость зданий сельских дизельных электростанций, кроме затрат на общестроительные работы, включает также затраты на санитарно-технические устройства и на внутреннее освещение здания.

Стоимость фундаментов под оборудование дизельных электростанций в восстановительную стоимость зданий не включена, поэтому оценку фундаментов следует производить по таблице 21 настоящего отдела.

Пример пользования показателями восстановительной стоимости.

Требуется переоценить здание дизельной электростанции, расположенной в Киргизской ССР. Строительный объем здания 2000 куб. м. Техническая характеристика здания: фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные сборные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная.

В соответствии с Общей частью к сборникам Киргизская ССР относится к 3-му территориальному поясу и III климатическому району. Согласно таблице 19 (графа «а») и пункту 1 настоящих указаний, восстановительная стоимость этого здания составит:

15 х 0,91 х 2000 = 27300 руб.,

где 15 руб. - восстановительная стоимость 1 куб. м здания дизельной электростанции с указанной выше характеристикой для 3-го территориального пояса;

0,91 - поправочный коэффициент для III климатического района.

Для определения физического износа здания составляется расчетная таблица:

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	9	10	0,9
Стены и перегородки Перекрытия	26 15	25 20	6,5 3,0
Кровля	4	25	1,0
Полы	7	10	0,7
Проемы	8	5	0,4
Отделочные работы Санитарно-технические работы и электроосвещение Прочие	8 11 12	15 20 15	1,2 2,2 1,8
Итого	100	-	17,7
В графе «а» даны удельные веса отдельных конструктивных элементов здания (см. удельные веса отдельных конструктивных элементов к табл. 19). В графе «б» приведены проценты износа конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией. В графе «в» приведен удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученный путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий износ здания составляет 17,7 % Физический износ здания в денежном выражении составит:

27300 х 0,177 = 4832 руб.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Надземная часть зданий деривационных гидроэлектростанций

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

	Надземная часть
Территориальные пояса	каркасно-камышитовой конструкции с покрытием по деревянным фермам, кровля металлическая	деревянная рубленая, перекрытие бесчердачное деревянное, внутренняя и наружная штукатурка	кирпичные стены с различными видами перекрытий и кровель
	а	б	в
1	18,6	20	16,2
2	20,3	21,7	17,6
3	19,3	20,7	16,8
4	24,9	26,7	21,7
5	22,9	24,5	19,9
6	29,6	31,7	25,7
7	56,7	60,8	42,3
8	39,8	42,7	34,6
9	44,8	48,1	39
Примечание. Стоимость надземной части зданий со стенами из других местных каменных материалов: ракушечника, шлакоблоков и пр. определять по графе «в» настоящей таблицы.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 1)

			в том числе
Графы	Наименование сооружений с краткой характеристикой	Всего	бетонные и железо- бетонные работы	металличе ские кон- струк- ции	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Надземная часть каркасно-камышитовой конструкции с покрытием по деревянным фермам и металлической кровлей	100	6	12	35	10	37
б	Надземная часть деревянная рубленая, перекрытие бесчердачное деревянное с внутренней и наружной штукатуркой	100	-	-	60	-	40
в	Надземная часть здания с кирпичными стенами и различными видами кровель и перекрытий	100	26	2	4	39	29


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Подземная часть зданий деривационных гидроэлектростанций

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м конструкции в руб.

Территориальные	Материал конструкций
пояса	бут	бутобетон	бетон и железобетон
	а	б	в
1	29,5	37,5	51,2
2	32,1	40,9	55,8
3	30,7	39	53,2
4	39,5	50,3	68,6
5	36,3	46,1	63
6	46,9	59,7	81
7	90	114	156
8	63	80	109
9	71	90	123
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 2)

	Наименование сооружений с краткой характеристикой	Всего	земляные работы	бетонные и железобетон ные работы	каменные конструкции
а	Подземная часть здания ГЭС из бутовой кладке	100	28	47	25
б	То же, из бутобетона	100	28	55	17
в	То же, из бетона и железобетона	100	25	67	8


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Водозаборные плотины деривационных гидроэлектростанций

Таблица 3

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Территориальные пояса	Плотина из бутовой кладки с донной водоприемной решеткой (1 куб. м бутовой кладки)	Бутобетонная плотина с водосбросными и про- мывными отверстиями, перекрываемыми затво- рами и водоприемником (1 куб. м бутобетонной кладки)	Бетонная (железобетон- ная) плотина с водо- сбросными и промывны- ми отверстиями, затворами и водоприемником (1 куб. м бетонной кладки)	Бесплотинный водозабор со струенаправляющей дамбой (1 куб. м насыпи)
	а	б	в	г
1	31,4	38	62,4	3,6
2	34,3	41,4	68	4
3	32,7	39,5	65	3,8
4	42,1	50,9	84	4,9
5	38,7	46,7	77	4,5
6	50	60	99	5,8
7	96	116	190	11,1
8	67	81	133	7,8
9	76	92	150	8,8
Примечания.

1. При переоценке плотин другой конструкции следует пользоваться данной таблицей, исходя из основных конструкций плотин.

2. Головные регуляторы, расположенные отдельно от водозабора, следует принимать по данной таблице в зависимости от основного материала сооружения.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 3)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений с краткой характеристикой	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	металли- ческие конструк ции	деревян- ные конструкции	камен- ные кон- струкции	прочие работы
а	Плотины из бутовой кладки с донной водоприемной решеткой	100	11	-	15	1	58	15
б	Бутобетонная плотина с водосбросными и промывными отверстиями, перекрываемыми затворами и водоприемником	100	23	66	9	2	-	-
в	Бетонная (железобетонная) плотина с водосбросными и промывными отверстиями, перекрываемыми затворами и водоприемником	100	7	59	9	-	17	8
г	Бесплотинный водозабор со струенаправляющей дамбой	100	24	-	-	-	76	-


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Земляные дамбы и плотины деривационных гидроэлектростанций

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 куб. м тела дамбы в руб.

Территориальные пояса	Земляная дамба без крепления откосов	Земляная дамба с креплением верхового откоса одиночным мощением	Земляная дамба о креплением верхового откоса двойным мощением и обратным фильтром в низовом откосе
	а	б	в
1	0,7	1,4	2,5
2	0,8	1,6	2.7
3	0,7	1.5	2,6
4	0,9	1,9	3,3
5	0,9	1,8	3,0
6	1,1	2,3	3,9
7	2,1	4,4	7,5
8	1,5	3,1	5,3
9	1,7	3,5	6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 4)

			В том числе
а	Наименование сооружений с краткой характеристикой	Всего	земляные работы	каменные конструкции
а	Земляная дамба без крепления откосов	100	100	-
б	То же, скреплением верхового откоса одиночным мощением	100	73	27
в	То же, с креплением верхового откоса двойным мощением и обратным фильтром в низовом откосе	100	62	38


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Деривационные каналы, трубопроводы и акведуки

Таблица 5

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

	Деривационные каналы с сооружениями
Территориальные пояса	без крепления откосов и дна в нескальных грунтах	с креплением откосов и дна каменным мощением	с бетонной облицовкой откосов и дна	прямоугольного и трапецеидаль- ного сечения с бетонной облицовкой в скальных грунтах	Деривацион ные метал- лические трубопроводы	Деривацион ные дере- вянные тру- бопроводы диаметром 1 м	Акведуки (железобетон- ные) на дери- вационных каналах
	1 куб. м выемки	1 т	1 м	1 куб. м бетона
	а	б	в	г	д	е	ж
1	0,5	1,4	2,8	7,6	460	130	53
2	0,6	1,5	3	8,3	502	142	57,8
3	0,5	1,4	2,9	7,9	479	135	55,2
4	0,7	1,9	3,7	10,2	617	174	71
5	0,6	1,7	3,4	9,4	566	160	65
6	0,8	2,2	4,4	12,1	732	207	84
7	1,5	4,2	8,4	23,3	1400	397	162
8	1 1	3	5,9	16,3	985	278	114
9	1,2	3,3	6,6	18,4	1110	313	128
Примечания.

1. Деривационные каналы смешанной конструкции переоцениваются по отдельным участкам, причем в объем выемки входят не только выемка грунта в русле канала, но и срезка косогора, нагорные канавы и пр.

2. Деривационные деревянные трубопроводы диаметром более или менее 1 м переоцениваются пропорционально увеличению или уменьшению диаметра.

3. Деривационные каналы с асфальтобетонной облицовкой переоцениваются аналогично каналам с бетонной облицовкой.

4. Металлические лотки переоцениваются по весу металла, как металлические деривационные трубопроводы.

5. Деривационные каналы, имеющие специальные противофильтрационные устройства (глиняные экраны, подушки кольматированные и пр.), не указанные в данной таблице, переоцениваются по графе «Каналы без креплений» с коэффициентом 1,20.

6. Подводящие каналы переоцениваются по данной таблице в соответствии с их конструкцией.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 5)

			В том числе
Гра- фы	Наименование сооружений с краткой характеристикой	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	металличе ские тру- бопро- воды	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Деривационный канал с сооружениями без крепления откосов и дна в нескальных грунтах	100	72	18	-	-	10	-
б	То же, с креплением откосов и дна каменным мощением	100	30	21	-	10	39	-
в	То же, с бетонной облицовкой откосов и дна	100	24	38	-	-	38	-
г	То же, прямоугольного и трапецеидального сечения с бетонной облицовкой в скальных грунтах	100	35	52	-	1	-	12
д	Деривационный металлический трубопровод	100	28	10	58	-	-	4
е	Деривационный деревянный трубопровод диаметром 1 м	100	22	6	16	50	6	-
ж	Акведуки бетонные (железобетонные) на деривационных каналах	100	1	89	4	1	5	-


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Отстойники (песколовки) и напорные бассейны деривационных гидроэлектростанций

Таблица 6

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

	Отстойники	Напорные бассейны
Территориальные пояса	бетонный и железобетонный (1 куб. м бетона)	из бутовой кладки (1 куб. м кладки)	из бутовой кладки с оголовком холостого водосброса (1 куб. м кладки)	бетонный с оголовком холостого водосброса (1 куб. м бетона)
	а	б	в	г
1	68,6	39	33,2	56,2
2	74,8	42,5	36,1	61,2
3	71,4	40,6	34,5	58,4
4	92	52,3	44,4	75,3
5	84,4	48	40,8	69,1
6	109	62	52,7	89,3
7	209	119	101	171
8	147	83,5	70,9	120
9	165	94	79,9	135
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 6)

			В том числе
Графы	Наименование сооружения с краткой характеристикой	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	металличе ские тру- бопро- воды	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Отстойник (песколовка) бетонный и железобетонный	100	10	46	10	-	33	1
б	То же, из бутовой кладки	100	10	34	9	-	46	1
в	Напорный бассейн из бутовой кладки с оголовком холостого водосброса	100	18	6	4	-	60	12
г	То же, из бетонной кладки	100	10	69	7	1	3	10


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Напорные металлические, деревянные и железобетонные трубопроводы деривационных гидроэлектростанций

Таблица 7

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Террито- риальные пояса	Металличе- ский трубо- провод (на 1 m)	Деревянный трубопровод (на 1 и длины)	Железобетонные трубопроводы монолитной конструкции для напора 10-30 м (на 1 м длины)
		Д = 1м	Д = 1 м	Д = 1,25 м	Д = 1,5 м	Д = 1,75 м	Д = 2 м
	a	б	в	г	д	е	ж
1	591	130	119	148	194	233	288
2	644	142	130	161	212	254	314
3	614	135	124	153	202	242	300
4	792	174	160	198	260	312	386
5	727	160	147	182	239	286	354
6	939	207	190	235	309	370	458
7	1800	397	364	450	593	710	878
8	1260	278	256	316	416	498	616
9	1420	313	288	356	469	561	694
Примечания.

1. При переоценке металлических трубопроводов следует учесть вес трубопровода, опорных металлических частей, компенсаторов и пр.

2. Деревянные напорные трубопроводы диаметром более или менее 1 м. переоцениваются пропорционально увеличению или уменьшению диаметра.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 7)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	металличе ские тру- бопро- воды	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Напорный металлический трубопровод	100	17	16	62	1	2	2
б	Напорный деревянный трубопровод диаметром 1м	100	22	6	16	50	6	-
в	Напорные железобетонные трубопроводы диаметром 1000 мм для напора 10-30 м	100	14	83	-	-	-	3
г	То же, диаметром 1250 мм	100	14	83	-	-	-	3
д	То же, диаметром 1500 мм	100	12	85	-	-	-	3
е	То же, диаметром 1750 мм	100	13	84	-	-	-	3
ж	То же, диаметром 2000 мм	100	12	85	-	-	-	3


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Смотровые колодцы-лазы, уравнительные башни и быстротоки холостых сбросов деривационных гидроэлектростанций

Таблица 8

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Террито- риальные	Железобетонные смотровые колодцы-лазы (один колодец-лаз), мм	Металличе ская	Быстротоки холостых сбросов
пояса	Д = 1000	Д = 1250	Д = 1500	Д = 1750	Д =2000	уравнитель ная башня (1 т)	бетонные (1 куб. м)	железо- бетонные (1 куб. м)
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	672	683	806	1100	1200	411	48,4	66
2	732	744	879	1200	1300	448	52,7	72
3	699	710	839	1140	1240	427	50,3	68,7
4	900	915	1080	1470	1600	551	64,8	88,5
5	827	840	990	1350	1470	505	59,5	81,2
6	1070	1090	1280	1740	1900	653	76,9	105
7	2050	2080	2460	3350	3650	1250	148	201
8	1440	1460	1730	2350	2560	879	103	141
9	1620	1650	1940	2640	2880	990	117	159
Примечания.

1. В восстановительную стоимость железобетонного смотрового колодца включен участок трубы длиной 2,5 м, имеющий специальную конструкцию.

2. Сбросные тракты в естественных грунтах с облицовкой или без облицовки оцениваются по таблице деривационных каналов.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 8)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	металличе ские тру- бопро- воды	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Железобетонные смотровые колодцы-лазы диаметром 1000 мм	100	-	84	11	-	5
б	То же, диаметром 1250 мм	100	-	83	11	-	6
в	То же, диаметром 1500 мм	100	-	85	9	-	6
г	То же, диаметром 1750 мм	100	-	87	7	-	6
д	То же, диаметром 2000 мм	100	-	87	7	-	6
е	Металлическая уравнительная башня	100	-	-	100	-	-
ж	Быстроток холостого сброса бетонный	100	11	73	10	1	5
з	То же, железобетонный	100	26	57		16	1


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Отводящие каналы деривационных гидроэлектростанций

Таблица 9

Восстановительная стоимость на 1 куб. м выемки в руб.

	Грунты нескальные	Грунты скальные
Территориальные пояса	без крепления дна и откосов	с креплением дна и откосов каменным мощением	с бетонной облицовкой дна и откосов	прямоугольного и трапецеидального сечения с бетонной облицовкой
	а	б	в	г
1	0,5	1,1	2,8	7,6
2	0,6	1,2	3	8,3
3	0,5	1,2	2,9	7,9
4	0,7	1,5	3,7	10,2
5	0,6	1,4	3,4	9,4
6	0,8	1,8	4,4	12,1
7	1,5	3,5	8,4	23,3
8	1,1	2,4	5,9	16,3
9	1,2	2,7	6,6	18,4
Примечания.

1. Переходной участок у здания ГЭС с усиленным креплением следует относить к каналам.

2. В объем выемки входит не только выемка грунта в русле канала, но и срезка косогора, нагорные канавы и пр.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 9)

			В том числе
Графы	Наименование сооружения с краткой характеристикой	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Отводящий канал здания ГЭС без крепления дна и откосов в нескальных грунтах	100	91	-	4	4	1
б	То же, с креплением каменным мощением	100	68	-	-	32	-
в	То же, с бетонной облицовкой дна и откосов	100	24	38	-	38	-
г	То же, прямоугольного и трапецеидального сечения с бетонной облицовкой в скальных грунтах	100	35	52	1	-	12


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Надземная часть зданий приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Территориальные пояса	Деревянная с различными видами кровли	С каменными стенами, с различными видами перекрытий и кровли
	а	б
1	8,9	18,2
2	9,7	19,9
3	9,2	19
4	11,9	24,4
5	10,9	22,4
6	14,1	29
7	27	55,6
8	18,9	39
9	21,3	43,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 10)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	бетонные и железо- бетонные работы	металличе ские тру- бопро- воды	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Надземная часть здания ГЭС деревянная с различными видами кровли	100	-	-	57	-	43
б	Надземная часть здания ГЭС с кирпичными стенами и различными видами кровли и перекрытий	100	12	2	10	39	37


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Подземная часть зданий приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 11

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

	Материал основных конструкций
Территориальные пояса	дерево (1 куб. м древесины)	бут (1 куб. м кладки)	бетон (1 куб. м бетона)	бетон с ячеистым устоем плотины из сборных железобетонных блоков (1 куб. м бетона и железобетона)
	а	б	в	г
1	39,7	46	53,5	78,5
2	43,3	50,1	58,1	85,6
3	41,3	47,8	55,3	81,7
4	53,2	61,6	71	105
5	48,8	56,5	66	97
6	63	73	85	125
7	121	140	163	239
8	85	98	114	168
9	96	111	129	189
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 11)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции	металличе ские тру- бопро- воды	прочие работы
а	Подземная часть здания ГЭС деревянная	100	9	5	53	14	1	19
б	Подземная часть здания ГЭС бутовая	100	15	-	-	64	-	21
в	Подземная часть здания ГЭС бетонная	100	13	6	12	6	-	9
г	Подземная часть здания ГЭС бетонная с ячеистым устоем плотины из сборных железобетонных блоков	100	7	69	1	11	4	8


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Водосливные плотины приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 12

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Террито- риальные пояса	Ячеистая плотина из железобетонных блоков (1 куб. м бетона)	Монолитная бетонная плотина (1 куб. м бетона)	Бетонная плотина с бутобетон- ным флют- бетом (1 куб. м бетона и бутобетона)	Плотина из бутовой кладки (1 куб. м бутовой кладки)	Плотина смешан- ной конструкции: бетонные флютбет и устой, ряжевые понур и водобой, свайное основание 1 куб. м бетона)	Плотина деревянная всех типов и конструкций (1 куб. м древесины в деле)
	а	б	в	г	д	е
1	70,5	62,9	61,2	43,4	110	75,3
2	76,8	68,5	66,7	47,3	120	82,1
3	73,3	65,4	63,6	45,1	115	78,4
4	94,4	84,3	82	58,1	148	101
5	86,7	77,3	75,3	53,3	136	92,7
6	112	100	97,3	68,9	175	120
7	215	192	187	132	336	230
8	151	135	131	92,8	236	161
9	170	152	147	105	265	182
Примечание. При переоценке деревянных плотин следует, как правило, пользоваться показателем на 1 куб. м древесины в деле.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 12)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	металличе ские тру- бопро- воды	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Водосливная ячеистая плотина из сборных железобетонных блоков	100	13	61	6	1	7	12
б	Водосливная плотина монолитная бетонная	100	11	47	-	13	5	24
в	Бетонная плотина с бутобетонным флютбетом	100	11	46	14	18	6	5
г	Плотина из бутовой кладки	100	13	2	-	11	68	6
д	Плотина смешанной конструкции: бетонные флютбет и устой, ряженые понур и водобой, свайное основание	100	4	29	7	35	23	2
е	Плотина деревянная	100	12	-	-	61	16	11


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Бревноспуски приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 13

Восстановительная стоимость на 1 куб. м конструкции в деле в руб.

Территориальные пояса	Железобетонные конструкции	Деревянные конструкции
	а	б
1	56,8	93,3
2	61,9	102
3	59,1	97
4	76,1	125
5	69,9	115
6	90,3	148
7	173	285
8	122	200
9	137	225
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 13)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Бревноспуск железобетонный	100	24	64	11	1	-
б	Бревноспуск деревянный	100	-	-	99	-	1


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Земляные плотины и дамбы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м насыпи в руб.

Территориальные пояса	С откосами, укрепленными каменным мощением и одерновкой	С каменным мощением верхового откоса, глиняным экраном и бетонной сопрягающей стенкой	С креплением верхового откоса, наброской камня в плетневых клетках, низового - с посевом трав
	а	б	в
1	2,1	2,2	2,9
2	2,3	2,4	3,1
3	2,2	2,3	3
4	2,8	3	3,8
5	2,6	2,7	3,5
6	3,3	3,5	4,6
7	6,3	6,7	8,7
8	4,5	4,7	6,1
9	5	5,3	6,9
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 14)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	каменные конструк- ции	прочие работы
а	Земляная плотина (дамба) с откосами, укрепленными каменным мощением и одерновкой	100	42	-	56	2
б	Земляная плотина (дамба) с каменным мощением верхового откоса и бетонной сопрягающей стенкой	100	49	6	44	1
в	Земляная плотина (дамба) с креплением верхового откоса наброской камня в плетневых клетках, низового - посевом трав	100	54	-	43	3


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Переливные и струенаправляющие дамбы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 м3 насыпи в руб.

Территориальные пояса	Дамбы с креплением откосов и гребня одиночным мощением и каменной наброской
1	6
2	6,5
3	6,2
4	8
5	7.4
6	9,5
7	18,2
8	12,8
9	14,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 15)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	деревян- ные кон- струкции	каменные конструк- ции
1	Переливные и струенаправляющие дамбы с креплением откосов и гребня одиночным мощением и каменной наброской	100	16		4	80


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Подводящие каналы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м выемки в руб.

Территориальные пояса	Без крепления	С креплением откосов и дна одиночным каменным мощением	С креплением откосов и дна одиночным каменным мощением и двойным у водозабора	С креплением дна и откосов бетонными плитами
	а	б	в	г
1	0,6	1,1	1,5	4,1
2	0,7	1,2	1,6	4,5
3	0,7	1,2	1,6	4,3
4	0,8	1,5	2	5,5
5	0,8	1,4	1,9	5,1
6	1	1,8	2,4	6,6
7	1,9	3,5	4,6	12,6
8	1,4	2,4	3,2	8,8
9	1,5	2,7	3,6	10
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 16)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	каменные конструк- ции
а	Подводящий канал без крепления	100	100	-	-
б	Подводящий канал с креплением откосов и дна одиночным каменным мощением	100	44	-	56
в	Подводящий какал с креплением откосов и дна одиночным каменным мощением и двойным мощением у водозабора	100	51	-	49
г	Подводящий канал с креплением дна и откосов бетонными	100	20	71	9


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 1. Гидроэлектростанции

Отводящие каналы приплотинных гидроэлектростанций

Таблица 17

Восстановительная стоимость на 1 куб. м выемки в руб.

Территориаль- ные пояса	Без крепления откосов и дна	С креплением дна и откосов каменным мощением	С двойным мощением дна и одиночным мощением откосов	С железобетонными подпорными стенками, железобетонной плитой у здания ГЭС и креплением дна и откосов каменным мощением	С креплением дна и откосов бетонными плитами
	а	б	в	г	д
1	0,8	1,3	1,5	1,9	4,1
2	0,8	1,4	1,6	2.1	4,5
3	0,8	1,3	1,6	2	4,3
4	1	1,7	2	2,5	5,5
5	0,9	1,5	1,9	2,3	5,1
6	1,2	2	2,4	3	6,6
7	2,3	3,8	4,6	5,7	12,6
8	1,6	2,7	3,2	4	8,8
9	1,8	3	3,6	4,5	10
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 17)

			В том числе
Графы	Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные работы	каменные конструк- ции
а	Отводящий канал с откосами без крепления	100	100	-	-
б	Отводящий канал с креплением откосов и дна каменным мощением	100	80	-	20
в	Отводящий канал с двойным креплением дна и одиночным креплением откосов	100	41	-	59
г	Отводящий канал с железобетонными подпорными стенками и железобетонной плитой у здания ГРЭС и креплением дна и откосов каменным мощением	100	34	29	37
д	Отводящий канал с креплением дна и откосов бетонными плитами	100	20	71	9


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Дизельные электростанции

Здания дизельных электростанций мощностью до 300 квт

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб., объем здания до 600 куб. м

Территориальные пояса	Фундаменты железобетонные сборные, стены из керамзитобе- тонных панелей, перекрытия из бетонных плит. полы из метлах- ских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены каркасно- камышитовые, перекрытия деревянные с утеплением камышитом, полы из кирпича	Фундаменты бутовые или кирпичные стены каркасно-засып- ные, перекрытия бесчердачные, деревянные полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия бесчердачные деревянные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная
	для ДЭС мощностью до 150 квт	для ДЭС мощностью до 300 квт
	а	б	в	г	д
1	23,9	20	19,2	18,4	18
2	26,1	21,8	20,9	20	19,6
3	24,9	20,8	20	19,1	18,7
4	32	26,8	25,7	24,6	24,1
5	29,4	24,6	23,6	22,6	22,1
6	38	31,8	30,5	29,2	28,6
7	72,9	61	58,6	53	54,8
8	51,1	42,8	41,1	39,3	38,5
9	57,6	48,2	46,3	44,3	43,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий ДЭС в %

(к табл. 18)

		В том числе
Графы	Всего	фундаменты	стены и перегородки	перекрытия	кровля	полы	проемы	отделоч- ные рабо- ты	внутренние санитарно- технические работы и освещение	прочие работы
а	100	18	39	7	7	8	5	2	7	7
б	100	7	34	12	5	9	7	1	14	11
в	100	7	17	9	3	14	9	11	16	14
г	100	16	13	5	10	7	14	20	2	13
д	100	14	36	5	5	4	6	7	10	13


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Дизельные электростанции

Здания дизельных электростанций мощностью до 2000 квт

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные сборные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты железобетонные сборные, стены каркасно-панельные сборные, перекрытия железо бетонные сборные, полы из метлахских плиток, кровля рулонная	Фундаменты бутобетонные ленточные, стены из деревян- ных брусьев, перекрытия дере- вянные, полы из метлахских плиток, кровля из волнистых асбестоцементных листов
	Объем зданий
	до 3500 куб. м	300 - 1000 куб. м
	а	б	в
1	14,4	16,9	18,2
2	15,7	18,4	19,8
3	15	17,6	18,9
4	19,3	22,6	24,4
5	17,7	20,8	22,4
6	22,9	26,9	28,9
7	43,9	51,5	55,5
8	30,8	36,2	38,9
9	34,7	40,7	43.9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 19)

		В том числе
Графы	Всего	фундамен ты	стены и перегородки	перекрытия	кровля	полы	проемы	отделоч- ные работы	внутренние санитарно- технические работы и освещение	прочие работы
а	100	9	26	15	4	7	8	8	11	12
б	100	9	41	10	3	5	8	5	9	10
в	100	7	25	16	4	9	7	8	12	12


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Дизельные электростанции

Хранилища топлива и масла и другие вспомогательные сооружения для дизельных электростанций

Таблица 20

Восстановительная стоимость в руб. на измеритель, указанный в таблице

	Хранилища топлива и масла (без стоимости стальных цистерн)	Колодец для	Резервуары желе-
Территориаль- ные пояса	полу подземного типа с приемным колодцем	полуподземного типа со зданием насосной, приемным колодцем и камерой управления	надземного типа со зданием насосной	аварийного спуска топлива и масла	зобетонные для воды емкостью 4 куб. м
	для ДЭС мощностью до 150 квт	для ДЭС мощностью до 2000 квт	1 колодец	для ДЭС мощно- стью до 300 квт 1 резервуар
	а	б	в	г	д
1	130	75,9	35,6	375	418
2	142	82,7	38,8	409	456
3	135	78,9	37	390	435
4	174	102	47,7	503	560
5	160	93,4	43,8	461	514
6	207	121	56,6	596	665
7	397	232	109	1140	1270
8	278	162	76,2	803	895
9	313	183	85,8	904	1010


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Раздел 2. Дизельные электростанции

Фундаменты под технологическое оборудование дизельных электростанций

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м фундамента в руб.

Территориальные пояса	Бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты
1	51,2
2	55,8
3	53,2
4	68,6
5	63
6	81,4
7	156
8	110
9	123


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости приведены для следующих видов воздушных линий электропередачи 0,4 и 6-10 кв:

ВЛ на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками:

ВЛ на деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками;

ВЛ на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками;

ВЛ на железобетонных опорах.

2. Восстановительная стоимость ВЛ 0,4 кв дана на один километр четырехпроводной линии разных марок и сечений. Кроме того, приведена таблица восстановительной стоимости подвески одного провода разных марок и сечений на ранее установленных опорах на один километр ВЛ. Для определения восстановительной стоимости одного километра ВЛ 0,4 кв с числом проводов, большим или меньшим четырех, следует к стоимости четырехпроводной линии добавлять или исключать из нее стоимость подвески дополнительных проводов.

3. Восстановительная стоимость ВЛ 6-10 кв дана на один километр трехпроводной линии.

4. В восстановительную стоимость одного километра ВЛ включена стоимость сооружения следующих элементов:

а) установка промежуточных, сложных опор и подставных столбов (для ВЛ 0,4 кв) с учетом удельного веса различных типов опор, приходящихся на 1 км ВЛ;

б) подвеска проводов разных марок и сечений на установленных опорах с учетом переходов через препятствия;

в) устройство перекидок от столбов ВЛ 0,4 кв к вводам в здания;

г) специальные работы по устройству заземления, по монтажу разъединителей, разрядников, масляных выключателей, защитных промежутков на ВЛ 6-10 кв и установке грибообразных предохранителей, светильников наружного освещения и распределительных ящиков на ВЛ 0,4 кв.

5. Восстановительная стоимость ВЛ 0,4 и 6-10 кв приведена в таблицах для I-II районов по степени гололеда. Воздушные линии, расположенные в III районе по гололеду (толщина стенки гололеда 10 мм), оцениваются с коэффициентом 1,04 для ВЛ 0,4 кв и с коэффициентом 1,11 для ВЛ 10 кв, а в IV районе (толщина стен. ки гололеда 15 мм) - с коэффициентом 1,23

6. Укрупненные показатели восстановительной стоимости кабельных линий приведены на один километр кабельной трассы для следующих марок кабелей:

а) на напряжение до 1 кв - трехжильный и четырехжильный кабели с алюминиевыми жилами марки ААБ и с медными жилами марки СБ;

б) на напряжение 10 кв - трехжильные кабели с алюминиевыми жилами марки ААБ и с медными жилами марки СБ;

7 В восстановительную стоимость сооружения одного километра кабельной трассы входит прокладка кабеля, включая копание и засыпку траншеи.

Стоимость дорожных покрытий в восстановительной стоимости не учтена.

8. В целях упрощения проведения переоценки сельских трансформаторных подстанций: мачтовых напряжением 6-10/0,4 кв и 20-35/0,4 кв, комплектных напряжением 6-10/0,4 кв и 20/0,4 кв, закрытых КТП (из армоцемента) напряжением 10/0,4 кв полная восстановительная стоимость указанных подстанций определена с учетом комплексной восстановительной стоимости, включающей, помимо стоимости оборудования и его монтажа, также стоимость строительных работ (П-образную или АП-образную опору с лестницей, площадкой обслуживания, фундаментом под КТП и другими строительными элементами)

Переоценка указанных подстанций должна производиться по ценнику № 31 для переоценки специализированного оборудования электрических подстанций с высшим напряжением 6-500 кв отдел «Б» таблицы 30-37; 40; 42

Переоценка закрытых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (в кирпичных зданиях) должна производиться:

а) в части оборудования - по ценнику № 31 (таблицы 38, 39, 41);

б) в части зданий - по таблице 39 отдела II раздела 4 настоящего сборника.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территориаль ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ 1ПСО-4 (ЗЖ-5+ 1Ж-4)	3ПС-25+ 1ПСО-4 (ЗПС-25 +1Ж-5)	3ПС-35+ 1ПСО-5 (ЗПС-35+ 1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ 1АС-16	4А-16	3А-25+ 1А-16	3А-35+ 1А-16	3А-50+ 1А-25	3А-70+ 1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2360	2400	2450	2520	2520	2640	2520	2590	2690	2910	3160
2	2430	2470	2520	2600	2600	2720	2600	2670	2770	3000	3260
3	2520	2570	2620	2700	2700	2820	2700	2770	2880	3120	3380
4	2680	2740	2790	2870	2880	3010	2880	2950	3070	3320	3610
5	2870	2930	2990	3080	3080	3220	3080	3160	3280	3550	3860
6	3460	3530	3600	3700	3710	3880	3710	3800	3960	4280	4650
7	3840	3910	3990	4110	4110	4300	4110	4220	4390	4750	5150
8	4030	4100	4190	4310	4310	4510	4310	4430	4600	4980	5410
9	4260	4340	4430	4560	4560	4770	4560	4680	4870	5270	5720


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 0.4 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территориаль ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ 1ПСО-4 (ЗЖ-5+ 1Ж-4)	3ПС-25+ 1ПСО-4 (ЗПС-25 +1Ж-4)	3ПС-35+ 1ПСО-5 (ЗПС-35+ 1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ 1АС-16	4А-16	3А-25+ 1А-16	3А-35+ 1А-16	3А-50+ 1А-25	3А-70+ 1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2130	2180	2220	2290	2300	2410	2300	2360	2470	2690	2940
2	2190	2240	2290	2360	2360	2490	2360	2430	2540	2770	3030
3	2280	2330	2380	2450	2460	2580	2460	2530	2640	2880	3140
4	2430	2480	2530	2610	2620	2750	2620	2690	2810	3060	3350
5	2600	2650	2710	2800	2800	2940	2800	2880	3010	3280	3580
6	3130	3220	3270	3370	3370	3550	3370	3470	3620	3950	4320
7	3470	3550	3620	3740	3740	3930	3740	3850	4020	4380	4790
8	3640	3720	3800	3920	3920	4130	3920	4040	4220	4600	5020
9	3860	3940	4020	4150	4150	4370	4150	4270	4460	4870	5320


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв на деревянных опорах из пропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 км, четырехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территориаль ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ 1ПСО-4 (ЗЖ-5+ 1Ж-4)	3ПС-25+ 1ПСО-4 (ЗПС-25 +1Ж-4)	3ПС-35+ 1ПСО-5 (ЗПС-35+ 1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ 1АС-16	4А-16	3А-25+ 1А-16	3А-35+ 1А-16	3А-50+ 1А-25	3А-70+ 1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2040	2090	2130	2200	2210	2320	2210	2270	2380	2600	2850
2	2100	2150	2200	2270	2270	2390	2270	2340	2450	2680	2930
3	2180	2230	2280	2360	2360	2490	2360	2430	2540	2780	3050
4	2330	2380	2430	2510	2510	2630	2510	2590	2710	2960	3250
5	2490	2540	2600	2690	2690	2830	2690	2770	2900	3170	3470
6	3000	3070	3140	3240	3240	3420	3240	3340	3490	3820	4190
7	3330	3400	3480	3590	3590	3790	3590	3700	3870	4240	4640
8	3490	3570	3650	3770	3770	3970	3770	3880	4060	4440	4870
9	3690	3770	3860	3990	3990	4210	3990	4110	4300	4700	5150


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 0.4 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территориаль ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ 1ПСО-4 (ЗЖ-5+ 1Ж-4)	3ПС-25+ 1ПСО-4 (ЗПС-25 +1Ж-4)	3ПС-35+ 1ПСО-5 (ЗПС-35+ 1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ 1АС-16	4А-16	3А-25+ 1А-16	3А-35+ 1А-16	3А-50+ 1А-25	3А-70+ 1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	1800	1840	1890	1960	1960	2080	1960	2030	2130	2350	2600
2	1850	1900	1950	2020	2020	2140	2020	2090	2200	2420	2680
3	1920	1970	2020	2100	2100	2220	2100	2170	2280	2520	2790
4	2050	2100	2150	2240	2240	2370	2240	2310	2430	2680	2970
5	2190	2250	2310	2390	2390	2540	2390	2470	2600	2870	3180
6	2640	2710	2780	2880	2880	3060	2880	2980	3130	3460	3830
7	2930	3000	3080	3200	3200	3390	3200	3310	3470	3840	4240
8	3070	3150	3230	3360	3360	3560	3360	3470	3640	4020	4450
9	3250	3330	3420	3550	3550	3760	3550	3670	3860	4260	4710


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 0.4 кв на железобетонных опорах

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 км четырехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение проводов, кв. мм
Территориаль ные пояса	4ПСО-4 (4Ж-4)	3ПСО-5+ 1ПСО-4 (ЗЖ-5+ 1Ж-4)	3ПС-25+ 1ПСО-4 (ЗПС-25 +1Ж-4)	3ПС-35+ 1ПСО-5 (ЗПС-35+ 1Ж-5)	4АС-16	3АС-25+ 1АС-16	4А-16	3А-25+ 1А-16	3А-35+ 1А-16	3А-50+ 1А-25	3А-70+ 1А-35
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	2830	2870	2920	2990	2990	3110	2990	3060	3160	3390	3640
2	2850	2900	2950	3020	3020	3140	3020	3090	3200	3420	3680
3	2970	3010	3070	3140	3140	3270	3140	3210	3320	3560	3820
4	3420	3470	3530	3620	3620	3770	3620	3700	3830	4100	4410
5	3930	3990	4060	4160	4160	4330	4160	4250	4400	4710	5060
6	4320	4390	4470	4580	4580	4760	4580	4680	4840	5190	5570
7	4440	4510	4590	4700	4700	4890	4700	4800	4970	5320	5720
8	4780	4850	4940	5060	5060	5260	5060	5170	5350	5730	6150
9	5060	5140	5230	5360	5360	5570	5360	5480	5660	6070	6520


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кв

Подвеска провода на установленных опорах воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кв

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 км однопроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение проводов в кв. мм
Территориаль ные пояса	ПСО-4 (Ж-4)	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	ПС35	AC-16	AC-25	A-16	А-25	А-35	А-50	А-70
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	57,7	72,6	88,8	107	99	138	99	121	155	222	294
2	59,4	74,8	91.5	110	102	142	102	125	160	229	303
3	61,7	77,7	95	114	106	148	106	129	166	238	315
4	65,8	82,8	101	122	113	157	113	138	177	253	335
5	70,4	88,6	108	131	121	168	121	148	189	271	359
6	84,8	107	131	157	146	203	146	178	228	326	432
7	94	118	145	174	162	225	162	197	253	362	479
8	98,7	124	152	183	169	236	169	207	265	380	503
9	104	131	161	194	179	250	179	219	281	402	532


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на деревянных опорах из пропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение провода в кв. мм
Территориаль ные пояса	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	AC-16	AC-25	AC-35	AC-50	A-25	А-35	А-50	А-70	A-95	ПС-35	ПС-50	А-16
	а	б	в	г	д	e	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	1480	1620	1700	1750	1930	2030	1760	1860	2020	2250	2550	1750	2000	1750
2	1530	1670	1750	1810	1980	2090	1810	1910	2080	2320	2630	1810	2060	1800
3	1590	1730	1820	1880	2060	2170	1880	1990	2160	2410	2730	1880	2140	1870
4	1690	1850	1940	2000	2190	2310	2010	2120	2310	2570	2910	2000	2280	1990
5	1810	1980	2080	2140	2350	2480	2150	2270	2470	2750	3110	2140	2440	2130
6	2180	2380	2500	2580	2830	2980	2590	2730	2970	3310	3750	2580	2940	2570
7	2420	2640	2770	2860	3140	3310	2870	3030	3300	3670	4160	2860	3260	2850
8	2530	2770	2910	3000	3290	3470	3010	3180	3460	3850	4360	3000	3420	2990
9	2680	2930	3080	3180	3480	3670	3190	3360	3660	4080	4610	3180	3620	3160


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с железобетонными приставками

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение провода в кв. мм
Территориаль ные пояса	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	AC-16	AC-25	AC-35	AC-50	A-25	А-35	А-50	А-70	A-95
	а	б	в	г	д	e	ж	з	и	к	л
1	1350	1470	1550	1610	1780	1890	1610	1710	1870	2100	2400
2	1390	1520	1600	1660	1830	1950	1660	1760	1920	2160	2470
3	1440	1580	1660	1720	1900	2020	1720	1820	2000	2240	2560
4	1540	1680	1770	1840	2030	2150	1830	1940	2130	2390	2730
5	1650	1800	1900	1960	2170	2300	1960	2080	2280	2560	2920
6	1980	2160	2280	2370	2620	2780	2360	2510	2750	3080	3520
7	2200	2400	2530	2620	2900	3080	2620	2780	3050	3420	3900
8	2310	2520	2660	2750	3040	3230	2750	2920	3190	3580	4100
9	2440	2660	2810	2910	3220	3420	2910	3090	3380	3790	4340


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на деревянных опорах и-» пропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 30

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение провода в кв. мм
Территориаль ные пояса	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	AC-16	AC-25	AC-35	AC-50	A-25	А-35	А-50	А-70	A-95	ПС-35	ПС-50	А-16
	а	б	в	г	д	e	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	1210	1330	1410	1470	1640	1750	1460	1560	1720	1950	2250	1500	1710	1420
2	1250	1370	1450	1510	1690	1800	1510	1610	1780	2010	2320	1540	1760	1460
3	1300	1420	1510	1570	1750	1870	1570	1670	1850	2090	2410	1600	1830	1520
4	1380	1520	1610	1670	1870	1990	1670	1780	1970	2230	2570	1700	1950	1620
5	1480	1620	1720	1790	2000	2130	1790	1900	2100	2380	2750	1820	2090	1730
6	1780	1950	2070	2160	2410	2570	2150	2290	2530	2870	3310	2200	2510	2080
7	1970	2170	2300	2390	2670	2850	2390	2540	2810	3180	3670	2440	2790	2310
8	2070	2270	2410	2510	2800	2990	2500	2670	2950	3340	3850	2560	2920	2420
9	2190	2410	2550	2660	2960	3160	2650	2820	3120	3530	4080	2710	3100	2570


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на деревянных опорах из непропитанного леса с деревянными приставками

Таблица 31

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение провода в кв. мм
Территориаль ные пояса	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	AC-16	AC-25	AC-35	AC-50	A-25	А-35	А-50	А-70	A-95
	а	б	в	г	д	e	ж	з	и	к	л
1	1080	1180	1260	1320	1490	1600	1310	1410	1570	1790	2100
2	1110	1220	1300	1360	1530	1650	1350	1450	1620	1850	2160
3	1150	1260	1350	1410	1590	1720	1400	1510	1680	1920	2250
4	1230	1450	1440	1510	1700	1830	1490	1610	1790	2050	2390
5	1320	1560	1540	1610	1820	1960	1600	1720	1920	2190	2560
6	1590	1870	1850	1940	2190	2360	1920	2070	2310	2640	3080
7	1760	1930	2060	2150	2430	2610	2130	2300	2560	2920	3420
8	1850	2020	2160	2260	2550	2740	2240	2410	2690	3070	3590
9	1950	2140	2280	2390	2700	2900	2370	2550	2840	3250	3800


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 2. Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв

Воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кв на железобетонных опорах

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 км трехпроводной ВЛ в руб.

	Марка и сечение провода в кв. мм
Территориаль ные пояса	ПСО-5 (Ж-5)	ПС-25	AC-16	AC-25	AC-35	AC-50	A-25	А-35	А-50	А-70	A-95
	а	б	в	г	д	e	ж	з	и	к	л
1	1810	1840	2080	2060	2230	2370	2430	2360	2370	2580	2970
2	1830	1860	2100	2080	2260	2300	2450	2390	2400	2610	3000
3	1900	1930	2190	2170	2350	2490	2550	2480	2490	2710	3120
4	2190	2230	2520	2500	2700	2860	2940	2860	2860	3120	3600
5	2510	2560	2890	2870	3100	3300	3380	3280	3300	3590	4130
6	2770	2810	3190	3160	3420	3610	3720	3610	3630	3950	4550
7	2840	2890	3270	3240	3510	3720	3820	3710	3720	4050	4670
8	3050	3110	3520	3490	3770	4000	4110	3990	4000	4360	5030
9	3230	3290	3730	3690	4000	4240	4350	4230	4240	4620	5320


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кв

Кабель подземный трехжильный марки ААБ напряжением до 1 кв

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Территориальные	Сечение кабеля в кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1950	2140	2410	2590	2850	3280	3770
2	2020	2220	2490	2680	2950	3400	3910
3	2010	2240	2460	2650	2900	3320	3810
4	2230	2490	2730	2940	3220	3680	4220
5	2330	2540	2830	3030	3350	3790	4350
6	2730	3000	3370	3620	3990	4600	5280
7	4420	4870	5460	5880	6500	7500	8600
8	3780	4160	4670	5020	5530	6400	7300
9	6100	6700	7500	8100	8900	10200	11800


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кв

Кабель подземный четырехжильный марки ААБ напряжением до 1 кв

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Территориальные	Сечение кабеля в кв. мм
пояса	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2030	2260	2790	2790	3150	3550	4020
2	2100	2340	2920	2890	3260	3670	4170
3	2130	2320	2930	2890	3260	3680	4140
4	2310	2550	3190	3150	4750	3970	4480
5	2410	2660	3320	3260	3650	4090	4610
6	2840	3160	3910	3900	4400	4960	5630
7	4610	5120	6300	6300	7100	8000	9100
8	3940	4380	5420	5420	6100	6900	7800
9	6300	7000	8700	8700	9800	11100	12600


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кв

Кабель подземный трехжильный марки СБ напряжением до 1 кв

Таблица 35

Восстановительная стоимость 1 км, кабельной трассы в руб.

Территориальные	Сечение кабеля в кв. мм
пояса	3х10	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2730	3170	3660	4310	5230	6300	7600
2	2840	3310	3820	4500	5460	6600	8000
3	2830	3260	3750	4400	5310	6400	7700
4	3060	3540	4080	4780	5760	6900	8400
5	3180	3650	4210	4340	5940	7100	8700
6	3820	4440	5100	6000	7300	8800	10700
7	6200	7200	8300	9800	11900	14300	17300
8	5290	6100	7100	8400	10200	12200	14800
9	8500	9900	11400	13400	16300	19700	23800


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кв

Кабель подземный четырехжильный марки СБ напряжением до 1 кв

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Территориальные	Сечение кабеля в кв. мм
пояса	3х10+1х6	3х16+1х10	3х25+1х16	3х35+1х16	3х50+1х25	3х70+1х25	3х95+1х35
	а	б	в	г	д	е	ж
1	2650	3180	3810	4550	5580	6700	8200
2	2760	3320	3980	4750	5820	7000	8600
3	2710	3250	3850	4580	5590	6700	8200
4	2990	3590	4260	5060	6200	7400	9000
5	3100	3680	4390	5210	6300	7600	9300
6	3700	4450	5330	6400	7800	9400	11500
7	6000	7200	8600	10300	12700	15300	18600
8	5130	6200	7400	8800	10800	13100	15900
9	8300	9900	11900	14200	17400	21000	25600


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кв

Кабель подземный трехжильный марки ААБ напряжением 10 кв

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Территориальные	Сечение кабеля в кв. мм
пояса	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95
	а	б	в	г	д	е
1	3740	3900	4160	4580	4940	6000
2	3710	3880	4130	4540	5400	5950
3	3750	3930	4170	4580	5460	5950
4	4280	4490	4760	5240	6220	6800
5	4170	4370	4630	5100	6100	6600
6	5200	5500	5830	6400	6100	8400
7	8490	8900	9500	10400	9900	13600
8	7300	7600	8100	8900	8400	11600
9	11700	12200	13000	14300	13500	18700


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 3. Кабельные линии напряжением до 10 кв

Кабель подземный трехжильный марки СБ напряжением 10 кв

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.

Территориальные	Сечение кабеля в кв. мм
пояса	3х16	3х25	3х35	3х50	3х70	3х95
	а	б	в	г	д	е
1	5860	6500	7300	8400	10000	11600
2	5760	6400	7200	8200	9800	11400
3	5780	6400	7200	8200	9700	11200
4	6500	7200	8000	9200	10900	12600
5	6500	7200	8000	9200	10900	12500
6	8200	9100	10200	11700	13900	16200
7	13300	14700	16600	17000	22600	26200
8	11400	12600	14200	16200	19300	22400
9	18300	20300	22800	26100	31100	36100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ II. СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Раздел 4. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты закрытого типа

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ

Фундаменты сборные, бетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, полы бетонные.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания руб.

Территориальные пояса	Трансформаторные подстанции	Распределительные пункты
1	34	18,7
2	34,6	19,3
3	36,4	20
4	42,2	23,2
5	43,5	23,9
6	47,6	26,2
7	77	42,4
8	66	36,3
9	106	58.3


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ III. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показатели восстановительной стоимости, помещенные в настоящем отделе, предназначены для переоценки наружных тепловых сетей подземной прокладки.

2. За единицу измерения для определения восстановительной стоимости тепловых сетей принят один километр двухтрубной трассы.

3 В восстановительной стоимости прокладки тепловых сетей учтена стоимость устройства непроходных каналов, ниш и камер и прокладка двух труб с изоляцией: прямого и обратного трубопроводов для водяных сетей; паропровода и конденсатопровода соответствующего сечения для паровых сетей.

4. Восстановительная стоимость тепловых сетей приведена в таблицах для II климатического района. При определении стоимости по другим климатическим районам к восстановительной стоимости для II климатического района надо применять следующие поправочные коэффициенты:

Климатические районы	Коэффициенты к восстановительной стоимости сооружения и виды работ
I III IV	1,03 0,99 0,98


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ III. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ЗАСЫПНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Характеристика

Непроходные каналы, включая камеры и ниши. Две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру. Засыпная тепловая изоляция из минеральной ваты.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 ум двухтрубной трассы в тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов в мм
пояса	40-50	70-80	100	125	150	200	250
	а	б	в	г	д	е	ж
1	36	40	45	52	54	71	88
2	38	42	48	56	58	76	94
3	39	43	49	56	59	76	95
4	46	50	57	66	69	90	111
5	44	48	55	64	66	86	107
6	57	63	71	82	86	112	139
7	113	124	141	163	170	221	275
8	77	85	96	112	116	151	188
9	85	94	107	124	129	167	208


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ III. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ВОДОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕГМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ МОСЭНЕРГОПРОЕКТА

Характеристика

Непроходные каналы, включая камеры и ниши. Две трубы, включая опоры, компенсаторы и запорную арматуру. Подвесная тепловая изоляция.

Таблица 41

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы в тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов в мм
пояса	40-50	70-80	100	125	150	200	250
	а	б	в	г	д	е	ж
1	37	43	53	66	69	93	105
2	39	46	56	71	74	99	112
3	40	46	57	71	75	100	113
4	47	54	67	84	88	118	133
5	45	52	64	80	84	113	128
6	58	67	83	104	109	147	166
7	115	134	165	206	217	291	329
8	79	91	113	141	148	199	225
9	87	101	125	156	164	220	249


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ III. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПАРОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ПОПУТНОГО ДРЕНАЖА С ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБ

Характеристика

Непроходимые каналы, включая камеры и ниши. Один паропровод и соответствующий конденсатопровод с опорами, компенсаторами и запорной арматурой. Подвесная тепловая изоляция.

Таблица 42

Восстановительная стоимость 1 км двухтрубной трассы в тыс. руб.

Территориальные	Диаметры трубопроводов в мм
пояса	200/100	250/100
	а	б
1	86	98
2	92	105
3	93	106
4	110	125
5	105	Г20
6	137	155
7	271	307
8	185	210
9	205	232


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ IV. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Восстановительная стоимость производственных и вспомогательных зданий включает стоимость всех общестроительных, санитарно-технических, электротехнических и особых строительных работ в пределах здания.

2. В начале каждой таблицы приведена характеристика зданий. Для переоценки зданий, отличающихся по конструкциям, восстановительная стоимость должна определяться по таблицам зданий, которые наиболее близки по конструктивным характеристикам.

3. Распределение производственных зданий по группам капитальности дано в Общей части к сборникам.

4. Для определения восстановительной стоимости по климатическим районам, отличающимся от II района, следует  применять нижеприведенные поправочные коэффициенты:

Климатические	Коэффициенты к общей стоимости зданий
районы	деревянных	кирпичных
I III IV	1,04 0,93 0,91	1,07 0,94 0,92
5. В конце отдела приведена таблица удельных весов отдельных конструктивных частей зданий, показатели которых даны на 1 куб. м.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ IV. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

КИРПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ВУП), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ДУП) И УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (УП) ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Характеристика

Здания одноэтажные; стены кирпичные, перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; полы цементные и линолеум; отделка в технических помещениях масляной краской, в остальных помещениях клеевая окраска, кровля этернитовая; учтены отопление центральное, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение. Группа капитальности II.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Здания ВУП до 500 куб. м	Здания ДУП до 1000 куб. м	Здания УП до 3000 куб. м
1	38,6	32	28
2	40,6	33,6	29,4
3	42,5	35,2	30,8
4	44,5	36,8	32,2
5	48,4	40	35
6	50,2	41,6	36,4
7	54,1	44,8	39,2
8	45,9	47,9	41,9
9	48,6	51,1	44,8
Примечания. Восстановительная стоимость 1 лз здания при деревянном перекрытии уменьшается:

а) для здания ВУП на	0,7 руб. для 1-4 поясов

то же	0,8 руб. для 5-7 поясов

то же	0,9 руб. для 8-9 поясов

б) для здания ДУП на	0,7 руб. для 1-4 поясов

то же	0,8 руб. для 5-7 поясов

то же	0,9 руб. для 8-9 поясов

в) для здания УП на	0,7 руб. для 1-4 поясов

то же	0,8 руб. для 5-7 поясов

то же	1,0 руб. для 8-9 поясов

Таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов в общей стоимости зданий в %

(к табл. 43)

№. п/п	Наименование
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	27
3	Перекрытия	12
4	Кровля	4
5	Полы	7
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние сантехника и электроосвещение	28
9	Прочие работы	3
	Всего	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ IV. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ВУП) И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (ДУП) ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Характеристика

Здания одноэтажные; стены рубленые; перегородки и перекрытия деревянные, полы цементные и линолеум; отделка - стены и потолки оштукатурены, в технических помещениях окрашены масляной краской, в остальных помещениях клеевая окраска; кровля этернитовая; учтены отопление центральное, вентиляция, водопровод и канализация, электроосвещение. Группа капитальности IV.

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	Здания ВУП объемом до 500 куб. м	Здания ДУП объемом до 1000 куб. м
1	54	44,4
2	57	47,2
3	61	49,9
4	64	53
5	71	58
6	114	93
7	139	114
8	148	121
9	159	130
Примечания. Восстановительная стоимость 1 куб .м здания при фундаменте - деревянные стулья - уменьшается:

а) для здания ВУП на	4 руб.	для 1-4 поясов

то же	5 руб.	для 5-7 поясов

то же	5,8 руб.	для 8-9 поясов

б) для здания ДУП на	3,5 руб. для	1-3 поясов

то же	3,9 руб. для	4-6 поясов

то же	4,6 руб. для	7-9 поясов

Таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов в общей стоимости зданий в %

(к табл. 44)

№. п/п	Наименование
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	24
3	Перекрытия	11
4	Кровля	7
5	Полы	6
6	Проемы	5
7	Отделочные работы	8
8	Внутренние сантехника и электроосвещение	24
9	Прочие работы	5
	Всего	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ IV. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

КИРПИЧНЫЕ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКИХ КОНТОР (ОТДЕЛЕНИЙ) СВЯЗИ ОБЪЕМОМ ДО 1000 куб. м

Характеристика

Здания одноэтажные, стены кирпичные, перегородки деревянные; полы дощатые; перекрытия железобетонные, кровля шиферная; отделка - штукатурка стен и потолков клеевая; окраска с устройством масляной панели в операционном зале; учтены отопление центральное, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение Группа капитальности II.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	a
1	21,3
2	22,4
3	23,4
4	24,5
5	26,6
6	27,7
7	29,8
8	32
9	34,1
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания при. деревянном перекрытии уменьшается:

на 0,3 руб. для 1-4 поясов

на 0,4 руб. для 5-7 поясов

на 0,5 руб. для 8-9 поясов

Таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов в общей стоимости зданий в %

(к табл. 45)

№. п/п	Наименование
1	Фундаменты	8
2	Стены и перегородки	24
3	Перекрытия	10
4	Кровля	14
5	Полы	11
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние сантехника и электроосвещение	13
9	Прочие работы	6
	Всего	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ IV. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКИХ КОНТОР (ОТДЕЛЕНИЙ) СВЯЗИ ОБЪЕМОМ ДО 1000 куб. м

Характеристика

Здания одноэтажные; стены деревянные; рубленые; перекрытия балочные деревянные; кровля - волнистые асбоцементные листы, полы цементные и из метлахской плитки; учтены водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение. Группа капитальности IV.

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Территориальные пояса	а
1	29
2	30,8
3	32,7
4	34,4
5	37,9
6	61
7	74
8	79
9	85
Примечание. Восстановительная стоимость 1 куб. м здания при фундаменте - деревянные стулья -уменьшается:

на 3,1 руб.	для 1-4 поясов

на 3,9 руб.	для 5-7 поясов

на 4,4 руб.	для 8-9 поясов

Таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов в общей стоимости зданий в %

(к табл. 46)

№. п/п	Наименование
1	Фундаменты	3
2	Стены и перегородки	31
3	Перекрытия	11
4	Кровля	8
5	Полы	6
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	10
8	Внутренние сантехника и электроосвещение	18
9	Прочие работы	4
	Всего	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ IV. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (НУП) ДЛЯ КАБЕЛЯ 1х4, УПЛОТНЕННОГО АППАРАТУРОЙ ТИПА К-60п х 4

Характеристика

Подземные с железобетонным кольцом на железобетонной плите или с кирпичным кольцом на железобетонных перемычках

Таблица 47

Восстановительная стоимость одного сооружения (НУП) в руб.

	Подземный НУП
Территориальные поясе	железобетонное кольцо на железобетонном основании	кирпичное кольцо на железобетонных перемычках
1	190	119
2	201	126
3	212	133
4	223	140
5	246	154
6	394	246
7	482	302
8	510	320
9	550	345


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ IV. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ТЕЛЕФОННЫЕ КАБИНЫ

Характеристика

Кабина из отдельных деревянных щитов (блоков). Междугородные кабины - со звукоизоляцией

Таблица 48

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Территориальные пояса	Для телефонов-автоматов	Для междугородных переговоров
1	247	417
2	264	445
3	280	472
4	296	500
5	313	530
6	500	850
7	610	1040
8	650	1100
9	700	1180


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ IV. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

НАВЕС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАБЕЛЯ

Характеристика

Группа капитальности II, стены кирпичные, кровли рубероидные, полы бетонные, асфальтовые, окраска потолков и прогонов известковая.

Таблица 49

Восстановительная стоимость одного здания в руб.

Территориальные пояса	Площадь пола до 100 кв. м
1	85
2	89
3	98
4	102
5	106
6	170
7	208
8	221
9	238


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В данном отделе приведены восстановительные стоимости столбовых и стоечных линий связи, проводов, подвешенных на столбовых и стоечных линиях, кабельных и воздушных вводов, проводов и переходов через реки.

2. Восстановительная стоимость столбовых линий определена для столбов хвойных пород с разделением на местную и заводскую пропитку. Восстановительная стоимость линии дана по усредненному комплексу опор и укреплений различной конструкции. В стоимости линии речные переходы не учтены и должны оцениваться отдельно. При наличии лиственничных опор применять к стоимости линии или опоры местной пропитки коэффициент 1,15, а для опор из твердых пород древесины коэффициент 1,2.

3. Стоимость линии I и II классов с числом опор на 1 км меньше 20 надлежит определять по восстановительной стоимости линии внутрирайонной связи и радиофикации с коэффициентом 1,4,

4. Стоимость отдельных опор дана для применения только в тех случаях, когда нет возможности использовать комплексную расценку на 1 км столбовой линии.

5. В восстановительной стоимости сложных опор всех типов не учтены приставки. При наличии деревянных, железобетонных или рельсовых приставок их следует учитывать дополнительно по расценкам настоящего отдела.

6. Высота столбовой линии определяется по большей части установленных опор. Длиной опоры считается наземная часть и подземная ее часть, включая приставки и ноги.

7. В восстановительной стоимости линий, проводов и отдельных кабельных опор не учтена стоимость согласовывающих и защитных устройств, запирающих и дренажных катушек, а также комплектов пупинизации, как относящихся к оборудованию. Стоимость кабельных боксов и ящиков учтена.

8. На воздушные вводы фидерных и абонентских радиотрансляционных линий, а также вводные трансформаторы различной мощности даны отдельные расценки.

9. Восстановительная стоимость провода учитывает крюки, штыри, кронштейны, накладки и изоляторы и не учитывает траверсы. Траверсы должны оцениваться отдельно.

10. Протяженность линии и провода следует исчислять от вводного кронштейна, оконечной кабельной опоры или от конечной станционной стойки. Стоимость вводного кронштейна входит в стоимость вводной ниши, а стоимость кабельной опоры и вводной стойки расценивается отдельно.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
А Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов местной пропитки

	Линия 12 опор на 1 км высотой в м:
35 36 37 38 39	5 5,5 6 6,5 7	км км км км км	107 113 123 148 208	117 124 135 163 229	140 148 159 193 272	116 122 132 157 219	116 122 132 156 217	131 137 148 172 237	129 135 145 170 235	122 236 258 315 445	265 283 310 381 540
	Линия 16 опор на 1 км высотой в м:
40 41 42 43 44	5 5,5 6 6,5 7,5	км км км км км	142 150 164 197 277	156 165 180 217 304	182 193 212 257 362	154 162 176 209 291	154 162 175 208 288	175 183 197 229 315	172 180 194 226 313	296 315 344 420 590	353 377 414 510 720
	Линия 20 опор на 1 км высотой в м:
45	5	км	178	194	228	193	193	219	215	370	442
46 47	5,5 6	км км	188 205	206 225	242 264	203 220	203 220	229 246	225 242	393 430	471 520
48 49	6,5 7	км км	247 346	271 381	322 453	261 365	261 365	286 395	283 392	520 740	640 900


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Б. Линии I и II классов из столбов местной пропитки

	Линия 20 опор на 1 км высотой в м:
16	6,5	км	247	272	322	262	260	287	284	530	640
17	7,5	км	349	384	457	368	365	400	396	750	910
18	8,5	км	372	409	485	394	390	430	425	790	960
	Линия 25 опор на 1 км высотой в м:
19	6,5	км	310	340	403	328	325	359	355	660	800
20	7,5	км	437	480	570	460	456	499	495	930	1100
21	8,5	км	465	510	600	492	488	540	530	990	1200
	Линия 28 опор на 1 км высотой в м:
22	6,5	км	346	380	451	367	364	402	398	740	890
23	7,5	км	489	540	640	520	510	560	550	1050	1270
24	8,5	км	520	570	680	550	550	600	600	1110	1340


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
В. Линии радиофикации и внутрирайонной связи из столбов, пропитанных заводским способом

	Линия 12 опор на 1 км высотой в м:
25	5	км	149	159	168	159	183	181	174	323	397
26	5,5	км	186	199	211	199	229	227	218	404	498
27	6	км	200	214	226	214	246	244	234	434	530
28	6,5	км	215	230	243	229	265	263	250	467	570
29	7,5	км	296	317	335	314	364	358	341	650	800
	Линия 16 опор на 1 км высотой в м:
30	5	км	208	222	234	222	255	253	242	449	550
31	5,5	км	231	247	261	247	284	282	270	500	620
32	6	км	250	267	282	267	307	304	292	540	670
33	6,5	км	286	306	324	305	353	350	334	620	760
34	7,5	км	394	422	446	418	485	477	454	861	1060
	Линия 20 опор на 1 км высотой в м:
35	5	км	263	282	298	282	324	321	308	570	700
35	5,5	км	297	318	336	318	366	363	348	650	790
37	6	км	328	351	371	351	404	400	384	710	880
38	6,5	км	358	383	405	381	441	438	417	780	960
39	7,5	км	493	530	560	520	610	600	570	1080	1330


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Г. Линии I и II классов из столбов, пропитанных заводским способом

	Линия 20 опор на 1 км высотой в м:
40	6,5	км	357	383	406	382	442	439	418	780	960
41	7,5	км	496	530	560	530	610	600	570	1080	1340
42	8,5	км	530	560	590	560	650	640	610	1140	1410
	Линия 25 опор на 1 км высотой в м:
43	6,5	км	448	479	510	478	550	550	520	970	1200
44	7,5	км	620.	660	700	660	760	750	720	1350	1670
45	8,5	км	660	700	740	700	810	800	760	1430	1760
	Линия 28 опор на 1 км высотой в м:
46	6,5	км	500	540	570	540	620	610	590	1090	1340
47	7,5	км	690	740	790	740	850	840	800	1520	1870
48	8,5	км	740	790	830	790	910	900	860	1600	1970


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д. Стоечные линии

	Линия габаритом 0,8 м:
49	12 стоек на 1 км	км	250	260	265	281	290	345	392	393	445
50	16 стоек на 1 км	км	323	346	353	375	386	461	520	520	590
51	20 стоек на 1 км	км	416	433	441	468	484	580	650	650	740
52	25 стоек на 1 км	км	520	540	550	590	600	720	830	820	930
	Линия габаритом 2,5 м:
53	12 стоек на 1 км	км	590	610	620	650	680	790	930	910	1050
54	16 стоек на 1 км	км	790	820	830	870	900	1060	1200	1220	1390
55	20 стоек на 1 км	км	990	1020	1030	1090	1130	1320	1550	1520	1740
56	25 стоек на 1 км	км	1240	1280	1290	1370	1410	1650	1940	1960	2180


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Е. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий радиофикации и внутренней связи

	Одинарные опоры длиной в м:
57	5	опора	8,9	9,7	11,6	9,7	9,7	10,9	10,7	24,4	30,3
58	5,5	опора	9,4	10,3	12,4	10,2	10,2	11,4	11,2	26,1	32,6
59	6	опора	10,2	11,2	13,2	11	10,9	12,3	12,1	28,8	36
60	6,5	опора	12,3	13,6	16,1	13,2	12,9	14,3	14,1	35,7	45
61	7,5	опора	17,2	19	22,6	18,7	18	19,7	19,8	50,8	64,3
62	8,5	опора	18,6	20,4	24,3	19,7	19,5	21,5	21,3	54	68
63	Опоры с одной деревянной приставкой высотой 6,5 м	опора	15,1	16,6	19,6	16,2	16,1	18	17,7	31,9	38,4
64	Одинарные опоры с одной железобетонной приставкой высотой 7,5 м	опора	31,4	34,2	35,8	39,3	39,6	48,7	48	60	67
65	Одинарные опоры в деревянных «ногах» длиной 8,5 м	опора	34,6	38,1	45,4	36,1	35,7	38,7	38,5	91	109
	Угловые опоры длиной в м:
66	5	опора	30,1	33,1	39,5	31,5	31,2	33,9	33,7	65	79
67	5,5	опора	31,2	34,4	41	32,7	32,3	35	34,8	67	82
68	6	опора	33,5	36,8	43,9	35,1	34,7	37,7	37,5	72	88
69	6,5	опора	35,5	39,1	46,7	37,1	35,8	39,7	39,5	77	93
70	7,5	опора	47	52	62	48,8	48,1	52	51	102	125
71	8,5	опора	48,4	53	64	50	49,5	53	53	105	129


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ж. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий I и II классов

	Одинарные опоры длиной в м:
72	6,5	опора	12,4	13,6	16,1	13,1	13	14,4	14,2	26,3	31,8
73	7,5	опора	17,5	19,2	22,8	18,4	18,2	20,0	19,8	37,3	45,4
74	8,5	опора	18,6	20,5	24,3	19,7	19,5	21,5	21,3	39,6	48
75	9,5	опора	25,4	28	33,3	27	26,7	29,5	29,3	54	66
76	11	опора	34,6	38,1	45,3	36,7	36,3	40,2	39,8	74	90
77	13	опора	44,3	48,8	58	47	46,6	51,4	51	95	115
78	Опоры с одной деревянной приставкой длиной 7,5 м	опора	19,3	21,2	25,1	20,6	20.5	22,8	22,5	40,9	49,4
	Опоры в деревянных «ногах» длиной в м:
79	8,5	опора	35,1	38,6	46	36,8	36,4	39,5	39,3	75	92
80	9,5	опора	35,5	39,1	46,6	37,4	37	40,3	40	76	93
81	11	опора	38,2	42,1	50	40	39,5	42,9	42,6	82	100
82	13	опора	66	73	89	68	67	71	71	145	180
83	Одинарные опоры с одной железобетонной приставкой длиной 6,5м	опора	23	25,1	26,2	28,8	28,1	35,6	35,3	44,8	49,2
	Одинарные опоры с двумя железобетонными приставками длиной в м:
84	7,5	опора	38,4	41,9	43,8	48	48,4	60	59	74	82
85	8,5	опора	45	48,9	51	56	57	69	68	88	97
86	9,5	опора	56	61	63	69	70	86	85	107	119
87	11	опора	67	70	73	79	80.	104	103	129	144
88	13	опора	80	87	91	100	101	124	122	154	171
89	Одинарные опоры с одной рельсовой приставкой длиной 6,5 м	опора	29	31,8	33,3	36,5	36,8	45,3	44,7	56	63
	Одинарные опоры с двумя рельсовыми приставками длиной в м:
90	7,5	опора	51	55	58	63	64	78	77	97	108
91	8,5	опора	57	62	65	71	72	88	87	109	122
92	9,5	опора	68	74	77	85	85	105	103	130	145
93	11	опора	79,0	86,0	90,0	99,0	100	123	121	152	170
94	13	опора	92,0	100	105	115	116	143	141	177	197
	Угловые опоры длиной в м:
95	6,5	опора	35,6	39,2	46,8	37,2	36,8	39,8	39,6	77	94
96	7,5	опора	47,3	52	63	49,1	48,4	52	52	102	126
97	8,5	опора	49.5	55	65	52	51	55	55	107	131
	Сдвоенные опоры длиной в м:
98	6,5	опора	24,6	27	32	26	25,8	28,5	28,2	52	63
99	7,5	опора	34,8	38,2	45,5	36,6	36,3	39,7	39,4	74	90
100	8,5	опора	36,4	40	47,6	38,4	38	41,6	41,3	78	95
	А-образные опоры длиной в м:
101	6,5	опора	43,6	47,8	56	46,8	46,6	52	51,4	92	110
102	7,5	опора	70	76	89	76	76	88	86	144	171
103	8,5	опора	59	65	77	62	62	68	67	126	153
	Полуанкерные опоры длиной в м:
101	6,5	опора	77	84	98	83	83	94	92	160	191
105	7,5	опора	98	107	127	104	103	114	113	207	151
106	8,5	опора	103	113	134	110	110	122	120	219	164
107	9,5	опора	128	141	167	136	135	149	148	273	331
108	11	опора	177	195	233	184	182	196	195	382	467
109	13	опора	250	276	333	257	252	266	267	550	670
	Промежуточные опоры в болотистом грунте длиной в м:
110	6,5	опора	38,5	42,4	50	40,5	40,1	43,8	43,5	83	100
111	7,5	опора	51	56	67	53	52	56	56	111	136
112	8,5	опора	53	59	70	55	55	59	58	115	142
	Угловые опоры в болотистом грунте длиной в м:
113	6,5	опора	60	66	79	62	61	66	65	129	158
114	7,5	опора	80	87	107	83	81	86	86	176	216
115	8,5	опора	84	93	112	87	85	90	91	184	226


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
З. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий радиофикации и внутрирайонной связи

	Одинарные опоры длиной в м:
116	5	опора	12,4	13,3	14	13,3	15,2	15,1	14,5	26,1	32,3
117	5,5	опора	14,7	15,8	15,9	15,8	19,1	18,9	18,2	33,7	41,4
118	6	опора	16,7	17,8	18,8	17,8	20,5	20,4	19,5	36,2	44,5
119	6,5	опора	17,9	19,1	20,2	19,1	22	21,9	20,9	38,9	47,8
120	7,5	опора	24,6	26,4	27,9	26,2	30,3	29,8	28,4	54	67
121	8,5	опора	26,6	28,1	29,8	28	32,4	32,1	30,5	57	70


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
И. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий I и II классов

	Одинарные опоры длиной в м:
122	6,5	опора	17,9	19,2	20,3	19,1	22,1	21,9	20,9	38,9	47,9
123	7,5	опора	24,8	26,5	28,1	26,3	30,5	30,1	28,7	54	67
124	8,5	опора	26,6	28,1	29,8'	28	32,4	32,1	30,5	57	70
125	9,5	опора	36,5	38,4	40,9	38,2	44,6	43,9	42	79	97
126	11	опора	48,7	51	55	51	59	59	56	105	129
127	13	опора	63	66	71	66	77	76	73	136	167
128	Опоры с одной деревянной приставкой длиной 7,5 м	опора	29,6	31,6	33,5	31,4	36,4	36	34,3	63	81
	Опоры в деревянных «ногах» длиной в м:
129	8,5	опора	48	51	54	51	59	58	56	103	132
130	9,5	опора	48,5	52	55	52	60	59	56	104	133
131	11	опора	53	57	60	56	65	64	61	113	145
132	13	опора	93	99	105	97	114	110	105	201	261
	Угловые опоры длиной в м:
133	6,5	опора	38,1	40,8	43,2	40,9	47,1	47,2	45	81	103
134	7,5	опора	55	59	63	59	68	67	64	117	152
135	8,5	опора	58	62	66	62	72	71	67	124	159
	Сдвоенные опоры длиной в м:
136	6,5	опора	35,7	38,2	40,4	38	44	43,7	41.6	76	98
137	7,5	опора	49,4	53	56	53	61	60	57	106	136
138	8,5	опора	52	55	59	55	64	63	60	111	142
	А-образные опоры длиной в м:
139	6,5	опора	60	64	68	65	74	76	72	126	160
140	7,5	опора	79	84	89	84	97	97	93	168	214
141	8,5	опора	83	88	94	89	102	102	97	176	224
	Полуанкерные опоры длиной в м:
142	6,5	опора	106	113	120	115	131	135	128	222	279
143	7,5	опора	136	145	154	146	168	169	161	287	366
144	8,5	опора	143	153	162	154	177	179	170	302	384
145	9,5	опора	177	189	201	190	219	220	209	375	478
146	11	опора	246	263	278	261	302	297	283	530	680
147	13	опора	345	369	390	363	423	410	391	740	960
	Промежуточные опоры в болотистом грунте длиной в м:
148	6,5	опора	55	59	63	59	68	68	64	118	137
149	7,5	опора	60	66	70	65	77	75	71	146	192
150	8,5	опора	76	81	86	81	94	92	87	163	211
	Угловые опоры в болотистом грунте длиной в м:
151	6,5	опора	88	94	100	93	108	106	101	189	243
152	7,5	опора	119	128	135	126	147	142	135	258	335
153	8,5	опора	125	134	142	132	154	149	142	270	350


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
К. Приставки и оттяжки

154	Одинарные деревянные приставки из столбов местной пропитки на установленных сложных опорах	приставка	8,6	9,2	9,8	9,3	10,7	10,9	10,4	18,2	23
155	То же, двойные	приставка	18,2	19,5	20,7	19,7	22,6	23	21,9	38,4	48,6
156	Одинарные деревянные приставки из столбов, пропитанных заводским способом, на установленных сложных опорах	приставка	12,2	13	13,8	13	15	14,9	14,2	26	33,3
157	Двойные деревянные приставки из столбов, пропитанных заводским способом, на установленных сложных опорах	приставка	23,9	25,6	27,1	25,5	29,5	29,4	28	51	65
158	Одинарные железобетонные приставки на установленных сложных опорах	приставка	14,1	15,2	14,4	19,5	19,6	25,1	24,9	25,2	25,5
159	То же, двойные	приставка	28,1	30,3	28,7	39	39,2	50	49,7	51	51
160	Одинарные рельсовые приставки на установленных сложных опорах	приставка	22,9	24,7	23,3	31,6	31,8	40,5	40,3	40,9	41,2
161	Двойные рельсовые приставки на установленных сложных опорах	приставка	43,2	46,7	44,1	60	60	77	76	77	78
162	Оттяжки на якоре	оттяжка	7,8	8,3	8,8	8,7	9,7	10,5	9,9	15,9	19,5
163	Оттяжки с оттяжной тумбой	оттяжка	21	22,5	23,8	22,6	26	26,2	24,9	44,5	57


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Л. Отдельные стойки

164	Стойки радиофикации, фидерные выходные, станционные, габаритом 2,5 м, на 8 фидеров 960 в	стойка	960	1000	1010	1070	1090	1290	1500	1480	1690
165	То же, габаритом 2 м трехногие на 12 фидеров 240 в	стойка	640	670	670	710	730	860	1000	990	1130
166	То же, габаритом 0,8 м на 10-12 фидеров 120 в	стойка	640	670	680	720	740	880	1000	1000	1140
167	Стойки шестипарные станционные двусторонние, габаритом 0,8 м	стойка	85	88	90	95	99	117	133	133	151
168	То же, габаритом 2-2,5 м	стойка	94	98	99	104	107	126	147	145-	165
169	Стойки шестипарные станционные трехсторонние габаритом 0,8 м	стойка	98	102	104	110	114	135	153	154	174
170	То же, габаритом 2-2,5 м	стойка	107	111	112	119	122	143	167	165	188
171	Однопарные промежуточ-ные стойки для телефонно-телеграфных проводов	стойка	13	13,5	13,8	14,6	15,1	17,9	20,3	20,4	23,1
172	То же, оконечные или угловые	стойка	14,2	14,8	15,1	15,9	16,5	19,6	22,2	22,3	25,3
173	Двухпарные промежуточные стойки для телефонно-телеграфных проводов	стойка	17,1	17,8	18,1	19,2	19,8	23,6	26,8	26,8	30,4
174	То же, оконечные или угловые	стойка	18,6	19,3	19,7	20,8	21,6	25,7	29,1	29,2	33,1
175	Шестипарные промежуточ-ные стойки для телефонно-телеграфных проводов	стойка	29	30,2	30,7	32,5	33,6	40	45,4	45,5	52
176	То же, оконечные или угловые	стойка	31,9	33,2	33,8	35,7	37	44	49,9	50	57
177	Десятипарные промежуточные стоики, для телефонно-телеграфных проводов	стойка	54	56	57	60	62	72	85	83	95
178	То же, оконечные или угловые	стойка	57	59	60	63	65	76	89	88	100
179	Одинарные промежуточные стойки габаритом 0,8 м проводного вещания	стойка	20,7	21,5	21,9	23,2	24	28,6	32,4	32,5	36,8
180	Однопарные оконечные или угловые стоики габаритом 0,8 м для проводного вешания	стойка	25,4	26,4	26,9	28,4	29,5	35,1	39,8	39,9	45,2
181	Двухпарные промежуточные стойки габаритом 0,8 м для проводов вешания	стойка	22,8	23,7	24,2	25,5	26,4	31,5	35,7	35,8	40,6
182	То же, оконечные или угловые	стойка	29,8	31	31,6	33,4	34,6	41,1	46,6	46,8	53
183	Четырехпарные промежуточные стойки габаритом 0,8 м для проводов вещания	стойка	30,8	32	32,6	34,5	35,7	42,5	48,2	48,4	55
184	То же, оконечные или угловые	стойка	40,1	41,7	42,5	44,9	46,5	55	63	63	71
185	Одинарные промежуточные стоики габаритом 2-2,5 м для проводов вещания	стойка	57	59	60	63	65	76	89	88	100
186	То же, оконечные или угловые	стойка	80	83	84	89	91	107	125	123	141
187	Двухпарные промежуточные стопки габаритом 2-2,5 м для проводов вещания	стойка	60	62	63	67	68	80	94	92	106
188	То же, оконечные или угловые	стойка	87	90	91	97	99	117	136	134	153
189	Трехпарные промежуточные стойки габаритом 2-2,5 м для проводов вещания	стойка	76	79	80	84	89	102	119	117	134
190	То же, оконечные или угловые	стойка	108	112	113	120	123	145	169	116	190
191	Трапы	трап	18,1	18.8	19,2	20,3	21	25	28,3	28,4	32,2


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 1. Столбовые и стоечные линии

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
М. Траверсы

192	Одинарные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов	траверса	6,9	6,9	6,9	7,2	7,7	7,4	7,9	14,7	19
193	Одинарные деревянные четырехштырные траверсы	траверса	3,46	3,53	3,53	3,69	3,95	3,78	4,22	7,3	9,1
194	Одинарные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов	траверса	4,59	4,68	4,82	4,91	5,2	6	6,6	6,9	8
195	Одинарные стальные четырехштырные траверсы	траверса	1,86	1,9	1,95	1,99	2,1	2,42	2,66	2,81	3,26
196	Двойные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов	траверса	15,7	15,9	15,8	16,5	17,8	17	17,7	34,1	44,3
197	Двойные деревянные четырехштырные траверсы	траверса	8,4	8,5	8,5	8,9	9,5	9,1	9,7	18	23,2
198	Двойные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов	траверса	9,8	10	10,3	10,5	11,1	12,7	14	14,8	17,2
199	Двойные стальные четырехштырные траверсы	траверса	4,09	4,17	4,29	4,38	4,62	5,3	5,9	6,2	7,2
200	Одинарные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов	траверса	6,3	6,4	6,4	6,7	7,2	6,8	7,4	13,3	17
201	Одинарные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов	траверса	4,73	4,82	4,97	5,1	5,3	6,2	6,8	7,1	8,3
202	Двойные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов	траверса	12,9	13,1	13,1	13,0	14,6	14	14,9	27,7	35,6
203	Двойные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов	траверса	10,4	10,6	10,9	11.1	11,7	13.5	14,8	15,7	18,2
204	Дополнительные траверсы для стоек габаритом 0,8 м	траверса	1,10	1,18	1,22	1,24	1,31	1,51	1,66	1,75	2,03
205	То же, для стоек габаритом 2,5 м	траверса	2,29	2,34	2,4	2,45	2,59	2,95	3,27	3,46	4,01


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. Стальные провода на столбовых линиях

1	Провода 1,5 и 2 мм на линии до 10 опор на 1 км	км	25,2	26,3	27,6	29	30,4	37,3	39,8	41,4	45,8
2	То же, свыше 16 опор на 1 км	км	30.8	32,3	33,7	35,6	37,2	45,7	48,7	51	56
3	Провода 2,5 мм на линии до 16 опор на 1 км	км	28,3	29,5	30,7	32,2	33,7	40	44,6	45,8	51
4	То же, свыше 16 опор на I км	км	34	35,4	36,9	38,7	40,5	49,4	54	55	61
5	Провода 3 мм на линии до 16 опор на 1 км	км	33,3	34,4	35,7	38,4	39	46,8	52	53	60
6	То же, свыше 16 опор на 1 км	км	39,6	41,1	42,6	44,4	46,6	56	62	63	71
7	Провода 4 мм на линии до 16 опор на 1 км	км	51	53	55	57	59	70	80	80	91
8	То же, свыше 16 опор на 1 км	км	58	60	62	60	67	79	91	91	103
9	Провода 5 мм	км	71	73	75	77	81	95	111	109	125


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Б. Цветные провода на столбовых линиях

10	Провода медные и бронзовые 1,2 мм на линии до 16 опор на 1 км	1 км провода	29	29,3	30,2	30,5	31,9	36,3	45	40,6	50
11	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	39,7	40,1	41,3	41,7	43,7	49,2	62	56	68
12	Провода медные и бронзовые 1,5 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	36,9	37,2	38,3	38,7	40,6	45,7	57	52	63
13	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	47,5	48	49,4	49,9	52	59	74	67	82
14	Провода медные и бронзовые 3 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	102	103	105	106	112	127	157	143	176
15	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	108	110	113	114	120	136	169	153	188
16	Провода медные и бронзовые 4 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	174	176	180	181	191	214	271	255	300
17	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	181	183	187	188	199	224	282	266	312
18	Провода биметаллические 1,2 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	37,7	38,9	40,3	41,7	43,8	52	59	59	67
19	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	42,5	43,9	45,6	47,3	49,6	59	58	67	76
20	Провода биметаллические 1,5 и 2 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	47	48,1	49,7	51	54	63	74	72	83
21	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	53	54	56	58	61	71	83	82	93
22	Провода биметаллические 3 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	77	78	80	81	86	98	120	115	134
23	То же, свыше 16 опор на 1 км	то же	84	85	87	89	94	107	130	125	146
24	Провода биметаллические 4 мм на линии до 16 опор на 1 км	то же	129	13)	134	135	143	161	201	191	223
25	То же, свыше 16 опор 1 км	то же	136	138	141	143	151	171	212	202	236
26	Провода ПСБА 1,2 мм	то же	73	74	76	77	80	90	113	102	125
27	То же, 1,5 мм	то же	85	86,	88	89	94	105	132	119	146


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
В. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением до 240 в

28	Провода стальные 1,5 и 2 мм	1 км провода	28,1	29,5	31,3	33,2	34,7	43,5	44,6	47,5	52
29	То же, 2,5 мм	то же	38,1	40	42,4	44,9	47	59	45,9	64	70
30	Провода стальные 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	42,4	44,3	46,8	49,3	52	64	53	70	78
31	То же, стальные 16 стоек на 1 км	то же	43	45	47,4	49,9	52	65	54	71	79
32	Провода стальные 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	58	60	63	66	69	84	75	94	105
33	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	59	61	64	67	70	85	77	95	107
34	Провода медные и бронзовые 1,2 мм	то же	46,7	47,6	49	50	53	61	67	71	82
35	То же, 1,5 мм	то же	55	56	58	59	62	72	79	83	96
36	Провода медные и бронзовые 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	111	113	117	119	125	144	159	168	194
37	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	112	114	118	119	126	145	160	169	195
38	Провода медные и бронзовые 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	179	181	186	188	198	225	262	265	310
39	То же, свыше 10 стоек на 1 км	то же	180	182	187	189	199	226	263	267	311
40	Провода биметаллические 1,2 мм	то же	39,7	41,1	43,1	44,9	47,1	57	52	64	72
41	То же, 1,5 и 2 мм	то же	49,9	51	54	55	58	69	68	79	89
42	Провода биметаллические 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	86	88	91	93	98	93	120	133	152
43	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	87	89	92	94	99	116	122	134	153
44	Провода биметаллические 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	134	136	140	142	150	173	192	201	233
45	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	135	137	141	143	151	174	194	203	235
46	Пропоил ПСБА 1,2 мм	то же	80	82	84	86	90	104	114	121	140
47	То же, 1,5 мм	то же	92	94	97	99	104	120	132	139	162


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 2. Провода на столбовых и стоечных линиях на крюках и штырях

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Г. Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением свыше 240 в

48	Провода стальные 2,5 мм	1 км провода	59	62	66	70	73	92	70	100	109
49	Провода стальные 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	62	65	68	73	76	95	74	104	113
50	Провода стальные 3 мм на линии свыше 16 стоек на 1 км	то же	63	66	70	74	77	96	76	105	115
51	Провода стальные 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	81	85	89	9-1	00	121	102	134	148
52	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	84	87	92	90	101	124	105	137	152
53	Провода медные и бронзовые 1,2 мм	то же	72	73	76	78	83	97	100	111	127
54	То же, 1,5 мм	то же	81	83	86	88	93	109	113	126	143
55	Провода медные и бронзовые 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	131	134	139	142	150	176	181	202	231
56	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	132	136	141	144	152	169	184	204	234
57	Провода медные и бронзовые 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	205	209	216	219	231	266	294	310	359
58	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	208	212	219	222	234	269	298	314	530
59	Провода биметаллические 3 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	100	100	114	117	123	147	143	167	189
60	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	108	111	115	119	125	149	145	169	192
61	Провода биметаллические 4 мм на линии до 16 стоек на 1 км	то же	160	164	170	174	183	214	224	246	282
62	То же, свыше 16 стоек на 1 км	то же	163	167	173	176	186	217	228	250	287
63	Провода ПСБА 1,2 мм	то же	110	112	116	119	126	148	152	170	194
64	То же, 1,5 мм	то же	125	127	132	136	143	168	173	193	220


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ V. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Раздел 3. Воздушные и кабельные вводы

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кабельные опоры па 16 проводов одинарного типа местной пропитки	опора	254	279	333	269	267	295	292	540	660
2	То же, сдвоенного типа	опора	272	209	356	288	286	316	313	580	700
3	То же, полуанкерного типа	опора	324	356	424	343	340	376	373	690	840
4	Кабельные опоры на 32 провода сдвоенного типа местной пропитки	опора	382	420	500	405	401	443	439	820	990
5	То же, полу анкерного типа	опора	431	474	570	457	453	500	496	920	1120
6	Кабельные опоры на 16 проколов одинарного типа, пропитанные заводским способом	опора	278	306	364	205	292	322	320	600	720
7	То же, сдвоенного типа	опора	312	343	409	331	328	362	359	670	810
8	То же, полуанкерного типа	опора	380	418	498	403	399	441	437	810	980
9	Кабельные опоры на 32 провода сдвоенного типа, пропитанные заводским способом	опора	426	469	560	452	447	494	490	910	1100
10	То же, полуанкерного типа	опора	493	540	650	520	520	570	570	1060	1280
11	Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштейна на 8 проводов	ввод	31,7	34,4	33,8	44,8	48,8	86	76	64	68
12	То же, в каменной стене	ввод	33.2	36	35,4	46,9	51	90	80	67	71
13	Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштейна на 16 проводов	ввод	39,4	42,7	42	56	61	107	95	79	85
14	То же, в каменной стене	ввод	41,7	45,2	44,5	59	64	113	101	84	90
15	Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштейна на 24 провода	ввод	48,5	53	52	69	75	132	117	97	104
16	То же, в каменной стене	ввод	51	55	54	72	78	138	122,	101	109
17	Кабельные вводы воздушных линий длиной до 100 м при емкости кабеля до 4х4 включительно	ввод	378	386	408	420	412	530	590	570	680
18	То же, до 7х4 включительно	ввод	500	520	550	560	590	700	790	760	910
19	То же, до 12х4 включительно	ввод	670	690	730	750	790	940	1050	1020	1210
20	Дополнительно на каждые 100 м добавлять при емкости кабеля до 7х4 включительно	100 м	328	334	354	364	384	455	510	495	590
21	То же, до 12х4 и выше	100 м	492	500	530	550	580	690	770	740	890
22	Мостовые кронштейны на 32 провода с траверсами	кронштейн	152	155	160	163	172	198	218	230	266
23	То же, па 24 провода	то же	135	138	142	144	153	175	193	204	236
24	То же, па 10 проводов	то же	118	120	124	126	133	153	169	178	206
25	То же, до 12 проводов	то же	91	93	95	97	102	118	130	137	159
26	То же, па 10 проводов с крюками	то же	80	82	84	86	91	104	115	121	140
27	То же, до 12 проводов	то же	73	74	76	78	82	94	104	110	127


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ VI. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Восстановительная стоимость всех кабелей связи учитывает их стоимость, затраты по его прокладке в грунте, защите кабеля от ударов молнии и коррозии, монтажу муфт и оконечных устройств и др.

2. Длина кабельной линии исчисляется от оконечных устройств, установленных на станции.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ VI. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Кабели связи

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
А Кабели междугородние

	Кабели телефонные марок МКСГ:
1	1х4х1,2+4х0,9	км	1610	1640	1750	1770	1930	2750	2870	2250	3200
2	1х4х1,2	км	1730	1770	1870	1890	2070	2900	3040	2400	3400
	Кабели телефонные марок:
3	МКПВ 1х4х1,2	км	1460	1490	1590	1620	1770	2560	2660	2070	5960
4	МКПВБ 1х4х1,2	км	1990	2020	2140	2160	2360	3210	3410	2710	3820
5	МКПВК 1х4х1,2	км	2580	2630	2770	2770	3030	3950	4260	3430	4800
6	МКПП 1х4х1,2	км	1300	1330	1420	1450	1590	2370	2430	1880	2700
7	МКППБ 1х4х1,2	км	1830	1860	1970	1990	2180	3010	3180	2510	3560
8	МКППК 1х4х1,2	км	2440	2480	2620	2620	2860	3770	4050	3250	4560
	Кабели телефонные марок ВТСП:
9	1х4х1,2	км	1060	1080	1160	1200	1310	2060	2080	1580	2290
10	ВТСПБ 1х4х1,2	км	1450	1490	1580	1610	1760	2560	2650	2060	2950


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ VI. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Кабели связи

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Б. Кабели радиотрансляции

11	Кабели ПРВПМ 2х1,2	км	137	139	146	146	157	176	193	176	221
12	То же, 2х1	км	112	114	120	120	129	146	158	146	180
13	То же, 2х0,8	км	91	92	97	97	104	119	127	120	145


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том III. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

ОТДЕЛ VI. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Кабели связи

№№		Единица	Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п.	Наименование сооружений	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
В Кабели связи городские

	Кабели телефонные марки ТБ с диаметром жил 0,5 мм:
14	10х2	км	2350	2430	2620	2750	2900	3610	3710	3880	4350
15	20х2	км	2580	2660	2860	2970	3140	3870	4060	4170	4730
16	30х2	км	2790	2870	3080	3190	3370	4110	4380	4440	5100
17	50х2	км	3170	3250	3460	3570	3770	4540	4950	4920	5700
18	100х2	км	3950	4030	4270	4360	4610	5400	6100	5900	7100
	Кабели телефонные марки ТРК:
19	5х2	км	540	550	590	600	640	770	840	840	980
20	10х2	км	740	760	810	830	880	1060	1160	1150	1350
21	20х2	км	1110	1130	1210	1240	1320	1580	1730	1720	2000
22	30х2	км	1430	1460	1560	1600	1700	2050	2230	2220	2590
23	40х2	км	1740	1780	1900	1950	2070	2490	2720	2700	3150
24	50х2	км	2050	2090	2240	2300	2440	2930	3200	3180	3710
25	70х2	км	2650	2700	2880	2960	3150	3780	4130	4100	4790
	Кабели телефонные марки ТРВКШ:
26	5х2	км	367	371	389	389	411	455	492	580	630
27	10х2	км	560	570	590	590	630	690	750	880	960
28	20х2	км	980	1000	1040	1040	1100	1230	1320	1540	1700
29	30х2	км	1450	1460	1530	1530	1620	1790	1940	2270	2490


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Техническая часть

Отдел I. Производственные предприятия

Отдел II. Подъездные и внутренние автомобильные дороги и мосты

Отдел III. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Отдел IV. Внешние сети водопровода и канализации и сооружения к ним

Отдел V. Уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП)

Отдел VI. Летние киноплощадки и кинотеатры

Отдел VII. Мастерские и склады орудий лова и сетематериалов


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. Производственные предприятия

Вводные указаний

Раздел 1. Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции

Раздел 2. Холодильники, ледники

Раздел 3. Здания и сооружения для производства строительных материалов

Раздел 4. Складские здания


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. Подъездные и внутренние автомобильные дороги и мосты

Вводные указания

Раздел 1. Дороги

Раздел 2. Искусственные сооружения


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Вводные указания

Раздел 1. Автомобильные дороги лесовозные

Раздел 2. Железные дороги лесовозные

Раздел 3. Здания и сооружения


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. Внешние сети водопровода и канализации и сооружения к ним

Вводные указания

Раздел 1. Сети и водоводы водопровода

Раздел 2. Сети и коллекторы канализации

Раздел 3. Сооружения водопровода

Раздел 4. Сооружения канализации

Раздел 5. Разные сооружения


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. Уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП)

Вводные указания

А. Газопроводы

Б. (Здания и сооружения)


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VI. Летние киноплощадки и кинотеатры

Вводные указания

Таблица 226. Летние открытые киноплощадки на 400, 800 и 1000 мест

Таблица 227. Летние крытые киноплощадки на 800 и 1000 мест

Таблица 228. Летний кинотеатр на 460 мест


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VII. Мастерские и склады орудий лова и сетематериалов

Вводные указания

Таблица 229. Мастерские и склады

Таблица 231. Галереи и эстакады

Таблица 232. Пункт рыбоприемный типовой на 5 т с холодильником емкостью 25 т


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. Производственные предприятия

Раздел 1. Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции

Таблица 1. Квасильно-засолочные цехи

Таблица 2. Квасильно-маринадно-расфасовочный цех

Таблица 3. Дошники железобетонные

Таблица 4. Дошники кирпичные

Таблица 5. Дошники деревянные

Таблица 6. Рассольные чаны

Таблица 7. Производственный корпус хлебопекарни

Таблица 8. Подсобный корпус хлебопекарни

Таблица 9. Производственный корпус завода овощных и фруктовых консервов

Таблица 10. Подсобный корпус завода овощных и фруктовых консервов

Таблица 11. Производственный и подсобный корпуса овощесушильного завода

Таблица 12. Главный корпус завода первичного виноделия

Таблица 13. Цех переработки отходов при заводе первичного виноделия

Таблица 14. Цех для приема и дробления винограда

Таблица 15. Склады для приемки, первичной обработки и кратковременного хранения кожевенного сырья, пушнины и шерсти площадью 250 кв. м

Таблица 16. Грибоварочные пункты на 5 т маринованных и 500 кг сушеных грибов а сезон

Таблица 17. Томатоварочные пункты на 100 т в сезон

Таблица 18. Цехи сортировки шерсти со складами на 6 и 10 вагонов

Таблица 19. Приемо-заготовительные пункты на 90 т

Таблица 20. Механизированные приемо-заготовительные пункты картофеля производительностью 5000 т и овощей 2000 т в сезон

Таблица 21. Картофелехранилища на 120 т с квасильно-засолочным цехом на 60 и 30 т солений

Таблица 22. Автомобильные весы грузоподъемностью 30 т

Таблица 23. Колбасные мастерские мощностью 0,8 и 1 т в сутки

Таблица 24. Кишечные мастерские на 40 комплектов говяжьих кишок, 300 пучков бараньих черев и 100 шт. бараньих синюг в смену

Таблица 25. Сыродельные заводы (двухэтажные с подвалом)

Таблица 26. Сыродельные заводы (одноэтажные)

Таблица 27. Сырохранилища

Таблица 28. Молокоприемные пункты

Таблица 29. Сепараторные отделения

Таблица 30. Убойные пункты

Таблица 31. Производственные корпуса вальцовых станковых мельниц колхозного типа

Таблица 32. Силосные корпуса деревянных заготовительных элеваторов

Таблица 33. Зерносушилка типа ТТИ-8 деревянного заготовительного элеватора

Таблица 34. Приемное устройство деревянного заготовительного элеватора

Таблица 35. Пылеотходная камера деревянного заготовительного элеватора


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. Производственные предприятия

Раздел 2. Холодильники, ледники

Таблица 36. Холодильники общего назначения

Таблица 37. То же, но изоляция стен из жестких минераловатных плит, покрытий я перекрытий - из торфоплит

Таблица 38. То же, но изоляция из жестких минераловатных плит

Таблица 39. Ледники карманного типа


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. Производственные предприятия

Раздел 3. Здания и сооружения для производства строительных материалов

Таблица 40. Здания печных отделений, шахтных известеобжигательных печей, склады извести бункерного типа, склады извести безбункерные, эстакады

Таблица 41. Шахтные пересыпные немеханизированные известеобжигательные печи

Таблица 42. Здания и сооружения сезонного производства красного кирпича

Таблица 43. Глинохранилища, помольные отделения, сушильные сараи, камерные сушила и сушильные отделения заводов красного кирпича

Таблица 44. Напольные печи, кольцевые бессводовые печи и шатры над ними, кольцевые 14-камерные щелевые печи и шатры над ними

Таблица 45. Кольцевые 32 - камерные печи и шахты над ними, гофманские 22 - камерные печи, тоннельные печи

Таблица 46. Стройдворы для строительно-монтажных управлений

Таблица 47. Арматурные мастерские

Таблица 48. Склады цемента

Таблица 49. Заводы камышитовых плит

Таблица 50. Цехи гвоздильных и скобяных изделий

Таблица 51. Цехи корзиноплетения, шорные цехи и мастерские бондарной посуды


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. Производственные предприятия

Раздел 4. Складские здания

Таблица 52. Склады хлопка

Таблица 53. Склады льна

Таблица 54. Склады вспомогательных материалов

Таблица 55. Склады заводов первичной обработки пеньки и льна

Таблица 56. Склады семян, готовой продукции и костры

Таблица 57. Склады мытой и грязной шерсти

Таблица 58. Механизированные склады хлопка-сырца

Таблица 59. Немеханизированные склады хлопка-сырца

Таблица 60. Навесы

Таблица 61. Посты приемки хлопка-сырца с автомобильными весами (навес с приямком и помещение весовщика)

Таблица 62. Склады посевных хлопковых семян


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. Подъездные и внутренние автомобильные дороги и мосты

Раздел 1. Дороги

Таблица 63. Земляное полотно

Дорожные одежды

Таблица 64. Восстановительная стоимость 100 кв. м подстилающего слоя дорожных одежд

Таблица 65. Восстановительная стоимость 100 кв. м оснований дорожных одежд

Таблица 66. Восстановительная стоимость 100 кв. м дорожных покрытий в руб.

Таблица 67. Восстановительная стоимость укрепительных полос у кромки дорожной одежды, крепления обочин, подзоров и отмосток, дорожек и тротуаров, бортовых камней в руб.

Обстановка дороги

Таблица 68. Восстановительная стоимость перил, тумб, парапетов и дорожных знаков

Таблица 69. Восстановительная стоимость крепления откосов земляного полотна, кюветов м устройства дренажа мелкого заложения


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. Подъездные и внутренние автомобильные дороги и мосты

Раздел 2. Искусственные сооружения

Таблица 70. Водопропускные сборные железобетонные трубы для пропуска каналов оросительных систем с минимальной засыпкой над трубой 0,25 м

Таблица 71. Унифицированные сборные предварительно напряженные железобетонные пролетные строения мостов длиной 9, 12, 15, 18 и 24 м под автомобили БелАЗ-540 весом в груженом состоянии 51,5 т

Таблица 72. Восстановительная стоимость оголовков (2 оголовка)

Таблица 73. Мосты деревянные автодорожные шириной 4,5 м

Таблица 74. Мосты деревянные пешеходные

Таблица 75. Мосты наплавные деревянные


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Раздел 1. Автомобильные дороги лесовозные

Таблица 76. Дороги с черным гравийным покрытием

Таблица 77. Дороги с гравийным покрытием

Таблица 78. Дороги колейные из сборного железобетона

Таблица 79. Дороги грунтовые, обработанные битумными материалами

Таблица 80. Дороги грунтовые, обработанные цементов

Таблица 81. Дороги с грунтогравийным покрытием

Таблица 82. Дороги с покрытием из грунтовых оптимальных смесей

Таблица 83. Дороги деревогрунтовые (лежневые)


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Раздел 2. Железные дороги лесовозные

Таблица 84. Железные дороги узкой колеи 750 мм

Таблица 85. Железные дороги нормальной колеи 1524 мм


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности

Раздел 3. Здания и сооружения

Таблица 86. Мастерские центральные ремонтно-механические и ремонтные цехи

Таблица 87. Гаражи для тракторов и автомашин

Таблица 88. Установка воздухоподогрева при безгаражном хранении автомашин

Таблица 89. Здания, сараи и стрелочные будки на лесовозных железных дорогах узкой колеи

Таблица 90. Опоры открытых трансформаторных подстанций

Таблица 91. Башни водонапорные деревянные рубленные

Таблица 92. Пожарные водоемы деревянные

Таблица 93. Пожарные водоемы кирпичные и железобетонные

Таблица 94. Лесоцехи 2-рамные одноэтажные

Таблица 95. Лесоцехи 2 - рамные двухэтажные

Таблица 96. Лесоцехи 4 - рамные

Таблица 97. Пути подкрановые


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. Внешние сети водопровода и канализации и сооружения к ним

Раздел 1. Сети и водоводы водопровода

Таблица 98. Сети из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 2 м

Таблица 99. Сети из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 3 м

Таблица 100. Сети из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 4 м

Таблица 101. Сети из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 2 м

Таблица 102. Сети из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 3 м

Таблица 103. Сети из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 4м

Таблица 104. Сети из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 2 м

Таблица 105. Сети из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 3 м

Таблица 106. Сети из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 4 м

Таблица 107. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 2 м

Таблица 108. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 3 м

Таблица 109. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 4 м

Таблица 110. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 2 м

Таблица 111. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 3 м

Таблица 112. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 4 м

Таблица 113. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 2 м

Таблица 114. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 3 м

Таблица 115. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 4 м

Таблица 116. Сети из чугунных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 117. Сети из чугунных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 118. Сети из чугунных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 119. Водоводы из чугунных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 120. Водоводы из чугунных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 121. Водоводы из чугунных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 122. Сети из стальных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 123. Сети из стальных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 124. Сети из стальных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 125. Водоводы из стальных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 126. Водоводы из стальных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 127. Водоводы из стальных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 128. Водоводы из железобетонных труб (напорных) при глубине заложения до 2 м

Таблица 129. Водоводы из железобетонных труб (напорных) при глубине заложения до 3 м

Таблица 130. Водоводы из железобетонных труб (напорных) при глубине заложения до 4 м

Таблица 131. Противопожарные гидранты


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. Внешние сети водопровода и канализации и сооружения к ним

Раздел 2. Сети и коллекторы канализации

Таблица 132. Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 133. Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 134. Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 135. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 136. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 137. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 138. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 5 м

Таблица 139. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 6 м

Таблица 140. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 7 м

Таблица 141. Сети канализации и коллекторы из чугунных труб

Таблица 142. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 2 м

Таблица 143. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 3 м

Таблица 144. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 4 м

Таблица 145. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 5 м

Таблица 146. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 6 м

Таблица 147. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 7 м

Таблица 148. Коэффициенты, применяемые при укладке трубопроводов в мокрых грунтах

Таблица 149. Дополнительные затраты при укладке сетей в городах и населенных пунктах

Таблица 150. Стальные футляры под дорогами

Таблица 151. Колодцы водопроводные

Таблица 152. Задвижки чугунные

Переходы стальными трубопроводами русловой части рек

Таблица 153. при ширине русловой части от 10 до 30 м

Таблица 154. при ширине русловой части от 31 до 100 м

Таблица 155. при ширине русловой части более 100 м

Таблица 156. Переходы стальными трубопроводами поименной части рек (независимо от ширины русловой части)


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. Внешние сети водопровода и канализации и сооружения к ним

Раздел 3. Сооружения водопровода

Таблица 157. Скважины артезианские глубиной до 100 м в грунтах I-III групп при удельном весе грунта III группы до 5 %

Таблица 158. Скважины артезианские глубиной до 100 м в грунтах I-V групп при удельном весе скальных пород IV-V групп до 10 %

Таблица 159. Скважины артезианские глубиной до 200 м в грунтах I-IV групп при удельном весе скальных пород IV группы до 3 %

Таблица 160. Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости при удельном весе скальных пород IV группы свыше 3 %

Таблица 161. Скважины артезианские глубиной до 200 м в грунтах I-V групп при удельном весе скальных пород IV и V групп до 35 %

Таблица 162. Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости при удельном весе скальных пород IV и V групп свыше 35 %

Таблица 163. Станции насосные над артезианскими скважинами

Таблице 164. Станции насосные второго подъема

Таблица 165. Станции фильтровальные производительностью 40, 80 И 120 куб. м/сутки (с коагуляцией)

Таблица 166. Башни водонапорные деревянные рубленные

Таблица 167. Башни водонапорные решетчатой конструкции

Таблица 168. Башни водонапорные металлические бесшатровые

Таблица 169. Башни водонапорные кирпичные шатровые с металлическим баком

Таблица 171. Башни водонапорные кирпичные шатровые с железобетонным баком

Таблица 173. Башни водонапорные железобетонные

Таблица 175. Резервуары цилиндрические

Таблица 176. Резервуары прямоугольные

Таблица 177. Хлораторные производительностью 2, 5, 10, 30, 80 и 100 кг хлора в час, совмещенные со складом хлора

Таблица 178. Хлораторная установка (без котельной) при работе на жидком хлоре и хлорной извести производительностью 5 кг хлора в час

Таблица 179. Хлораторные установки с расходом хлора 10 и 40 кг/ч

Таблица 180. Склады хлора расходные

Таблица 181. Склад коагулянта и извести


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. Внешние сети водопровода и канализации и сооружения к ним

Раздел 4. Сооружения канализации

Таблица 182. Аэротенки

Таблица 183. Биофильтры (без шатра)

Таблица 184. Биофильтры (с шатром)

Таблица 185. Здания решеток производительностью до 2 тыс. куб. м в сутки с ручной очисткой

Таблица 186. Иловые площадки

Таблица 187. Колодцы поглощающие

Таблица 188. Метантенки

Таблица 189. Насосная станция (с камерой управления) при метантенках

Таблица 190. Отстойники первичные вертикальные

Таблица 191. Отстойники вторичные вертикальные

Таблица 192. Отстойники горизонтальные канализационные

Таблица 193. Отстойники двухъярусные

Таблица 194. Отстойники контактные

Таблица 195. Песколовки горизонтальные пропускной способностью до 5 л/сек с прямолинейным движением сточных вод

Таблица 196. Песколовки горизонтальные пропускной способностью до 8 л/сек с прямолинейным движением сточных вод

Септики

Таблица 197. Сооружения септиков

Таблица 198. Поля подземной фильтрации септиков

Таблица 199. Насосные канализационные станции на два агрегата 2 1/2 НФ или 4ФВ-5М

Таблица 200. Насосные канализационные станции на три агрегата 2 1/2 НФ, 4 НФ ИЛИ 4ФВ-5М


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. Внешние сети водопровода и канализации и сооружения к ним

Раздел 5. Разные сооружения

Таблица 201. Градирни башенные пленочные площадью орошения 16 кв. м

Таблица 202. Градирни башенные капельные площадью орошения 64 кв. м

Таблица 203. Градирни вентиляторные брызгальные многосекционные с деревянным каркасом площадью секции 16 кв. м

Таблица 204. Градирни вентиляторные пленочные многосекционные с железобетонным каркасом площадью секции 16 кв. м

Таблица 205. Градирни вентиляторные капельные и брызгальные площадью секции 64 кв. м

Таблица 206. Станции насосные оборотного водоснабжения производительностью 2, 4 и 12 тыс. куб. м/сутки

Таблица 207. Очистные канализационные сооружения производительностью до 100 куб. м/сутки (малая канализация)


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. Уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП)

А. Газопроводы

Таблица 208. Газопроводы уличные низкого и среднего давления из стальных труб диаметром до 1000 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий

Таблица 209. Газопроводы уличные низкого и среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий

Таблица 210. Газопроводы уличные низкого давления из асбестоцементных труб диаметром до 500 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий

Таблица 212. Газопроводы уличные низкого и среднего давления из стальных труб диаметром до 1000 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями

Таблица 213. Газопроводы уличные низкого и среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями

Таблица 214. Газопроводы уличные низкого давления из асбестоцементных труб диаметром до 500 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями

Таблица 217. Газопроводы дворовые из стальных труб диаметром до 100 мм в сухих грунтах баз дорожных покрытий

Таблица 218. Электрическая защита газопроводов от электрохимической коррозии


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. Уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП)

Б. (Здания и сооружения)

Таблица 219. Здание газорегуляторного пункта (ГРП)

Таблица 220. Шкафные регуляторные пункты

Таблица 222. Узлы редуцирования газа в газорегуляторных пунктах (ГРП)

Таблица 223. Производственное здание с газонаполнительными пунктами (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП)

Таблица 224. Эстакада для мойки автомашин

Таблица 225. Автовесы грузоподъемностью 10 т


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости подсобных производств, дорожного хозяйства, внешнего водоснабжения и канализации, газоснабжения и других здании и сооружении, специфических для сельского хозяйства, и предназначается для переоценки основных фондов.

2. Настоящий сборник том IV составлен в нормах, ценах и тарифах, введенных с 1 января 1969 г., и состоит из следующих отделов.

Отдел I. Производственные предприятия.

Отдел II. Подъездные и внутренние автомобильные дороги и мосты.

Отдел III. Здания и сооружения лесозаготовительной промышленности.

Отдел IV. Внешние сети водопровода и канализации и сооружения к ним.

Отдел V. Уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП).

Отдел VI. Летние киноплощадки и кинотеатры.

Отдел VII. Мастерские и склады орудий лова и сетематериалов.

3. Укрупненные показатели по зданиям и сооружениям, указанные в таблицах, приняты из ранее выпущенных сборников для отраслей народного хозяйства, предназначенных для переоценки основных фондов на 1 января 1972 г.

4. Показатели восстановительной стоимости для других здании и сооружений, входящих в состав предприятий сельского хозяйства и отсутствующие в настоящем сборнике, принимать по сборнику № 26 том I-III или по соответствующим сборникам, предназначенным для переоценки основных фондов.

Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружении для переоценки основных фондов приведен в «Общей части к сборникам».

5. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведена в таблицах по девяти территориальным поясам.

Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам и климатическим районам приведено в «Общей части к сборникам»,

Для зданий и сооружений, расположенных в 10-м территориальном поясе, единичную стоимость для переоценки основных фондов принимать по стоимости смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

6. Кроме технической характеристики, в каждой таблице сборника указывается группа капитальности, к которой относится здание. Отнесение зданий к той или иной группе капитальности произведено на основании их конструктивных особенностей.

При переоценке зданий и сооружении на местах, фактическая капитальность которых не соответствует группе капитальности, следует к укрупненным показателям в сборнике применять коэффициенты, помещенные в сборнике № 26 том 1.

Распределение зданий по группам капитальности приведено в «Общей части к сборникам».

7. Восстановительная стоимость здании и сооружений включает стоимость всех общестроительных и специальных строительных работ, в том числе затраты на санитарно-технические устройства (центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение и их вводы в здание) и затраты на электроосветительные и слаботочные устройства, что отражено в характеристике зданий, приведенной в каждой таблице.

Стоимость фундаментов под оборудование в восстановительную стоимость не входит, и ее следует учитывать совместно с переоценкой стоимости оборудования.

8. Восстановительная стоимость определена для II климатического района, для других климатических районов к показателям единичной стоимости следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в вводных указаниях к каждому отделу настоящего сборника.

9. Полная восстановительная стоимость здания или сооружения определяется умножением стоимости единицы измерения, указанной в таблицах сборника, оцениваемого объекта на его строительный объем (или иные присущие ему показатели) с учетом поправок, приведенных в технической части сборника и вводных указаниях к отделам, а также в примечаниях к оценочным таблицам.

Определение объемов зданий следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в «Общей части к сборникам».

10. Для оценки зданий и сооружении, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям восстановительной стоимости следует применять дополнительные коэффициенты согласно таблице, приведенной в «Общей части к сборникам».


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показатели восстановительной стоимости, помещенные в настоящем отделе, предназначены для переоценки подсобных производственных предприятий в совхозах, колхозах и других сельскохозяйственных организациях.

2. В настоящий отдел помещены следующие разделы.

А. Здания по заготовке, приему к переработке сельскохозяйственной продукции.

Б. Холодильники.

В. Здания для производства строительных материалов н изделий и стройдворы строительно-монтажных организаций.

Г. Складские здания, не вошедшие в том 1.

3. Восстановительная стоимость зданий и сооружений приведена в таблицах для II климатического района. При определении стоимости по другим климатическим районам к восстановительной стоимости для II климатического района надо применять следующие поправочные коэффициенты.

№ таблиц отдела сборника	Климатические районы
	I	III	IV
1, 2, 7-21, 23, 24, 36-38	1,12	0,95	0,43
3-6, 22, 31-35, 39-46	1,05	0,97	0,43
47-62	1,10	0,96	0,91
25-30	1,16	0,92	0,89
4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений в таблицах 1-3-го разделов приведены по девяти территориальным поясам, с выделением в таблицах 1-го раздела районов Красноярского края и Тюменской области, приравненных к условиям Крайнего Севера; кроме того, 2-й территориальный пояс разбит на два: 2а и 2б. Поэтому при переоценке основных фондов производственных предприятий, расположенных во 2-м территориальном поясе, а также в Красноярском крае и Тюменской области, надлежит пользоваться справочной таблицей.

Справочная таблица республик, краев и областей, входящих в 2а н 26 территориальные пояса, а также отдельных районов Красноярского края и Тюменской области, приравненных к условиям Крайнего Севера.

Территориальный пояс 2а

Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР. Молдавская ССР. Украинская ССР, Башкирская АССР, Дагестанская АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Калмыцкая АССР, Северо-Осетинская АССР. Чечено-Ингушская АССР, Краснодарский край. Ставропольский край. Ростовская область.

Территориальный пояс 2б

Казахская СОР, Алтайский край. Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Томская и Тюменская (южнее 60-й параллели). Челябинская области.

Районы, приравненные к условиям Крайнего Севера

Красноярский край: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Северо-Енисейский районы; южные части Туруханского района и Эвенкийского национального округа, расположенные южнее рек Турухан и Н. Тунгуска, и другие, для которых установлен поясной коэффициент к зарплате К = 1,3.

Тюменская область: Ямало-Ненецкий национальный округ и части Ханты-Мансийского национального округа, расположенные южнее 60-й параллели, и другие районы, для которых установлен районный поправочный коэффициент к зарплате К = 1,3.

5. Укрупненные показатели восстановительное стоимости складских зданий в таблицах 4-го раздела данного отдела настоящего сборника составлены в соответствии с фактическим размещением по республикам, краям и областям.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала, состоящие из деревянного здания пункта и пристроенного кирпичного здания моечной. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены моечной кирпичные, стены пункта деревянные, каркасные. Покрытие моечной железобетонное, пункта - деревянное с утеплением. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы асфальтовые и цементные. Отопление печное. Горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 1

	Объем зданий, куб. м
Территориальный пояс	до 500	до 1000	до 2500	до 4500
	а	б	в	г
1	25,2	20,6	17,0	16,5
2а	26,2	21,4	17,7	17,2
2б	28,0	22,9	18,9	18,3
3	28,5	23,3	19,2	18,6
4	30,5	24,9	20,6	20,0
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	33,8	27,6	22,8	22,1
5	36,5	29,9	24,7	23,9
6	45,4	37,1	30,6	29,7
7	50,4	41,2	34,0	33,0
8	57,7	47,2	38,9	37,8
9	68,0	55,6	45,9	44,6
Примечание. В стоимость 1 куб. м здания не включена стоимость дошников в рассольных чанов, которая определяется по таблицам 3,4,5, 6.

Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 1)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г
Фундаменты	10	11	10	9
Стены и перегородки	22	22	23	22
Перекрытия (покрытия)	13	12	16	18
Кровли	10	10	13	14
Полы	17	14	10	9
Проемы	10	8	5	5
Отделочные работы	2	1	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	9	7	7
Изоляционные работы	6	11	12	12
Прочие работы	1	2	3	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

КВАСИЛЬНО-МАРИНАДНО-РАСФАСОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты железобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Полы асфальтобетонные, плиточные и из линолеума. Кровля рулонная. Отделка - штукатурка, простая окраска и частичная облицовка глазурованными плитками. Отопление центральное. Горячее и холодное водоснабжение, пароснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 2

Территориальный пояс	Объем зданий до 35000 куб. м и более
1	19,3
2а	20,1
2б	21,4
3	21,8
4	23,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	25,9
5	28,0
6	34,8
7	38,6
8	44.2
9	52,1
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 2)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены и перегородки Перекрытия	15  23
Крыши Полы	9  7
Проемы	4
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4  10
Прочие работы	17
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ДОШНИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика сооружений

Дошники круглые. Стенки п днище железобетонные. Внутренние поверхности имеют цементную затирку с железнением и покрытием жидким стеклом. Наружная изоляция - мятая глина. Гнет деревянный.

Восстановительная стоимость 1 дошника в руб.

Таблица 3

	Емкость дошника, т
Территориальный пояс	8	16
	а	б
1	248	374
2а	257	389
2б	275	415
3	280	423
4	300	453
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)  5	332  360	501  542
6	446	673
7	496	748
8	568	856
9	670	1010
Примечание. Стоимость земляных работ и изоляция глиной в восстановительную стоимость дошника не включены и учтены в восстановительной стоимости 1 куб. м квасильно-засолочных предприятий.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ДОШНИКИ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика сооружений

Дошники прямоугольные. Стены кирпичные. Днище железобетонное по подготовке из щебня. Внутренняя изоляция - цементная штукатурка с железнением и покрытием жидким стеклом. Гнет деревянный.

Восстановительная стоимость 1 дошника в руб.

Таблица 4

	Емкость дошника, т
Территориальный пояс	8	16
	а	б
1	581	831
2а	604	864
2б	645	922
3	657	939
4	703	1008
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)  5	779  842	1114  1205
6	1046	1496
7	1162	1662
8	1330	1903
9	1569	2244
Примечание. Стоимость земляных работ и изоляция глиной в восстановительную стоимость не включены и учтены в восстановительной стоимости 1 куб. м зданий квасильно-засолочных предприятии.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ДОШНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика сооружений

Дошники дощатые с постановкой металлических обручей. Крышка из досок на шпонках. Металлические части и наружная сторона дошника окрашиваются.

Восстановительная стоимость 1 дошника в руб.

Таблица 5

Территориальный пояс	Емкость дошника 16-17 т
1	581
2а	604
2б	645
3	657
4	703
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	779
5	842
6	1046
7	1162
8	1330
9	1569


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

РАССОЛЬНЫЕ ЧАНЫ

Характеристика сооружений

Рассольные чаны деревянные, устанавливаются на площадке под деревянным навесом.

Кровля асбестоцементная.

Восстановительная стоимость 1 чана в руб.

Таблица 6

Территориальный пояс	Емкость чана 20 куб. м
1	736
2а	765
2б	817
3	832
4	891
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	986
5	1067
6	1325
7	1472
8	1685
9	1987


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ХЛЕБОПЕКАРНИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены и перегородке кирпичные; покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 7

	Объем зданий, куб. м
Территориальный пояс	до 1300	1301-2000	2001 и более
	а	б	в
1	25,2	21,9	19,1
2а	26,2	22,8	19,9
2б	28,0	24,3	21,2
3	28,5	24,7	21,6
4	30,5	26,5	23,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	33,8	29,3	25,6
5	36,5	31,8	27,7
б	45,4	39,4	34,4
7	50,4	43,8	38,2
8	57,7	50,2	43,7
9	68,0	59,1	51,6
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 7)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	11	15	9
Стены и перегородки	30	26	28
Покрытия	11	11	14
Кровля	4	4	4
Полы	5	7	6
Проемы	9	8	9
Отделочные работы	6	7	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	18	22
Прочие работы	3	4	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОДСОБНЫЙ КОРПУС ХЛЕБОПЕКАРНИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные; стены и перегородки кирпичные; покрытие железобетонное.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 8

	Объем зданий, куб. м
Территориальный пояс	до 400	401-500
	а	б
1	26,3	23,4
2а	27,4	24,3
2б	29,2	26,0
3	29,7	26,4
4	31,8	28,3
Приравненный к Крайнему Северу(4-го пояса)	35,2	31,4
5	38,1	33,9
6	47,3	42,1
7	52,6	46,8
8	60,0	53,6
9	71,0	63,0
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 8)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	9	10
Стены и перегородки	35	36
Покрытия	12	13
Кровля	4	3
Полы	8	5
Проемы	9	9
Отделочные работы	7	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	11
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ОВОЩНЫХ И ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ

Характеристика здании

Фундаменты бутовые ленточные (табл. 9, а, б, в). Фундаменты железобетонные монолитные и сборные (табл. 9, г). Каркас из сборных железобетонных элементов (табл. 9, а). Стены и перегородки кирпичные (табл. 9, а, б, в). Стены кирпичные и из легкобетонных блоков (табл. 9, г). Перекрытия н покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 9

Территориальный пояс	Объем зданий, куб. м
	5000-7500	7501-40000	41000-48000	48001 и более
	а	б	в	г
1	14,0	13,6	13,7	12,5
2а	14,6	14,1	14,2	13,0
2б	15,5	15,1	15,2	13,9
3	15,8	15,4	15,5	14,1
4	16,9	16,5	16,6	15.1
Приравненной к Крайнему Северу (4-го пояса)  5	18,8  20,3	18,2  19,7	18,4  19,9	16,8  18,1
6	25,2	24,5	24,7	22,5
7	28,0	27,2	27,4	25,0
8	32,1	31,1	31.4	28,6
9	37,8	36,7	37,0	33.8
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 9)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г
Фундаменты	7	8	7	11
Каркас, стены и перегородки	25	18	19	19
Покрытия и перекрытия	13	16	19	8
Кровля	14	14	14	15
Полы	8	11	9	0
Проемы	8	4	3	4
Отделочные работы	6	4	3	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	14	14	10
Прочие работы	1	11	12	18
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОДСОБНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ОВОЩНЫХ И ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные; стены и перегородки кирпичные; покрытие железобетонное.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 10

	Объем зданий, куб. м
Территориальный пояс	3000-4000	4001-6000	6001-7000
	а	б	в
1	16,7	16,4	12,8
2а	17,4	17,1	13,3
2б	18,5	18,2	14,2
3	18,9	18,5	14,5
4	20,2	19,8	15,5
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	22,4	22,0	17,2
5	24,2	23,8	18,6
6	30,1	29,5	23,0
7	33,4	32,8	25,6
8	38,2	37,6	29,3
9	45,1	44,3	34,6
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 10)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	9	7	10
Стены и перегородки	32	29	25
Покрытие	15	21	22
Кровля	13	7	4
Полы	6	6	8
Проемы	7	7	6
Отделочные работы	5	6	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	13	14
Прочие работы	1	4	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПОДСОБНЫЙ КОРПУСА ОВОЩЕСУШИЛЬНОГО ЗАВОДА

Характеристика здания

Фундаменты ленточные; стены и перегородки кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания я руб.

Таблица 11

	Производственный корпус	Подсобный корпус
Территориальный пояс	объем зданий, куб. м
	15254	3260
	а	б
1	12,9	20,9
2а	13,4	21,7
2б	14,3	23,2
3	14,6	23,6
4	15,6	25,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)  5	17,3  18,7	28,0  30,3
6	23,2	37,6
7	25,8	41,8
8	29,5	47,9
9	34,8	56,4
Удельные леса конструктивных элементов в %

(к табл. 11)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б
Фундаменты	12	6
Стены и перегородки	26	31
Перекрытия и покрытия	17	15
Кровля	11	12
Полы	6	6
Проемы	6	8
Отделочные работы	6	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	13
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ПЕРВИЧНОГО ВИНОДЕЛИЯ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки из местного камня или кирпичные и частично деревянные. Перекрытия деревянные, частично железобетонные.

Группа капитальности III.

Тип II. Конструкция фундаментов, стен и перегородок по типу I, перекрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 12

	Тип I	Тип II
	объем здания, куб. м
Территориальные пояс	до 12000	12001-19000	19001-41000
	а	б	в
1	14,5	13,3	12,2
2а	15,1	13,8	12,7
2б	16,1	14,8	13,5
3	16,4	15,0	13,8
4	17,5	16,1	14.8
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	19,4	17,8	16,3
5	21,0	19,3	17,7
6	26,1	23,9	22,0
7	29,0	21,6	24,4
8	33,2	30,5	27,9
9	39,2	35,9	32,9
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 12)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б	в
Фундаменты	13	13	23
Стены и перегородки	35	34	20
Покрытия	6	6	27
Кровля	17	17	8
Полы	9	10	7
Проемы	3	3	3
Отделочные работы	5	4	4
Санитарно-технические и электротехнические устройства	9	7	9
Прочие работы	3	6	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРИ ЗАВОДЕ ПЕРВИЧНОГО ВИНОДЕЛИЯ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные. Стены кирпичные, каменные. Перекрытие железобетонное.

Тип II. Фундаменты сборные из железобетонных блоков. Стены из местного пиленого камня, перегородки кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Группа капитальности II.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ в руб.

Таблица 13

	Тип I	Тип II
Территориальный пояс	объем здания, куб. м
	до 3000	3001-5000
	а	б
1	19,6	16,9
2а	20,4	17,6
2б	21,8	18,8
3	22,1	19,1
4	23,7	20,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	26,3	22,6
5	28,4	24,5
6	35,3	30,4
7	39,2	33,8
8	44,9	38,7
9	52,9	45,6
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 13)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	34	8
Стены и перегородки	32	38
Покрытия	7	13
Кровля	4	7
Полы	4	8
Проемы	3	7
Отделочные работы	5	3
Санитарно-технические и электротехнические устройства	6	16
Прочие работы	5	-
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ЦЕХ ДЛЯ ПРИЕМА И ДРОБЛЕНИЯ ВИНОГРАДА

Характеристика зданий

Фундаменты и стены подвала бутовые; стены и перегородки кирпичные, каменные; перекрытия железобетонные. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 14

Территориальный пояс	а
1	20,8
2а	21,6
2б	23,1
3	23,5
4	25,2
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	27,9
5	30,2
6	37,4
7	41,6
8	47,6
9	56,2
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 14)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	46
Стены и перегородки	24
Покрытия	7
Кровля	3
Полы	5
Проемы	2
Отделочные работы	6
Санитарно-технические и электротехнические устройства	3
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

СКЛАДЫ ДЛЯ ПРИЕМКИ, ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ И КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ. ПУШНИНЫ И ШЕРСТИ ПЛОЩАДЬЮ 250 кв. м

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие деревянное. Кровля асбестоцементная по деревянным стропилам. Полы цементные и плиточные. Отделка - простая штукатурка и окраска. Центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 15

Территориальные пояс	Объем зданий до 3000 куб м
1	11,2
2а	14,8
2б	15,8
3	16,0
4	17,2
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)  5	19,0  20,6
6	25,6
7	28,4
8	32,5
9	33,3
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 15)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	4
Стены и перегородки	24
Перекрытия	12
Кровля	7
Полы	7
Проемы	10
Отделочные работы	24
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
Прочие работы	100
Итого


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ГРИБОВАРОЧНЫЕ ПУНКТЫ НА 5 т МАРИНОВАННЫХ И 500 кг СУШЕНЫХ ГРИБОВ В СЕЗОН

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с погребом. Фундаменты деревянные. Стены каркасные с забиркой пластинами. Кровля драночная по деревянным стропилам. Полы дощатые. Отделка - простая окраска. Вентиляция (естественная).

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 16

Территориальный пояс	Объем зданий до 500 куб. м
1	16,7
2а	17,4
2б	18,5
3	18,9
4	20,2
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	22,4
5	24,2
6	30,1
7	33,4
8	38,2
9	45,1
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 16)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки	36
Кровля	3
Полы	9
Проемы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	1
Погреб	30
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОМАТОВАРОЧНЫЕ ПУНКТЫ НА 100 т в СЕЗОН

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала со встроенной котельной. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородке деревянные. Перекрытие деревянное. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы бетонные. Отделка - простая окраска. Пароснабжение, горячее и холодное водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение. Оборудование котельной.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 17

Территориальный пояс	Объем зданий до 850 куб. м
1	19,0
2а	19,8
2б	21,1
3	21,5
4	23,0
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	25,5
5	27,6
6	34,2
7	38,0
8	43,5
9	51,3
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 17)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки	36
Перекрытия	5
Кровля	6
Полы	5
Проемы	9
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ЦЕХИ СОРТИРОВКИ ШЕРСТИ СО СКЛАДАМИ НА 6 И 10 ВАГОНОВ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвалов. Фундаменты кирпичные (графа «а»), бутобетонные и бетонные (графа «б»). Стены каркасно-обшивные (графа «а»), кирпичные (графа «б»). Кровля асбестоцементная. Полы из торцовой шашки. Отделка - простая окраска. Электроосвещение.

Группа капитальности по графе «а» - V.

Группа капитальности по графе «б» - III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 18

	Объем зданий, куб. м
Территориальный пояс	до 1000	до 2000
	на 5 вагонов	на 10 вагонов
	а	б
1	7,3	7,5
2а	7,6	7,8
2б	8,1	8,3
3	8,2	8,5
4	8,8	9,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	9,8	10,1
5	10,6	10,9
6	13,1	13,5
7	14,6	15,0
8	16,7	17,2
9	19,7	20,3
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 18)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	7	8
Стены и перегородки	26	27
Кровля	20	16
Полы	25	28
Проемы	12	10
Отделочные работы	2	1
Электроосвещение	5	4
Прочие работы	3	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРИЕМО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ НА 90 т

Характеристика зданий

Здания с платформой; фундаменты бутовые; стены деревянные каркасные; кровля асбестоцементная; полы деревянные; отделка - простая окраска; электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 19

Территориальный пояс	Объем зданий до 1500 куб. м
1	8,5
2а	8,8
2б	9,4
3	9,6
4	10,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)  5	11,3  12,3
6	15,3
7	17,0
8	19,5
9	23,0
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 19)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	18
Стены и перегородки	21
Кровля	16
Полы	20
Проемы	10
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	13
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПРИЕМО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ КАРТОФЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5000 т И ОВОЩЕЙ 2000 т В СЕЗОН

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с приямком. Фундаменты бетонные. Стены платформы кирпичные. Стены здания кирпичные в каркасно-обшивные. Кровля асбестоцементная по деревянным стропилам. Полы асфальтобетонные и дощатые. Отделка - простая окраска. Бетонные пандус. Электроосвещение, молниеотвод.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 20

Территориальный пояс	Объем зданий до 3000 куб. м
1	14,3
2а	14,9
2б	15,9
3	16,2
4	17,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)  5	19,2 20,7
6	25,7
7	28,6
8	32,7
9	38,6
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 20)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Стены платформы и здания	38
Кровля	8
Полы	19
Металлоконструкции Проемы	1  6
Отделочные работы	4
Электроосвещение	10
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА НА 120 т С КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫМ ЦЕХОМ НА 60 И 30 т СОЛЕНИЙ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, частично заглубленные. Фундаменты бутовые, бетонные. бутобетонные. Стены бутовые и кирпичные. Перекрытие деревянное. Кровля асбестоцементная. Полы асфальтовые и деревянные. Отделка - простая окраска. Хранилище оборудовано закромами. Отопление печное. Водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 21

Территориальный пояс	Объем зданий до 1800 куб. м
1	30,0
2а	31,2
2б	33,3
3	33,9
4	36,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	40,2
5	43,5
6	54,0
7	60,0
8	69,0
9	81,0
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 21)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	12
Стены и перегородки	45
Перекрытия	12
Кровля	7
Полы	5
Проемы	3
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 т

Характеристика зданий

Надземная часть - стены из обыкновенного кирпича. Перекрытия из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами. Кровля рулонная в три слоя. Подземная часть - фундаменты и стены подвала из сборных железобетонных блоков. Полы цементные и метлахские по бетонной подготовке. Электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость I куб. м здания в руб.

Таблица 22

Территориальный пояс	Объем здание до 1000 куб. м
1	19,6
2а	20,4
2б	21,8
3	22,1
4  Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	23,7  26,3
5	28,4
6	35,3
7	39,2
8	44,9
9	52,9
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 22)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	39
Стены и перегородки	12
Перекрытия	18
Кровля	6
Полы	5
Проемы	6
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

КОЛБАСНЫЕ МАСТЕРСКИЕ МОЩНОСТЬЮ 0,8 И 1 т В СУТКИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвалов со встроенной котельной. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы цементные, плиточные и из линолеума. Отделка - штукатурка и побелка. Отопление центральное. Водопровод. канализация, вентиляция, электрооборудование, подводка к производственному оборудованию и оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 23

	Объем знаний, куб. м
Территориальный пояс	до 350	до 600
	а	б
1	39,9	32,5
2а	41,5	33,8
2б	44,3	36,1
3	45,1	36,7
4	48,3	39,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	53,5	43,6
5	57,9	47,1
6	72.0	58,5
7	80,0	65,0
8	91,0	74,0
9	108,0	88,0
Удельные веса конструктивных элементов в %

(к табл. 23)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	7	8
Стены и перегородки	28	27
Перекрытия	8	12
Кровля	3	6
Полы	5	7
Проемы	8	6
Отделочные работы	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19	15
Прочие работы	19	16
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

КИШЕЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 40 КОМПЛЕКТОВ ГОВЯЖЬИХ КИШОК, 300 ПУЧКОВ БАРАНЬИХ ЧЕРЕВ И 100 шт. БАРАНЬИХ СИНЮГ В СМЕНУ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала со встроенной котельной. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное, совмещенное с кровлей. Кровля рулонная. Термоизоляция стен и перегородок холодильных камер - минеральная пробка. Полы бетонные, плиточные, из линолеума и асфальтобетонные. Отделка - простая штукатурка и окраска. Центральное отопление, вентиляция, пароснабжение, горячее водоснабжение, водопровод, канализация. Электротехнические и слаботочные устройства. Оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 24

Территориальный пояс	Объем зданий до 1300 куб. м	Территориальный пояс	Объем зданий до 1300 куб. м
1	32,0	5	46.4
2а	33.3	6	57,6
2б	35,5	7	64.0
3	36.2	8	73,0
4	38,7	9	86,0
Приравненный к Крайнему Северу (4-го поясе)	42,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 24)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	5
Стены и перегородки	21
Покрытия	7
Кровля	12
Полы	6
Проемы	6
Металлоконструкции	1
Отделочные и изоляционные работы	11
Внутренние санитарно-технические в электротехнические устройства	27
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

СЫРОДЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ДВУХЭТАЖНЫЕ С ПОДВАЛОМ)

Характеристика. Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей; колонны железобетонные и кирпичные; покрытия и перекрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 25

Территориальный пояс	Объем здания, куб. м
	до 10000	более 10000
	а	б
1	21,0	18,1
2	21,4	18,5
3	23,1	19,9
4	25,2	21,7
5, 6, 7	27,3	23,5
8	37,8	32,6
9	48,3	41,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 25)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Покрытия и перекрытия Кровля	6  33  14  5	7  28  13  6
Полы	5	11
Проемы	6	5
Изоляционные работы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электроосветительные устройства	1  9  16	5  12  11
Прочие работы	5	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

СЫРОДЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ОДНОЭТАЖНЫЕ)

Характеристика. Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей; колонны железобетонные и кирпичные; покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 26

Территориальный пояс	Объем здания, куб. м
	до 20000	более 20000
	а	б
1	28,7	25,4
2	29,2	25,9
3	31,6	27,9
4	34,4	30,5
5, 6, 7	37,3	33,1
8	51,7	45,7
9	66,0	58,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 26)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты Стены н перегородки Покрытия	6  31  18	11  17  7
Кровли	4	26
Полы	6	7
Проемы	6	4
Изоляционные работы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электроосветительные устройства	8  7  11	5  4  11
Прочие работы	3	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

СЫРОХРАНИЛИЩА

Характеристика. Стены из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей, колонны железобетонные или кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 27

Территориальный пояс	а
1	23,9
2	24,4
3	26,3
4	28,6
5, 6, 7	31,0
8	43,0
9	55,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 27)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	15
Стены и перегородки Покрытия и перекрытия Кровля	23  9  20
Полы	8
Проемы	4
Изоляционные работы Отделочные работы Внутренние санитарно технические и электроосветительный	8  4  6
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

МОЛОКОПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика. Стены и перегородки: для II группы капитальности - из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей; для IV группы капитальности - деревянные. Колонны и столбы: для II группы капитальности - кирпичные или железобетонные; для IV группы капитальности - деревянные. Покрытия: для II группы капитальности - железобетонные; для IV группы капитальности - деревянные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 28

Территориальный пояс	Группа капитальности
	II	IV
	а	б
1	31,5	26,7
2	32,1	27,2
3	34,6	29,4
4	37,8	32,0
5, 6, 7	41,0	34,7
8	56,7	48,0
9	72,0	61,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 28)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Покрытия	16  30  10	4  34  8
Полы	4	6
Проемы	6	7
Изоляционные работы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электроосветительные устройства	4  8  9	5  10  11
Прочие работы	4	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

СЕПАРАТОРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика. Стены и перегородки: для II группы капитальности - из кирпича, крупных блоков или железобетонных панелей; для IV группы капитальности - деревянные. Колонны я столбы: для II группы капитальности - кирпичные или железобетонные; для IV группы капитальности - деревянные. Покрытия: для II группы капитальности - железобетонные; для IV группы капитальности - деревянные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 29

	Группа капитальности
Территориальный пояс	II	IV
	а	б
1	28,8	26,0
2	29,4	26,5
3	31,7	28,6
4	34,6	31,2
5, 6, 7	37,5	33,8
8	51,8	46,7
9	66,0	59,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 29)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	9	2
Стены и перегородки Покрытия	36  13	41  11
Кровля	7	7
Полы	5	6
Проемы	10	11
Отделочные работы	6	8
Внутренние санитарно-технические и электроосветительные устройства	10	11
Прочие работы	4	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

УБОЙНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика. Стены кирпичные и кирпичные столбы с забиркой из бревен; покрытия асбофанерой по деревянному основанию.

Группа капитальности III и IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 30

	Объем здания 1000 куб. м и более
Территориальный пояс	стены
	кирпичные	кирпичные столбы с забиркой из бревен
	а	б
1	19,2	19,7
2	19,6	20,1
3	21,1	21,7
4	23,0	23,6
5, 6, 7	25,0	25,6
8	34,6	35,5
9	44,2	45,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 30)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля	6  30  12  8	3  28  11  8
Полы	5	5
Проемы	13	14
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электроосветительные устройства	13  5	18  5
Прочие работы	8	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ВАЛЬЦОВЫХ СТАНКОВЫХ МЕЛЬНИЦ КОЛХОЗНОГО ТИПА

Характеристика сооружений. Здания мельниц производительностью 10-20 т/сутки с пристройками склада зерна, склада муки и дизельной; производительностью 30-50 г/сутки - с пристройками только складов; разноэтажные; стены кирпичные; фундаменты бутовые ленточные; перекрытия деревянные или железобетонные; кровля асбофанерная и частично рубероидная; полы асфальтовые, дощатые и метлахские. Здание оборудовано внутренними санитарно-техническими и электротехническими устройствами.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 31

	Группа капитальности
Территориаль-	II	III
ный пояс	объем здания, куб. м, до
	2000	3000	12000	15000	2000	3000	12000	15000
	производительность мельницы, т/сутки
	10	20	30	80	10	20	30	50
1	13,5	14,0	7,2	7,1	12,7	13,6	6,9	6,7
2	14,1	14,7	7,6	7,4	13,4	14.2	7,3	7,1
3	14,9	15,4	7,9	7,8	14,0	15,0	7,7	7,3
4	15,5	16,1	8,3	8,1	14,6	15,9	7,9	7,7
5	16,9	17.5	8,9	8,8	15,9	17,0	8,7	8,3
6	17,5	18,1	9,3	9,2	16,5	17,6	9,1	8,7
7  8	18,9  20,3	19,5  21,0	10,1  10,8	9,8  10,6	17,8  19,2	19,0  20,4	9,7  10,5	9,3  10,1
9	21,8	22,4	11,5	11,3	20,4	21,8	11,1	10,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 31)

Наименование конструктивных элементов	Группа капитальности
	I	III
	производительность мельники, т/сутки
	10	20	30	50	10	20	30	60
Фундаменты	11	13	17	17	12	13	18	18
Стены и перегородки	40	44	26	29	43	45	27	30
Перекрытия	15	7	12	12	10	5	8	8
Кровля	б	6	13	11	6	6	13	11
Полы	7	7	11	11	8	8	12	12
Проемы	8	7	5	5	8	7	6	6
Металлоконструкции	2	1	1	1	2	1	1	1
Отделочные работы	5	5	3	3	5	5	3	3
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	3	7	6	5	3	7	6	5
Прочие работы	3	3	6	6	3	3	6	6
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

СИЛОСНЫЕ КОРПУСА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕВАТОРОВ

Характеристика сооружения. Фундаменты бутовые; прочие конструкции деревянные.

Восстановительная стоимость 1 т емкости в руб.

Таблица 32

Территориальный пояс	Силосный корпус с рабочей башней	Силосный корпус без рабочей башни, но с галереей, соединяющей силосные корпуса
1	16,4	13,4
2	17,3	14,2
3	17,3	14,8
4	18,9	15,5
5	20,6	16,8
6	21,3	17,5
7	23,0	18,8
8	24,6	20,2
9	26,3	21,5


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ЗЕРНОСУШИЛКА ТИПА ТТИ-8 ДЕРЕВЯННОГО ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕВАТОРА

Характеристика сооружения. Фундаменты бутовые, стены каменные.

Восстановительная стоимость одной зерносушилки в руб.

Таблица 33

Территориальный пояс	Стоимость	Территориальный пояс	Стоимость
1  2  3  4  5	21500  22600  23700  24800  26700	6  7  8  9	28100  30100  32400  34500


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕВАТОРА

Характеристика сооружения, фундаменты бутовые; остальные конструкции деревянные.

Восстановительная стоимость одного проезда приемного устройства в руб.

Таблица 34

Территориальный пояс	Стоимость	Территориальный пояс	Стоимость
1	6300	6	8200
2  3  4	6600  6900  7200	7  8  9	8800  9400  10100
5	7900


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПЫЛЕОТХОДНАЯ КАМЕРА ДЕРЕВЯННОГО ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕВАТОРА

Восстановительная стоимость одной пылеотходной камеры в руб.

Таблица 35

Территориальный пояс	Стоимость	Территориальный пояс	Стоимость
1	6600	6	8600
2	6900	7	9200
3	7200	8	9900
4	7600	9	10500
5	8200


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 2. ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛЕДНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты ленточные из бетонных блоков. Наружные стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Перегородки из изоляционных плит, каркасные. Термоизоляция стен и покрытий: а) из жестких минераловатных плит на битумной связке, б) из торфоплит обыкновенных. Полы в производственных помещениях из мозаичных плиток, в машинных отделениях из керамических плиток. Кровли рулонные. Отделка - простая окраска в производственных помещениях и улучшенная в машинных отделениях. Отопление центральное. Водопровод, пароснабжение. вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 36

	Емкость холодильников, т
Территориаль-	12	25	50	12	25	50
ный пояс	объем зданий, куб. м
	286	447	916	286	447	916
	вид изоляционных материалов
	плиты жесткие минераловатные	торфоплиты
	а	б	в	г	д	е
1	63.8	59,4	53,5	64,9	61,5	55,0
2а	67,0	60,0	55,6	68,0	62,0	57.2
26	71,0	64,0	59,4	72.0	67,0	61.0
3	72.0	66,0	60,0	73,0	68,0	62,0
4 Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	77,0  86,0	70,0  78,0	65,0  72,0	79,0  87,0	72,0  80,0	67,0  74,0
5  6  7	93,0  115,0  128,0	84,0  105,0  116,0	78,0  96,0  107,0	94,0  117,0  130,0	87,0  108,0  120,0	80,0  99,0  110,0
8  9	147,0  173,0	133,0  157,0	123,0  144,0	149,0  176,0	137,0  162,0	126,0  149,0
Примечание. Для холодильников с асфальтобетонными полами стоимость 1 куб. м здания уменьшать: для I-4-го территориальных поясов - на 0,8 руб., для остальных поясов - на 1,4 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 36)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	10	9	11	10	9	11
Стены и перегородки	16	15	15	16	15	15
Покрытия	5	5	5	5	5	5
Кровли	3	4	4	3	4	4
Полы	8	11	14	8	10	13
Проемы	8	7	7	8	7	6
Изоляционные работы	23	26	26	24	28	28
Отделочные работы	6	6	8	6	6	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	7	5	9	6	5
Строительные работы, связанные с монтажом оборудования	10	8	6	9	8	6
Прочие работы	2	2	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 2. ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛЕДНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

(изоляция стен из жестких минераловатных плит, покрытий я перекрытий - из торфоплит)

Таблица 37

	Емкость холодильников, т
Территориальный пояс	125	300	600	1500
	объем зданий, куб. м
	1704	4479	7263	25284
	а	б	в	г
1	44,7	38,1	32,9	23,4
2а	46,5	39,6	34,2	24,3
2б	49,6	42,3	36,5	26,0
3	50,5	43,1	37,2	26,4
4	54,1	46,1	39,8	28,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	59,9	51,1	44,1	31.4
5	65,0	55,2	47,7	33,9
6	80,0	69,0	59,2	42,1
7	89,0	76,0	66,0	46,8
8	102,0	87,0	75,0	53,6
9	121,0	103,0	89,0	63,0
Примечание. Для холодильников емкостью 125 т с асфальтобетонными полами стоимость 1 куб. м здания уменьшать: для 1-4-го территориальных поясов - на 1,2 руб., для остальных поясов - на 2 руб.

Для остальных холодильников с асфальтобетонными полами стоимость 1 куб. м уменьшать: для 1-4-го территориальных поясов - на 0,5 руб., для остальных поясов - на 0,9 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 37)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б	в	г
Фундаменты	8	7	6	6
Каркас	-	6	8	8
Стены и перегородки	13	13	12	12
Покрытия	5	3	2	8
Кровля	4	5	7	6
Полы	15	14	17	19
Проемы	6	4	4	4
Изоляционные работы	27	29	25	21
Отделочные работы	5	5	6	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	5	6	5
Строительные работы, связанные с монтажом	9	6	4	5
Прочие работы	4	3	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 2. ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛЕДНИКИ

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

(изоляция из жестких минераловатных плит)

Таблица 38

	Емкость холодильников, т
	125	300	600	1500
Территориальный пояс	объем здания, куб. м
	1704	4479	7253	25284
	а	б	в	г
1	43,5	36,6	32,5	23,2
2а	45,2	38,1	33,8	24,1
2б	48,3	40,6	36,1	25,8
3	49,2	41,4	36,7	26,2
4	52,6	44,3	39,3	28,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	58,3	49,0	43,6	31,1
5	63,0	53,1	47,1	33,6
6	78,0	66,0	58,5	41,8
7	87,0	73,0	65,0	46,4
8	100,0	84,0	74,0	53,1
9	117,0	99,0	88,0	63,0
Примечание. Для холодильников емкостью 125 т с асфальтобетонными полами стоимость 1 куб. м здания уменьшать: для 1-4-го территориальных поясов - на 1,2 руб., для остальных поясов - на 2 руб.

Для остальных холодильников стоимость I куб. м уменьшать: для 1-4-го территориальных поясов - на 0,5 руб., для остальных поясов - на 6,9 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 38)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г
Фундаменты	9	8	6	6
Каркас	-	6	8	8
Стены в перегородки	14	13	12	12
Покрытия	6	3	3	8
Кровля	4	5	7	7
Полы	15	15	17	19
Проемы	6	4	4	4
Изоляционные работы	25	25	24	20
Отделочные работы	5	5	6	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	6	6	5
Строительные работы, связанные с монтажом	9	6	4	5
Прочие работы	3	4	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 2. ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛЕДНИКИ

ЛЕДНИКИ КАРМАННОГО ТИПА

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля асбестоцементная. Полы цементные. Отделка - простая окраска. Электроосвещение и водоотвод.

Грума капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб.м здания в руб.

Таблица 39

Территориальный пояс	Объем здания до 100 куб. м
1	51,1
2а	53,1
2б	56,7
3	57,7
4	62,0
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	68,0
5	74,0
6	92,0
7	102,0
8	117,0
9	138,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 39)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	10
Стены и перегородки Перекрытия	30  5
Кровля	3
Полы	6
Проемы	11
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические, изоляционные и электротехнические устройства Прочие работы	6  19  10
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗДАНИЯ ПЕЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ, ШАХТНЫХ ИЗВЕСТЕОБЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ, СКЛАДЫ ИЗВЕСТИ БУНКЕРНОГО ТИПА, СКЛАДЫ ИЗВЕСТИ БЕЗБУНКЕРНЫЕ, ЭСТАКАДЫ

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные: Кровля рулонная по деревянному основанию и деревянным стропилам; полы цементные по бетонному основанию; электроосвещение.

Группа капитальности III.

Графы «б», «д» и «е». Фундаменты, бункера и перекрытия железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная по железобетонному покрытию; полы асфальтовые; санитарно-технические устройства; электроосвещение.

Группа капитальности II.

Графа «в». Здания каркасные на деревянных стульях с бутовыми подпорными стенами; кровля черепичная по деревянной обрешетке и деревянным стропилам; полы земляные.

Группа капитальности IV.

Графа «г». Фундаменты бутобетонные и железобетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы асфальтовые.

Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерителя, указанные в таблице, в руб.

Таблица 40

Территориаль-	Здания печных	Склады извести	Эстакада между	Склад комовой	Склад
ный пояс	отделений шахтных печей объемом здания до 150 куб. м	бункерного типа объемом до 570 куб. м	бункерные площадью до 90 кв. м	отделениями дроб- ления и сортировки протяженностью до 67 м	извести емкостью 880 куб. м	карбонатной извести емкостью до 700 куб. м
	на 1 куб. м	на 1 кв. м	на 1 пог. м	на 1 куб. м емкости
	а	б	в	г	д	е
1	22	74	38	276	50	36
2	23	76	40	290	53	33
3	25	84	43	317	58	41
4	26	89	45	331	60	43
5	28	93	47	345	63	45
6	40	133	68	496	90	65
7	44	148	76	552	100	72
8	46	155	79	580	105	76
9	59	200	102	745	135	97
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 40)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	31	10	31	32	10	9
Стены	36	71	31	33	74	72
Перекрытия	-	6	-	25	6	4
Кровля	10	5	35	-	5	6
Полы	7	1	-	6	1	3
Проемы	6	1	-	2	-	1
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические устройства н электроосвещение	2  3	-  4	-  -	2  -	1  1	1  1
Прочие работы	5	2	3	-	2	3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ШАХТНЫЕ ПЕРЕСЫПНЫЕ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ИЗВЕСТЕОБЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Характеристика печей

Фундаменты под печи бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные: стены, арки, пилоны из красного кирпича; футеровка из шамотного кирпича: изоляция шамотной кладки из трепела; лестницы и площадки металлические.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м габаритного объема печей в руб.

Таблица 41

Территориаль-	Шахтные пересыпные немеханизированные известеобжигательные печи
ный пою	на 2,5 т извести в сутки объемом печи до 79 куб. м	на 2,5 т извести в сутки с выносными топками объемом печи до 74 куб. м	на 15 т извести в сутки объемом печи до 174 куб. м	на 15 т извести в сутки объемом печи до 149 куб. м	на 5 т извести в сутки объемом печи до 110 куб. м
	а	б	в	г	д
1	57	90	55	67	65
2	60	94	57	71	68
3	66	103	63	78	74
4	68	108	66	81	78
5	71	112	68	84	81
6	103	161	99	121	116
7	114	179	110	135	129
8	120	188	115	142	136
9	154	242	148	182	174
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 41)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	15	18	24	11	11
Стены	42	53	40	37	38
Футеровка	28	29	24	15	15
Прочие работы	15	-	12	37	36
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЕЗОННОГО ПРОИЗВОДСТВА КРАСНОГО КИРПИЧА

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а» Фундаменты - деревянные стулья; приямки кирпичные; стены каркасные с односторонней обшивкой досками; стропила из бревен; кровля из щепы и над камерами вылеживания кирпича рубероидная по двойному дощатому настилу; полы глинобетонные; электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Графа «б». Фундаменты под оборудование.

Графа «в». Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасные с односторонней дощатой обшивкой в торцовых секциях и не обшитые в средних секциях; кровля щеповая по обрешетке и стропилам из дерева; узкоколейные пути без балластировки; электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице, в руб.

Таблица 42

	Здания и сооружения заводов сезонного производства красного кирпича
Территориальный	формовочные отделения объемом до 400 куб. м	сушильные сараи
пояс	здания	особостроительные работы	площадью до 640 кв. м
	на 1 куб. м	на I кв. м	на 1 кв. м
	а	б	в
1	5,9	0,6	7,1
2	6,2	0,6	7,5
3	6.8	0.6	8,2
4	7,1	0,7	8,5
5	7,4	0.8	8,9
6	10,6	1,0	12,8
7	11,8	1,1	14,2
8	12,4	1,2	14,8
9	15,9	1,5	19,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 42)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	16	14
Стены	31	44
Перекрытия	23	34
Кровля	-	-
Полы	9	-
Проемы	11	5
Отделочные работы	1	-
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	2	3
Прочие работы	7	-
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГЛИНОХРАНИЛИЩА, ПОМОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ. СУШИЛЬНЫЕ САРАИ, КАМЕРНЫЕ СУШИЛА И СУШИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАВОДОВ КРАСНОГО КИРПИЧА

Характеристика зданий и сооружений

Графа «а». Фундаменты ленточные бутовые; башмаки под колонны, колонны, балки, перекрытия над ящичными подавателями железобетонные; стены кирпичные; кровля рулонная по дощатому настилу по деревометаллическим фермам; полы асфальтовые и глинобетонные.

Группа капитальности III.

Графа «б». Фундаменты ленточные и стены подвала бутовые; стены надземной части кирпичные; перекрытия деревянные; кровля рулонная по дощатому настилу; полы асфальтовые и дощатые.

Группа капитальности III.

Графа «в». Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасные из бревен с дощатой обшивкой; кровля рулонная по дощатому настилу; приставные щиты из досок; электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Графа «г». Фундаменты столбовые бутовые; стойки и прогоны из бревен, схватки и раскосы из пластин; обшивка стен дощатая; стропила бревенчатые; каркас фонаря деревянный; кровля рулонная по дощатому настилу; стеллажи деревянные; электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Графа «д». Фундаменты, стены и своды из красного кирпича: перекрытия камер железобетонные; перекрытия каналов из листовой стали; полы в сушильных камерах из красного кирпича по песчаной подготовке; двери камер герметические специального устройства.

Группа капитальности II.

Графа «е». Фундаменты, стены подвала и стены бутовые; перекрытия железобетонные; полы асфальтовые в цементные; кровля рулонная.

Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на измерителя, указанные в таблице, в руб.

Таблица 43

	Здания и сооружения заводов красного кирпича
	глинохранилища с	помольные	сушильные сараи	камерные	сушильные отделе-
Территориальный пояс	отделениями ящич- ных подавателей объемом до 66000 куб. м	отделения; объемом 500 куб. м	напольного типа объемом до 1350 куб. м	стеллажного типа объемом до 1350 куб. м	объемом до 2250 куб. м	ния для камерных сушил объемом зда- ния до 6300 куб. м
	на 1 куб. м	на 1 кв. м	на 1 куб. м
	а	б	в	г	д	е
1  2  3  4  5  6  7  8  9	3,5  3,7  4,0  4,2  4,4  6,3  7,0  7,4  9,5	13,0  13,7  15,0  15,6  16,3  23,4  26,0  27,3  35,1	10,7  11,2  12,3  12,8  13,4  19,3  21,4  22,5  28,9	22,8  23,9  26,2  27,4  28,5  41,0  45,6  47,9  62,0	32,3  33,9  37,1  38,8  40,4  58,0  65,0  68,0  87,0	8,1  8,5  9,3  9,7  10,1  14,6  16,2  17,0  21,9
Удельные вею отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 43)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	25	27	13	6	39	9
Стены	28	36	46	32	46	22
Перекрытия	8	1	32	22	13	46
Кровля	29	10
Полы	5	9	-	-	-	10
Проемы	3	9	6	-	2	2
Отделочные работы	1	3	-	-	-	5
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	-	-	3	2	-	-
Прочие работы	1	5	-	38	-	6
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАПОЛЬНЫЕ ПЕЧИ, КОЛЬЦЕВЫЕ БЕССВОДОВЫЕ ПЕЧИ И ШАТРЫ НАД НИМИ, КОЛЬЦЕВЫЕ 14 - КАМЕРНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ПЕЧИ И ШАТРЫ НАД НИМИ

Характеристики сооружений

Графы «а» и «б». Фундаменты ленточные из красного кирпича на сложном растворе; стены из красного кирпича на сложном растворе или глине; выстилка пода из красного кирпича на глине.

Графа «в». Фундаменты бутовые на сложном растворе; стены и борова из красного кирпича на глине; полы из красного кирпича на глине; труба дымовая из красного кирпича на сложном растворе.

Графа «г». Здания деревянные каркасные: фундаменты - деревянные стулья; каркас из бревен с одинарной дощатой обшивкой; кровля рулонная по деревянному основанию по деревянным стропилам.

Группа капитальности IV.

Графа «д». Фундаменты бутовые и кирпичные; стены боровов и своды кирпичные на глиняном растворе; стены обжигательного канала из красного кирпича на глиняном и глиняно-цементном растворе; своды обжигательного канала из гжельского кирпича; перекрытия жаровых колодцев железобетонные; выстилка из

красного кирпича.

Графа «е». Фундаменты ленточные и столбовые бутовые; фундаменты под опоры шатра бетонные, под трубу кирпичные; стены кирпичные и каркасные обшивные; перекрытия деревянные; кровля рулонная по дощатому настилу над покрылками и асбестоцементная над шатром; полы асфальтовые по щебеночное подготовке.

Группа капитальности III.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице, в руб.

Таблица 44

Территориальный пояс	Напольные печи объемом обжигательного канала до 90 ж'	Напольные печи объемом обжигательного канала до 90 куб. м с чугунными колосниками угля	Кольцевые бес- сводовые печи для работы на дровах объемом обжига- тельного канала до 210 куб. м	Шатры объемом до 1150 куб. м над кольцевыми бессводовыми печами	Кольцевые 14 - камерные щелевые печи объемом до 1200 куб. м	Шатры объемом до 6150 куб. м над кольцевыми 14 - камерными печами
	на 1 куб. м обжигательного канала	на 1 кв. м строительного объема
	а	б	а	г	д	е
1	31,2	34,5	36,5	2,6	40,8	5,4
2	32.8	36,2	38,3	2,7	42,8	5,7
3	35,9	39,7	42,0	3,0	46,9	6,2
4	37.4	41,4	43.8	3,1	49,0	6,5
5	39.0	43,1	45,6	3,2	51,0	6,7
6  7  8  9	56,0  62,0  66,0  84,0	62,0  69,0  72,0  93,0	66,0  73,0  77,0  98,0	4,7  5,2  5,4  7,0	73,0  82,0  86,0  110,0	9,7  10,8  11,3  14,6


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОЛЬЦЕВЫЕ 32 - КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ И ШАТРЫ НАД НИМИ, ГОФМАНСКИЕ 22 - КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ, ТОННЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Характеристики сооружений

Графа «а». Фундаменты кирпичные и бутовые; стены печи и своды из красного кирпича; футеровка стен и сводов из гжельского кирпича; под печи и каналы из красного кирпича на глине.

Графа «б». Фундаменты под стойки бетонные и железобетонные; под стены приямка кирпичные; корпус из железобетонных колонн и прогонов; стены каркасные деревянные с одинарной обшивкой; кровля рулонная по дощатому настилу на деревянных стропилах; полы цементные и дощатые.

Группа капитальности III.

Графа «в». Фундаменты бутовые и кирпичные; стены печи и своды из красного кирпича; футеровка стен и сводов из шамотного кирпича.

Графа «г». Фундаменты бутобетонные и бетонные; стены из краевого кирпича; каркас печи металлический; футеровка и выстилка газовых каналов из шамотного кирпича; своды из шамотного и красного кирпича; внутри печи рельсовые пути; лестницы и площадки металлические.

Графа «д». Фундаменты под печи бетонные и бутобетонные, под гидравлические толкатели железобетонные; стены и своды печей из красного кирпича; футеровка стен и сводов из шамотного кирпича; каркасы печей металлические.

Графа «е». Фундаменты бутовые и кирпичные; стены и своды из красного кирпича; футеровка из шамотного кирпича.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 45

	Кольцевые 32 -	Шатры над кольце-	Гофманские 22	Тоннельные печи объемом, куб. м, до
Территориаль- ный пояс	камерные печи объемом до 5100 куб. м	выми 32 - камерны- ми печами объемом до 5100 куб. м	- камерные печи объемом до 2950 куб. м	1220 (для керамических материалов)	1160 (для стеновых блоков)	685 (для кирпича)
	а	б	в	г	д	е
1	38,9	3,9	39,3	46,0	43,2	35,9
2	40,8	4,1	41,3	48,3	45,4	37,7
3	44,7	4,5	45,2	53,0	49,7	41,3
4	46,7	4,7	47,2	55,0	52,0	43,1
5	48,6	4,9	49,1	57,0	54,0	44,9
6	70,0	7,0	71,0	83,0	78,0	65,0
7	78,0	7,8	79,0	92,0	86,0	72,0
8	82,0	8,2	82,0	97,0	91,0	75,0
9	105,0	10,5	106,0	124,0	117,0	97,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТРОЙДВОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ УПРАВЛЕНИЯ

Характеристика. Фундаменты ленточные бутовые или бетонные; стены кирпичные сплошной кладки или из блоков. Перекрытия железобетонные, совмещенные с кровлей.

Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.

Таблица 46

Территориаль- ный пояс	Цех железо- бетонных и гипсовых изделии	Бетонно-рас- творное отде- ление со скла- дом цемента	Дробильно- сортировоч- ный цех с эстакадой и бункером	Площадка для подогрева инертных материалов	Столярно- плотничный цех	Склад столярных изделия и материальный склад	Санитарно-техническая и ремонтная мастерская
	за 1 куб. м здания	за 1 кв. м площади	за 1 куб. м зданий
	объем зданий, куб. м, до	площадь, кв. м, до	объем здания, куб. м, до
	1500	1000	1000	200	8000	2000	2500
	а	б	в	г	д	е	ж
1	11,7	20,1	24,1	33,9	9,6	9,6	21,2
2	12,3	21,1	25,3	35,6	10,1	10,1	22,3
3	13,4	23,1	27,7	39,0	11,0	11,0	24,4
4	14,0	24,1	28,9	40,7	11,5	11,5	25,4
5	14,6	25,1	30,1	42,4	12,0	12,0	26,5
6	21,1	36,2	43,4	61,0	17,3	17,3	38,2
7	23,4	40,2	48,2	68,0	19,2	19,2	42,4
8	24,6	42,2	50,6	71,0	20,2	20,2	44,5
9	31,6	54,3	65,0	92,0	25,9	25,9	52,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 46)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	д	е	ж
Фундаменты	12	17	23	15	15	13
Стены и перегородки	23	39	35	17	27	20
Перекрытия	25	17	9	19	17	16
Кровля	10	4	6	12	15	12
Полы	6	2	9	11	12	8
Проемы	6	10	4	6	4	6
Отделочные работы	3	2	1	2	4	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	8	3	17	6	19
Прочие работы	6	1	10	1	-	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

АРМАТУРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные; фундаменты столбовые с рандбалками; стены кирпичные; колонны и подкрановые балки железобетонные; покрытия железобетонные. утепленные; кровля рулонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительные стоимости на 1 куб. м здания в руб.

Таблица 47

Территориальный	Арматурные мастерские объемом, куб. м, до
пояс	1200	1800	более 1800
1  2  3  4  5  6  7  8  9	14,1  14,8  16,2  16,9  17,6  25,3  28,2  29,6  38,0	9,2  9,6  10,5  11,0  11,5  16,5  18.4  19,3  24,8	7,3  7,7  8,3  8,7  9,1  13,1  14,6  15,3  19,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 47)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	12	12
Стены в перегородки	21	29	27
Перекрытия	25	14	16
Кровля	10	9	9
Полы	12	6	7
Проемы	2	8	7
Отделочные работы	1	1	1
Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение	8	15	14
Прочие работы	12	6	7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СКЛАДЫ ЦЕМЕНТА

Характеристики зданий и сооружений

Графа «а». Силосные железобетонные банки (4 шт.) с верхними распределительными галереями; здания приемных устройств с железобетонными бункерами; санитарно-технические устройства; электроосвещение; система пневмоподачи.

Группа капитальности II.

Графа «б». Конструктивная характеристика та же, что по графе «а», но добавляется здание для вибропомола.

Графа «в». Конструктивная характеристика та же, что и по графе «а», но подача механическая.

Графа «г». Конструктивная характеристика та же, что по графе «а», но подача механическая и добавляется здание для вибропомола.

Графа «д». Склады цемента и бетоносмесительные установки объединены в одном здании. Здание склада цемента однопролетное двухэтажное с рампой объемом до 2000 куб. м; фундаменты и стены подвала бутобетонные; стены здания кирпичные; покрытия и рампы железобетонные; санитарно-технические устройства; электроосвещение.

Группа капитальности II.

Графа «е». Конструктивная характеристика та же, что и по графе «д», но объем здания до 1500 куб. м.

Восстановительные стоимости на измерители, указанные в таблице, в руб.

Таблица 48

	Склады цемента на
	2000 т	200 т	100 т
Территориаль-	с пневмоподачей	с механической подачей	упрошенные с бетоносмеси-
ный пояс	без вибропомола	с вибропомолом	без вибропомола	с вибропомолом	тельными установками производительностью до 30 куб. м бетона в смену
	цена на 1 т емкости	цена на 1 куб. м здания
	а	б	в	г	д	е
1	67	77	69	79	20,7	21,5
2	70	81	73	83	21,7	22,5
3	77	88	79	90	23,8	24,7
4	80	92	83	94	24,8	25,8
5	84	96	87	98	25,8	26,8
6	120	138	125	142	37,2	38,7
7	134	153	139	157	41,4	43,0
8	140	161	146	165	43,4	45,1
9	180	207	187	213	56,0	58,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАВОДЫ КАМЫШИТОВЫХ ПЛИТ

Характеристика. Здания каркасные с заполнением камышитовыми. фибролитовыми или другими плитами; фундаменты деревянные или бутовые; перекрытия деревянные.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. (графы «а», «б») и 1 кв. м площади застройки (графа «в»)

Таблица 49

Территориальный пояс	Приемное отделение	Прессовое отделение	Склад готовой продукции
	объем зданий, куб. м, до
	300	400	3000
	а	б	в
1  2  3	28,5  29,9  32,8	18,7  19,6  21,5	21,7  22,8  25,0
4  5  6  7  8  9	34,2  35,6  51,3  57,0  58,8  77,0	22,4  23,4  33,7  37,4  39,3  50,5	26,0  27,1  39,1  43,4  45,6  58,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 49)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
	Фундаменты	39	7	11
	Стены и перегородки	16	35	22
	Перекрытия	15	11	52
	Кровля	18	4	4
	Полы	2	4	2
	Проемы	-	7	-
	Отделочные работы	-	15	5
	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2	11	2
	Прочие работы	8	6	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЦЕХИ ГВОЗДИЛЬНЫХ И СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Характеристика. Фундаменты ленточные бутовые или бетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные, кровля по деревянным стропилам, полы дощатые.

Учтены центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 50

	Гвоздильный цех	Цех скобяных изделий
Территориальный	объем зданий, куб. м, до
пояс	3000	4000
	а	б
1	19,1	13,6
2	20,0	14,3
3	22,0	15,6
4	22,9	16,3
5	23,9	17,0
6	34,4	24,5
7	38,2	27,2
8	40,1	28,6
9	51,6	36,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 50)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	13	11
2	Стены и перегородки	32	25
3	Перекрытая	14	13
4	Кровля	б	4
5	Полы	10	10
6	Проемы	9	12
7	Отделочные работы	3	10
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические	11	14
9	Прочие работы	2	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЦЕХИ КОРЗИНОПЛЕТЕНИЯ, ШОРНЫЕ ЦЕХИ И МАСТЕРСКИЕ БОНДАРНОЙ ПОСУДЫ

Характеристика. Графа «а». Фундаменты бутовые или бетонные; стены из кирпича облегченной кладки или из блоков; перекрытия деревянные.

Группа капитальности III.

Графы «б» и «в». Фундаменты бутовые или бетонные; стены из кирпича сплошной кладки или из блоков; перекрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 51

	Цех корзиноплетения	Шорный цех	Мастерская бондарной посуды
Территориальный	объем зданий, куб. м, до
пояс	1000	2500	3500
	а	б	в
1	22,5	13,9	10,2
2	23,6	14,6	10,7
3	25,9	16,0	11,7
4	27.0	16,7	12,2
5	28,1	17,4	12,8
6	40,5	25,0	18,4
7	45,0	27,8	20,4
8	47,2	29,2	21,4
9	61,0	37,5	27,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 51)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	12	12	6
2	Стены и перегородки	29	18	30
3	Перекрытия	6	16	13
4	Кровля	7	5	5
Б	Полы	9	11	13
6	Проемы	9	8	11
7	Отделочные работы	3	6	3
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22	24	16
9	Прочие работы	3	-	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ХЛОПКА

Характеристика. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные по металлическим фермам; кровля рулонная либо асбестоцементная; здание оборудовано электроосвещением и спринклерными установками.

Группа капитальности I.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия, прогоны и балки железобетонные; кровля рулонная или асбестоцементная; здание оборудовано электроосвещением и спринклерными установками.

Группа капитальности II.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия деревянные; кровля рулонная либо асбестоцементная; здание оборудовано электроосвещением и спринклерными установками.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 52

Территориальный	Группа капитальности
пояс	I	II	III
	а	б	в
1  2  3  4	5,8  6,1  6,2  6,4	6,9  7,2  7,4  7,7	4,7  4,9  5,0  5,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 52)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	7	10	13
Стены	18	14	16
Покрытия и перекрытия	28	25	19
Кровля	5	5	8
Проемы	10	12	13
Полы	4	6	4
Отделочные работы	14	15	9
Внутренние санитарно-технические и спринклерные устройства	9	8	11
Электроосвещение	3	3	4
Грозозащита	1	1	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ЛЬНА

Характеристика. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия, прогоны и балки железобетонные; кровля рулонная или асбестоцементная: здание оборудовано санитарно-техническими устройствами, электроосвещением и спринклерными установками; часть здания отапливаемая.

Группа капитальности II.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия деревянные; кровля рулонная или асбестоцементная; здание оборудовано санитарно-техническими устройствами, электроосвещением и спринклерными установками; часть здания отапливаемая.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 53

	Группа капитальности
Территориальный пояс	II	III
	а	б
1	9,6	8,9
2	10,1	9,3
3	10,3	9,5
4	10,7	9,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 53)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	8	7
Стены	20	22
Покрытие и перекрытия	20	14
Кровля	18	20
Проемы	3	3
Полы	12	14
Отделочные работы	3	3
Прочие работы	2	2
Внутренние санитарно-технические и спринклерные устройства	9	10
Электроосвещение	4	4
Грозозащита	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика. Стены кирпичные; перекрытие, прогоны и балки железобетонные; кровля рулонная либо асбестоцементная; здание оборудовано санитарно-техническими устройствами, электроосвещением и спринклерными установками, часть здания отапливаемая.

Группа капитальности II.

Стены кирпичные; покрытие деревянное; кровля рулонная или асбестоцементная; здание оборудовано санитарно-техническими устройствами, электроосвещением и спринклерными установками; часть здания отапливаемая.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 54

Территориальный пояс	Группа капитальности
	II	III
	а	б
1	12,3	11,4
2	12,9	12,0
3	13,2	12,2
4	13,7	12,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 54)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	13	14
Стены	15	16
Покрытие и перекрытия	17	11
Кровля	12	13
Полы	12	13
Проемы	6	7
Отделочные работы	1	1
Прочие работы	17	18
Внутренние санитарно-технические и спринклерные устройства	3	3
Электроосвещение	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ЗАВОДОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПЕНЬКИ И ЛЬНА

Характеристика. Фундаменты сборные железобетонные; стены кирпичные; фермы, прогоны и балки металлические; кровля асбестоцементная.

Группа капитальности I.

Фундаменты сборные железобетонные и бетонные; стены кирпичные; колонны, прогоны, балки и плиты покрытия железобетонные; кровля рулонная либо асбестоцементная.

Группа капитальности II.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; колонны, прогоны и балки железобетонные; покрытия деревянные; кровля рулонная либо асбофанерная.

Группа капитальности III.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; колонны, прогоны, балки покрытия деревянные; кровля рулонная либо асбестоцементная.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади застройки в руб.

Таблица 55

Территориальный	Группа капитальности
	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	25,5	35,6	18,8	13,4
2	26,8	37,4	19,4	14,1
3	27,3	38,1	20,1	14,3
4	28,3	39,5	20,9	14,9
5	32,4	45,2	23,9	17,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 55)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	22	19	16	15
Стены	21	23	-	-
Покрытие и перекрытия	29	35	46	90
Кровля	15	14	16	26
Полы	10	а	16	24
Прочие работы	3	1	6	6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ СЕМЯН, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И КОСТРЫ

Характеристика. Фундаменты сборные железобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия из железобетона; кровли рулонные; здания оборудованы электроосветительной проводкой.

Группа капитальности II.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия деревянные; кровли рулонные; здания оборудованы электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 56

Территори-	Склад семян	Склад готовой продукции	Склад костры
альный пояс	группа капитальности
	II	III	II	III	II	III
	а	б	в	г	д	е
1	13,9	12,8	10,0	9,1	9,5	8,7
2	14,6	13,4	10,5	9,6	10,0	9,1
3	14,9	13,7	10,7	9,7	10,2	9,3
4	15,4	14,2	11,1	10,1	10,5	9,7
5	17,7	16,3	12,7	11,6	12,1	11,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 56)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	17	18	14	15	23	24
Стены и перегородки	44	47	37	40	40	44
Перекрытия и покрытие	13	8	20	13	16	9
Кровля	7	7	9	10	11	12
Полы	7	8	9	10	3	4
Проемы	4	4	7	7	1	1
Отделочные работы	2	2	1	1	1	1
Прочие работы	2	2	1	1	2	2
Электроосвещение	4	4	2	3	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ МЫТОЙ И ГРЯЗНОЙ ШЕРСТИ

Характеристика, фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная или асбестоцементная, здание оборудовано электроосвещением.

Группа капитальности II.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытия деревянные; кровля рулонная или асбестоцементная; здание оборудовано электро освещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 57

Территориальный	Склады мытой шерсти	Склады грязной шерсти
пояс	группы капитальности	группа капитальности
	II	III	II	III
	а	б	в	г
1  2  3  4	7,2  7,6  7,7  8,0	6,6  6,9  7,1  7,3	4,8  5,0  5,1  5,8	4,2  4,4  4,5  4,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 57)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	16	18	10	14
Стены	17	24	18	24
Покрытие и перекрытия	27	15	32	14
Кровля	7	3	6	10;
Полы	23	25	24	28
Проемы	3	7	4	2
Отделочные работы	1	1	1	1
Прочие работы	3	3	2	3
Электроосвещение	2	3	2	3
Грозозащита	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ ХЛОПКА-СЫРЦА

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; каркас здания - металлические арки; стены из асбестоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам; кровля из асбестоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам; здание оборудовано электроосветительной пропилкой.

Группа капитальности I.

Фундаменты бетонные и железобетонные; стены кирпичные и из асбестоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам; кровля из асбестоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам и фермам; здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности I.

Фундаменты бетонные и железобетонные; стены панельные и из асбестоцементных листов усиленного профиля по железобетонным прогонам; кровля из асбестоцементных листов усиленного профиля по железобетонным прогонам; здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 58

Территори-	Группа капитальности I	Группа
альный пояс	арочный каркас	металлические фермы и прогоны	капитальности II
	металлические арки	стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии внутрен- него противопожарного водопровода	стены кирпичные и из асбестоцементных листов	стоимость 1 куб. м здания увеличивается при наличии внутрен- него противопожарного водопровода	стены панельные и из асбестоцементных листов
	а	б	в	г	д
2  3	5,26  5,31	0,04  0,04	6,56  6,62	0,12  0,12	5,38  5,44
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 58)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	15	13	12
Стены и перегородки	17	22	18
Покрытие и перекрытия	27	43	50
Кровля	11	5	5
Полы	11	7	7
Проемы	6	3	2
Отделочные работы	3	2	1
Электроосвещение	3	1	1
Прочие работы	7	4	4
Итоги	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ ХЛОПКА-СЫРЦА

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; стены кирпичные; кровля из асбестоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам и фермам; здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности I.

Фундаменты бутобетонные и бетонные; стены кирпичные, панельные или из асбестоцементных листов усиленного профиля; кровля из асбестоцементных листов по железобетонным прогонам.

Группа капитальности II.

Фундаменты бетонные и железобетонные; стены кирпичные или из асбестоцементных листов усиленного профиля; кровля из асбестоцементных листов усиленного профиля по прутковым прогонам с деревянной обрешеткой.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 59

Территориаль-	Группа капитальности I	Группа капитальности II	Группа капитальности III
ный пояс	с кирпичными стенами	с кирпичными стенами	со стенами из асбестоцементных листов	с кирпичными стенами и кровлей из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке
	а	б	в	г
2  3	5,52  5,58	2,66  2,72	3,39  3,44	4,31  4,36
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 59)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	16	10	9	14
Стены и перегородки	20	30	39	17
Покрытие и перекрытия	35	23	18	34
Кровля	8	14	13	14
Полы	11	13	11	8
Проемы	2	4	4	10
Отделочные работы	2	1	1	1
Электроосвещение	1	1	1	1
Прочие работы	5	4	4	1
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

НАВЕСЫ

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; колонны железобетонные; кровли из асбестоцементных листов усиленного профиля по металлическим прутковым прогонам.

Группа капитальности I.

Фундаменты бутобетонные и бетонные; колонны железобетонные или кирпичные; кровля из асбестоцементных листов по деревянному покрытию.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади навесов в руб.

Таблица 60

Территориальный	Группа капитальности
пояс	I	III
2	29,05	19,4
3	29,33	20,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 60)

Наименование конструк-	Удельный вес	Наименование конструк	Удельный вес
тивных элементов	а	б	тивных элементов	а	б
Фундаменты	16	7	Отделочные работы	-	-
Стены и перегородки	8	8	Электроосвещение	-	-
Кровля	58	75	Прочие работы	1	5
Полы	17	5
Проемы	-	-	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

ПОСТЫ ПРИЕМКИ ХЛОПКА-СЫРЦА С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ВЕСАМИ (НАВЕС С ПРИЯМКОМ И ПОМЕЩЕНИЕ ВЕСОВЩИКА)

Характеристика. Фундаменты бетонные в железобетонные; стены кирпичные (помещение весовщика) и железобетонные; кровля навеса из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам и рулонная по железобетонным плитам помещения весовщика; навес и помещение весовщика оборудованы электроосветительной проводкой.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 кв. м навеса в руб.

Таблица 61

Территориальный пояс	Стойкость 1 кв. м с электроосветительной проводкой
2  3	102,2  103,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 61)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес	Наименование конструктивных элементов	Удельный все
Фундаменты	27	Проемы	3
Стены в перегородки Покрытие и перекрытия Кровля	36  9  7	Отделочные работы Электроосвещение Прочие работы	1  6  9
Полы	2	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ ПОСЕВНЫХ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; стены кирпичные; кровля из асбестоцементных листов усиленного профиля по металлическим прогонам и фермам; здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности I.

Фундаменты бетонные и железобетонные, стены кирпичные или из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля; кровля из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля по железобетонным прогонам; здание оборудовано электроосветительной проводкой.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. здания в руб.

Таблица 62

Территориаль-	Группа капитальности	Стоимость 1 куб. м здания увеличивается
ный пояс	I	II	при наличия
	стены кирпичные, кровля по металлическим фермам	механизированные склады семян прирельсовые с электроосвещением	стены кирпичные и из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля	внутреннего противопожар- ного водо- провода на	внутренней канализации на	вентиляции на
	а	б	в	г	д	е
2  3	8,12  8,20	6,93  6,98	6,84  7,07	0,01  0,01	0,06  0,07	0,32  0,33
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 62)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	17	16	16
Стены	29	47	26
Покрытие и перекрытия	27	8	29
Кровля	12	11	10
Полы	8	7	12
Проемы	4	5	4
Отделочные работы	1	1	1
Электроосвещение	1	2	1
Прочие работы	1	3	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости, приведенные в настоящем отделе, предназначаются для переоценки подъездных и внутренних дорог, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям и организациям.

2. Восстановительную стоимость сооружений в зданий, на которые отсутствуют показатели в этом сборнике, следует определять по показателям стоимости сооружений и зданий автомобильного транспорта и автомобильных дорог, содержащимся в сборнике № 23, при совпадении их технических характеристик.

3. К восстановительным стоимостям, помещенным в настоящем отделе, при переоценке сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, следует применять следующие поправочные коэффициенты:

для I климатического района	1,02
для III     «	0,99
для IV     «	0,98


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 1. ДОРОГИ

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Восстановительная стоимость I км земляного полотна в тыс. руб.

Таблица 63

Территориаль- ный пояс	Подъездные дороги и не расположенные метках планировки промышленное площадки внутренние дороги при рабочих отметках земляного полотна в м	Внутренние дороги, расположенные в отметках планировки промышленной площадки, при поперечном профиле
	до 1	1-2	2-3	3-4	4-5	6-7	7-9	с обочинами и крытым водоотводом	с бортовыми камнями
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2  3  4  5  6  7  8  9	3,4  3,6  3,7  4,0  4,4  4,7  5,0  6,1  6,2	13,2  13,8  14,2  15,5  16,8  18,2  19,4  23,5  23,8	25,2  26,5  27,2  29,7  32,3  35,0  37,3  45,1  45,9	50,0  52,5  54,0  59,0  64,0  69.0  74,0  89,0  91,0	72  75  82  85  92  100  107  129  131	119  124  128  140  152  165  175  212  216	187  197  202  221  240  260  277  335  341	8,1  8,5  8,8  9,6  10,4  11,3  12,0  14,5  14,7	4,6  4,8  5,0  5,4  5,9  6,4  6,8  8,2  8,4
Примечания.

1. Восстановительные стоимости земляного полотна не учитывают стоимости укрепления его откосов, дренажных устройств мелкого заложения в корыте земляного полотна и искусственных сооружений, которые определяются (по табл. 69).

2. Восстановительные стоимости земляного полотна подъездных дорог и не расположенных в отметках планировки промышленной площадки внутренних дорог определены для земляного полотна шириной поверху 10 м. При иной ширине земляного полотна в табличные восстановительные стоимости надо вводить поправку в размере 8 % на каждый метр изменения ширины полотна поверху.

3. Восстановительные стоимости земляного полотна внутренних дорог, расположенных в отметках планировки промышленной площадки, определены для дорог с проезжей частью шириной 6 м. При иной ширине проезжей части (заглубленного корыта) в табличные восстановительные стоимости надо вводить поправку на каждый метр изменения ширины проезжей части в размере 10 % при поперечном профиле с обочинами и открытым водоотводом и в размере 17 % при поперечном профиле с бортовыми камнями.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 1. ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Восстановительная стоимость 100 кв. м подстилающего слоя дорожных одежд в руб.

Таблица 64

Территориальный	Подстилающий слой при толщине 20 см
пояс	песчаный	карьерная песчано-гравийная смесь	щебеночный
	а	б	в
1	171	248	352
2	180	260	370
3	185	268	380
4	202	293	415
5	219	317	451
6	238	345	489
7	253	367	521
8	306	444	630
9	311	451	640
Примечание. При толщине подстилающего слоя, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки в размере 5 % па каждый сантиметр изменения мощности слоя.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 1. ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Восстановительная стоимость 100 кв. м оснований дорожных одежд в руб.

Таблица 65

Территориаль-	Основание при толщине слоя 15 см
ный пояс	грунтовое, укрепленное вяжущими материалами	гравийное	щебеноч- ное	гравийное двухслойное (нижний слой 9 см, верхний 6 см), обработанное вяжущими материалами	щебеночное двухслойное (нижний слой 9 см, верхний 6 см) с пропиткой битумом	цементно- бетонное
	а	б	в	г	д	е
1  2  3  4  5  6  7  8  9	144  151  156  170  184  200  213  258  262	216  227  234  255  277  301  320  387  393	291  305  314  343  372  404  430  520  529	277  291  300  327  355  386  411  497  505	348  365  376  411  445  484  515  623  633	621  652  670  730  790  860  920  1110  1130
Примечание. При толщине слоя основания, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки на каждый сантиметр изменения толщины слоя основания: 5 % - при цементно-бетонном; 8 % - при гравийном в щебеночном; 12 % - при щебеночном, пропитанном битумом; 15 % - при гравийном, обработанном вяжущими материалами.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 1. ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Восстановительная стоимость 100 кв. м дорожных покрытий в руб.

Таблица 66

Территори- альный пояс	Грунтовое, укрепленное вяжущими материала- ми	Белое гравийное серповидно го профиля толщиной 12 см по оси	Гравийное толщиной 8 см, обрабо- танное битумом	Белое щебеноч- ное толщи- ной 8 см	Черное щебеночное однослойное толщиной 8 см с поверх- ностной обработкой	Черное щебено-  чное двухслой- ное нижний слой 6 см, верх- ний 4 см с по- верхностной обработкой	Асфальто- бетонное однослойное толщиной 4 см	Асфальтобетон ное двухслой- ное: нижний слой 4 см, вер- хний 2,5 см, с поверхностной обработкой	Цементно-бетонное толщиной 18 см
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2  3  4  5  6  7  8  9	140  145  151  165  179  194  207  250  255	137  143  148  161  175  190  202  245  249	187  196  202  221  239  260  277  335  340	218  229  236  257  279  303  323  391  397	299  314  323  353  383  415  442  535  544	370  388  399  436  473  514  547  662  673	205  215  222  242  263  285  304  367  373	368  386  397  434  471  511  544  658  669	780  820  850  920  1000  1090  1160  1400  1430
Примечание. При толщине слоя покрытия, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующий знаком поправки на каждый сантиметр изменения толщины слоя покрытия: белого гравийного серповидного профиля 8 %; гравийного, обработанного битумом, 15 %; белого щебеночного 7 %; черного щебеночного однословного 14 %; черного щебеночного двухслойного 9 %; асфальтобетонного однослойного 12 %; асфальтобетонного двухслойного 7 %; цементно-бетонного 5 %.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 1. ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Восстановительная стоимость укрепительных полос у кромки дорожной одежды, крепления обочин, подзоров и отмосток, дорожек и тротуаров, бортовых камней в руб.

Таблица 67

Территори- альный	Укрепительные полосы у кромок дорожной одежды	Крепление обочин слоем толщиной 7 см	Дорожки и тротуары	Бетонные бортовые камни	Мощенные подзоры и
пояс	щебеночные толщиной 10 см, 100 кв. м	цементно- бетонные толщиной 16 см, 100 кв. м	щебеноч- ные, 100 кв. м	гравийное, 100 кв. м	асфальто- бетонные, 100 кв. м	для отделения проезжей части дороги, 100 пог. м	для отделения тротуаров и дорожек, 100 пог. м	отмостки, 100 кв. м
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2	228  292	860  900	128  134	108  113	370  389	850  900	247  259	256  269
3  4  5  6  7  8  9	300  328  356  386  411  497  506	930  1010  1100  1190  1270  1540  1560	138  151  164  178  189  229  233	116  127  138  150  159  193  196	400  437  474  514  548  662  673	920  1010  1090  1190  1260  1530  1550	267  291  316  343  366  442  500	276  302  328  356  379  458  466
Примечание. При толщине укрепительных полос у кромок проезжей части и слоя крепления обочин, отличной от принятой в таблице, в восстановительные стоимости надо вводить с соответствующим знаком поправки на каждый сантиметр изменения толщины слоя: укрепительной щебеночной полосы 10 %; цементно-бетонной 6 % и крепления обочин 13 % вне зависимости от материала, используемого для крепления.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 1. ДОРОГИ

ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 68

Территори- альный	Перила деревянные,	Тумбы ограждения, 10 шт.	Парапеты, 10 пог. м	Дорожные сигнальные и путевые знаки, 10 шт.
пояс	10 пог. м	деревянные	железобетон- ные	каменные	бетонные	деревянные	железобетонные
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2  3  4  5  6  7  8  9	49,5  52,0  53,5  58,4  63,0  69,0  73,0  89,0  90,0	41,4  43,8  44,7  48,9  53,0  57,6  61,0  74,0  75,0	48,9  51,3  52,8  57,7  63,0  68,0  72,0  88,0  89,0	187  196  202  220  239  260  276  334  340	296  311  320  349  379  412  438  530  539	74  78  80  87  95  103  110  132  135	92  97  100  109  118  129  137  166  168


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 1. ДОРОГИ

ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

Восстановительная стоимость крепления откосов земляного полотна, кюветов м устройства дренажа мелкого заложения в руб.

Таблица 69

Мероприятия и устройства	Единица	Территориальный пояс
	измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Крепления откосов земляного полотна:
одерновка в клетку	кв. м	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,4	1,4
одерновка сплошная одиночное мощение на соломе то же, на щебне	«  «  «	1,3  3,1  5,2	1,4  3,2  5,5	1,4  3,4  5,7	1,5  3,7  6,2	1,7  4,0  6,7	1,8  4,3  7,3	1,9  4,6  7,8	2,3  5,6  9,4	2,3  5,6  9,5
Упоры в подошве откоса:
при одиночном мощении на соломе	1 м упора	5.6	5,9	6,0	6,6	7,1	7,8	8,3	10,0	10,2
то же, на щебне	то же	7.8	8,2	8.4	9.2	10,0	10.8	11,5	13,9	14.2
Каменная наброска в плетневых клетках	кв. м	5,3	5,5	5,7	6,2	6,8	7,3	7,8	9,4	9,6
Двойное мощение в плетневых клетках	«	6,5	6,8	7,0	7,7	8,3	9,1	9,6	11,7	11,9
Сборные бетонные плиты площадью 0,25 кв. м при толщине плиты 8 см на слое щебня 10 см	«	9,3	9,7	10,0	11,0	11,9	12,9	13,7	16,6	16,9
То же, при толщине плит свыше 8 см на каждый см дополнительной толщины к стоимости добавлять	«	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
Упоры в подошве откосов, укрепленных сборными бетонными плитами площадью 0,25 м	1 м упора	6,3	6,6	6,8	7,4	8,0	8.7	9,3	11,2	11.4
Сборные бетонные плиты площадью до 1 кв. м при толщине плит до 16 см	кв. м	16,1	16,9	17,3	18,9	20,5	22,3	23,8	28,7	29,2
Упоры в подошве откосов, укрепленных сборными бетонными плитами площадью 1 кв. м	1 м упора	19,1	20,1	20,6	22,5	24,5	26,6	28,3	34,2	34,8
Одерновка откосов кюветов и мощение их дна	1 м кювета	4,4	4,6	4,7	5,1	5,6	6,1	6,4	7,8	7,9
Мощение откосов и дна кюветов	кв. м	4,8	5,0	5,2	5,6	6,1	6,6	7,1	8,6	8,7
Трубчатый дренаж мелкого заложения в корыте земляного полотна	1 м дренажа	3,9	4,1	4,3	4,7	5,0	5,5	5,8	7,1	7,2
Водоприемный колодец трубчатого дренажа	1 колодец	231	243	249	273	296	321	342	413	420


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПРОПУСКА КАНАЛОВ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАСЫПКОЙ НАД ТРУБОЙ 0,25 м

Восстановительная стоимость 1 пог. м звеньев в руб.

Таблица 70

Территориальный	Диаметр отверстия труб, м
пояс	0,5	0,75	1,0
	а	б	в
1  2  3  4  5  6	61  64  66  72  78  85	72  76  78  85  93  100	111  117  120  131  142  155
7  8  9	91  110  112	107  129  132	165  199  203
Примечание. Восстановительную стоимость оголовков следует принимать Но таблице 72.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СБОРНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ДЛИНОЙ 9. 12, 15, 18 и 24 м ПОД АВТОМОБИЛИ БелАЗ-540 ВЕСОМ В ГРУЖЕНОМ СОСТОЯНИИ 51,5 т

Восстановительная стоимость 1 ног. м в руб.

Таблица 71

Территориальный	Пролетные строения длиной, м
пояс	9	12	15	18	24
	а	б	в	г	д
1  2  3  4  5  6  7  8	2030  2131  2190  2390  2600  2820  3000  3630	2000  2100  2160  2370  2570  2790  3000  3590	1940  2000  2100  2300  2480  2700  2870  3470	2160  2270  2330  2550  2760  3000  3200  3870	2450  2600  2640  2890  3130  3400  3620  4380
9	3690	3650	3530	3930	4460


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Восстановительная стоимость оголовков (2 оголовка) в руб.

Таблица 72

Территориальный	Диаметр отверстия труб, м
пояс	0,5	0,75	1,0
	а	б	в
1	138	263	454
2	145	276	477
3	149	284	491
4	163	310	536
5	177	336	582
6	192	365	630
7	205	389	670
8	248	470	810
9	252	478	830


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ АВТОДОРОЖНЫЕ ШИРИНОЙ 4,5 м

Характеристика. Мосты балочной конструкции на свайных опорах лох нагрузку Н-8. Ширина 4,5 м.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 моста в руб.

Территориальный	Длина моста, м
пояс	2	4	6	10	15	25	35
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2  3  4  5  6  7  8  9	1360  1440  1480  1590  1740  1880  2010  2420  2480	1660  1760  1810  1940  2120  2290  2460  2950  3020	2020  2140  2200  2360  2590  2790  2990  3600  3680	2440  2590  2660  2850  3120  3370  3610  4340  4440	3180  3370  3470  3720  4070  4390  4710  5660  5790	5280  5600  5760  6200  6800  7300  7800  9400  9600	7800  8300  8500  9100  10000  10800  11500  13900  14200
Примечания. I. При наличии плоских ледорезов стоимость увеличивается на 30 %.

2. При промежуточной длине моста стоимость определяется по интерполяция


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ

Характеристика. Мост балочной конструкции на рамных или лежневых опорах. Ширина моста 1 м.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 моста в руб.

Территориальный	Длина моста, м
пояс	до 6	более в
	а	б
1	103	161
2	109	171
3	112	175
4	121	188
5	132	206
6	142	232
7	152	238
8	183	287
9	187	293


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел II. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

Раздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МОСТЫ НАПЛАВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Таблица 75

Территориальный пояс	Наплавные мосты деревянные	Территориальный пояс	Наплавные мосты деревянные
	а		б
1	1050	6	1460
2	1120	7	1560
3	1150	8	1880
4	1240	9	1910
5	1350
Примечание. 1. Стоимость, указанная в табл. 75, учитывает ширину проезжей части моста 7 м. При другой ширине проезжей части мостов следует вводить следующие поправочные коэффициенты:

Ширина проезжей части, в м	Поправочные коэффициенты
6	0,87
8	1,13
14	1,75
Для промежуточных значений ширины проезжей части коэффициенты следует определять по интерполяции.

2. В стоимость включена стоимость оборудования для разведения руслового пролета моста.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости автомобильных дорог лесовозных включают в себя стоимость мостов деревянных однопролетных и железобетонных труб.

Оценочную стоимость мостов многопролетных следует принимать по сборнику № 23.

2. Оценочные стоимости в табл. 76-83 приведены для автомобильных дорог лесовозных:

I категории шириной земляного полотна	10 м,
II       »       »       »       »	8 м,
III       »       »       »       »	5,5 м,
веток шириной земляного полотна	5 м.
3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости автомобильных дорог дифференцированы по категориям сложности рельефа местности, по которой проложена дорога.

Характеристика рельефа местности по категориям приведена в приложении I к настоящему отделу сборника.

4. Восстановительную стоимость автомобильных дорог с гравийным и черным гравийным покрытиями, проложенных в горной местности, следует принимать по оценочной стоимости этих дорог для категории местности I с коэффициентом 2,3.

5. Группы капитальности зданий приведены в таблицах сборника; для перехода к другим группам капитальности надлежит принимать следующие поправочные коэффициенты к единичной стоимости зданий и сооружений.

Группа капитальности	I - II	III	IV - V
I - II	1,00	0,96	0,77
III	1,04	1,00	0,83
IV - V	1,30	1,21	1,00
Классификация зданий по группам капитальности приведена в «Общей части к сборникам».

6. Восстановительная стоимость определена для II климатического района: для других климатических районов поправочные коэффициенты к единичной стоимости приведены в следующей таблице:

Типы эхами и сооружений	Климатические районы
	I	II	III, IV
Отапливаемые здания	1,11	1	0,94
Неотапливаемые здания и сооружения	1,04	1	0,96
Сооружения, не имеющие конструктивных элементов или работ (зависящих от климатических особенностей)	1,02	1	0,98
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в «Обшей части к сборникам».

7. Распределение предприятии лесозаготовительной промышленности по территориальным поясам 1а, 16, 2а, 26, а также по отдельным местностям, приравненным к условиям Крайнего Севера, для которых разработаны дифференцированные укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, показано в следующей справочной таблице.

Приложение I

Характеристика рельефа местности

Категория рельефа	Характеристика рельефа
I	Равнинная и слабохолмистая местность при заболоченности до 20 % в благоприятных гидрологических условиях (песчаные и супесчаные грунты)
II	Пересеченная местность вне зависимости от рода грунта и равнинная и слабохолмистая местность с заболоченностью до 20 % при пылеватых и суглинистых грунтах
III	Заболоченная местность при протяжении болот глубиной свыше 0,5 м более 20 % (по трассам дорог)


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ДОРОГИ С ЧЕРНЫМ ГРАВИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристика. Земляное полотно из местного грунта: искусственные сооружения - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы; дорожные и указательные знаки по ТУ.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 76

	Категория дороги
Территориальные пояс	I	II
	категория рельефа
	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е
1а	72000	81000	85000	40300	48200	52000
1б	82000	93000	98000	46300	55000	60000
2а	74000	84000	89000	41900	50000	54000
2б	83000	94000	99000	46700	56000	60000
4	86000	97000	102000	48400	53000	63000
5	102000	115000	122000	58000	69000	75000
8	146000	165000	174000	82000	98000	106000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	94000	106000	112000	53000	63000	68000
Часть Красноярского края	99000	111000	118000	56000	66000	72000
Часть Иркутской в Томской областей и Коми АССР	109000	123000	130000	61000	73000	79000
Часть Амурской области и Хабаровского края	135000	152000	161000	76000	91000	98000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 76)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Подготовительные работы	2	2	2	4	3	3
Земляное полотно	16	22	26	22	30	35
Искусственные сооружения	6	8	8	9	12	11
Дорожное покрытие	75	67	63	64	54	50
Обстановка дороги	1	1	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ДОРОГИ С ГРАВИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристика. Земляное полотно из местного грунта; искусственные сооружения: а) на дорогах I и II категорий - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы; б) на дорогах III категории и ветках - деревянные однопролетные мосты; дорожные и указательные знаки по ТУ.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 77

Территориальный пояс	Категория дороги
	I	II	III	ветки
	категория рельефа
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1а	34400	44200	48900	25000	32900	36900	18000	24200	27100	14600	19800	21800
1б	39600	51000	56000	28700	37800	42400	20700	27900	31100	16700	22700	25100
2а	35800	46000	51000	26000	34200	38800	18700	25200	28100	15100	20500	22700
2б	40000	51000	57000	29000	38200	42800	20900	27100	31400	16900	22900	25300
4	41300	53000	59000	30000	39500	44300	21600	29000	32500	17500	23800	26200
5	49300	63000	70000	35700	47000	53000	28800	34700	38700	20800	28200	31200
8	70000	90000	100000	51000	67000	75000	36700	49400	55000	30000	40300	44500
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	45100	58000	64000	32700	43100	48300	23600	31800	35500	19100	25900	28600
Часть Красноярского края	47500	61000	67000	34500	45400	51000	24900	33400	37400	20000	27300	30100
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	52000	67000	74000	38000	50000	56000	27400	36800	41200	22100	30000	33200
Часть Амурской области и Хабаровского края	65000	83000	92000	46900	62000	69000	33900	45600	51000	27400	37100	41000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 77)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Подготовительные работы	4	3	3	6	4	4	8	6	5	5	4	3
Земляное полотно	31	39	45	35	44	50	32	43	49	25	36	43
Искусственные сооружения	12	16	15	14	18	16	12	15	14	15	19	17
Дорожное покрытие	51	40	36	43	32	29	44	33	29	50	37	34
Обстановка дороги	2	2	1	2	2	1	4	3	3	5	4	3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ДОРОГИ КОЛЕЙНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Характеристика. Земляное полотно из местного грунта; искусственные сооружения: а) на дорогах I и II категорий - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы; б) на дорогах III категории я ветках - деревянные однопролетные мосты; дорожные и указательные знаки по ТУ.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 78

Территориальные пояс	Категория дороги
	I	II	III	ветки
	категория рельефа
	I	II	III	I	II	III	I	II	III м	I	II	III
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1а	53000	64000	69000	47300	58000	62000	43200	53000	56000	31900	45000	47100
1б	60000	73000	79000	54000	66000	71000	49700	61000	64000	36700	52000	54000
2а	55000	66000	72000	49100	60000	64000	44900	55000	58000	33200	46800	49000
2б	61000	74000	80000	55000	67000	71000	50000	61000	65000	37000	52000	55000
4  5	63000  75000	76000  91000	83000  99000	57000  68000	69000  82000	74000  88000	52000  62000	63000  76000	67000  80000	38300  45600	54000  64000	56000  67000
8	107000	130000	141000	96000	117000	126000	88000	108000	114000	65000	92000	96000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	69000	83000	90000	62000	75000	81000	57000	69000	73000	41800	59000	62000
Часть Красноярского края	73000	88000	95000	65000	80000	85000	60000	73000	77000	44000	62000	65000
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	80000	97000	105000	72000	88000	94000	66000	80000	85000	48400	68000	72000
Часть Амурской области в Хабаровского края	99000	119000	130000	89000	108000	116000	81000	99000	105000	60000	85000	88000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 78)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Подготовительные работы	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2
Земляное полотно	21	27	32	18	25	30	13	20	24	12	16	20
Искусственные сооружения	8	12	10	7	10	9	5	7	7	7	8	8
Дорожное покрытие	67	58	55	70	62	58	77	69	65	77	72	68
Обстановка дороги	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ, ОБРАБОТАННЫЕ БИТУМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Характеристика. Земляное полотно из местного грунта; искусственные сооружения: а) на дорогах I и II категорий - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы; б) на дорогах III категории и ветках - деревянные однопролетные мосты; дорожные и указательные знаки по ТУ.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 79

Территориальный пояс	Категория дороги
	I	II	III	ветки
	категория рельефа
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1а	49300	69000	67000	39900	51000	55000	27700	36600	39400	23600	31100	33200
1б	57000	72000	77000	45900	58000	63000	31900	42100	45300	27100	35800	38200
2а	51000	65000	70000	41500	53000	57000	28900	38000	41000	24500	32400	34500
2б	57000	73000	78000	46300	59000	64000	32200	42400	45700	27400	36100	38500
4	59000	75000	81000	47900	61000	66000	33200	43900	47300	28300	37300	39800
5	70000	90000	96000	57000	73000	78000	39700	52000	86000	33800	44500	47500
8	101000	128000	137000	81000	104000	112000	57000	75000	80000	48100	64000	68000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области »	65000	82000	88000	52000	66000	72000	36300	47900	52000	30900	40800	43500
Часть Красноярского края	68000	86000	93000	55000	70000	76000	38800	50000	54000	32600	42900	45800
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	75000	95000	102000	61000	77000	83000	42000	56000	60000	35900	47300	50000
Часть Амурской области и Хабаровского края	93000	118000	127000	75000	95000	103000	52000	69000	74000	44400	58000	62000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 79)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Подготовительные работы	3	2	2	4	3	3	5	4	4	3	2	2
Земляное полотно	21	28	33	22	28	33	20	29	34	16	24	28
Искусственные сооружения	9	11	11	8	12	11	8	10	9	9	12	12
Дорожное покрытие	66	58	53	64	56	52	64	55	51	69	60.	56
Обстановка дорога	1	1	1	2	1	1	3	2	2	3	2	2
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ, ОБРАБОТАННЫЕ ЦЕМЕНТОМ

Характеристика. Земляное полотно из местного грунта; искусственные сооружения: а) на дорогах I и II категорий - деревянные однопролетные мосты, железобетонные трубы; б) на дорогах III категории и ветках - деревянные однопролетные мосты; дорожные и указательные знаки по ТУ.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 80

Территориальные пояс	Категория дороги
	I	II	III	ветки
	категория рельефа
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1а	40200	52000	57000	32400	42000	45900	22800	30100	33000	18900	25300	27400
1б	46200	60000	65000	37300	48300	53000	26200	34700	37900	21700	29100	31500
2а	41800	54000	59000	33700	43700	47800	23700	31300	34300	19600	26400	28500
2б  4	46600  48200	60000  62000	66000  68000	37600  38900	48700  50000	53000  55000	26500  27400	35000  36200	38200  39600	21900  22700	29400  30400	31800  32900
5	57000	74000	81000	46400	60000	66000	32600	43100	47100	27000	36200	39200
8	82000	106000	116000	66000	86000	94000	46600	62000	67000	38500	52000	56000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	53000	68000	74000	42500	55000	60000	29900	39500	43200	24700	33200	35900
Часть Красноярского края	55000	72000	78000	44700	58000	63000	31500	41600	45500	26000	35000	37800
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	61000	79000	86000	49300	64000	70000	34700	45800	50000	28700	38500	41700
Часть Амурской области в Хабаровского края	76000	98000	107000	61000	79000	86000	42900	57000	62000	35500	47600	52000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 80)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Подготовительные работы	4	3	2	4	3	3	6	5	4	4	3	3
Земляное полотно	26	34	39	27	34	40	25	35	40	19	29	34
Искусственные сооружения	10	14	13	11	14	13	10	12	12	12	15	13
Дорожное покрытие	58	48	45	56	47	43	56	46	42	61	50	47
Обстановка дороги	2	1	1	2	2	1	3	2	2	4	3	3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ДОРОГИ С ГРУНТОГРАВИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристика Земляное полотно из местного грунта; искусственные сооружения - деревянные однопролетные мосты; дорожные и указательные знаки по ТУ.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 81

Территориальный пояс	Категория дорог
	III	ветки
	категория рельефа
	I	II	III	I	II	III
	а	б	в	г	д	е
1а  1б  2а  2б  4  5  8	14200  16300  14800  16500  17000  20300  28900	20400  23500  21200  23700  24500  29200  41700	23200  26700  24200  27000  27800  33200  47400	11200  12800  11600  12900  13400  16000  22800	16400  18800  17000  19000  19700  23400  33400	18400  21200  19200  21400  22100  26400  37600
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	18600	26700	30400	14600	21400	24100
Часть Красноярского края  Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	19600  21600	28200  31000	32100  35300	15400  17000	22600  24900	25400  28000
Часть Амурской области и Хабаровского края	26700	38400	43700	21000	30800	34700
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 81)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Подготовительные работы	10	7	6	6	4	4
Земляное полотно	41	51	57	33	45	51
Искусственные сооружения	15	18	16	20	23	20
Дорожное покрытие	29	20	18	35	24	21
Обстановка пороги	5	4	3	6	4	4
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ДОРОГИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ГРУНТОВЫХ ОПТИМАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Характеристика. Земляное полотно из местного грунта; искусственные сооружения - деревянные однопролетные мосты; дорожные и указательные знаки по ТУ.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 82

Территориальный пояс	Категория дороги
	ветки
	категория рельефа
	I	II	III
	а	б	в
1а	8510	13700	15800
1б	9790	15800	18200
2а	8850	14300	16400
2б	9870	15900	18300
4	10200	16400	19000
5	12200	19600	22600
8	17400	28000	32200
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	11100	18000	20700
Часть Красноярского края	11700	18900	21800
Часть Иркутской в Томской областей н Коми АССР	12900	20800	14000
Часть Амурской области и Хабаровского края	16000	25800	29700
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 82)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Подготовительные работы	8	5	5
Земляное полотно	44	54	60
Искусственные сооружения	26	27	22
Дорожное покрытие	14	9	8
Обстановка дороги	8	5	5
Итого	100.	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ДОРОГИ ДЕРЕВОГРУНТОВЫЕ (ЛЕЖНЕВЫЕ)

Характеристика. Земляное полотно из местного грунта. Искусственные сооружения - деревянные однопролетные мосты; дорожные и указательные знаки но ТУ.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 83

	Категория дороги
	III	ветке
Территориальные пояс	категория рельефа
	II	III	II	III
	а	б	в	г
1а	33600	34100	25400	29100
1б	38700	39300	29200	33400
2а	35000	35500	26400	30200
2б	39000	39600	29500	33700
4	40400	41000	30500	34900
5	48100	48800	36300	41600
8	69000	70000	52000	59000
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	44100	44800	33300	38100
Часть Красноярского края	46400	47100	35100	40100
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	51000	52000	38600	44200
Часть Амурской области и Хабаровского края	63000	64000	47800	55000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 83)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Подготовительные работы	4	4	3	2
Земляное полотно	24	25	11	22
Искусственные сооружения	8	7	10	9
Дорожное покрытие	62	62.	73	65
Обстановка дороги	2	2	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ УЗКОЙ КОЛЕИ 750 мм

Характеристика. Земляное полотно из местного грунта; верхнее строение на непропитанных шпалах и песчаном балласте; искусственные сооружения деревянные; путевые и сигнальные знаки.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 84

Территориальный пояс	Тип рельсов
	Р-24	Р-18	Р-15	Р-11
	а	б	в	г
1а	40400	36000	31400	24400
1б	46500	41400	36100	28100
2а	42000	37400	32700	25400
2б	46900	41800	36400	28300
4	48500	43200	37700	29300
5	58000	52000	44900	34900
8	82000	73000	64000	49800
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	53000	47200	41100	32000
Часть Красноярского края	56000	49700	43300	33700
Часть Иркутской я Томской областей и Коми АССР	61000	55000	47700	37100
Часть Амурской области и Хабаровского края	76000	68000	59000	45900
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 84)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Подготовительные работы	1	1	2	3
Земляное полотно	25	28	31	20
Верхнее строение	70	67	62	71
Искусственные сооружения	4	4	5	6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 2. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНЫЕ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НОРМАЛЬНОЙ КОЛЕИ 1524 мм

Характеристика. Земляное полотно из местного грунта- верхнее строение на непрочитанных шпалах и песчаном балласте; искусственные сооружения деревянные; путевые и сигнальные знаки.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 85

Территориальные пояс	Тип рельсов
	Р-43	Р-38 и III-А
	а	б
1а	64000	60000
1б	74000	69000
2а	67000	63000
2б	74000	70000
4	77000	72000
5	92000	86000
8	131000	123000
Району, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	84000	79000
Часть Красноярского края	89000	83000
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	97000	92000
Часть Амурской области и Хабаровского края	121000	113000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 85)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Подготовительные работы и земляное полотно	12	16
Верхнее строение и искусственные сооружения	88	84
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МАСТЕРСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И РЕМОНТНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика. Группа капитальности: графы «а»-«д»-IV, графы «е»-«ж»-II; стены, рубленные из брусьев (графы «а»-«д»), кирпичные (графы «е»-«ж»); колонны и подкрановые балки железобетонные (графа «ж») покрытие деревянное отепленное (графы «а»-«д»), железобетонное отепленное (графы «е»-«ж»), кровля рулонная (графы «а»-«ж»); перегородки деревянные (графы «а»-«д»), смешанные кирпичные и деревянные (графы «е»-«ж») полы торцовые, цементные, дощатые (графы «а»-«д»); торцовые, цементные, дощатые, плиточные и асфальтовые (графы «е»-«ж»); отопление печное (графы «а»-«б»); центральное (графы «в»-«ж»).

Восстановительная стоимость 1 куб.м здания в руб.

Таблица 86

Территори-	Слесарно-механические цехи	Ремонтно-механические мастерские	Ремонтно-механические
альные пояс	объем, куб. м до	мастерские в блоке с
	1000	2000	3000	4000	6000	свыше 6000	гаражом и центральные ремонтно-механические объемом 25000 куб. м
	а	б	в	г	д	е	ж
1а	26,8	22,3	22,3	20,2	19,3	17,0	12,6
1б	30,8	25,6	25,6	23,2	22,2	19,6	14,5
2а	27,9	23,2	23,2	21,0	20,1	17,7	13,1
2б	31,1	25,9	25,9	23,4	22.4	19,7	14,6
4	32,2	26,8	26,8	24,2	23,2	20,4	15,1
5	38,3	31,9	31,9	28,9	27,6	24,3	18,0
8	54,7	45,5	45,5	41,2	39,4	34,7	25,7
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	35,1	29,2	29,2	26,5	25,3	22,2	16,5
Часть Красноярского края	37,0	30,8	30,8	27,9	26,6	23,5	17,4
Часть Иркутской и Том ской областей и Коми АССР	40,7	33,9	33,9	30,7	29,3	25,8	19,2
Часть Амурской области и Хабаровского края	50,4	41,9	41,9	38,0	36,3	32,0	23,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 86)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж
Фундаменты	5	7	3	5	5	7	13
Стены и перегородки	33	33	34	31	30	28	14
Перекрытия	5	6	8	8	8	15	-
Покрытие и колонны	-	-	-	-	-	-	29
Кровля	9	10	9	8	8	9	6
Проемы	8	7	9	8	8	8	9
Полы	9	9	7	7	7	6	10
Отделочные работы	6	4	7	5	5	2	2
Металлические конструкции	-	-	1	1	1	-	-
Печи	4	6	-	-	-	-	-
Внутренние санитарно-техниче- ские и электротехнические устройства	7	6	10	13	13	12	8
Прочие работы	14	12	12	14	15	13	9
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГАРАЖИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И АВТОМАШИН

Характеристика. Группа капитальности IV; стены, рубленные из брусьев; покрытия деревянные бесчердачные отепленные; кровля рулонная; полы торцовые (графы «а», «б»), дощатые, цементные, асфальтовые (графа «в»); перегородки деревянные (графы «а», «б»); водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 87

Территориальный пояс	Гаражи для тракторов	Гараже для автомашин
	Объем зданий, куб. м, до
	1000	2000	4000
	а	б	в
1а	28,0	22,0	18,2
1б	32,2	26,3	20,9
2а	29,1	23,8	18,9
2б	32,5	26,6	21,1
4	33,6	27,5	21,8
5	40,0	32,7	26,0
8	57,0	46,7	37,1
Районы приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	36,7	30,0	23,8
Часть Красноярского края	38,6	31,6	25,1
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	42,3	34,8	27,6
Часть Амурской области и Хабаровского края	53,0	43,1	34,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 87)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	7	5	6
Стены и перегородки	33	34	21
Перекрытия	-	-	3
Покрытия и кровля	13	19	33
Проемы	13	10	6
Полы	5	5	6
Отделочные работы	5	6	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	17  7	11  10	13  3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УСТАНОВКИ ВОЗДУХОПОДОГРЕВА ПРИ БЕЗГАРАЖНОМ ХРАНЕНИИ АВТОМАШИН

Характеристика. Стены кирпичные; покрытие из сборных железобетонных элементов; кровля рулонная; полы цементные; каналы из сборных железобетонных элементов; отопление паровое.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 88

	Установки воздухоподогрева в зданиях
Территориальный пояс	подземных (калориферная камера)	наземных
	строительный объем, куб. м
	до 118	до 280
	а	б
1а	122	67
1б	140	77
2а	127	70
2б	142	78
4	146	81
8	174	96
8	249	137
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	160	88
Часть Красноярского края	168	93
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	185	102
Часть Амурской области и Хабаровского края	229	126
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 88)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	-	7
Стены и перегородки	-	13
Покрытие	-	4
Вентиляционная камера	54	-
Крыша	-	4
Проемы	-	2
Полы	-	1
Отделочные работы	-	1
Операторная воздуховодов	16	26
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	30	39
Прочие работы	-	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЗДАНИЯ, САРАИ И СТРЕЛОЧНЫЕ БУДКИ НА ЛЕСОВОЗНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ УЗКОЙ КОЛЕИ

Характеристика. Группы капитальности: графы «а», «в»-IV, графа «б»-V, стены рубленные из брусьев (графа «а»), рубленные из бревен (графа «в»), перекрытия чердачные деревянные отепленные (графы «а», «в»); деревянное холодное (графа «б»); кровля из асбоцементных листов (графа «а»), рулонная (графы «б», «в»), полы дощатые (графы «а», «в»), глинобитные (графа «б»); отопление печное (графы «а», «в»), электроосвещение (графы «а», «б» и «в»).

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 89

Территориальный пояс	Путевые здания	Путевые сараи	Стрелочные будки
	а	б	в
1а	40,1	22,5	66,0
1б	46,1	25,9	76,0
2а	41,7	23,4	69.0
2б	46,5	26,1	77,0
4	48,1	27,0	79,0
8	57,0	32,2	94,0
8	82,0	45,9	135,0
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	53,0	29,5	87,0
Часть Красноярского края	55,0	31,1	91,0
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	61,0	34,2	100,0
Часть Амурской области и Хабаровского края	75,0	42,3	124,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 89)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	6	27	1
Стены и перегородки	41	30	41
Перекрытия	4	-	4
Крыша	6	28	9
Проемы	16	5	14
Полы	6	7	9
Отделочные работы	5	-	2
Электроосвещение	2	-	1
Прочие работы	14	3	19
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ ОТКРЫТЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ

Характеристика. Деревянные из бревен, решетчатой конструкции, с дощатым настилом и металлической лестницей; ограждены деревянным забором с воротами и калиткой.

Восстановительная стоимость 1 опоры в руб.

Таблица 90

	Опоры тупиковые к трансформаторам	Опоры проходные к трансформаторам
Территориальный	мощность трансформаторов, квт
пояс	до 50	до 100	свыше 100	до 100	свыше 100
	а	б	в	г	д
1а	940	830	2180	1350	2220
1б	1080	950	2510	1550	2550
2а	980	860	2270	1400	2310
2б	1090	960	2530	1570	2580
4	1130	1000	2620	1620	2660
5	1350	1190	3120	1930	3170
8	1920	1690	4450	2750	4530
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	1230	1090	2860	1770	2910
Часть Красноярского края	1300	1140	3010	1860	3060
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	1430	1260	3310	2050	3370
Часть Амурской области и Хабаровского края	1770	1560	4100	2540	4170


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕННЫЕ

Характеристика. Фундаменты бетонные монолитные; стены деревянные брусчатые; покрытие деревянное отепленное; кровля из оцинкованной листовой стали; отопление печное; баки деревянные.

Восстановительная стоимость 1 башни в руб.

Таблица 91

	Башня высотой, м
	5	10
Территориальный пояс	емкость бака, куб. м
	20	40	60	20	40	60
	а	б	в	г	д	е
1а	13300	15200	17100	16700	18400	19500
1б	15300	17500	19700	19200	21200	23600
2а	13800	15800	17800	17400	19100	21300
2б	15400	17600	19800	19400	21300	23800
4	16000	18200	20500	20000	22100	24600
5	19000	21700	24500	23900	26300	29300
8	27100	31000	34900	34100	37500	41800
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	17400	19900	22400	21900	24100	26900
Часть Красноярского края	18400	21000	23600	23000	25400	28300
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	20200	23100	26000	25400	28000	31200
Часть Амурской области и Хабаровского края	25000	28600	32100	31400	34600	38500
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 91)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	13	15	14	12	11	12
Стены	26	32	28	33	33	33
Каркас под баки	12	12	9	13	12	12
Покрытия	1	1	1	1	1	I
Кровля	5	5	4	4	4	4
Проемы	4	2	2	3	3	2
Отделочные работы	1	2	2	1	2	2
Бак деревянный	15	22	21	11	15	17
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	19  4	5  4	15  4	19  3	15  4	13  4
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ВОДОЕМЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика. Стены, рубленные из брусьев (графы «б», «г», «д», «е»), из бревен (графы «а», ев»), из брусчатой клепки (графы «ж»-«и»); покрытие деревянное; люк с крышкой; булыжная отмостка (графы «а»-«и»).

Восстановительная стоимость 1 водоема в руб.

Таблица 92

Территориальный пояс	Деревянные рубленные	Деревянные бочарной конструкции
	емкостью, куб. м, до
	30	50	60	100	150	200	30	50	100
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1а	2200	3920	4160	6400	8900	11400	3430	4240	6700
1б	2530	4510	4780	7400	10300	13100	3940	4880	7700
2а	2290	4080	4330	6700	9300	11900	3570	4410	7000
2б	2560	4550	4830	7500	10400	13200	4000	4920	7800
4	2640	4700	4990	7700	10700	13700	4120	5090	8000
5	3150	5600	6000	9200	12800	16300	4900	6100	9600
8	4490	8000	8500	13100	18200	23300	7000	8700	13600
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области	12880	5100	5400	8400	11700	14900	4490	5550	8800
Часть Красноярского края	3040	5400	5700	8900	12300	15700	4730	5850	9200
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	3340	5960	6300	9800	13500	17300	5200	6400	10200
Часть Амурской области и Хабаровского края	4140	7400	7800	12100	16800	21400	6500	8000	12600


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПОЖАРНЫЕ ВОДОЕМЫ КИРПИЧНЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика. Стены кирпичные; перекрытия железобетонные (графы «а»-«г»), железобетонные монолитные резервуары (графы «д»-«з»); резервуары из сборных железобетонных элементов (графы «и»-«м»); булыжная отмостка (графы «а»-см»).

Восстановительная стоимость 1 водоема в руб.

Таблица 93

	Кирпичные	Железобетонные монолитные	Железобетонные сборные
Территориальный пояс	емкостью, куб. м, до
	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1а  1б  2а  2б  4  5  8	3530  4060  3670  4090  4240  5000  7200	5710  6600  5940  6600  6900  8200  11600	8000  9200  8300  9300  9600  11500  16400	11300  13000  11800  13100  13600   16200  23100	2520  2900  2620  2920  3020  3600  5100	4240  4880  4410  4920  5100  6100  8700	5100  5900  5400  6000  6200  7400  10500	6700  7800  7000  7800  8100  9600  13700	3130  3600  3260  3630  3760  4480  6400	5000  5800  5200  5800  6000  7200  10200	5800  6700  6000  6700  7000  8300  11800	7200  8300  7500  8300  8600  10300  14700
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Тюменской области  Часть Красноярского края	4620  4870	7500  7900	10500  11100	14800  15600	3300  3480	5500  5800	6800  7100	8800  9400	4100  4350	6600  6900	7600  8000	9400  9900
Часть Иркутской и Томской областей и Коми АССР	5400	8700	12200	17200	3830	6400	7800	10200	4760	7600	8800	10900
Часть Амурской области и Хабаровского края	6600	10700	15100	21200	4740	8000	9700	12700	5900	9400	10900	13500


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛЕСОЦЕХИ 2 - РАМНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика. Группа капитальности V. Здания одноэтажные, деревянные, каркасно-обшивные; бытовые помещения отапливаемые; кровля тесовая; полы дощатые и цементные; центральное отопление в бытовых помещениях.

Восстановительная стоимость 1 м здания в руб.

Таблица 94

	Лесоцехи
Территориальный пояс	полигонного типа	облегченного типа
	а	б
1	11,3	9,8
2а	11,8	10,2
2б	12,1	10,5
4	12,9	11,2
5	14,4	12,4
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области, Бурятской АССР и Коми АССР	15,8	13,7
Часть Красноярского края	16,6	14,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 94)

Наименование	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Покрытие	6  20  3  14	8  26  4  15
Кровля	13	13
Проемы	8	9
Полы	14	14
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	1  3  18	2  4  5
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛЕСОЦЕХИ 2 - РАМНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика. Группа капитальности: графы «а», «в» - V, графа «б»-III; графа «г»-II; здания двухэтажные; каркас железобетонный (графа «г»); стены кирпичные (графы «б», «г»), деревянные, каркасно-обшивные (графа «а»), щитовые (графа «в»), перекрытия железобетонные (графа «г»), деревянные (графы «а»-«в»); перекрытия из деревянных утепленных щитов по деревометаллическим фермам (графы «б», «в»); кровля тесовая по висячим стропилам (графа «а»), рулонная (графы «б»-«г»); полы дощатые и цементные; здания оборудованы водопроводом, канализацией и вентиляцией (графы «б»-«г»), отоплением (графы «а»-«г»).

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 95

	Здания лесоцехов
Территориальные пояс	облегченного типа (каркасно- обшивные)	кирпичные с деревянным перекрытием	деревянные	железобетонные с кирпичными стенами и железобетонный перекрытием
	а	б	в	г
1	8,8	13,2	11,2	16,5
2а	9,2	13,7	11,6	17,2
2б	9,4	14,1	12,0	17,7
4	10,0	15,0	12,8	18,8
5	11,2	16,8	14,2	21,0
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области. Бурятской АССР и Коми АССР	12,3	18.5	15,7	23,1
Часть Красноярского края	12,9	19.4	16,5	24,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 95)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	5	11	10	19
Каркас	-	-	-	17
Стены и перегородки	19	25	23	17
Перекрытия	15	12	13	7
Покрытия	13	3	4	4
Кровля	12	11	13	5
Проемы	7	13	16	6
Полы	15	-	5	7
Металлоконструкции	-	-	-	7
Отделочные работы	2	2	2	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	7	8	19
Прочие работы	7	8	6	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ЛЕСОЦЕХИ 4 - РАМНЫЕ

Характеристика. Группа капитальности: графы «а»-«в»-III; графа «г»-V; графа «д»-II. Здания 2-этажные однопролетные; стены кирпичные (графы «а»-«в»), деревянные, каркасно щитовые (графа «г»), панельные (графа «д»); перекрытия сборные железобетонные (графы «а», «б», «д»), деревянные (графы «в», «г»); покрытие деревянное из сборных утепленных щитов по деревометаллическим фермам (графы «а»-«г»), железобетонное (графа «д»), кровля рулонная; полы цементные и дощатые, здание оборудовано водопроводом, канализацией. вентиляцией и отоплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 96

Территори-	Здания лесоцехов
альный пояс	каркасно-панельные с несгораемым перекрытием и сгораемым покрытием	кирпичные с несгораемым перекрытием и сгораемым покрытием	кирпичные со сгораемым перекрытием и покрытием	деревянные	каркасно-панельные с несгораемым перекрытием и покрытием
	а	б	а	г	д
1	10,7	11,2	11,6	10,9	15,7
2а	11,1	11,6	12,1	11,3	16,3
2б	11,4	12,0	12,4	11,7	16,8
4	12,2	12,8	13,2	12,4	17,9
5	13,6	14,2	14,7	13,8	19,9
Районы, приравненные к Крайнему Северу
Часть Иркутской области. Бурятской АССР и Коми АССР...	15,0	15,7	16,2	15,3	22,0
Часть Красноярского края	15,7	16,5	17,1	16,0	23,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 96)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	12	14	11	11	12
Каркас железобетонный	7	-	-	-	15
Каркас стальной	3	-	-	-	9
Стены и перегородки	19	32	20	91	17
Перекрытия	15	15	16	15	6
Покрытия	3	4	5	4	4
Кровля	13	12	13	13	5
Проемы	10	6	11	14	5
Полы	5	5	5	6	4
Металлические конструкции	-	-	-	1	3
Отделочные работы	2	2	3	1	3
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	7  4	7  3	6  10	6  8	11  6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ

Характеристика. Пути под мостовые краны грузоподъемностью 10 т состоят из 2 рядов железобетонных колонн (расстояние между рядами колони 21 м, шаг колонн 9 м, высота колонн 8 м) Конструкции башмаков, колонн, подкрановых балок из сборных железобетонных элементов. Эстакада оборудована металлическими подкрановыми путями, лестницами и площадками В стоимости учтены отдельно стоящие краны При параллельно действующих кранах применять К=0,75 Пути под козловые краны грузоподъемностью 10 т состоят из рельсов с утопленными шпалами в бетонную подушку толщиной 0,2 м и песчаным основанием толщиной 1,6 м.

Восстановительная стоимость 1 м пути в руб.

Таблица 97

Территориальный пояс	Пути лох мостовые краны	Пути под козловые краны
	а	б
1	280	153
2а	286	156
2б	300	164
3	308	168
4	325	175
5	356	194


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показателями сборника предусматривается:

а) По сетям и водоводам водопровода - укладка труб с земляными работами, устройство колодцев с установкой фасонных частей и арматуры, испытание трубопроводов, промывка трубопровода.

Показателями не учтена установка противопожарных гидрантов, которые следует принимать по табл. 131, и колодцев для них по табл. 151.

б) По сетям и коллекторам канализации укладка труб с земляными работами устройство колодцев, испытание трубопроводов.

2. Кирпичные коллекторы следует принимать по восстановительной стоимости железобетонных канализационных трубопроводов.

3. Показатели восстановительной стоимости трубопроводов водопровода и канализации предусматривают укладку их в сухих грунтах.

При мокрых грунтах, удельный вес которых устанавливается инвентаризационной комиссией по переоценке фондов, надлежит увеличивать восстановительную стоимость, применяя коэффициенты согласно табл. 118.

4. Восстановительная стоимость водопроводных трубопроводов в настоящим отделе дана для водоводов и сетей раздельно. При этом:

к водоводам относятся трубопроводы, транспортирующие воду от источников водоснабжения до магистральных и распределительных сетей;

к сетям водоснабжения относятся магистральные трубопроводы (транспортные с попутным расходом воды) и распределительные трубопроводы, прокладываемые к потребителям или в районе размещения потребителей воды.

5 Восстановительную стоимость трубопроводов, уложенных в городах, населенных пунктах, промышленных площадках при реконструкции (укладка в стесненных условиях), принимать с поправкой согласно табл. 149.

6 Сборником предусматривается прокладка напорных трубопроводов из асбестоцементных труб марок ВТ-3, ВТ-6 и ВТ-9. Восстановительную стоимость трубопроводов, уложенных из асбестоцементных труб марок ВНД5, принимать по показателям для труб марки ВТ-6 и из труб марок ВНД-8 и ВНД-10 - по показателям для труб марки ВТ-9.

7. При переоценке переходов трубопроводов через реки длину русловой части трубопровода принимать по отметке среднего меженного горизонта.

8. Показателями восстановительной стоимости напорных железобетонных водоводов предусмотрено их сооружение в 1-6-м территориальных поясах.

Восстановительная стоимость водоводов из железобетонных напорных труб, сданных в эксплуатацию в 1969-1970 гг.. может быть принята по сметной стоимости согласно пересчитанным сметам по ценам и нормам, введенным в действие с 1/1 1969 г.

9. Показателями табл. 150 предусматривается устройство стальных футляров под дорогами (кожухов). Восстановительную стоимость рабочей трубы следует учитывать отдельно по соответствующим таблицам раздела I.

10. Восстановительную стоимость сетей и коллекторов канализации из чугунных труб следует принимать по показателям табл. 135-140 с увеличением стоимости по табл. 141.

11. Восстановительную стоимость устройства напорных трубопроводов бытовой и промышленной канализации следует принимать по соответствующим показателям для сетей и водоводов водопровода.

12 Показателями стоимости сетей и коллекторов канализации из железобетонных труб при прокладке на глубину более 4 м учтены трубы повышенной прочности.

13. Восстановительная стоимость зданий в настоящем отделе определена для II климатического района.

Для других климатических районов надлежит принимать следующие поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости:

для 1 климатического района	1,09
для III          »         »	0,94
для IV         »          »	0,92
Указанные коэффициенты относятся только к зданиям, и их не следует учитывать при переоценке емкостных сооружений, подземных частей зданий, сетей, коллекторов, скважин, берегоукрепительных работ и т. п., где климатические факторы не влияют на стоимость или показателями восстановительной стоимости учитывается этот фактор (например, заглубление трубопроводов).


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 98

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6,1	6,8	7,4	8,4	9,1	11,4	14,1	16,4
2, 3	6,8	7,5	8,2	9,3	10,1	12,7	15,7	18,2
4	7,0	7,8	8,4	9,6	10,4	13,0	16,1	18,7
5	7,1	8,0	8,7	9,8	10,6	13,3	16,5	19,2
6  7	8,1  12,7	9,0  14,1	9,8  15,4	11,1  17,5	12,0  18,9	15,0  23,7	18,6  29,3	21,6  34,1
8  9	13,2  16,2	14,8  18,0	16,1  19,6	18,2  22,3	19,7  24,1	24,7  30,2	30,6  37,4	35,6  43,5


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 99

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	300	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	7,7	8,3	8,9	9,9	10,7	13,0	15,7	18,0
2, 3	8,5	9,2	9,9	11,0	11,9	14,4	17,4	20,0
4  5  6  7  8  9	8,8  9,0  10,2  16,0  16,7  20,4	9,5  9,7  11,0  17,3  18,0  22,0	10,1  10,4  11,7  18,5  19,3  23,6	11,3  11,6  13,1  20,6  21,5  26,2	12,2  12,5  14,1  22,3  23,2  28,4	14,8  15,2  17,2  27,0  28,2  34,5	17,9  18,4  20,7  32,7  34,1  41,6	20,5  21,1  23,8  37,4  39,1  47,7


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 100

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2, 3 4 5 6 7 8 9	10,9  12,1  12,4  12,8  14,4  22,7  23,7  28,9	11,6  12,9  13,2  13,6  15,3  24,1  25,2  30,7	12,2  13,5  13,9  14,3  16,1  25,4  26,5  32,3	13,2  14,7  15,0  15,4  17,4  27,5  28,6  35,0	14,0  15,5  16,0  16,4  18,5  29,1  30,4  37,1	16,3  18,1  18,6  19,1  21,5  33,9  35,4  43,2	19,6  21,1  21,7  22,2  25,1  39,5  41,2  50,4	21,3  23,6  24,3  24,9  28,1  44,3  46,2  56,4


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 я трубопровода в руб.

Таблица 101

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2, 3  4  5  6  7  8  9	6,1  6,8  7,0  7,1  8,1  12,3  12,8  16,3	6,6  7,3  7,5  7,7  8,7  13,3  13,9  17,7	7,4  8,2  8,4  8,7  9,8  14,9  15,5  19,8	8,5  9,4  9,7  9,9  11,2  17,1  17,8  22,8	9,3  10,3  10,6  10,9  12,3  18,7  19,5  24,9	12,2  13,5  13,9  14,3  16,1  24,5  25,6  32,7	14,9  16,5  17,0  17,4  19,7  29,9  31,3  39,9	17,7  19,6  20,2  20,7  23,4  35,6  37,2  47,4


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 102

Территориальный	Диаметр труб, м
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2, 3  4  5  6  7  8  9	7,7  8,5  8,8  9,0  10,2  15,5  16,2  20,6	8,2  9,1  9,3  9,6  10,8  16,5  17,2  22,0	9,0  10,0  10,3  10,5  11,8  18,1  18,9  24,1	10,1  11,2  11,5  11,8  13,3  20,3  21,2  27,1	10,9  12,1  12,4  12,8  14,4  21,9  22,9  29,2	13,8  15,3  15,7  16,1  18,2  27,7  29,0  37,0	16,5  18,3  18,8  19,3  21,8  33,2  34,5  44,2	19,3  21,4  22,0  22,8  25,5  38,8  40,5  51,7


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ до 4м

Восстановительная стоимость 1 я трубопровода в руб.

Таблица 103

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	180	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2,3  4  5  6  7  8  9	11,0  12,2  12,5  12,9  14,5  22,1  23,1  29,5	11,5  12,8  13,1  13,5  15,2  23,1  24,1  30,8	12,3  13,7  14,0  14,4  16,2  24,7  25,8  33,0	13,4  14,9  15,3  15,7  17,7  26,9  28,1  35,9	14,2  15,8  16,2  16,6  18,7  28,5  29,8  38,1	17,1  19,0  19,5  20,0  22,6  34,4  35,9  45,8	19,8  22,0  22,6  23,2  26,1  39,8  41,6  53,1	22,6  25,1  25,8  26,4  29,8  45,4  47,5  61,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 104

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	180	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2, 3  4  5  6  7  8  9	7,4  8,2  8,4  8,7  9,8  14,9  15,5  19,8	8,3  9,2  9,5  9,7  11,0  16,7  17,4  22,2	9,5  10,5  10,8  11,1  12,5  19,1  20,0  25,5	11,2  12,4  12,8  13,1  14,8  22,5  23,5  30,0	12,4  13,8  14,1  14,5  16,4  24,9  26,0  33,2	15,1  16,8  17,2  17,7  19,9  30,4  31,7  40,5	18,9  21,0  21,5  22,1  24,9  38,0  39,7  50,7	23,1  25,6  26,3  27,0  30,5  46,4  48,5  62,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 105

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2, 3  4  5  6  7  8  9	8,9  9,9  10,1  10,4  11,7  17,9  18,7  23,9	9,9  11,0  11,3  11,6  13,1  19,9  20,8  26,5	11,1  12,3  12,7  13,0  14,7  22,3  23,3  29,7	12,7  14,1  14,5  14,9  16,8  25,5  26,7  34,0	14,0  15,5  16,0  16,4  18,5  28,1  29,4  37,5	16,6  18,4  18,9  19,4  21,9  33,4  34,9  44,5	20,5  22,8  23,4  24,0  27,1  41,2  43,1  55,0	24,7  27,4  28,2  28,9  32,6  49,6  51,9  66,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 106

Территориальные	Диаметр труб, м
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2, 3  4  5	12,2  13,5  13,9  14,3	13,2  14,7  15,0  15,4	14,3  15,9  16,3  16,7	16,0  17,8  18,2  18,7	17,3  19,2  19,7  20,2	19,9  22,1  22,7  23,3	23,8  26,4  27,1  27,8	28,0  31,1  31,9  32,8
6  7  8	16,1  24,5  25,6	17,4  26,5  27,7	18,9  28,7  30,0	21,1  32,2  33,6	22,8  34,8  36,3	26,3  40,0  41,8	31,4  47,8  50,0	37,0  56,3  58,8
9	32,7	35,4	38,3	42,9	46,4	53,3	64,0	75,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 107

Территори-	Диаметр труб, мм
альный пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	4,5	4,9	5,2	5,6	6,1	7,1	9,0	10,3	12,3	14,2	19,4
2,3  4  5  6	5,0  5,1  5,3  5,9	5,4  5,6  5,7  6,5	5,8  5,9  6,1  6,9	6,2  6,4  6,6  7,4	6,8  7,0  7,1  8,1	7,9  8,1  8,3  9,4	10,0  10,3  10,5  11,9	11,4  11,7  12,1  13,6	13,6  14,0  14,4  16,2	15,8  16,2  16,6  18,7	21,5  22,1  22,7  25,6
7  8  9	9,4  9,8  11,9	10,2  10,6  13,0	10,8  11,3  13,8	11,6  12,2  14,8	12,7  13,2  16,2	14,8  15,4  18,8	18,7  19,5  23,9	21,4  22,4  27,3	25,6  26,7  32,6	29,5  30,8  37,6	40,4  42,1  51,4


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 108

Территори-	Диаметр труб, мм
альный пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	5,9	6,3	6,6	7,0	7,6	8,5	10,4	11,7	13,8	15,5	20,7
2, 3	6,6	7,0	7,3	7,8	8,4	9,4	11,5	13,0	15,3	17,2	23,0
4	6,7	7,2	7,5	8,0	8,7	9,7	11,9	13,3	15,7	17,7	23,6
5  6  7	6,9  7,8  12,3	7,4  8,3  13,1	7,7  8,7  13,7	8,2  9,2  14,6	8,9  10,0  15,8	9,9  11,2  17,7	12,2  13,7  21,6	13,7  15,4  24,3	16,1  18,2  28,7	18,1  20,5  32,2	24,2  27,3  43,1
8	12,8	13,7	14,3	15,2	16,5	18,4	22,6	25,4	29,9	33,6	44,9
9	15,6	16,7	17,5	18,6	20,1	22,5	27,6	31,0	36,6	41,1	54,9


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 109

Территори-	Диаметр труб, мм
альный пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	9,0	9,4	9,7	10,1	10,7	11,6	13,5	14,9	16,9	18,6	23,8
2, 3	10,0	10,4	10,8	11,2	11,9	12,9	15,0	16,5	18,8	20,6	26,4
4	10,3	10,7	11,1	11,5	12,2	13,2	15,4	17,0	19,3	21,2	27,1
5	10,5	11,0	11,3	11,8	12,5	13,6	15,8	17,4	19,8	21,8	27,8
6	11,9	12,4	12,8	13,3	14,1	15,3	17,8	19,7	22,3	24,6	31,4
7	18,7	19,6	20,2	21,0	22,3	24,1	28,1	31,0	35,2	38,7	49,5
8	19,5	20,4	21,0	21,9	23,2	25,2	29,3	32,3	36,7	40,4	51,6
9	23,9	24,9	25,7	26,8	28,4	30,7	35,8	39,5	44,8	49,3	63,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 110

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	4,5	4,8	5,2	5,7	6,4	7,9	9,8	11,6	14,0	16,6	22,6	31,6
2, 3	5,0	5,3	5,8	6,3	7,1	8,8	10,9	12,9	15,5	18,4	25,1	35,1
4	5,1	5,5	5,9	6,5	7,3	9,0	11,2	13,2	16,0	18,9	25,8	36,0
5	5,3	5,6	6,1	6,7	7,5	9,2	11,5	13,6	16,4	19,4	26,4	37,0
6	5,9	6,3	6,9	7,5	8,4	10,4	12,9	15,3	18,5	21,9	29,8	41,7
7	9,0	9,6	10,5	11,5	12,9	15,9	19,7	23,3	28,1	33,4	45,4	64,0
8	9,5	10,1	10,9	12,0	13,4	16,6	20,6	24,4	29,4	34,9	47,5	66,0
9	12,1	12,9	13,9	15,3	17,2	21,2	26,3	31,1	37,5	44,5	61,0	85,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 111

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1  2, 3  4	6,0  6,7  6,8	6,2  6,9  7,1	6,6  7,3  7,5	6,9  7,7  7,9	7,8  8,7  8,9	9,4  10,4  10,7	11,2  12,4  12,8	13,0  14,4  14,8	15,4  17,1  17,6	17,9  19,9  20,4	23,9  26,5  27,2	32,9  36,5  37,5
5	7,0	7,3	7,7	8,1	9,1	11,0	13,1	15,2	18,0	20,9	28,0	38,5
6  7  8	7,9  12,1  12,6	8,2  12,5  13,0	8,7  13,3  13,9	9,1  13,9  14,5	10,3  15,7  16,4	12,4  18,9  19,7	14,8  22,5  23,5	17,2  26,1  27,3	20,3  31,0  32,3	23,6  36,0  37,6	31,5  48,0  50,2	43,4  66,0  69,0
9	16,1	16,6	17,7	18,5	20,9	25,2	30,0	34,8	41,3	48,0	64,0	88,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 112

Территори-	Диаметр труб, мм
альный пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	9,1	9,3	9,7	10,3	10,9	12,5	14,4	16,1	18,5	19,5	27,0	36,1
2, 3	10,1	10,3	10,8	11,4	12,1	13,9	16,0	17,9	20,5	21,6	30,0	40,1
4	10,4	10,6	11,1	11,7	12,4	14,3	16,4	18,4	21,1	22,2	30,8	41,2
5	10,6	10,9	11,3	12,1	12,8	14,6	16,8	18,8	21,6	22,8	31,6	42,2
6	12,0	12,3	12,8	13,6	14,4	16,5	19,0	21,3	24,4	25,7	35,6	47,7
7	18,3	13,7	19,5	20,7	21,9	25,1	28,9	32,4	37,2	39,2	54,3	73,0
8	19,1	19,5	20,4	21,6	22,9	26,3	30,2	33,8	38,9	41,0	56,7	76,0
9	24,4	24,9	26,0	27,6	29,2	33,5	38,6	43,1	49,6	52,3	72,0	97,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 113

Территори-	Диаметр труб, мм
альный пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	5,8	6,4	7,3	8,4	9,4	10,8	13,8	17,0	20,6	23,7	34,0
2, 3	6,4	7,1	8,1	9,3	10,4	12,0	15,3	18,9	22,9	26,3	37,7
4	6,6	7,3	8,3	9,6	10,7	12,3	15,7	19,4	23,5	27,0	38,8
5	6,8	7,5	8,5	9,8	11,0	12,6	16,1	19,9	24,1	27,7	39,8
6	7,7	8,4	9,6	11,1	12,4	14,3	18,2	22,4	27,2	31,3	44,9
7	11,7	12,9	14,7	16,9	18,9	21,7	27,7	34,2	41,4	47,6	68,0
8	12,2	13,4	15,3	17,6	19,7	22,7	29,0	35,7	43,3	49,8	71,0
9	15,5	17:2	19,6	22,5	25,2	28,9	37,0	45,6	55,2	64,0	91,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 114

Территори-	Диаметр труб, мм
альный пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	7,2	7,8	8,7	9,8	10,9	12,2	15,3	18,4	22,0	25,0	35,4
2, 3	8,0	8,7	9,7	10,9	12,1	13,5	17,0	20,4	24,4	27,9	39,3
4  5  6  7	8,2  8,4  9,5  14,5	8,9  9,1  10,3  15,7	9,9  10,2  11,5  17,5	11,2  11,5  12,9  19,7	12,4  12,8  14,4  21,9	13,9  14,3  16,1  24,5	17,4  17,9  20,2  30,8	21,0  21,5  24,3  37,0	25,1  25,7  29,0  44,2	28,6  29,4  33,1  50,5	40,4  41,4  46,7  71,0
8	15,1	16,4	18,3	20,6	22,9	25,6	32,1	38,6	46,2	52,7	74,0
9	19,3	20,9	23,3	26,3	29,2	32,7	41,0	49,3	59,0	67,0	95,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость I м трубопровода в руб.

Таблица 115

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	135	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	10,3	10,9	11,8	12,9	14,0	15,3	18,4	21,5	25,2	28,2	38,5
2, 3	11,4	12,1	13,1	14,3	15,5	17,0	20,4	23,9	28,0	31,3	42,7
4	11,7	12,4	13,5	14,7	16,0	17,4	21,0	24,5	28,7	32,1	43,9
5	12,1	12,8	13,8	15,1	16,4	17,9	21,5	25,2	29,5	,33,0	45,0
6	13,6	14,4	15,6	17,0	18,5	20,2	24,3	28,4	33,3	37,2	50,8
7	20,7	21,9	23,7	25,9	28,1	30,8	37,0	43,2	50,7	56,7	77,0
8	21,6	22,9	24,8	27,1	29,4	32,1	33,6	45,2	52,9	59,2	81,0
9	27,6	29,2	31,6	34,6	37,5	41,0	49,3	57,6	68,0	76,0	103,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 116

Территори-	Диаметр труб, мм
альный пою	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	8,5	10,6	11,9	14,4	17,1	21,3	26,8	33,4	40,0	48,5
2-4	8,8	11,0	12,4	15,0	17,8	22,2	27,9	34,7	41,6	50,4
5, 6	10,1	12,6	14,2	17,1	20,3	25,3	31,9	39,7	47,6	57,7
7	11,1	13,8	15,5	18,7	22,2	27,7	34,8	43,4	52,0	63,0
8	12,3	15,4	17,3	20,9	24,8	30,9	38,9	48,4	58,0	70,0
9	15,6	19,4	21,8	26,4	31,3	33,0	49,0	61,0	73,0	89,0
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 2,5 %, для диаметров 300 мм и более на 4 %.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 117

Территори-	Диаметр труб, мм
альный пояс	50	75	100	125	150	200	250	200	350	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	10,1	12,2	13,5	16,0	18,7	22,9	28,4	33,0	41,6	50
2-4  5,  6  8  9	10,5  12,0  13,1  14,6  18,5	12,7  14,5  15,9  17,7  22,3	14,0  16,1  17,6  19,6  24,7	16,6  19,0  20,8  23,2  29,3	19,4  22,3  24,3  27,1  34,2	23,8  27,3  29,8  33,2  41,9	29,5  33,8  36,9  41,2  52,0	36,4  41,6  45,5  50,8  64,0	43,3  49,5  54,1  60,0  76,0	52  59  65  73  92
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 2,5 %, для диаметров 300 мм и более на 4 %.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 118

Территори-	Диаметр труб, мм
альный пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	13,4	15,5	16,8	19,3	22,0	26,2	31,7	38,3	44,9	53,4
2-4	13,9	16,1	17,5	20,1	22,9	27,2	33,0	39,8	46,7	55,5
5, 6	15,9	18,4	20,0	23,0	26,2	31,2	37,7	45,6	53,4	64,0
7	17,4	20,2	21,8	25,1	28,6	34,1	41,2	49,8	58,4	69,0
8	19,4	22,5	24,4	28,0	31,9	38,0	46,0	55,5	65,0	77,0
9	24,5	28,4	30,7	35,3	40,3	47,9	58,0	70,0	82,0	98,0
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 2,5 %, для диаметров 300 мм и более на 4 %.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 119

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	6,7	8,5	9,4	11,2	12,7	16,6	21,5	26,5	31,8	37,6	44,9	50,8
2-4	7,0	8,8	9,8	11,6	13,2	17,3	22,4	27,6	33,1	39,1	46,7	52,8
5, 6	8,0	10,1	11,2	13,3	15,1	19,8	25,6	31,5	37,8	44,7	53,4	61,0
7	8,7	11,1	12,2	14,6	16,5	21,6	28,0	34,5	41,3	48,9	58,4	66,0
8	9,7	12,3	13,6	16,2	18,4	24,1	31,2	38,4	46,1	54,5	65,0	74,0
9	12,3	15,6	17,2	20,5	23,2	30,4	39,3	48,5	58,2	69,0	82,0	93,0
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 3 %, для диаметров 300 мм и более на 5 %.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 120

Территориальный	Диаметр труб, мм
попе	50	78	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	8,1	9,9	10,8	12,6	14,2	18,0	22,9	27,9	33,2	38,9	46,2	52,1
2-4	8,4	10,3	11,2	13,1	14,8	18,7	23,8	29,0	34,5	40,5	48,0	54,2
5, 6	9,6	11,8	12,9	15,0	16,9	21,4	27,3	33,2	39,5	46,3	55,0	62,0
7	10,5	12,9	14,0	16,4	18,5	23,4	29,8	36,3	43,2	50,6	60,0	68,0
8	11,7	14,4	15,7	18,3	20,6	26,1	33,2	40,5	48,1	56,4	67,0	75,0
9	14,8	18,1	19,8	23,1	26,0	32,9	41,9	59,1	61,0	71,0	85,0	95,0
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 3 %, для диаметров 300 мм и более на 5 %.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 121

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	11,2	13,0	13,9	15,7	17,3	21,1	26,0	31,0	36,3	42,0	49,3	55,2
2-4	11,6	13,5	14,5	16,3	18,0	21,9	27,0	32,2	37,8	43,7	51,3	57,4
5, 6	13,3	15,5	16,5	18,7	20,6	25,1	30,9	36,9	43,2	50,0	58,7	66,0
7	14,6	16,9	18,1	20,4	22,5	27,4	33,8	40,3	47,2	54,6	64,0	72,0
8	16,2	18,9	20,2	22,8	25,1	30,6	37,7	44,9	52,6	61,0	72,0	80,0
9	20,5	'23,8	25,4	28,7	31,7	38,6	47,6	56,7	66,0	77,0	90,0	101,0
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 3 %, для диаметров 300 мм и более на 5 %.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 122

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	6,0	6,7	7,6	9,8	11,6	16,0	18,5	21,0	26,6	35,5
2-4	6,5	7,2	8,2	10,6	12,5	17,3	20,0	22,7	28,7	38,3
5, 6	7,5	8,4	9,5	12,3	14,5	20,0	23,1	26,3	33,3	44,4
7	8,2	9,2	10,4	13,4	15,9	21,9	25,3	28,8	36,4	48,6
8	9,2	10,3	11,7	15,1	17,9	24,6	28,5	32,3	41,0	54,7
9	11,1	12,4	14,1	18,1	21,5	29,6	34,2	38,9	49,2	66,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 123

Территориальный	Диаметр труб мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	7,6	8,2	9,2	11,4	13,1	17,6	20,1	22,6	28,1	37,1
2-4  5, 6  7	8,2  9,5  10,4	8,9  10,3  11,2	9,9  11,5  12,6	12,3  14,3  15,6	14,1  16,4  17,9	19,0  22,0  24,1	21,7  25,1  27,5	24,4  28,3  31,0	30,3  35,1  38,5	40,1  46,4  50,8
8	11,7	12,6	14,2	17,6	20,2	27,1	31,0	34,8	43,3	57,1
9	14,1	15,2	17,0	21,1	24,2	32,6	37,2	41,8	52,0	69,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 124

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	10,9	11,5	12,5	14,7	16,4	20,9	23,4	25,9	31,5	40,4
2-4	11,8	12,4	13,5	15,9	17,7	22,6	25,3	28,0	34,0	43,6
5, 6	13,6	14,4	15,6	18,4	20,5	26,1	29,3	32,4	394	50,5
7	14,9	15,8	17,1	20,1	22,5	28,6	32,1	35,5	43,2	55,3
8	16,8	17,7	19,3	22,6	25,3	32,2	31,0	39,9	48,5	62,0
9	20,2	21,3	23,1	27,2	30,3	38,7	43,3	47,9	58,3	75,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 125

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	5,0	5,5	6,2	7,7	9,2	13,2	16,3	18,8	23,8	32,2	38,2
2-4  5, 6  7  8  9	5,4  6,3  6,9  7,7  9,3	5,9  6,9  7,5  8,5  10,2	6,7  7,8  8,5  9,5  11,5	8,3  9,6  10,5  11,9  14,2	9,9  11,5  12,6  14,2  17,0	14,3  16,5  18,1  20,3  24,4	17,6  20,4  22,3  25,1  30,2	20,3  23,5  25,8  29,0  34,8	25,7  29,8  32,6  36,7  44,0	34,8  40,3  44,1  49,6  59,6	41,3  47,8  52,3  58,8  71,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 126

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	6,4	6,9	7,6	9,1	10,6	14,6	17,7	19,8	25,2	33,6	39,5
2-4	6,9	7,5	8,2	9,8	11,4	15,8	19,1	21,4	27,2	36,3	42,7
5, 6	8,0	8,6	9,5	11,4	13,3	18,3	22,1	24,8	31,5	42,0	49,4
7	8,8	9,5	10,4	12,5	14,5	20,0	24,2	27,1	34,5	46,0	54,1
8	9,9	10,6	11,7	14,0	16,3	22,5	27,3	30,5	38,8	51,7	61,0
9	11,8	12,8	14,1	16,8	19,6	27,0	32,7	36,6	46,6	62,0	73,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 127

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	9,5	10,0	10,7	12,2	13,7	17,7	20,9	23,4	28,4	36,7	42,6
2-4	10,3	10,8	11,6	13,2	14,8	19,1	22,6	25,3	30:7	39,6	46,0
5, 6	11,9	12,5	13,4	15,2	17,1	22,1	26,1	29,2	35,5	45,9	53,2
7	13,0	13,7	14,7	16,7	18,8	24,2	28,6	32,1	38,9	50,3	58,4
8	14,6	15,4	16,5	18,8	21,1	27,3	32,2	36,0	43,7	56,5	66,0
9	17,6	18,5	19,8	22,6	25,3	32,7	38,7	43,3	52,5	68,0	79,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (НАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 128

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	57,1	62	68	77	92	104	13.1	170
2	62,0	67	73	82	98	111	141	180
3, 4	64,0	69	76	87	109	123	158	202
5, 6	74,0	80	88	99	120	136	174	222


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (НАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 129

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	58	63	69	78	94	106	140	171
2	63	68	74	84	100	113	148	181
3, 4	66	71	78	89	110	125	165	204
5, 6	76	82	89	101	122	138	181	224


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (НАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 130

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
	а	б	б	г	д	е	ж	з
1	62	66	72	82	97	108	139	175
2	67	72	78	88	104	117	147	186
3. 4	70	75	82	93	114	129	164	208
5, 6	80	86	94	106	127	142	180	229


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ

Восстановительная стоимость 1 гидранта в руб.

Таблица 131

Территориальный	Высота гидрантов, мм, до
пояс	1000	1500	2000	2500
	а	б	в	г
При диаметре трубопровода до 150 мм

1  2-4  5, 6  7  8  9	82  85  97  106  118  149	86  89  102  112  125  157	94  97  111  122  136  171	101 105 120 131 147 185
При диаметре трубопровода от 200 до 300 мм

1	105	110	117	125
2-4  5, 6  7  8  9	110  125  137  153  193	114  131  143  159  201	122  140  153  170  215	130 149 162 181 229


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 132

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	100	125	150	300	380	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1  2, 3  4  5  6  7  8  9	5,2  5,8  5,9  6,1  6,9  10,8  11,3  13,8	5,5  6,1  6,3  6,4  7,3  11,4  11,9  14,6	6,9  7,7  7,9  8,1  9,1  14,4  15,0  18,3	7,8  8,7  8,9  9,1  10,3  16,2  16,9  20,7	8,6  9,5  9,8  10,1  11,4  17,9  18,7  22,8	9,9  11,0  11,3  11,6  13,1  20,6  21,5  26,2	10,8  12,0  12,3  12,6  14,3  22,5  23,4  28,6	14,2  15,8  16,2  16,6  18,7  29,5  30,8  37,6	16,9  18,8  19,3  19,8  22,3  35,2  36,7  44,8	21,0 23,3 23,9 24,6 27,7 43,7 45,6 55,7


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 133

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	100	125	150	300	250	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	6,9	7,2	8,4	9,3	10,1	11,4	12,4	15,8	18,5	22,6
2, 3	7,7	8,0	9,3	10,3	11,2	12,7	13,8	17,5	20,5	25,1
4	7,9	8,2	9,6	10,6	11,5	13,0	14,1	18,0	21,1	25,8
5	8,1	8,4	9,8	10,9	11,8	13,3	14,5	18,5	21,6	26,4
6	9,1	9,5	11,1	12,3	13,3	15,0	16,4	20,9	24,4	29,8
7	14,4	15,0	17,5	19,3	21,0	23,7	25,8	32,9	38,5	47,0
8	15,0	15,6	18,2	20,2	21,9	24,7	26,9	34,3	40,1	49,0
9	18,3	19,1	22,3	24,6	26,8	30,2	32,9	41,9	49,0	59,9


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 134

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	10,1	10,5	11,7	12,5	13,4	14,6	15,7	19,1	21,9	26,0
2, 3	11,2	11,7	13,0	13,9	14,9	16,2	17,4	21,2	24,3	28,9
4	11,5	12,0	13,3	14,3	15,3	16,6	17,9	21,8	25,0	29,6
5	11,8	12,3	13,7	14,6	15,7	17 1	18,4	22,3	25,6	30,4
6	13,3	13,9	15,4	16,5	17,7	19,3	20,7	25,2	28,9	34,3
7	21,0	21,8	24,3	26,0	27,9	30,4	32,7	39,7	45,6	54,1
8	21,9	22,8	25,4	27,1	29,1	31,7	34,1	41,4	47,5	56,4
9	26,8	27,8	31,0	33,1	35,5	38,7	41,6	50,6	58,0	69,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 135

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1  2	8,2  9,3	9,5  10,7	11,2  12,6	13,2  14,9	15,1  17,1	18,0  20,3	21,6  24,4	27,7  31,3	35,2  39,8	41,7  47,1
3	9,4	10,9	12,9	15,2	17,4	20,7	24,8	31,8	40,5	48,0
4	9,6	11,1	13 1	15,4	17:7	21,1	25,3	32,4	41,2	48,8
5  6  7  8  9	10,5  10,7  16,0  19,1  22,4	12,2  12,4  18,5  22,1  25,9	14,3  14,6  21,8  26,1  30,6	16,9  17,2  25,7  30,8  36,0	19,3  19,6  29,4  35,2  41,2	23,0  23,4  35,1  41,9  49,1	27,6  28,1  42,1  50,3  59,0	35,4  36,0  54,0  64,0  76,0	45,1  45,8  69,0  82,0  96,0	53,4  54,2  81,0  97,0  114,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 136

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	9,7	11,0	12,8	14,7	16,6	20,3	23,2	29,3	36,9	43,4
2	11,0	12,4	14,5	16,6	18,8	22,9	26,2	33,1	41,7	49,0
3	11,2	12,6	14,7	16,9	19,1	23,3	26,7	33,7	42,4	49,9
4	11,3	12,9	15,0	17,2	19,4	23,8	27,1	34,3	43,2	50,8
5	12,4	14,1	16,4	18,8	21,2	26,0	29,7	37,5	47,2	55,6
6	12,6	14,3	16,6	19,1	21,6	26,4	30,2	38,1	48,0	56,4
7	18,9	21,5	25,0	28,7	32,4	39,6	45,2	57,1	72,0	85,0
8	22,6	25,6	29,8	34,3	38,7	47,3	54,1	68,0	86,0	101,0
9	26,5	30,0	34,9	40,1	45,3	55,4	63,0	80,0	101,0	118,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 137

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	13,2	14,2	16,0	17,9	19,9	23,7	26,6	32,7	40,3	43,8
2	14,9	16,0	18,1	20,2	22,5	26,8	30,1	37,0	45,5	52,9
3	15,2	16,3	18,4	20,6	22,9	27,2	30,6	37,6	46,3	53,8
4	15,4	16,6	18,7	20,9	23,3	27,7	31,1	38,3	47,2	54,8
5	16,9	18,2	20,5	22,9	25,5	30,3	34,0	41,9	51,6	59,9
6	17,2	18,5	20,8	23,3	25,9	30,8	34,6	42,5	52,4	61,0
7	25,7	27,7	31,2	34,9	38,8	46,2	51,9	64,0	79,0	91,0
8	30,8	33,1	37,3	41,7	46,4	55,2	62,0	76,0	94,0	109,0
9	36,0	38,8	43,7	48,9	54,3	65,0	73,0	89,0	110,0	128,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 5 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 138

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	16,5	17,8	19,6	21,5	23,4	27,4	30,3	36,3	44,0	50,5
2	18,6	20,1	22,1	24,3	26,4	31,0	34,2	41,0	49,7	57,1
3	19,0	20,5	22,5	24,7	26,9	31,5	34,4	41,7	50,6	58,1
4	19,3	20,8	22,9	25,2	27,4	32,1	35,4	42,5	51,5	58,1
5	21,1	22,8	25,1	27,5	30,0	35,1	38,8	46,5	56,3	65,0
6	21,4	23,1	25,5	28,0	30,4	35,6	39,4	47,2	57,2	66,0
7	32,2	34,7	38,2	41,9	45,6	53,4	59,1	71,0	86,0	99,0
8	38,4	41,5	45,7	50,1	54,5	64,0	71,0	85,0	103,0	118,0
9	45,0	48,6	53,5	58,7	64,0	75,0	83,0	99,0	120,0	133,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 6 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 139

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	20,8	22,1	23,9	25,8	27,7	31,8	34,7	40,7	48,4	54,8
2	23,5	25,0	27,0	29,2	31,3	35,9	39,2	46,0	54,7	62,0
3	23,9	25,4	27,5	29,7	31,8	36,6	39,9	46,8	55,7	63,0
4	24,3	25,8	28,0	30,2	32,4	37,2	40,6	47,6	56,6	64,0
5	26,6	28,3	30,6	33,0	35,4	40,7	44,4	52,1	62,0	70,0
6	27,0	28,7	31,1	33,5	36,0	41,3	45,1	52,9	63,0	71,0
7	40,6	43,1	46,6	50,3	54,0	62,0	68,0	79,0	94,0	107,0
8	48,5	51,5	55,7	60,0	65,0	74,0	81,0	95,0	113,0	128,0
9	56,8	60,0	65,0	70,0	76,0	87,0	95,0	111,0	132,0	150,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 7 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 140

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	25,8	27,1	28,9	30,8	32,7	36,9	39,8	45,8	53,6	59,9
2  3	29,2  29,7	30,6  31,2	32,6  33,2	34,8  35,4	37,0  37,6	41,7  42,4	45,0  45,8	51,8  52,7	61,0  62,0	68,0  69,0
4	30,2	31,7	33,8	36,0	38,2	43,2	46,6	53,6	63,0	70,0
5	33,0	34,7	37,0	39,4	41,8	47,2	50,9	58,6	69,0	77,0
6	33,5	35,2	37,6	40,0	42,5	48,0	517	59,5	70,0	78,0
7	50,3	52,8	56,4	60,0	64,0	72,0	78,0	89,0	104,0	117,0
8	60,0	63,0	67,0	72,0	76,0	86,0	93,0	107,0	125,0	140,0
9	70,0	74,0	79,0	84,0	89,0	101,0	109,0	125,0	146,0	164,0


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода по табл. 135 - 140 добавлять в руб.

Таблица 141

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	180	200	250	300	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж
1	5,4	7,8	10	13	19	22	23
2-4	5,2	7,6	10	13	19	21	21
5, 6	6,2	8,8	12	15	22	24	25
7, 8	4,8	7,0	9	12	17	15	10
9	6,8	10,0	13	16	24	22	22


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 142

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	12,7	14,8	16,5	20,6	24,5	30,9	40,9	47,8	57,1	74	79	94	100
2-4	15,4	17,9	20,0	24,9	29,6	37,4	49,5	57,8	69,0	90	95	114	121
5	17,0	19,8	22,1	27,6	32,8	41,4	54,8	64,0	77,0	100	105	126	134
6  7	17,8  23,0	20,7  26,8	23,1  29,9	28,8  37,3	34,3  44,3	43,3  55,9	67,3  74,0	67,0  87,0	80,0  103,0	104  135	110  142	131  170	140  181
8	26,7	31,1	34,7	43,3	51,5	65,0	86,0	100,0	120,0	156	165	197	210
9	31,1	36,3	40,4	50,5	60,0	76,0	100,0	117,0	140,0	182	193	230	245


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 143

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1  2-4  5  6  7  8  9	14,2  17,2  19,0  19,9  25,7  29,8  34,8	16,3  19,7  21,8  22,8  29,5  34,2  39,9	18,1  21,9  24,3  25,3  32,8  38,0  44,3	22,2  25,9  29,7  31,1  40,2  46,6  54,4	26,1  31,6  35,0  36,5  47,2  54,8  64,0	32,6  39,4  43,7  45,6  59,0  69,0  80,0	42,4  51,3  56,8  59,4  77,0  89,0  104,0	49,4  59,8  66,0  69,0  89,0  104,0  121,0	58,7  71,0  79,0  82,0  106,0  123,0  144,0	76  92  102  106  138  160  186	80  97  108  113  146  169  197	96  116  128  134  173  201  234	101  122  135  141  183  212  247


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 144

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1  2-4  5  6  7  8  9	17,5  21,2  23,5  24,5  31,7  36,8  42,9	19,6  23,7  26,3  27,4  35,5  41,2  48,0	21,4  25,9  28,7  30,0  38,7  44,9  52,4	25,5  30,9  34,2  35,7  46,2  53,6  63,0	29,5  35,7  33,5  41,3  53,4  62,0  72,0	36,0  43,6  48,2  50,4  65,0  76,0  88,0	45,8  55,4  61,0  64,0  83,0  96,0  112,0	52,8  64,0  71,0  74,0  96,0  111,0  129,0	62  75  83  87  113  131  152	80  96  107  111  144  167  195	84  102  113  118  152  177  206	99  120  133  139  180  209  244	105  127  141  147  190  221  257


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 5 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 145

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1  2-4  5  6  7  8  9	21,9  26,5  29,3  30,7  39,6  46,0  53,6	24,5  29,6  32,8  34,3  44,3  51,5  60,0	26,2  31,7  35,1  36,7  47,4  55,0  64,0	30,6  37,0  41,0  42,8  55,4  64,0  75,0	34,8  42,1  46,6  48,7  63,0  73,0  85,0	41,6  50,3  55,7  58,2  75,0  87,0  102,0	51,6  62,0  69,0  72,0  93,0  108,0  126,0	59,1  72,0  79,0  83,0  107,0  124,0  115,0	69  83  92  97  125  145  169	87  105  117  122  157  188  213	92  111  123  129  167  193  225	108  131  145  151  195  227  265	114  138  153  160  206  239  279


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 6 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 146

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	26,2	28,8	30,7	35,0	39,2	46,0	55,7	63	73	91	96	112	118
2-4	31,7	34,8	37,1	42,4	47,4	55,7	67,0	76	88	110	116	136	143
5	35,1	38,6	41,1	46,9	52,5	62,0	75,0	84	98	122	129	150	158
6	36,7	40,3	43,0	49,0	54,9	64,0	78,0	88	102	127	134	157	165
7	47,4	52,1	55,6	63,0	71,0	83,0	101,0	114	132	165	174	203	214
8	55,0	60,0	64,0	74,0	82,0	97,0	117,0	132	153	191	202	235	248
9	64,0	71,0	75,0	86,0	96,0	113,0	136,0	154	179	223	235	274	289


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 7 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 147

Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	31,2	33,8	35,7	40,0	44,4	51	61	68	78	96	101	118	124
2-4	37,8	40,9	43,2	48,4	53,7	62	74	82	94	116	122	143	150
5	41,8	45,3	47,8	53,6	59,4	68	82	91	105	129	135	158	166
6	43,7	47,3	50,0	56,0	62,0	71	85	95	109	134	141	165	174
7	56,5	61,0	65,0	72,0	80,0	92	110	123	141	174	183	214	224
8	66,0	71,0	75,0	84,0	93,0	107	128	143	164	202	212	248	260
9	76,0	83,0	87,0	96,0	109,0	125	149	167	191	235	247	289	304


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ

Таблица 148

		Удельный вес мокрых грунтов, %
Номера таблиц	Диаметры	до 50	более 50
	труб, мм	глубина заложения, мм, до
		2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
107-112, 122-127	50-125	1,50	1,70	1,70	-	-	-	2,10	2,50	2,70	-	-	-
98-103, 113-115	50-125	1,40	1,55	1,60	-	-	-	1,80	2,20	2,40	-	-	-
104-106, 116-121	50-125	1,40	1,45	1,50	-	-	-	1,60	2,00	2,20	-	-
107-112, 122-127, 132-140	150-250	1,40	1,55	1,60	1,70	1,80	1,90	1,75	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
98-106, 113-121, 142-147	150-250	1,25	1,40	1,45	1,50	1,60	1,70	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60
107-112, 122-124, 132-134, 142-147	300-450	1,20	1,35	1,40	1,50	1,65	1,70	1,45	1,75	1,90	2,20	2,50	2,65
113-121, 125-127, 135-140	300-450	1,13	1,20	1,25	1,35	1,40	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2,00	2,30
98-106	300-450	1,15	1,20	1,25	-	-	-	1,25	1,40	1,50	-	-	-
107-118, 135-140	500-600	1,15	1,23	1,28	1,32	1,44	1,52	1,30	1,45	1,60	1,85	2,00	2,30
122-127, 141-147	500-600	1,08	1,12	1,15	-	-	-	1,12	1,19	1,28	-	-	-
98-106, 116-121, 128-130	500-600	1,05	1,06	1,08	-	-	-	1,07	1,13	1,18	-	-	-
122-127	700-1200	1,08	1,14	1,17	-	-	-	1,14	1,20	1,40	-	-	-
116-121, 128-130, 142-147	700-1200	1,06	1,08	1,10	1,13	1,19	1,24	1,10	1,16	1,22	1,31	1,44	1,57


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 149

Территориальный	Диаметр труб, мм	Территориальный	Диаметр труб, мм
пояс	до 400	500-900	1000 и более	пояс	до 400	500-900	1000 и более
	а	б	в		а	б	в
1  2-4  5,6	4,1  4,4  5,1	5,7  6,2  7,1	6,8  7,3  8,5	7 8 9	5,6  6,3  7,6	7,8  8,8  10,5	9,3  10,5  12,6


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СТАЛЬНЫЕ ФУТЛЯРЫ ПОД ДОРОГАМИ

Восстановительная стоимость на 1 футляр длиной 30 м в руб.

Таблица 150

Территориальный	Диаметр футляра, мм	Территориальный	Диаметр футляра, мм
пояс	900	1000	1200	1400	пояс	900	1000	1200	1400
	а	б	в	г		а	б	в	г
1  2-4  5,6	4520  4880  5650	5080  5490  6400	6400  6900  7900	7300  7900  9100	7  8  9	6200  7000  8400	7000  7800  9400	8700  9800  11800	10000  11200  13500
Примечания. 1. При изменении длины футляра на 1 м стоимость следует изменять на 3 %.

2. Стоимость рабочей трубы в футляре следует учитывать отдельно по соответствующей таблице.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ

Восстановительная стоимость одного колодца в руб.

Таблица 151

Территориальный	Круглые диаметром, м	Прямоугольные размеров в плане, м
пояс	1,25	1,50	2,0	1,5 х 2,5	2,0 х 2,5	2,5 х 2,5
	а	б	в	г	д	е
1  2  3  4  5  6  7  8  9	204  214  224  235  255  367  408  428  551	251  264  276  289  314  452  502  527  680	365  383  402  420  456  660  730  780  990	500  525  550  575  620  900  1000  1050  1350	670  700  730  770  830  1200  1330  1400  1800	830  870  910  950  1040  1490  1660  1740  2240
Примечание. При устройстве колодцев в мокрых грунтах применять поправочные коэффициенты: для круглых 1,27; для прямоугольных 1,21.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ

Восстановительная стоимость одной задвижки в руб.

Таблица 152

Территориальный	Диаметр задвижки, мм
пояс	200	300	400	500	600	800	1000	1200
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2-4  5,6  7  8  9	80  83  95  104  116  147	151  157  180  196  219  276	341  355  406  443  494  620	537  558  640  700  780  980	700  720  830  900  1010  1270	1330  1380  1580  1720  1920  2470	2040  2120  2430  2650  2960  3730	3970  4130  4720  5160  5760  7300


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ РУСЛОВОЙ ЧАСТИ РЕК

Характеристика. Заглубленные трубопроводы с изоляцией.

Восстановительная стоимость 1 м русловой части перехода в руб. при ширине русловой части от 10 до 30 м

Таблица 153

Территориальный	Диаметр трубопроводов, мм
пояс	100	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2-4  5, 6  7  8  9	59,2  64  74  81  91  110	68  73  85  93  105  126	75  81  94  103  116  139	82  88  102  112  126  152	87  94  109  119  134  161	96  104  120  132  148  178	109  118  136  149  168  202	136  147  170  186  209  252	163  176  204  223  251  302


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ РУСЛОВОЙ ЧАСТИ РЕК

Характеристика. Заглубленные трубопроводы с изоляцией.

Восстановительная стоимость 1 м русловой части перехода в руб. при ширине русловой части от 31 до 100 м

Таблица 154

Территориальный	Диаметр трубопровод, мм
пояс	100	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	70	78	85	91	95	105	120	145	169
2-4	76	84	92	98	103	113	130	157	183
5, 6	78	98	106	114	119	131	150	181	211
7	96	107	116	125	130	144	164	199	232
8	108	120	131	140	146	162	185	223	260
9	130	144	157	168	176	194	222	268	313


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ РУСЛОВОЙ ЧАСТИ РЕК

Характеристика. Заглубленные трубопроводы с изоляцией.

Восстановительная стоимость 1 м русловой частя перехода в руб. при ширине русловой части более 100 м

Таблица 155

Территориальный	Диаметр трубопроводов, мм
пояс	до 200	250	300	350	400	500	600	700	800
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2-4  5, 6  7  8  9	115  124  144  158  177  213	119  128  149  163  183  220	123  133  154  168  189  228	130  140  163  178  200  240	136  147  170  186  209  252	153  165  191  210  236  283	163  176  204  223  251  302	213  230  266  292  328  394	214  231  268  293  330  396


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ ПОИМЕННОЙ ЧАСТИ РЕК (НЕЗАВИСИМО ОТ ШИРИНЫ РУСЛОВОЙ ЧАСТИ)

Восстановительная стоимость 1 м пойменной частя перехода в руб.

Таблица 156

Территориальный	Диаметр трубопроводов, мм
пояс	100	150	200	250	300	350	400	500	600
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2-4  5, 6  7  8  9	10,1  10,9  12,6  13,8  15,6  18,7	17,6  19,0  22,0  24,1  27,1  32,6	23,0  24,8  28,8  31,5  35,4  42,6	27,5  29,7  34,4  37,7  42,4  50,9	32,8  35,4  41,0  44,9  50,5  60,7	40,4  43,6  50,5  55,3  62,2  75,0	51,6  55,7  65,0  71,0  79,0  95,0	74  80  93  101  114  137	96  104  120  132  148  178


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 100 м В ГРУНТАХ I-III ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ ГРУНТА III ГРУППЫ Д0 5 %

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 157

Территориальный	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
пояс	250  150	300  200	400  200	500  300
	а	б	в	г
1  2-4  5, 6  7	46,5  50,2  58,1  64,0	50,8  54,9  64,0  70,0	55,0  59,4  69,0  75,0	66  71  82  90
8	72,0	78,0	85,0	102
9	86,0	94,0	102,0	122


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 100 М В ГРУНТАХ I-V ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV-V ГРУПП ДО 10 %

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 158

Территориальный	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
пояс	250 160	300 200	400 200	500 300
	а	б	в	г
1  2-4  5, 6  7  8  9	54,0  58,3  68,0  74,0  83,0  100,0	57  62  71  78  88  105	63  68  79  86  97  117	74  80  92  101  114  137


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 200 м В ГРУНТАХ I-IV ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV ГРУППЫ до 3 %

Восстановительная стоимость 1 я глубины скважины в руб.

Таблица 159

Территориальный	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
пояс	400 200	800 200	600 300
	а	б	в
1	53	64	80
2-4	57	69	86
5, 6	66	80	100
7	73	88	110
8	82	99	123
9	68	118	148


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV ГРУППЫ СВЫШЕ 3 %

Таблица 160

Удельный вес	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
скальных порох IV группы, %, до	400 200	800 200	600 300
	а	б	в
10	1,10	1,03	1,02
15	1,15	1,06	1,03
25	1,20	1,10	1,04
30	1,25	1,12	1,06


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 200 м В ГРУНТАХ I-V ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV И V ГРУПП ДО 35 %

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 161

Территориальные	Диаметр труб (начальниц/конечный), мм
пояс	400 200	500 200	600 300
	а	б	в
1	68	75	87
2-4	73	81	94
5, 6	84	94	109
7	92	103	119
8	104	116	134
9	125	139	161


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV и V ГРУПП СВЫШЕ 35 %

Таблица 162

Удельный вес	Диаметр труб (начальный/конечный), мм
скальных пород IV и V групп, %, до	400 200	800 200	600 300
	а	б	в
45	1,05	1,03	1,03
50	1,10	1,07	1,05
55	1,15	1,10	1,07
60	1,20	1,16	1,10


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ НАД АРТЕЗИАНСКИМИ СКВАЖИНАМИ

Характеристика. Подземные: фундаменты бетонные; стены и перекрытия железобетонные.

Надземные: фундаменты бетонные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная: полы цементные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 163

	Станции насосные
Территориальный	подземные	надземные
пояс	строительный объем, куб. м
	до 30	более 30	до 40	40-60	более 60
	а	б	в	г	д
1	54,4	42,6	52,0	45,0	37,8
2	57,1	44,7	54,6	47,2	39,7
3	59,8	46,9	57,2	49,5	41,6
4	63,0	49,0	89,8	51,8	43,5
5	68,0	53,3	65,0	56,2	47,2
6	98	77	94	81	68
7	109	85	104	80	76
8	114	89	109	94	79
9	147	115	140	122	102
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 163)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
1	Земляные работы	12	13	1	1	1
2  3	Фундаменты Железобетонные конструкции	2  66	4  65	14  -	11  -	14  -
4	Стены надземной части	-	-	42	45	46
5	Покрытие	-	-	5	7	4
6	Кровля	-	-	4	4	4
7	Пола	-	-	4	5	4
8	Проемы	-	-	6	3	3
9  10  11	Отделочные работы Электроосвещение  Разные работы	3  7  10	2  4  12	2  9  13	2  6  16	2  5  17
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; стены, колонны, перекрытия железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов утепленная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблице 164

Территориальный	Станция насосные строительным объемом, куб. м
пояс	150-500	500-1000	1000-2000	2000-3000	более 3000
	а	б	в	г	д
1  2  3	27,0  28,4  29,7	24,3  25,5  26,7	21,9  23,0  24,1	16,0  16,8  17,6	14,1  14,8  15,5
4  5  6  7  8  9	31,1  33,8  48,6  54,0  56,7  73,0	28,0  30,4  43,7  48,6  51,0  66,0	25,2  27,4  39,4  43,8  46,0  59,1	18,4  20,0  28,8  32,0  33,6  43,2	16,2  17,6  25,4  28,2  29,6  38,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 164)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
1  2	Земляные работы Каменные работы	2  23	4  17	4  18	3  19	3  22
3  4  5  6	Бетонные и железобетонные конструкции Металлоконструкции Деревянные конструкция Полы	33  2  6  2	33  8  6  4	27  10  6  4	35  3  3  5	37  2  3  6
7	Кровля	6	7	8	8	9
8	Отделочные работы	1	4	4	6	4
9	Особостроительные работы	10	8	9	10	9
10	Санитарно - технические  работы и электроосвещение	9	5	5	7	4
11	Разные работы	6	4	5	1	1
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СТАНЦИИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40, 80 И 120 куб. м/сутки (С КОАГУЛЯЦИЕЙ)

Характеристика. Фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные, перегородки деревянные; перекрытия. (покрытия) железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением; фильтры железобетонные; бак для извести бетонный.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 165

Территориальный	Производительность, куб. м/сутки	Территориальный	Производительность, куб. м/сутки
пояс	40	80	120	пояс	40	80	120
	а	б	в		а	б	в
1	12500	16800	18800	6	22500	30200	33900
2	13100	17600	19800	7	24900	33600	37600
3	13700	18500	20700	8	26200	35200	39500
4	14300	19300	21600	9	33700	45300	50800
5	15600	21000	23500
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 165)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	а
1	Земляные работы	1	1	2
2	Фундаменты	11	12	12
3	Стены и перегородки	37	33	32
4	Перекрытия	9	9	9
5	Фильтры (емкости)	13	14	15
6	Кровля	3	4	4
7	Полы	1	1	1
8	Проемы	7	6	6
9	Отделочные работы	2	2	2
10	Загрузка фильтров и дренажа	4	4	4
11	Санитарно-технические работы и электроосвещение	10	7	7
12	Разные работы	2	6	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕНЫЕ

Характеристика. Стены деревянные из брусьев; кровля утепленная; бак металлический; трубопроводы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 166

	Высота башни, м
Территориальный	5	10
пояс	емкость бака, куб. м
	20	40	60	20	40	60
	а	б	в	г	д	е
1	7300	8600	9100	9800	10700	11800
2	7700	9000	9600	10300	11200	12400
3	8000	9500	10000	10800	11800	13000
4	8400	9900	10500	11300	12300	13600
5	9100	10800	11400	12300	13400	14800
6	13100	15500	16400	18000	19300	21200
7	14600	17200	18200	19600	21400	23600
8	15300	18000	19100	20600	22500	24800
9	20000	23000	24600	26500	28900	31900
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 166)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	14	12	11	15	14	13
2	Стены	33	36	38	41	40	42
3	Кровля	6	6	5	5	4	4
4	Полы	3	2	2	2	2	2
5	Проемы	8	7	7	8	7	7
6	Печи	2	2	2	2	3	2
7	Отделочные работы	1	1	1	1	1	1
8	Особостроительные работы	23	26	27	19	22	24
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	8	6	5	5	6	4
10	Разные работы	2	2	2	2	1	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика. Каркас в шатер деревянные м брусьев; кровля из рулонных материалов утепленная: бак металлический; трубопроводы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 167

Территориальный	Высота башни, м
пояс	10	15	20
	Емкость бака, куб. м
	20	40	60	20	40	60	20	40	60
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2  3  4  5  6  7  8  9	8100  8500  8900  9300  10100  14600  16200  17000  21900	9400  9900  10300  10800  11800  16900  18800  19700  25400	10400  10900  11400  12000  13000  16700  30800  31800  28000	9000  9500  9900  10400  11300  16200  18000  18900  24300	10500  11000  11600  12100  13100  18900  21000  22000  28400	11100  11700  12200  12800  13900  20000  22200  23300  30000	10500  11000  11600  12100  13100  18900  21000  22100  28400	12100  12700  13300  13900  15100  21800  24200  25400  32700	13800  14500  15200  15900  17300  24800  27600  29000  37300
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 167)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
	Общестроительные работы	73	68	66	74	70	69	77	74	75
	Особостроительные работы	21	27	29	20	24	26	17	21	21
	Санитарно-технические работы и электроосвещение	6	5	5	6	6	5	6	5	4
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕСШАТРОВЫЕ

Характеристика. Фундаменты бетонные; смотровой колодец бетонный круглый; башня металлическая; баки металлические неутепленные и утепленные минераловатными плитами е облицовкой листовой сталью; трубопроводы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 168

	Емкость бака, куб. м
Территори-	15	25	50
альный	высота башни, м
пояс	6	9	12	18
	с утепле- нием бака	без утепле-  ния бака	с утепле- нием бака	без утепле-  ния бака	с утепле- нием бака	без утепле-  ния бака	с утепле- нием бака	без утепле-  ния бака
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	2960	2400	3400	2710	4880	3900	9100	7300
2	3110	2520	3570	2850	5120	4100	9600	7700
3	3260	2640	3740	2980	5370	4290	10000	8000
4	3440	2760	3910	3120	5610	4490	10500	8400
5	3700	3000	4250	3390	6100	4880	11400	9100
6	5300	4320	6100	4880	8800	7000	16400	13100
7	5900	4800	6800	5400	9800	7800	18200	14600
8	6200	5040	7100	5700	10200	8200	19100	15300
9	8000	6500	9200	7300	13200	10500	24600	19700
Примечания: 1. Стоимость башен с резервуаром емкостью 15 куб. м, высотой 8 и 10 м на 5 % выше стоимости башен высотой 6 и 9 м

2. При изменении высоты башен с резервуаром емкостью 25 куб. м на каждые 2 м изменения высоты стоимость следует изменять на 10 %.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 168)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Земляные работы	20	25	18	22	16	20	8	10
2	Фундаменты со смотровым колодцем	19	23	16	21	25	32	18	22
3  4	Металлоконструкции Утепление бака	31  30	42  -	36  30	47  -	23  30	33  -	40  34	50  -
5	Антикоррозионное покрытие неутепленного бака	-	10	-	10	-	15	-	18
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАКОМ

Характеристика, фундаменты бетонные и железобетонные; ствол и шатер кирпичные; перекрытие под бак железобетонное; кровля из рулонных материалов; отопление печное.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 169

Территориальный	Емкость бака, куб. м
пояс	100	150	200
	а	б	в
1	14200	15200	16300
2	14900	16000	17100
3	15600	16700	17900
4	16300	17500	18700
5	17800	19000	20400
6	25600	27400	29300
7	28400	30400	32600
8	29800	31900	34208
9	38300	41000	44000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 169)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Фундаменты	11	11	10
2	Ствол башки	31	28	25
3	Перекрытие под бак	6	8	8
4	Шатер башни	22	23	24
5	Бак металлический	13	15	19
6	Санитарно-технические работы и электроосвещение	8	7	7
7	Печи	9	8	7
	Итого	100	100	100
При изменения высоты башня на 1 м восстановительную стоимость следует изменять в руб.

Таблица 170

Территориальный пояс	Емкость бака 100-200 куб. м	Территориальный пояс	Емкость бака 100-200 куб. м
1	543	6	980
2	570	7	1090
3	597	8	1 140
4	620	9	1470
5	680


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ БАКОМ

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; ствол я шатер - кирпичные; перекрытие под бак железобетонное; кровля из рулонных материалов; отопление печное.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 171

Территориальный	Емкость бака, куб. м	Территориальный	Емкость бака, куб. м
пояс	100	150	200	пояс	100	150	200
	а	б	в		а	б	в
1  2  3  4  5	13900  14600  15300  16000  17400	15000  15800  16500  17300  18800	16100  16900  17700  18500  20100	6  7  8  9	25000  27800  29200  37500	27000  30000  31500  40500	29000  32200  33800  43500
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 171)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Фундаменты	11	11	11
2	Ствол башни	30	28	26
3	Перекрытие под бак	9	9	9
4	Шатер башни	22	23	24
5	Бак металлический	9	11	13
6	Санитарно-технические работы и электроосвещение	10	10:	9
7	Печи	9	8	8
	Итого	100	100	100
При изменении высоты башни на 1 м восстановительную стоимость следует изменять в руб.

Таблица 172

Территориальный пояс	Емкость бака 100-200 куб. м	Территориальные пояс	Емкость бака 100-200 куб. м
1	462	6	830
2	485	7	920
3	508	8	970
4	531	9	1250
5	578


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика. Подземная часть; фундаменты, стены подвала, перекрытие над подвалом железобетонное; полы цементные; лестницы металлические.

Надземная часть: стены ствола башни железобетонные; бак железобетонный с коническим покрытием; стены шатра ячеистые, легкобетонные камня; перекрытие железобетонное; кровля рулонная утепленная; лестницы и площадки металлические.

Восстановительная стоимость одного сооружения я руб.

Таблица 173

Территориальный	Высота башни, м	Территориальный	Высота башни, м
пояс	20	25	20-35	пояс	20	25	20-35
	емкость резервуара, куб. м		емкость резервуара, куб. м
	50-150	200-300	400-800		50-150	200-300	400-800
	а	б	в		а	б	в
1  2  3  4  5	20800  21800  22900  23900  26000	36600  38400  40300  42100  45800	61000  64000  67000  70100  76000	6 7 8 9	37400  41600  43700  56200	66000  73000  77000  99000	110000  122000  128000  165000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 173)

м в/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	1	1	1
2	Фундамент	8	10	13
3	Стены цоколя, перекрытие, полы, лестницы и др. подземной части	6	5	4
4	Стены (ствол) башня	31	31	32
5	Железобетонный резервуар	15	17	17
6	Стены шатре	3	3	3
7	Железобетонное перекрытие	12	10	10
8	Металлоконструкции	4	3	2
9	Кровля	3	3	2
10	Проемы	2	2	1
11	Отделочные работы	4	3	2
12	Санитарно-технические работы и электроосвещение	3	3	9
13	Разные работы	4	4	5
	Итого	100	100	100
При изменения высоты башня на 1 м восстановительную стоимость следует изменять в руб.

Таблица 174

Территориальный	Емкость резервуара, куб. м	Территориальный	Емкость резервуара, куб. м
пояс	50-150	200-300	400-800	пояс	50-150	200-300	400-800
	а	б	в		а	б	в
1	441	610	910	6	790	1090	1640
2	463	640	960	7	880	1210	1820
3	485	670	1000	8	930	1270	1910
4	507	700	1050	9	1190	1640	2460
5	551	760	1140


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Характеристика. Резервуары подземные с обвалованием; днище, стены, колонны и перекрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 175

Территориальный	Емкость резервуара, куб. м
пояс	до 50	до 150	до 300	до 600	до 1000	более 1000
	а	б	в	г	д	е
1	51,8	39,6	30,3	22,8	20,7	15,9
2	54,4	41,6	31,8	23,9	21,7	16,7
3	57	43,6	33,3	25,1	22,8	17,5
4	59,6	45,5	34,8	26,2	23,8	18,3
5	65	49,5	37,9	28,5	25,9	19,9
6	93	71	54,5	41	37,3	28,6
7	104	79	61	45,6	41,4	31,8
8	109	83	63	47,9	43,5	33,4
9	140	107	82	62	55,9	42,9
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициент 1,15.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 175)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	22	20
2	Основание бетонное	4	4
3	Железобетонные конструкции	65	66
4	Отделочные работы	5	5
5	Разные работы	4	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

РЕЗЕРВУАРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Характеристика. Резервуары: подземные с обвалованием: днище, стены, колонны и перекрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 176

Территориальный	Емкость резервуара, куб. м
пояс	до 50	до 150	до 300	до 600	до 1000	до 3000	до 10000	более 10000
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	95	65	41,2	38,3	31,2	23,9	19,1	14,5
2	99	68	43,2	40,2	32,8	25,0	20,1	15,2
3	104	71	45,3	42,1	34,3	26,3	21,0	16,0
4	109	75	47,3	44,0	35,9	27,5	22,0	16,7
5	118	81	51,5	47,9	39,0	29,9	23,9	18,1
6	170	117	74,0	69,0	56,1	43,0	34,4	26,1
7	189	130	82,0	77,0	62,0	47,8	38,2	29,0
8	199	136	87,0	80,0	66,0	50,1	40,1	30,5
9	255	175	111,0	103,0	84,0	65,0	51,6	39,2
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициенты: для резервуаров емкостью до 300 куб. м - 1,13, для резервуаров емкостью более 300 куб. м - 1,09.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 176)

№ п.п.	Наименование деструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г
1	Земляные работы	20	26	16	14
2	Основание бетонное	5	4	4	4
3  4	Железобетонные конструкции Отделочные работы	66  5	63  4	71  5	75  4
5	Разные работы	4	3	4	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ХЛОРАТОРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2, 5, 10, 30, 80 И 100 кг ХЛОРА В ЧАС, СОВМЕЩЕННЫЕ СО СКЛАДОМ ХЛОРА

Характеристика, фундаменты бетонные, бутобетонные и кирпичные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы асфальтовые; кровли из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость одного здания в руб.

Таблица 177

Территориальный	Хлораторные производительностью хлора, кг/ч
пояс	2	5	10	30	50	100
	со складом емкостью, т
	1,1	3,6	8	25	64	66
	а	б	в	г	д	е
1	15000	17400	24300	26800	27900	34700
2	15700	18300	25500	28100	29300	36400
3	16500	19100	26700	29800	30700	38200
4	17200	20000	27900	30800	32100	39900
5	18800	21800	30400	33500	34900	43400
6	27000	31300	43700	48200	50200	62000
7	30000	34800	48600	53600	55800	69000
8	31500	36500	51000	56300	58600	73000
9	40500	47000	66000	72000	75000	94000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 177)

н П/11	Наименование хоистружтнвных элементов н видов работ	а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	2	1	3	3	2	1
2	Фундаменты	6	11	10	13	10	10
3	Стены и перегородки	37	32	28	34	35	34
4	Перекрытие	9	10	9	9	12	14
5	Кровля	6	4	5	4	7	6
6	Проемы	7	6	5	5	5	5
7	Полы	4	4	5	5	5	6
8	Металлоконструкции	6	5	6	5	4	4
9	Отделочные работы	3	2	14	3	3	2
10	Каналы и приямки	4	4	4	4	4	4
11	Санитарно-технические работы и электроосвещение	15	20	10	14	11	12
12	Разные работы	1	1	1	1	2	2
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ХЛОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА (БЕЗ КОТЕЛЬНОЙ) ПРИ РАБОТЕ НА ЖИДКОМ ХЛОРЕ И ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 кг ХЛОРА В ЧАС

Характеристика. Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы цементные и дощатые; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 178

Территориальный пояс	Хлораторная на 5 кг хлора в час	Территориальный пояс	Хлораторная на 5 кг хлора в час
1	18,6	6	33,5
2	19,5	7	37,2
3	20,5	8	39,1
4	21,4	9	50,2
5	23,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 178)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов н видов работ	%
1	Земляные работы	1
2	Каменные конструкции	55
3  4	Железобетонные конструкции Деревянные конструкции	6  10
5	Полы	3
6	Кровля	8
7	Отделочные работы	4
8	Санитарно-технические работы и электроосвещение	11
9	Разные работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ХЛОРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ С РАСХОДОМ ХЛОРА 10 и 40 кг/ч

Характеристика. Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением; канал бетонный с железобетонным перекрытием и приямком.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 179

Территориальный пояс	Хлораторная с расходом хлора, кг/ч	Территориальный пояс	Хлораторная с расходом хлора, кг/ч
	10	40		10	40
	а	б		а	б
1	20,6	19,0	6	37,0	34.2
2	21.6	20,0	7	41,1	38,0
3	22.6	20,9	8	43.2	39.9
4	23,7	21,8	9	55,5	51,3
5	25,7	23,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 179)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Фундаменты	6	6
3	Степы и опоры	41	44
4	Перекрытия	5	5
5	Полы	1	2
6	Кровля	3	4
7	Проемы	8	7
8	Каналы и приямки	4	4
9	Отделочные работы	3	3
10	Санитарно-технические работы и электроосвещение	23	20
11	Разные работы	5	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СКЛАДЫ ХЛОРА РАСХОДНЫЕ

Характеристика. Фундаменты бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; полы бетонные; покрытие железобетонное; кровля надземных складов из рулонных материалов с утеплением; гидроизоляция стен и покрытия обсыпных складов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 180

Территориальные	Склады хлора
пояс	надземные	обсыпные
	количество баллонов
	30	50	70	30	50	70
	а	б	в	г	д	е
1	43,0	36,5	31,2	46,0	40,6	36,4
2	45,2	38,3	32,8	48,3	42,6	38,2
3	47,3	40,2	34,3	50,6	44,7	40,0
4	49,5	42,0	35,9	52,9	46,7	41,9
5	53,8	45,6	39,0	57,5	50,8	45,5
6	77,0	66,0	56,2	83,0	73,0	66,0
7	86,0	73,0	62,0	92,0	81,0	73,0
8	90,0	77,0	66,0	97,0	85,0	76,0
9	116,0	99,0	84,0	124,0	110,0	98,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 180)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е
	Земляные работы	2	2	2	7	7	7
	Фундаменты	6	6	6	14	13	12
	Стены	26	27	25	43	43	42
	Перекрытия	6	6	6	8	9	11
	Полы	6	8	10	2	5	6
	Кровля	2	3	3	-	-	-
	Проемы	8	8	8	6	5	4
	Отделочные работы	3	3	3	3	4	4
	Металлоконструкции	1	1	1	-	-	-
	Санитарно-технические работы и электроосвещение	21	19	19	4	3	3
	Разные работы	19	17	17	13	11	11
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 3. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

СКЛАД КОАГУЛЯНТА И ИЗВЕСТИ

Характеристика. Фундаменты и подпорные стенки бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; покрытие железобетонное; полы асфальтовые; кровля из рулонных материалов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 181

Территориальный	Склад коагулянта емкостью, т
пояс	200	500-600
	с электроталью	с вагонеткой	с электроталью	с вагонеткой
	а	б	в	г
1	9,7	10,3	8,7	9,4
2	10,2	10,8	9,1	9,9
3	10,7	11,3	9,6	10,3
4	11,2	11,8	10,0	10,8
5	12,1	12,9	10,9	11,8
6	17,5	18,5	15,7	16,9
7	19,4	20,6	17,4	18,8
8	20,4	21,6	18,3	19,7
9	26,2	27,0	23,5	25,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 181)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г
1	Земляные работы	6	6	7	7
2	Фундаменты	6	7	5	6
3	Железобетонные конструкции	18	17	17	18
4	Стены	39	35	38	33
5	Проемы	10	12	11	12
6	Полы	9	9	9	11
7	Кровля	5	5	5	5
8	Металлоконструкция	6	6	6	5
9	Отделочные работы	2	1	1	1
10	Разные работы	1	2	1	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

АЭРОТЕНКИ

Характеристика. Днище, стены, лотки и каналы железобетонные; каналы покрыты фильтросными пластинами; трубопроводы и воздуховоды стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м полезного объема в руб.

Таблица 182

Территориальный	Полезный объем, куб. м
пояс	до 2500	от 2500 до 7000	от 7000 до 10000	от 10000 до 30000	более 30000
	а	б	в	г	д
1	39,2	32,7	30,9	23,5	16,8
2	41,2	34,3	32,4	24,7	17,6
3.	43,1	36,0	34,0	25,9	18,5
4	45,1	37,6	35,5	27,0	19,3
5	49,0	40,9	38,6	29,4	21,0
6	71,0	58,9	55,6	42,3	30,2
7	78,0	65,0	62,0	47,0	33, в
8	82,0	69,0	65,0	49,4	35,3
9	106,0	88,0	83,0	63,0	45,4
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициент 1,09.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 182)

№ п.п.	Наименование конструктивных	Полезный объем одного аэротенка, куб. м
		до 7000	более 7000	более 30000
1	Земляные работы	6	8	7
2	Основные конструкция (без торкретирования)	85	78	75
3	Металлоконструкции	1	1	1
4	Отделочные работы	1	3	6
5	Прочие работы	2	3	2
6	Фильтросные пластины	1	1	3
7	Трубопроводы и воздуховоды	4	6	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

БИОФИЛЬТРЫ (БЕЗ ШАТРА)

Характеристика. Основание бетонное; стены, опоры, колосниковые решетки, лотки и камеры железобетонные; загрузка фильтров щебнем кристаллических пород; трубопроводы стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м загрузки в руб.

Таблица 183

Территориальный	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
пояс	до 200	до 500	до 1100	до 1500	более 1500
	а	б	в	г	д
1  2  3  4  5	76  80  84  87  95	58,6  62,0  64,0  67,0  73,0	50,6  53,1  55,7  58,2  63,0	46,7  49,0  51,4  53,7  58,4	42,0  44,1  46,2  48,3  52,5
6  7  8  9	137  152  160  205	105  117  123  158	91  101  106  137	84  93  98  126	76  84  88  113
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 183)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
		до 500	до 1500	более 1500
1	Земляные работы	2	2	1
2	Бетонные и железобетонные конструкции	58	63	50
3	Полы	6	8	8
4	Загрузка щебнем	27	34	38
5	Разные работы	4	2	2
6	Внутренние трубопроводы	3	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

БИОФИЛЬТРЫ (С ШАТРОМ)

Характеристика. Основание бетонное; стены, опоры, колосниковые решетки, лотки и камеры - железобетонные; загрузка фильтров щебнем кристаллических пород; фундаменты железобетонные; стены шатра кирпичные; кровля из рулонных материалов с утеплителем; полы асфальтовые; трубопроводы стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м загрузки в руб.

Таблица 184

Территориальный	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
пояс	до 200	до 500	до 1000	до 1500	более 1500
	а	б	в	г	д
1  2	173  182	125  131	98  103	86  90	78  82
3	190	138	108	95	86
4	199	144	113	99	90
5	216	156	123	108	98
6	311	225	176	155	140
7	346	250	196	172	156
8	363	263	206	181	164
9	467	338	265	232	211
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 184)

N п/п	Наименование конструктивны» элементов и видов работ	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
		до 500	более 500
1	Земляные работы	2	2
2	Фундаменты	6	4
3	Каменные конструкции	14	10
4	Бетонные и железобетонные конструкции фильтров	38	40
5	Полы	4	4
6	Кровля	7	9
7	Проемы	2	1
8	Отделочные работы	2	1
9  10	Загрузка биофильтров Санитарно-технические работы и электроосвещение	13  10	19  8
11	Разные работы	1	1
12	Внутренние трубопроводы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗДАНИЯ РЕШЕТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 2 тыс. куб. м В СУТКИ С РУЧНОЙ ОЧИСТКОЙ

Характеристика. Фундаменты бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; колонны бетонные; перекрытия железобетонные; полы бетонные; кровля из рулонных материалов с утеплением; приямки бетонные; лотки железобетонные, частично бетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 185

Территориальный	Отметка подводящего коллектора, м
пояс	±0 +1	+2	+3	+4	+5
	а	б	в	г	д
1	47,8	55,0	51,0	55,0	60
2	50,2	57,8	53,6	57,8	63
3	52,6	60,0	56,1	60,0	66
4	55,0	63,0	58,6	63,0	69
5	59,8	69,0	64,0	69,0	76
6	86	99	92	99	109
7	96	110	102	110	121
8	100	116	107	116	127
9	129	148	138	148	163
Удельные леса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 185)

№.	Наименование конструктивных	Производительность до 2 тыс. куб. м/кутки
п.п	элементов и видов работ	Отметка подводящего коллектора, м
		±0 + 1	+2	+3	+4	+5
		а	б	в	г	д
	Земляные работы	5	5	9	12	15
	Фундаменты	18	27	13	18	20
	Стены и перегородки	35	31	36	32	30
	Перекрытия	3	2	3	2	2
	Кровля	6	5	6	5	5
	Полы	2	1	2	1	1
	Проемы	7	7	7	7	6
	Лотки к приямки	8	7	8	8	7
	Отделочные работы	1	1	1.	1	1
	Санитарно-технические работы и электроосвещение	12	11	12	11	10
	Разные работы	3	3	3	3	3
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика. Земляные карты с валиками, искусственным или естественным основанием, включая дренаж, лотки и дороги.

Восстановительная стоимость 1 куб. м площадок в руб.

Таблица 186

Территориальный	Тип основания
пояс	искусственное	естественное
	асфальтобетонное	бетонное	песчано-щебеночное
	а	б	в	г
1	19,3	17,6	8,5	2,6
2	20,3	18,5	8,9	2,7
3	21,3	19,4	9,3	2,8
4	22,2	20,3	9,8	3,0
5	24,2	22,0	10,6	3,2
6	34,8	31,7	15,3	4,6
7	38,7	35,2	17,0	5,1
8	40,6	37,0	17,8	5,4
9	62,2	47,6	22,9	6,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 186)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г
1	Земляные работы	4	12	6	37
2	Основания и покрытия	53	40	50	-
3	Дренаж и лотки	20	17	23	-
4	Сборный коллектор дренажных вод	9	7	8	27
5	Дороги	14	24	13	36
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

КОЛОДЦЫ ПОГЛОЩАЮЩИЕ

Характеристика. Колодцы из сборных железобетонных колеи; деревянная будка.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 187

Территориальный	Глубина заложения
пояс	1	12	15
	группа грунтов
	I-IV	I-IV	I-II	III-IV
	а	б	в	г
1	458	660	750	870
2	481	690	790	910
3	504	730	830	960
4	527	760	860	1000
5	573	830	840	1090
6	820	1190	1350	1570
7	920	1320	1500	1740
8	960	1390	1580	1830
9	1240	1780	2030	2350


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

МЕТАНТЕНКИ

Характеристика. Резервуар метантенка из монолитного железобетона; теплоизоляционная стенка из кирпича; к резервуару примыкает инжекторная; стены надземной части инжекторной - кирпичные, подземной - бетонные; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 188

Территориальный	Емкость метантенков в куб. м, при диаметре от 12,5 до 20 м
пояс	1000	1600	2500	4000
	а	б	в	г
1	42,0	38,0	34,0	33,0
2	44,1	39,9	35,7	34,7
3	46,2	41,8	37,4	36,3
4	48,3	43,7	39,1	38,0
5	52,5	47,5	42,5	41,3
6	76	68	61	59.4
7	84	76	68	66.0
8	88	80	71	69,0
9	113	103	92	89,«
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 188)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов н видов работ	а	б	в	г
1	Земляные работы	1,0	1,0	1,0	2,0
2	Основания и фундаменты	8,0	8,0	6,0	5,0
3	Железобетонные конструкции:	57,0	61,0	65,0	70,0
	а) резервуара	55,3	59,2	63,0	67,8
	б) подземной части инжекторной	0,5	0,5	0,7	0,8
	в) надземной части инжекторной	1,2	1,3	1,3	1,4
4	Стены кирпичные	18,0	16,0	14,0	12,0
	В том числе: а) теплозащитная стенка метантенка	16,4	14,6	12,7	10,9
	б) инжекторной	1,6	1,4	1,3	1,1
5	Кровля	6,0	6,0	5,0	4,0
	В том числе: а) метантенка	5,7	4,8	4,8	3,8
	б) инжекторной	0,3	0,2	0,2	0,2
6	Металлоконструкции лестниц и ограждений	3,0	3,0	3,0	2,0
7	Отделочные работы	4,0	4,0	4,0	3,0
8	Разные работы	3,0	2,0	2,0	2,0
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (с камерой управления) ПРИ МЕТАНТЕНКАХ

Характеристика. Фундаменты и стены подземной части железобетонные; стены надземной части кирпичные; полы цементные; покрытие железобетонное; кровля из рулонных материалов с отеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 189

Территориальных пояс	Насосная станции при метантенках
1	25,0
2	26,3
3	27,5
4	28,8
5	31,3
6	45,0
7	50,0
8	52,5
9	68
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 189)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Насосная станция при метантенках
1	Земляные работы	5
2	Основание и фундаменты	16
3	Железобетонные конструкции	28
4	Стены	27
5	Проемы	5
6	Кровля	6
7	Полы	1
8  9	Металлоконструкции лестниц и ограждений Отделочные работы	6  1
10  11	Санитарно-технические работы и электроосвещение Разные работы	3  2
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; ограждение металлическое; трубопроводы стальные, отстойник обвалован грунтом.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 190

Территориальный	Отстойники диаметром, м, до
пояс	4	6	9
	а	б	в
1  2  3  4  5	91  95  100  105  114	66  70  73  76  83	32  34  35  37  40
6  7  8  9	164  182  191  245	120  133  140  180	58  65  68  87
Примечание. При мокрых грунтах применять следующие коэффициенты: для отстойников диаметром до 4 м - 1,04; для отстойников диаметром свыше 4 м - 1,06.

Удельные веса отдельных конструктивных элементе» в %

(к табл. 190)

№	Наименование конструктивных	Отстойники диаметром, м, до
п.п.	элементов и  видов работ	4	6	9
		а	б	в
1	Земляные работы	21	19	14
2	Бетонные и железобетонные конструкции	51	51	60
3	Деревянные конструкции	1	1	2
4	Стальные конструкции	3	3	3
5	Отделочные работы	7	8	7
6	Оборудование (трубопроводы и фасонные части)	16	17	13
7	Разные работы	1	1	1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; ограждение металлическое; трубопроводы стальные; отстойник обвалован грунтом.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 191

Территориальный	Отстойники диаметром, м, до
пояс	4	6	9
	а	б	в
1  2  3  4  5	106  112  117  122  133	65  68  72  75  81	37  39  43  43  46
6  7  8  9	192  213  223  287	116  129  136  174	67  74  78  100
Примечание. При мокрых грунтах применять следующие коэффициенты: для отстойников диаметром до 4 м - 1,05; для отстойников диаметром от 4 до 6 м - 1,08; для отстойников свыше 6 м - 1,1.

Удельные веса отдельных конструктивных элементе» в %

(к табл. 191)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	14	38	33
2	Бетонные и железобетонные конструкции	58	42	48
3	Деревянные конструкции	1	2	2
5  6  7	Отделочные работы (изоляционные) Оборудование (трубопроводы и фасонные части) Разные работы	7  14  1	3  14  1	4  11  1
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Характеристика. Днище, стены и колодцы железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 192

Территориальный пояс	Емкость до 2000 куб. м
1	21,0
2	22,1
3	23,1
4	24,2
5	26,3
6	37,8
7	42,0
8	44,1
9	56,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 192)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Емкость до 2000 куб. м
1	Земляные работы	7
2	Бетонные я железобетонные конструкции	74
3  4	Колодцы из сборных железобетонных элементов Металлоконструкции	9  1
5	Отделочные н изоляционные работы	1
6	Санитарно-технические работы	3
7	Разные работы	9
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ДВУХЪЯРУСНЫЕ

Характеристика. Стены и днища железобетонные; настил дощатых; ограждения металлические; наружная часть отстойника обвалована; трубопроводы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 193

Территориальный	Диаметр отстойника, м
пояс	до 7	8-10	более 10
	высота отстойника, м
	до 8	более 8	до 8	более 8	до 9	более 9
	а	б	в	г	д	е
1	31,2	28,3	21,6	18,7	15,9	13,6
2	32,7	29,7	22,7	19,6	16,7	14,3
3	34,3	31,1	23,8	20,6	17,5	14,9
4	35,9	32,5	24,9	21,5	18,3	15,6
5	39,0	35,3	27,0	23,4	19,9	17,0
6	56,1	50,9	38,9	33,7	28,6	24,4
7	62,0	56,5	43,2	37,4	31,8	27,1
8	65,0	59,3	45,4	39,3	33,4	28,5
9	84,0	76,0	58,4	50,5	43,0	36,6
При мокрых грунтах применять коэффициенты

	1,15	1,15	1,12	1,12	1,10	1,10
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 193)

№ в/п	Н именование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	14	14	14	14	9	9
2	Железобетонные и бетонные конструкции	77	77	80	80	78	78
3	Деревянные конструкции	4	4	2	2	4	4
4	Стальные конструкции	1	1	1	1	2	2
5	Отделочные работы	1	1	1	1	4	4
6	Трубопроводы	3	3	2	2	3	3
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ КОНТАКТНЫЕ

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; ограждение металлическое; трубопроводы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 194

Территориальный пояс	Отстойники контактные емкостью 150-300 куб. м
1	25,3
2	26,6
3	27,8
4	29,1
5	31,6
6	45,5
7	50,6
8	53,1
9	68,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 194)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Отстойники контактное ёмкостью 150-300 куб. м
1	Земляные работы	4
2  3	Бетонные н железобетонные конструкции Камеры и лотки	70  14
4	Металлоконструкции	4
5	Трубопроводы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 5 л/сек С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; опоры и колодцы железобетонные; шибера и щиты деревянные.

Восстановительная стоимость 1 л/сек в руб.

Таблица 195

Территориальный	Отметки дна подводящего лотка, м
пояс	±0	+1	+2	+3	+1	+5
	а	б	в	г	д	е
1	297	340	405	591	790	1010
2	312	357	425	620	830	1070
3	327	374	446	650	870	1120
4	342	391	466	680	910	1170
5	371	425	506	740	990	1270
6	535	610	730	1060	1420	1830
7	594	680	810	1180	1580	2030
8	620	710	850	1240	1660	2130
9	800	920	1090	1600	2130	2740
Примечания. I. Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов в восстановительную стоимость не включена.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 195. 196)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Отметка подводящего лотка, м
		±0	+1	+2	+3	+4	+5
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	6	32	47	52	61	67
2	Бетонные и железобетонные конструкции	53	38	29	31	26	22
3	Деревянные конструкции	7	5	4	3	2	2
4	Стальные конструкции	9	7	5	4	3	2
5	Разные работы	25	18	15	10	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 8 л/сек С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днище, стены, лотки, опоры и колодцы железобетонные; шибера и щиты деревянные.

Восстановительная стоимость 1 л/сек в руб.

Таблица 196

Территориальный	Отметка дна подводящего лотка, м
пояс	±0	+1	+2	+3	+4	+5
	а	б	в	г	д	е
1	195	279	364	574	750	940
2	205	293	382	600	780	990
3	215	307	400	630	820	1040
4	224	321	417	660	860	1080
5	244	349	455	720	930	1180
6	351	502	660	1030	1340	1700
7	390	558	730	1150	1490	1890
8	409	586	760	1210	1560	1980
9	526	750	980	1550	2010	2550
Примечания: 1. Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов в восстановительную стоимость не включена.

Удельные веса отдельны» конструктивных элементов в %

(к табл. 195. 196)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Отметка подводящего лотка, м
		±0	+1	+2	+3	+4	+5
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	6	32	47	52	61	67
2	Бетонные и железобетонные конструкции	53	38	29	31	26	22
3	Деревянные конструкции	7	5	4	3	2	2
4	Стальные конструкции	9	7	5	4	3	2
5	Разные работы	25	18	15	10	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕПТИКИ

1. Сооружения септиков

Характеристика. Сооружение подземное; основание бетонное; стены бутовые, кирпичные или железобетонные; перекрытие железобетонное; стены и днище оштукатурены.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 197

Территориальный	Септики емкостью до 30 куб. м
пояс	бутовые	кирпичные	железобетонные
	а	б	в
1	135	139	115
2	142	146	121
3	149	153	127
4	155	160	132
5	169	174	144
6	243	250	207
7	270	278	230
8	284	292	242
9	365	375	311
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 197)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	11	10	8
2	Основание	8	8	9
3	Стены	37	40	-
4  5	Железобетонные конструкции Отделочные работы	15  3	15  3	48  3
6	Разные работы	26	24	32
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕПТИКИ

2. Поля подземной фильтрации септиков

Характеристика. Поля подземной фильтрации состоят из оросительной и распределительной сетей; оросительная сеть из асбестоцементных труб; распределительная сеть из лотков с бетонным основанием, кирпичными стенками и перекрытием железобетонными плитами; заглубление коммуникаций до 2 м.

Восстановительная стоимость 1 куб. м коммуникаций в руб.

Таблица 198

Территориальный пояс	Траншеи оросительной сети	Лотки распределительной сети
	а	б
1	9,7	14,4
2	10,2	15,1
3	10,7	15,8
4	11,2	17,6
5	12,1	18,0
6	17,5	25,9
7	19,4	28,8
8	20,4	30,2
9	26,2	38,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 198)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	57	52
2	Бетонные и железобетонные конструкции лотков	-	30
3	Укладка асбоцементных труб	22
4	Разные работы	21	18
	Итого	100	.100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ НА ДВА АГРЕГАТА 2 1/2 НФ ИЛИ 4ФВ-5М

Характеристика. Подземная часть; днище, стены шахты, перегородки и перекрытия железобетонные; полы бетонные и цементные; лестницы металлические.

Надземная часть: стены и перегородки кирпичные; покрытие железобетонное; полы бетонные и цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 199

Территориальный	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до
пояс	3	5	7
	а	б	в
1	26,0	30,0	28,3
2	27,3	31,5	39,7
3	28,6	33,0	31,1
4	29,9	34,5	32,5
5	32,5	37,5	35,4
6	46,8	54	50,9
7	52,0	60	56,6
8	54,6	63	59,4
9	70,0	81	76,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 199)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	10	11	13
2	Стены и перегородки кирпичные	14	8	7
3	Бетонные и железобетонные конструкции	34	50	45
4	Металлоконструкции	3	3	3
5	Основания и полы	6	4	11
6	Кровля	4	3	2
7	Проемы	4	2	2
8	Отделочные работы	8	7	6
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	13	9	8
10	Разные работы	4	3	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ НА ТРИ АГРЕГАТА 2 1/2 НФ, 4 НФ ИЛИ 4ФВ-5М

Характеристика. Подземная часть: днище, стены шахты, перегородки и перекрытия железобетонные; полы бетонные и цементные; лестницы металлические.

Надземная часть: стены и перегородки кирпичные; покрытие железобетонное; полы бетонные и цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 200

Территориальные	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до
пояс	3	5	7
	а	б	в
1	27,0	30,8	29,6
2	28,4	32,3	31,1
3	29,7	33,9	32,6
4	31,0	35,4	34,0
5	33,8	38,5	37,0
6	48,6	55,4	53,3
7	54,0	62,0	59,2
8	56,7	65,0	62,0
9	73,0	83,0	80,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(табл. 200)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	11	11	12
2	Стенки и перегородки кирпичные	13	7	6
3	Бетонные и железобетонные конструкции	38	53	46
4	Металлоконструкции	2	2	2
5	Основания и полы	7	3	2
6	Кровля	4	3	2
7	Проемы	2	2	2
8	Отделочные работы	6	6	6
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	15	11	10
10	Разные работы	2	2	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 5. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 16 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас башни стальной; каркас оросителя железобетонный; ороситель - асбестоцементные листы пли деревянные щиты; обшивка башни из асбестоцементных листов и деревянная.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 201

Территориальный	Обшивка башня
пояс	из асбестоцементных листов	деревянная
	а	б
1	9400	9800
2	9900	10300
3	10300	10800
4	10800	11300
5	11800	12300
6	16900	17600
7	18800	19600
8	19700	20600
9	25400	26500
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 201)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Стены и днище бассейна	14	14
3	Каркас башни	33	31
4	Каркас оросителя	2	1
5  6  7	Оросителя из асбестоцементных листов Оросители из деревянных щитов Ветровые перегородки	19  -  2	-  23  2
8	Обшивка башни	25	24
9	Разные работы	3	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 5. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 64 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонные; каркас башни стальной; каркас оросителя деревянный: ороситель - деревянные щиты; обшивка башни деревянная и из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 202

Территориальный пояс	Обшивка башни
	из асбестоцементных листов	деревянная
	а	б
1  2  3  4  5	18400  19300  20200  21200  23000	20600  21600  22700  23700  25700
6  7  8  9	33100  36800  38600  49700	37000  41200  43300  55600
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(табл. 202)

№ п.п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Стены и днище водосборного бассейна	20	18
3	Каркас башни	37	33
4	Каркас оросителя	6	6
5	Ороситель	10	9
6	Ветровые перегородки	4	3
7	Обшивка башни	19	27
8	Разные работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 5. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БРЫЗГАЛЬНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 16 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас, водоуловительные решетки и обшивка деревянные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 203

Территориальный	Количество секций
пояс	2	3	4	5	6
	а	б	в	г	д
1	8600	11300	14800	17900	21000
2	9000	11900	15500	18800	22000
3	9500	12400	16300	19700	23100
4  5  6  7  8  9	9900  10700  15500  17200  18100  23200	13000  14100  20300  22600  23700  30500	17000  18500  26600  29600  31000  40000	20600  22400  32200  35800  37600  48300	24200  26200  37800  42000  44100  56700
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 203)

№ л/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а-д
1	Земляные работы	2
2	Бассейн водосборный	22
3	Деревянный каркас градирни	33
4	Водоуловительные решетки	8
5	Дощатая обшивка каркаса и распределительной диафрагмы	19
6	Разные работы	16
	Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 5. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 16 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный и каркас железобетонный; водоуловительные решетки и оросители деревянные; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 204

Территориальный	Количество секция
пояс	2	3	4	5	6
	а	б	в	г	д
1	15000	24500	31600	38500	45700
2	15700	25700	33200	40400	48000
3	16500	26900	34800	42400	50300
4	17200	28200	36300	44300	52600
5	18700	30600	39500	48100	57100
6	27000	44100	56900	69000	82000
7	30000	49000	63000	77000	91000
8	31500	51400	66000	81000	96000
9	40500	66000	85000	104000	123000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 204)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б-д
1	Земляные работы	2	2
2	Бассейн водосборный железобетонный	20	17
3	Каркас железобетонный	19	16
4	Стальные конструкции	6	4
5	Деревянные водоуловительные решетки	3	3
6	Ороситель и закрывающие шиты	28	39
7	Обшивка	6	5
8	Кровля	1	1
9	Отделочные работы	7	6
10	Разные работы	8	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 5. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ И БРЫЗГАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 64 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный и каркас железобетонные; конструкции капельных оросителей и водоуловительных решеток (капельные градирни), воздухонаправляющие щиты, водоуловительные решетки и закрывающие щиты (брызгальные градирни) деревянные; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 205

Территориальный	Количество секций
пояс	2	3	4	5
	а	б	в	г
1	35900	52000	68000	83000
2	37700	54600	71000	87000
3	39500	57200	75000	91000
4	41300	59800	78000	95000
5	44900	65000	84000	104000
6	65000	93000	122000	150000
7	72000	103000	135000	166000
8	75000	108000	142000	175000
9	97000	139000	182000	224000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 205)

№	Наименование конструктивных элементов	Градирни
п.п.	и видов работ	капельные	брызгальные
1	Земляные работы	2	2
2	Бассейн водосборный железобетонный	18	19
3	Каркас железобетонный	34	36
4	Стальные конструкции	8	8
5	Деревянные конструкции капельных оросителей	17	-
6	Деревянные воздухонаправляющие щиты	-	14
7	Решетки водоуловительные	6	-
8	Решетки водоуловительные и закрывающие щиты	-	6
9	Обшивка из асбестоцементных листов	9	9
10	Кровля	1	1
11	Разные работы	5	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 5. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2, 4 и 12 тыс. куб. м/сутки

Характеристика. Здание фильтров станции:

I. Подземная часть: стены и днище монолитные железобетонные, фундаменты незаглубленной части - железобетонные балки по столбам.

II. Надземная часть: каркас - сборный железобетон, стены керамзито-сборные железобетонные, кровля рулонная четырехслойная, полы цементные, баки фильтров железобетонные. Камеры охлажденной и горячей воды и другие - 5 шт.; стены и днища бетонные и железобетонные. опоры и монорельсы металлические.

Восстановительная стоимость на 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 206

Территориальный	Производительность, тыс. куб. м/сутки
пояс	2	4	12
	а	б	в
1	29,8	36,3	25,1
2	31,3	27,6	26,4
3	32,8	28,9	27,6
4	34,3	30,3	28,9
5	37,3	32,9	31,4
6	53,6	47,3	45,2
7	59,6	52,6	50,2
8	63,0	55,2	88,7
9	80,0	71,0	68,0
Удельные вес отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 206)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
	1. Насосная станция оборотного водоснабжения
	А. Подземная часть
1	Земляные работы	12	10	9
2	Фундаменты	1	1	1
3	Стены и днище	21	30	26
4	Прочие работы (полы, перекрытия, лестницы, отделочные работы, металлоконструкции)	2	3	2
	Б. Надземная часть
5	Каркас:
	а) железобетонные конструкции	-	6	8
	б) металлоконструкции	-	1	1
6	Стены:
	а) керамзитобетонные панели	-	5	6
	б) кирпичные	10	2	1
7	Металлоконструкции	-	1	1
8	Покрытие	5	2	2
9	Кровля	7	4	4
10	Проемы	3	3	5
11	Полы	1	1	1
12	Отделочные работы	1	1	1
13	Разные работы (лестницы, площадки, перегородки, отмостки, вентиляционная шахта, каналы и др.)	4	2	2
14	Бак хлорной воды	1	-	-
15	Монорельсы	2	2	2
	II. Камеры охлажденной и горячей воды
16	Бетонные и железобетонные конструкции	20	22	22
17	Камеры (3 шт.)	10	5	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел IV. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ К НИМ

Раздел 5. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОЧИСТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 куб. м/сутки (МАЛАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)

Характеристика. Состав сооружений: блок биофильтра с помещением хлораторной, котельной, насосной и вспомогательными помещениями. В здании размещен вторичный отстойник - для станции 12,5 - 25 куб. м/сутки и двухъярусный отстойник для станции 50 - 100 куб. м/сутки; отдельно стоящие септик для станции 12,5 - 25 куб. м/сутки и вторичный отстойник для станции 50 - 100 куб. м/сутки; иловые площадки для станции 50 - 100 куб. м/сутки; коммуникации.

Конструкции:

Здание блока - фундаменты железобетонные, стены кирпичные, покрытие железобетонное, полы цементные, кровля из рулонных материалов с отеплением; приямок - отстойник, вторичный отстойник, биофильтр - железобетонные.

Септик - днище бетонное, стены кирпичные, перекрытие и распределительные колодцы железобетонные, трубопроводы и илопроводы на железобетонных опорах.

Трубопроводы хлораторной, насосной и др. - стальные.

В котельной установлен котел с поверхностью нагрева 2,46 кв. м.

Ограждение из колючей проволоки по железобетонным столбам.

Дороги с асфальтобетонным покрытием.

Загрузка биофильтров из гравия.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 207

Территориальный пояс	Станция биологической очистки производительностью, куб. м/сутки
	12,5 - 25	50 - 100
	а	б
1  2  3  4  5	21400  22400  23500  24600  26700	59200  62100  65100  68000  74000
6  7  8  9	38500  42800  44900  57700	106500  118400  124300  159800
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 207)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Каменные конструкции	21	20
3	Бетонные и железобетонные конструкции, в том числе растворный бак	14	17
4	Биофильтр двухсекционный	15	14
5	Двухъярусный отстойник	-	5
6	Проемы	3	4
7	Полы	1	2
8	Кровля	4	7
9	Отделочные работы	1	2
10	Разные работы	3	8
11	Санитарно-технические работы	5	6
12	Трубопроводы	3	2
13	Электроосвещение	4	2
14	Загрузка фильтров	7	7
15	Вторичный вертикальный отстойник	-	2
16	Иловые площадки	-	1
17	Септик	18	-
	Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

I. В разделе приведена восстановительная стоимость:

а) уличных газопроводов в зависимости от материала (сталь, полиэтилен и асбоцемент) и диаметра труб (без учета затрат по электрической защите и устройству перехода через реки);

б) дворовых газопроводов;

в) электрической защиты уличных газопроводов - на 1 протекторную установку. на 1 дренажное устройство и катодную сетевую станцию;

г) здания газорегуляторного пункта;

д) узлов редуцирования газа (РДУК - 2 - 50, РДУК - 2 - 100, РДУК - 2 - 200);

е) шкафных регуляторных пунктов (ШП - 1, ШП - 2, ШП - 3, ШП - 4).

2. Восстановительная стоимость уличных газопроводов рассматривается для диаметров 50 -1000 мм стальных, полиэтиленовых и асбоцементных труб в зависимости от условий их прокладки по улицам с дорожными покрытиями и без них. В восстановительной стоимости не учтены затраты, связанные с прокладкой газопроводов в мокрых грунтах или по улицам с покрытиями различных типов. Поправки на них приведены в таблицах 215 и 216.

В восстановительной стоимости 1 км газопровода при прокладке труб учтены усредненные глубины заложения труб и стояния грунтовых вод. Не допускается вносить поправки для приведения показателей в соответствие с фактической глубиной заложения газопроводов и стоянием грунтовых вод.

3. При определении восстановительной стоимости уличных газопроводов из общей их длины нужно исключить длину перехода через реки. Полную длину перехода следует определять согласно вводным указаниям к сборнику укрупненных показателей № 4.

4. Восстановительная стоимость подводных переходов газопроводов приведена в сборнике укрупненных показателей № 4.

5. Восстановительная стоимость узла редуцирования газа определена на одну технологическую линию. При наличии в ГРП приборов учета расхода газа вводится поправка, указанная в примечании к соответствующей таблице.

При наличии в ГРП регуляторов одного типа или регуляторов разных типов стоимость их следует принимать как сумму двух одинаковых или двух различных узлов редуцирования газа соответственно.

6. Восстановительная стоимость зданий и сооружений определена в сборнике для II климатического района.

Для определения восстановительных стоимостей по другим климатическим районам следует применять следующие поправочные коэффициенты:

Климатические районы	I	III	IV
Поправочные коэффициенты	1,02	0,99	0,96
Пример I. Требуется определить восстановительную стоимость уличного газопровода низкого давления из стальных труб диаметром условного прохода 80 мм. длиной 12 км (по улицам с булыжным покрытием в сухих грунтах - 2 км. по улицам с асфальтовым покрытием на щебеночном основании в мокрых грунтах - 1.5 км. по улицам без дорожных покрытий в сухих грунтах - 5,75 км и по улицам без дорожных покрытий в мокрых грунтах - 2,75 км).

Газопровод проложен в 1-м территориальном поясе и находится во II климатическом районе.

Восстановительная стоимость будет равна:

2 х (7,07 + 3,66) +1,5 х (7,07 + 8,91 + 2,52) +5,75 х 7,09 + 2,75 х (7,09 + 3,12) = 118,06 тыс. руб.,

где 2 - протяженность газопровода, проложенного по улицам с булыжным покрытием в сухих грунтах, км;

7,07 - поправка на 1 км улицы с дорожным покрытием (табл. 212), тыс. руб.;

3,66 - поправка н» дорожное покрытие из булыжного камня (табл. 216), тыс. руб.;

1,5 - протяженность газопровода, проложенного в мокрых грунтах, с асфальтовым покрытием, км;

8,91 - поправка на асфальтовое покрытие на щебеночном основании (табл. 216), тыс. руб.;

2,52 - поправка на мокрые грунты с дорожным покрытием (табл. 215), тыс. руб.;

5,75 - протяженность газопровода, проложенного по улицам без дорожных покрытии в сухих грунтах, км;

7,09 - поправка па сухие грунты без дорожных покрытий (табл. 208), тыс. руб.;

2,75 - протяженность газопровода, проложенного по улицам без дорожных покрытий в мокрых грунтах, км;

3,12 - поправка на мокрые грунты (табл. 211). тыс. руб.;

12 - общая протяженность газопровода, км.

Пример 2. Требуется определить физический износ газопровода, рассмотренного в примере 1.

Физический износ газопровода по оценке инвентаризационной комиссии равен 17 %; в денежном выражении:

118,06 х 0.17 = 20,07 тыс. руб.


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

А. ГАЗОПРОВОДЫ

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 мм В СУХИХ ГРУНТАХ БЕЗ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Характеристика. Земляные работы; трубопроводы с изоляцией: фасонные части; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах лод железными дорогами, трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Восстановительная стоимость 1 км газопровода в тыс. руб.

Таблица 208

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	70	80	100	125	150	200	280
1	5,83	6,62	7,09	8,34	9,50	10,56	14,95	18,37
2	6,06	6,89	7,37	8,67	9,88	10,98	15,55	19,10
3	6,52	7,42	7,94	9,34	10,63	11,83	16,75	20,57
4	6,70	7,62	8,15	9,59	10,92	12,14	17,20	21,13
5	7,05	8,01	8,58	10,09	11,49	12,78	18,09	22,23
6	7,57	8,61	9,21	10,84	12,34	13,72	19,44	23,88
7	8,16	9,27	9,92	11,68	13,29	14,78	20,94	25,72
8	8,34	9,93	10,63	12,51	14,24	15,84	22,43	27,56
9	9,32	10,60	11,34	13,34	15,19	16,89	23,93	29,39
продолжение

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	21,56	36,33	32,39	38,04	45,59	55,49	63,20	74,16	80,23
2	22,43	27,39	33,69	39,56	47,41	57,71	65,73	77,13	83,47
3	24,15	29,49	36,28	42,61	51,06	62,15	70,79	83,06	89,86
4	24,80	30,28	37,25	43,75	52,43	63,81	72,68	85,28	92,27
5	26,09	31,86	39,19	46,03	55,17	67,14	76,47	89,73	97,08
6	28,03	34,23	42,11	49,45	59,27	72,13	82,16	96,41	104,30
7	30,19	36,87	45,34	53,26	63,83	77,68	88,48	103,82	112,33
8	32,35	39,50	48,58	57,06	68,39	83,23	94,80	111,24	120,35
9	34,50	42,13	51,82	60,86	72,95	88,78	101,12	118,66	128,37
Примечания.

1. В восстановительную стоимость не включены затраты по устройству переходов через реки (см. сборник № 4).

2. В восстановительную стоимость не включены затраты по электрической защите газопроводов (см. табл. 218).

3. Поправку (увеличение стоимости) на прокладку газопровода в мокром грунте без дорожных покрытий см. в табл. 211.

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб в мокрых грунтах без дорожных покрытий в тыс. руб.

Таблица 211

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	70	80	100	125	150	200	250
1	2,88	3,04	3,12	3,24	3,30	3,43	3,64	3,85
2	3,00	3,16	3,24	3,37	3,43	3,56	3,79	4,00
3	3,23	3,40	3,49	3,63	3,70	3,84	4,08	4,31
4	3,31	3,49	3,58	3,73	3,80	3,94	4,19	4,43
5	3,49	3,67	3,77	3,92	4,00	4,14	4,41	4,66
6	3,75	3,95	4,05	4,21	4,29	4,45	4,74	5,01
7	4,04	4,25	4,36	4,54	4,62	4,80	5,10	5,33
8	4,32	4,55	4,68	4,86	4,95	5,14	5,46	5,78
9	4,61	4,86	4,99	5,18	5,28	5,48	5,83	6,16
Продолжение

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	4,01	4,16	4,27	4,34	4,61	5,00	5,78	6,63	7,51
2	4,17	4,33	4,44	4,51	4,79	5,20	6,01	6,90	7,81
3	4,49	4,66	4,78	4,86	5,16	5,60	6,47	7,43	8,41
4	4,61	4,79	4,91	4,99	5,30	5,75	6,64	7,63	8,64
5	4,86	5,04	5,17	5,25	5,57	6,05	6,99	8,03	9,09
6	5,22	5,41	5,55	5,64	5,99	6,50	7,51	8,62	9,76
7	5,62	5,83	5,98	6,08	6,45	7,00	8,09	9,29	10,51
8	6,02	6,24	6,41	6,51	6,91	7,50	8,66	9,95	11,26
9	6,42	6,66	6,83	6,94	7,37	8,00	9,24	10,61	12,01


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

А. ГАЗОПРОВОДЫ

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 300 мм В СУХИХ ГРУНТАХ БЕЗ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Характеристика. Земляные работы; трубопроводы; фасонные части, сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указателя подземных сооружений; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями я автомобильными дорогами.

Восстановительная стоимость 1 км газопровода в тыс. руб.

Таблица 209

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	63	78	90	110	140	160	225	280	315
1	4,84	5,41	5,99	7,27	8,76	11,22	13,23	21,99	23,27	27,56
2	5,04	5,62	6,24	7,56	9,11	11,67	13,76	22,87	24,21	28,66
3	5,42	6,06	6,71	8,14	9,81	12,57	14,82	24,63	20,07	30,87
4	5,57	6,22	6,89	8,36	10,08	12,90	15,21	25,21	26,77	31,70
5	5,86	6,54	7,25	8,79	10,60	13,58	16,01	26,61	28,16	33,35
6	6,29	7,03	7,79	9,45	11,39	14,59	17,20	28,59	30,26	35,83
7	6,78	7,57	8,39	10,18	12,27	15,71	18,52	30,79	32,58	38,59
8	7,26	8,11	8,99	10,90	13,14	16,83	19,84	32,99	34,91	41,34
9	7,75	8,65	9,59	11,63	14,02	17,95	21,17	35,19	37,24	44,10
Примечание.

1. В восстановительную стоимость не включены затраты по устройству переходов через реки (см. сборник № 4).

2. В восстановительную стоимость не включены затраты по электрической защите газопроводов (см. табл. 218).

3. Поправку (увеличение стоимости) на прокладку газопровода в мокром грунте без дорожных покрытий см. в табл. 211.

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб в мокрых грунтах без дорожных покрытий в тыс. руб.

Таблица 211

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	70	80	100	125	150	200	250
1	2,88	3,04	3,12	3,24	3,30	3,43	3,64	3,85
2	3,00	3,16	3,24	3,37	3,43	3,56	3,79	4,00
3	3,23	3,40	3,49	3,63	3,70	3,84	4,08	4,31
4	3,31	3,49	3,58	3,73	3,80	3,94	4,19	4,43
5	3,49	3,67	3,77	3,92	4,00	4,14	4,41	4,66
6	3,75	3,95	4,05	4,21	4,29	4,45	4,74	5,01
7	4,04	4,25	4,36	4,54	4,62	4,80	5,10	5,33
8	4,32	4,55	4,68	4,86	4,95	5,14	5,46	5,78
9	4,61	4,86	4,99	5,18	5,28	5,48	5,83	6,16
Продолжение

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	4,01	4,16	4,27	4,34	4,61	5,00	5,78	6,63	7,51
2	4,17	4,33	4,44	4,51	4,79	5,20	6,01	6,90	7,81
3	4,49	4,66	4,78	4,86	5,16	5,60	6,47	7,43	8,41
4	4,61	4,79	4,91	4,99	5,30	5,75	6,64	7,63	8,64
5	4,86	5,04	5,17	5,25	5,57	6,05	6,99	8,03	9,09
6	5,22	5,41	5,55	5,64	5,99	6,50	7,51	8,62	9,76
7	5,62	5,83	5,98	6,08	6,45	7,00	8,09	9,29	10,51
8	6,02	6,24	6,41	6,51	6,91	7,50	8,66	9,95	11,26
9	6,42	6,66	6,83	6,94	7,37	8,00	9,24	10,61	12,01


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

А. ГАЗОПРОВОДЫ

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 мм В СУХИХ ГРУНТАХ БЕЗ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Характеристика. Земляные работы; трубопроводы и фасонные части с изоляцией; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Восстановительная стоимость 1 км газопровода в тыс. руб.

Таблица 210

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	100	125	150	200	250	300	350	400	600
1	7,14	7,74	8,72	11,78	14,15	16,31	19,48	24,10	33,08
2	7,42	8,05	9,07	12,25	14,71	16,96	20,78	25,05	34,41
3	7,99	8,67	9,77	13,19	15,85	18,26	22,38	26,99	37,05
4	8,21	8,90	10,03	13,54	16,27	18,75	22,98	27,71	38,05
5	8,63	9,37	10,55	14,25	17,12	19,73	24,18	29,16	40,03
6	9,28	10,07	11,34	15,31	18,39	21,20	25,98	31,32	43,01
7	9,99	10,84	12,21	16,49	19,81	22,83	27,98	33,73	46,32
8	10,70	11,61	13,08	17,67	21,22	24,46	29,97	36,14	49,63
9	11,42	12,39	13,95	18,85	22,64	26,09	31,97	38,55	52,94
Примечание.

1. В восстановительную стоимость не включены затраты по устройству переходов через реки (см. сборник № 4).

2. В восстановительную стоимость не включены затраты по электрической защите газопроводов (см. табл. 218).

3. Поправку (увеличение стоимости) на прокладку газопровода в мокром грунте без дорожных покрытий см. в табл. 211.

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб в мокрых грунтах без дорожных покрытий в тыс. руб.

Таблица 211

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	70	80	100	125	150	200	250
1	2,88	3,04	3,12	3,24	3,30	3,43	3,64	3,85
2	3,00	3,16	3,24	3,37	3,43	3,56	3,79	4,00
3	3,23	3,40	3,49	3,63	3,70	3,84	4,08	4,31
4	3,31	3,49	3,58	3,73	3,80	3,94	4,19	4,43
5	3,49	3,67	3,77	3,92	4,00	4,14	4,41	4,66
6	3,75	3,95	4,05	4,21	4,29	4,45	4,74	5,01
7	4,04	4,25	4,36	4,54	4,62	4,80	5,10	5,33
8	4,32	4,55	4,68	4,86	4,95	5,14	5,46	5,78
9	4,61	4,86	4,99	5,18	5,28	5,48	5,83	6,16
Продолжение

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	4,01	4,16	4,27	4,34	4,61	5,00	5,78	6,63	7,51
2	4,17	4,33	4,44	4,51	4,79	5,20	6,01	6,90	7,81
3	4,49	4,66	4,78	4,86	5,16	5,60	6,47	7,43	8,41
4	4,61	4,79	4,91	4,99	5,30	5,75	6,64	7,63	8,64
5	4,86	5,04	5,17	5,25	5,57	6,05	6,99	8,03	9,09
6	5,22	5,41	5,55	5,64	5,99	6,50	7,51	8,62	9,76
7	5,62	5,83	5,98	6,08	6,45	7,00	8,09	9,29	10,51
8	6,02	6,24	6,41	6,51	6,91	7,50	8,66	9,95	11,26
9	6,42	6,66	6,83	6,94	7,37	8,00	9,24	10,61	12,01


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

А. ГАЗОПРОВОДЫ

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 мм В СУХИХ ГРУНТАХ С ДОРОЖНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Характеристика. Земляные работы (траншеи с креплениями); трубопроводы с изоляцией; фасонные части; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Восстановительная стоимость 1 км газопровода в тыс. руб.

Таблица 212

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	70	80	100	125	150	200	250	300
1  2  3  4  5  6  7  8  9	5,81  6,04  6,51  6,68  7,03  7,55  8,13  8,72  9,29	6,60  6,86  7,39  7,58  7,98  8,57  9,23  9,89  10,55	7,07  7,35  7,92  8,13  8,56  9,19  9,90  10,61  11,31	8,32  8,66  9,32  9,57  10,07  10,82  11,65  12,49  13,32	9,48  9,86  10,61  10,90  11,47  12,32  13,27  14,21  15,16	10,54  10,96  11,80  12,12  12,75  13,70  14,76  15,81  16,86	14,93  15,53  16,72  17,17  18,06  19,41  20,90  22,40  23,89	18,36  19,10  20,56  21,12  22,22  23,87  25,71  27,54  29,38	21,54  22,40  24,12  24,77  26,06  28,00  30,18  32,31  34,40
Продолжение

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	350	400	500	600	700	800	800	1000
1	26,31	32,36	37,89	45,46	55,19	62,98	73,91	80,00
2	27,36	33,65	39,41	47,24	57,40	65,50	76,86	83,20
3	29,47	36,24	42,44	50,88	61,82	70,54	82,78	89,60
4	30,26	37,21	43,88	52,24	63,47	72,43	84,99	92,00
5	31,84	39,16	45,85	54,97	66,78	76,21	89,43	96,80
6	34,20	42,07	49,26	59,05	71,75	81,88	96,08	104,00
7	36,83	45,30	63,05	63,60	77,25	88,18	103,47	112,00
8	39,46	48,54	56,84	68,14	82,79	94,47	110,86	120,00
9	42,10	51,78	60,63	72,68	88,31	100,77	118,25	128,00
Примечание.

1. В восстановительную стоимость не включены затраты по устройству переходов через реки (см. сборник № 4).

2. В восстановительную стоимость не включены затраты по электрической защите газопроводов (см. табл. 218).

3. Поправку (увеличение стоимости) на прокладку газопровода в мокром грунте без дорожных покрытий см. в табл. 215 и 216

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб в мокрых грунтах

Таблица 215

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	70	80	100	125	150	200	250	300
1	2,28	2,44	2,52	2,64	2,71	2,83	3,06	3,25	3,43
2	2,37	2,54	2,62	2,75	2,81	2,94	3,18	3,38	3,57
3	2,56	2,74	2,82	2,96	3,03	3,17	3,42	3,64	3,84
4	2,62	2,81	2,90	3,04	3,11	3,26	3,51	3,74	3,95
5	2,76	2,96	3,05	3,19	3,28	3,43	3,70	3,94	4,15
6	2,97	3,18	3,28	3,43	3,52	3,68	3,97	4,23	4,46
7	3,20	3,42	3,53	3,70	3,79	3,96	4,28	4,55	4,81
8	3,42	3,67	3,78	3,96	4,06	4,25	4,58	4,88	5,15
9	3,65	3,91	4,03	4,22	4,33	4,53	4,89	5,21	5,49
продолжение

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	8,59	3,70	3,84	4,11	4,40	5,01	5,79	6,50
2	3,74	3,85	3,99	4,27	4,57	5,22	6,03	6,76
3	4,02	4,15	4,30	4,60	4,93	5,62	6,49	7,28
4	4,13	4,26	4,42	4,73	5,06	5,77	6,66	7,47
5	4,35	4,43	4,65	4,97	5,32	6,07	7,01	7,86
6	4,67	4,82	4,99	5,34	5,72	6,52	7,53	8,45
7	5,03	5,19	5,33	5,75	6,16	7,02	8,11	9,10
8	5,39	5,56	5,76	6,17	6,60	7,52	8,69	9,75
9	5,75	5,93	6,14	6,58	7,04	8,02	9,27	10,40
Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб при наличии дорожных покрытий

Таблица 216

Территориальный	Диаметр газопровода, мм,
пояс	50-500	600	700	800	900	1000
Мостовая из булыжного и колотого камня

1	3,66	3,72	3,81	4,07	4,32	4,57
2	3,84	3,91	4,00	4,27	4,53	4,80
3  4	4,20  4,39	4,28  4,47	4,38  4,57	4,68  4,88	4,97  5,18	5,26  5,49
5	4,57	4,66	4,77	5,08	5,40	5,72
6  7  8	6,58  7,31  7,68	6,70  7,45  7,82	6,86  7,62  8,00	7,32  8,14  8,54	7,77  8,64  9,07	8,23  9,15  9,61
9	9,87	10,05	10,29	10,98	11,66	12,35
Мостовая из асфальта на булыжном основании

1  2	8,16  8,57	8,33  8,74	8,53  8,95	9,09  9,55	9,66  10,15	10,23  10,74
3	9,39	9,58	9,81	10,46	11,11	11,76
4	9,80	9,99	10,23	10,91	11,60	12,28
5	10,21	10,41	10,66	11,37	12,08	12,79
6	14,70	14,99	15,35	16,37	17,39	18,41
7	16,37	16,66	17,05	18,19	19,33	20,46
8	17,14	17,49	17,91	19,10	20,29	21,48
9	22,04	22,49	23,02	24,55	26,09	27,62
Мостовая из асфальта на щебеночном основании

1  2  3  4	8,91  9,36  10,25  10,70	9,09  9,55  10,46  10,91	9,31  9,78  10,71  11,17	9,93  10,43  11,42  11,92	10,55  11,08  12,13  12,66	11,17  11,73  12,85  13,41
5	11,14	11,37	11,64	12,41	13,19	13,96
6  7	16,05  17,83	16,37  18,19	16,76  18,62	17,87  19,86	18,99  21,10	20,11  22,34
8	18,72	19,10	19,55	20,85	22,16	23,46
9	24,07	24,54	25,14	26,81	28,49	30,16
Мостовая из асфальта на бетонном основании

1  2  3	12,42  13,05  14,29	12,75  13,39  14,67	13,14  13,79  15,11	14,23  14,94  16,37	15,32  16,09  17,62	16,42  17,24  18,88
4	14,91	15,30	15,76	17,08	18,39	19,70
5	15,53	15,94	16,42	17,79	19,16	20,53
6	22,36	22,96	23,65	25,62	27,58	29,56
7	24,85	25,51	26,27	28,46	30,65	32,84
8	26,09	26,78	27,59	29,89	32,18	34,48
	34,55	34,43	35,47	38,42	41,38	44,33
Мостовая брусчатая на песчаном основании

1  2	4,70  4,93	4,79  5,03	4,91  5,15	5,23  5,49	5,56  5,84	5,88  6,18
3	5,40	5,51	5,64	6,01	6,39	6,77
4	5,64	5,75	5,89	6,28	6,67	7,06
5  6	5,87  8,46	5,99  8,62	6,13  8,83	6,54  9,41	6,95  10,00	7,33  10,59
7  8	9,40  9,87	9,58  10,06	9,81  10,30	10,46  10,98	11,12  11,67	11,77  12,35
9	12,69	12,93	13,24	14,12	15,01	15,88
Мостовая из мозаики

1	11,46	11,76	12,11	13,12	14,13	15,14
2	12,03	12,35	12,72	13,78	14,84	15,90
3	13,18	13,53	13,93	15,09	16,25	17,41
4	13,75	14,12	14,54	15,75	16,96	18,17
5  6  7	14,32  20,62  22,92	14,71  21,18  23,53	15,14  21,81  24,23	16,40  23,62  26,24	17,66  25,44  28,26	18,93  27,25  30,28
8	24,06	24,70	25,44	27,56	29,68	31,80
9	30,94	31,76	32,71	35,43	38,15	40,88


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

А. ГАЗОПРОВОДЫ

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 300 мм В СУХИХ ГРУНТАХ С ДОРОЖНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Характеристика. Земляные работы (траншеи с креплениями); трубопроводы с изоляцией; фасонные части; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружении; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Восстановительная стоимость 1 км газопровода в тыс. руб.

Таблица 213

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	63	73	90	110	140	160	225	280	315
1	4,82	5,39	6,04	7,25	8,75	11,20	13,21	21,97	23,27	27,54
2	5,02	5,61	6,28	7,54	9,10	11,65	13,74	22,85	24,20	28,64
3	5,40	6,04	6,77	8,12	9,80	12,55	14,79	24,61	26,06	30,84
4	5,55	6,20	6,95	8,34	10,06	12,88	15,19	25,27	26,76	31,67
5	5,84	6,52	7,31	8,77	10,59	13,56	15,98	26,59	28,15	33,32
6	6,27	7,01	7,85	9,43	11,37	14,56	17,17	28,57	30,25	35,80
7	6,75	7,55	8,46	10,15	12,25	15,68	18,49	30,76	32,57	38,55
8	7,24	8,08	9,06	10,87	13,12	16,81	19,81	32,96	34,90	41,31
9	7,72	8,62	9,66	11,60	14,00	17,93	21,13	35,16	37,23	44,06
Примечание.

1. В восстановительную стоимость не включены затраты по устройству переходов через реки (см. сборник № 4).

2. В восстановительную стоимость не включены затраты по электрической защите газопроводов (см. табл. 218).

3. Поправку (увеличение стоимости) на прокладку газопровода в мокром грунте без дорожных покрытий см. в табл. 215 и 216

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб в мокрых грунтах

Таблица 215

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	70	80	100	125	150	200	250	300
1	2,28	2,44	2,52	2,64	2,71	2,83	3,06	3,25	3,43
2	2,37	2,54	2,62	2,75	2,81	2,94	3,18	3,38	3,57
3	2,56	2,74	2,82	2,96	3,03	3,17	3,42	3,64	3,84
4	2,62	2,81	2,90	3,04	3,11	3,26	3,51	3,74	3,95
5	2,76	2,96	3,05	3,19	3,28	3,43	3,70	3,94	4,15
6	2,97	3,18	3,28	3,43	3,52	3,68	3,97	4,23	4,46
7	3,20	3,42	3,53	3,70	3,79	3,96	4,28	4,55	4,81
8	3,42	3,67	3,78	3,96	4,06	4,25	4,58	4,88	5,15
9	3,65	3,91	4,03	4,22	4,33	4,53	4,89	5,21	5,49
продолжение

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	8,59	3,70	3,84	4,11	4,40	5,01	5,79	6,50
2	3,74	3,85	3,99	4,27	4,57	5,22	6,03	6,76
3	4,02	4,15	4,30	4,60	4,93	5,62	6,49	7,28
4	4,13	4,26	4,42	4,73	5,06	5,77	6,66	7,47
5	4,35	4,43	4,65	4,97	5,32	6,07	7,01	7,86
6	4,67	4,82	4,99	5,34	5,72	6,52	7,53	8,45
7	5,03	5,19	5,33	5,75	6,16	7,02	8,11	9,10
8	5,39	5,56	5,76	6,17	6,60	7,52	8,69	9,75
9	5,75	5,93	6,14	6,58	7,04	8,02	9,27	10,40
Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб при наличии дорожных покрытий

Таблица 216

Территориальный	Диаметр газопровода, мм,
пояс	50-500	600	700	800	900	1000
Мостовая из булыжного и колотого камня

1	3,66	3,72	3,81	4,07	4,32	4,57
2	3,84	3,91	4,00	4,27	4,53	4,80
3  4	4,20  4,39	4,28  4,47	4,38  4,57	4,68  4,88	4,97  5,18	5,26  5,49
5	4,57	4,66	4,77	5,08	5,40	5,72
6  7  8	6,58  7,31  7,68	6,70  7,45  7,82	6,86  7,62  8,00	7,32  8,14  8,54	7,77  8,64  9,07	8,23  9,15  9,61
9	9,87	10,05	10,29	10,98	11,66	12,35
Мостовая из асфальта на булыжном основании

1  2	8,16  8,57	8,33  8,74	8,53  8,95	9,09  9,55	9,66  10,15	10,23  10,74
3	9,39	9,58	9,81	10,46	11,11	11,76
4	9,80	9,99	10,23	10,91	11,60	12,28
5	10,21	10,41	10,66	11,37	12,08	12,79
6	14,70	14,99	15,35	16,37	17,39	18,41
7	16,37	16,66	17,05	18,19	19,33	20,46
8	17,14	17,49	17,91	19,10	20,29	21,48
9	22,04	22,49	23,02	24,55	26,09	27,62
Мостовая из асфальта на щебеночном основании

1  2  3  4	8,91  9,36  10,25  10,70	9,09  9,55  10,46  10,91	9,31  9,78  10,71  11,17	9,93  10,43  11,42  11,92	10,55  11,08  12,13  12,66	11,17  11,73  12,85  13,41
5	11,14	11,37	11,64	12,41	13,19	13,96
6  7	16,05  17,83	16,37  18,19	16,76  18,62	17,87  19,86	18,99  21,10	20,11  22,34
8	18,72	19,10	19,55	20,85	22,16	23,46
9	24,07	24,54	25,14	26,81	28,49	30,16
Мостовая из асфальта на бетонном основании

1  2  3	12,42  13,05  14,29	12,75  13,39  14,67	13,14  13,79  15,11	14,23  14,94  16,37	15,32  16,09  17,62	16,42  17,24  18,88
4	14,91	15,30	15,76	17,08	18,39	19,70
5	15,53	15,94	16,42	17,79	19,16	20,53
6	22,36	22,96	23,65	25,62	27,58	29,56
7	24,85	25,51	26,27	28,46	30,65	32,84
8	26,09	26,78	27,59	29,89	32,18	34,48
	34,55	34,43	35,47	38,42	41,38	44,33
Мостовая брусчатая на песчаном основании

1  2	4,70  4,93	4,79  5,03	4,91  5,15	5,23  5,49	5,56  5,84	5,88  6,18
3	5,40	5,51	5,64	6,01	6,39	6,77
4	5,64	5,75	5,89	6,28	6,67	7,06
5  6	5,87  8,46	5,99  8,62	6,13  8,83	6,54  9,41	6,95  10,00	7,33  10,59
7  8	9,40  9,87	9,58  10,06	9,81  10,30	10,46  10,98	11,12  11,67	11,77  12,35
9	12,69	12,93	13,24	14,12	15,01	15,88
Мостовая из мозаики

1	11,46	11,76	12,11	13,12	14,13	15,14
2	12,03	12,35	12,72	13,78	14,84	15,90
3	13,18	13,53	13,93	15,09	16,25	17,41
4	13,75	14,12	14,54	15,75	16,96	18,17
5  6  7	14,32  20,62  22,92	14,71  21,18  23,53	15,14  21,81  24,23	16,40  23,62  26,24	17,66  25,44  28,26	18,93  27,25  30,28
8	24,06	24,70	25,44	27,56	29,68	31,80
9	30,94	31,76	32,71	35,43	38,15	40,88


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

А. ГАЗОПРОВОДЫ

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 мм В СУХИХ ГРУНТАХ С ДОРОЖНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Характеристика. Земляные работы (траншей с креплениями); трубопроводы с изоляцией; фасонные части; сборники конденсата; контрольные труб-ми; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Восстановительная стоимость 1 км газопровода в тыс. руб.

Таблица 214

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	100	125	150	200	250	300	350	400	500
1	7,12	7,73	8,70	11,76	14,14	16,28	19,96	24,07	33,00
2	7,40	8,04	9,05	12,23	14,71	16,93	20,76	25,03	34,32
3  4	7,97  8,19	8,65  8,89	9,79  10,01	13,17  13,52	15,84  16,26	18,24  18,73	22,35  22,95	26,96  27,68	36,96  37,95
5	8,61	9,35	10,53	14,23	17,11	19,70	24; 15	29,12	39,93
6	9,26	10,04	11,31	15,28	18,33	21,17	25,95	31,29	42,90
7	9,97	10,82	12,18	16,46	19,80	22,80	27,94	33,70	46,19
8	10,68	11,59	13,05	17,63	21,21	24,43	29,94	36,10	49,49
9	11,39	12,36	13,92	18,81	22,62	26,05	31,93	38,51	52,79
Примечание.

1. В восстановительную стоимость не включены затраты по устройству переходов через реки (см. сборник № 4).

2. В восстановительную стоимость не включены затраты по электрической защите газопроводов (см. табл. 218).

3. Поправку (увеличение стоимости) на прокладку газопровода в мокром грунте без дорожных покрытий см. в табл. 215 и 216

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб в мокрых грунтах

Таблица 215

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	70	80	100	125	150	200	250	300
1	2,28	2,44	2,52	2,64	2,71	2,83	3,06	3,25	3,43
2	2,37	2,54	2,62	2,75	2,81	2,94	3,18	3,38	3,57
3	2,56	2,74	2,82	2,96	3,03	3,17	3,42	3,64	3,84
4	2,62	2,81	2,90	3,04	3,11	3,26	3,51	3,74	3,95
5	2,76	2,96	3,05	3,19	3,28	3,43	3,70	3,94	4,15
6	2,97	3,18	3,28	3,43	3,52	3,68	3,97	4,23	4,46
7	3,20	3,42	3,53	3,70	3,79	3,96	4,28	4,55	4,81
8	3,42	3,67	3,78	3,96	4,06	4,25	4,58	4,88	5,15
9	3,65	3,91	4,03	4,22	4,33	4,53	4,89	5,21	5,49
продолжение

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	8,59	3,70	3,84	4,11	4,40	5,01	5,79	6,50
2	3,74	3,85	3,99	4,27	4,57	5,22	6,03	6,76
3	4,02	4,15	4,30	4,60	4,93	5,62	6,49	7,28
4	4,13	4,26	4,42	4,73	5,06	5,77	6,66	7,47
5	4,35	4,43	4,65	4,97	5,32	6,07	7,01	7,86
6	4,67	4,82	4,99	5,34	5,72	6,52	7,53	8,45
7	5,03	5,19	5,33	5,75	6,16	7,02	8,11	9,10
8	5,39	5,56	5,76	6,17	6,60	7,52	8,69	9,75
9	5,75	5,93	6,14	6,58	7,04	8,02	9,27	10,40
Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб при наличии дорожных покрытий

Таблица 216

Территориальный	Диаметр газопровода, мм,
пояс	50-500	600	700	800	900	1000
Мостовая из булыжного и колотого камня

1	3,66	3,72	3,81	4,07	4,32	4,57
2	3,84	3,91	4,00	4,27	4,53	4,80
3  4	4,20  4,39	4,28  4,47	4,38  4,57	4,68  4,88	4,97  5,18	5,26  5,49
5	4,57	4,66	4,77	5,08	5,40	5,72
6  7  8	6,58  7,31  7,68	6,70  7,45  7,82	6,86  7,62  8,00	7,32  8,14  8,54	7,77  8,64  9,07	8,23  9,15  9,61
9	9,87	10,05	10,29	10,98	11,66	12,35
Мостовая из асфальта на булыжном основании

1  2	8,16  8,57	8,33  8,74	8,53  8,95	9,09  9,55	9,66  10,15	10,23  10,74
3	9,39	9,58	9,81	10,46	11,11	11,76
4	9,80	9,99	10,23	10,91	11,60	12,28
5	10,21	10,41	10,66	11,37	12,08	12,79
6	14,70	14,99	15,35	16,37	17,39	18,41
7	16,37	16,66	17,05	18,19	19,33	20,46
8	17,14	17,49	17,91	19,10	20,29	21,48
9	22,04	22,49	23,02	24,55	26,09	27,62
Мостовая из асфальта на щебеночном основании

1  2  3  4	8,91  9,36  10,25  10,70	9,09  9,55  10,46  10,91	9,31  9,78  10,71  11,17	9,93  10,43  11,42  11,92	10,55  11,08  12,13  12,66	11,17  11,73  12,85  13,41
5	11,14	11,37	11,64	12,41	13,19	13,96
6  7	16,05  17,83	16,37  18,19	16,76  18,62	17,87  19,86	18,99  21,10	20,11  22,34
8	18,72	19,10	19,55	20,85	22,16	23,46
9	24,07	24,54	25,14	26,81	28,49	30,16
Мостовая из асфальта на бетонном основании

1  2  3	12,42  13,05  14,29	12,75  13,39  14,67	13,14  13,79  15,11	14,23  14,94  16,37	15,32  16,09  17,62	16,42  17,24  18,88
4	14,91	15,30	15,76	17,08	18,39	19,70
5	15,53	15,94	16,42	17,79	19,16	20,53
6	22,36	22,96	23,65	25,62	27,58	29,56
7	24,85	25,51	26,27	28,46	30,65	32,84
8	26,09	26,78	27,59	29,89	32,18	34,48
	34,55	34,43	35,47	38,42	41,38	44,33
Мостовая брусчатая на песчаном основании

1  2	4,70  4,93	4,79  5,03	4,91  5,15	5,23  5,49	5,56  5,84	5,88  6,18
3	5,40	5,51	5,64	6,01	6,39	6,77
4	5,64	5,75	5,89	6,28	6,67	7,06
5  6	5,87  8,46	5,99  8,62	6,13  8,83	6,54  9,41	6,95  10,00	7,33  10,59
7  8	9,40  9,87	9,58  10,06	9,81  10,30	10,46  10,98	11,12  11,67	11,77  12,35
9	12,69	12,93	13,24	14,12	15,01	15,88
Мостовая из мозаики

1	11,46	11,76	12,11	13,12	14,13	15,14
2	12,03	12,35	12,72	13,78	14,84	15,90
3	13,18	13,53	13,93	15,09	16,25	17,41
4	13,75	14,12	14,54	15,75	16,96	18,17
5  6  7	14,32  20,62  22,92	14,71  21,18  23,53	15,14  21,81  24,23	16,40  23,62  26,24	17,66  25,44  28,26	18,93  27,25  30,28
8	24,06	24,70	25,44	27,56	29,68	31,80
9	30,94	31,76	32,71	35,43	38,15	40,88


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

А. ГАЗОПРОВОДЫ

ГАЗОПРОВОДЫ ДВОРОВЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 мм В СУХИХ ГРУНТАХ БЕЗ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Характеристика. Земляные работы; трубопроводы с изоляцией, фасонные части; запорные устройства с колодцами или гидравлические затворы.

Восстановительная стоимость 1 пог. м газопровода в руб.

Таблица 217

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	25	32	40	50	70	80	100
1	5,05	5,16	5,30	5,73	6,66	7,23	8,16
2	5,25	5,37	5,51	5,96	6,93	7,52	8,49
3	5,66	5,78	5,94	6,42	7,46	8,10	9,14
4	5,81	5,93	6,09	6,59	7,66	8,31	9,38
5	6,11	6,24	6,41	6,93	8,06	8,75	9,87
6	6,56	6,71	6,89	7,45	8,66	9,40	10,61
7	7,07	7,22	7,42	8,02	9,32	10,12	11,42
8	7,57	7,74	7,95	8,60	9,99	10,85	12,24
9	8,08	8,26	8,48	9,17	10,66	11,57	13,06
Примечание. Поправки на дорожные покрытия и мокрые грунты см. в табл. 215 и 216 соответственно.

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб в мокрых грунтах

Таблица 215

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	50	70	80	100	125	150	200	250	300
1	2,28	2,44	2,52	2,64	2,71	2,83	3,06	3,25	3,43
2	2,37	2,54	2,62	2,75	2,81	2,94	3,18	3,38	3,57
3	2,56	2,74	2,82	2,96	3,03	3,17	3,42	3,64	3,84
4	2,62	2,81	2,90	3,04	3,11	3,26	3,51	3,74	3,95
5	2,76	2,96	3,05	3,19	3,28	3,43	3,70	3,94	4,15
6	2,97	3,18	3,28	3,43	3,52	3,68	3,97	4,23	4,46
7	3,20	3,42	3,53	3,70	3,79	3,96	4,28	4,55	4,81
8	3,42	3,67	3,78	3,96	4,06	4,25	4,58	4,88	5,15
9	3,65	3,91	4,03	4,22	4,33	4,53	4,89	5,21	5,49
продолжение

Территориальный	Диаметр газопровода, мм
пояс	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	8,59	3,70	3,84	4,11	4,40	5,01	5,79	6,50
2	3,74	3,85	3,99	4,27	4,57	5,22	6,03	6,76
3	4,02	4,15	4,30	4,60	4,93	5,62	6,49	7,28
4	4,13	4,26	4,42	4,73	5,06	5,77	6,66	7,47
5	4,35	4,43	4,65	4,97	5,32	6,07	7,01	7,86
6	4,67	4,82	4,99	5,34	5,72	6,52	7,53	8,45
7	5,03	5,19	5,33	5,75	6,16	7,02	8,11	9,10
8	5,39	5,56	5,76	6,17	6,60	7,52	8,69	9,75
9	5,75	5,93	6,14	6,58	7,04	8,02	9,27	10,40
Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб при наличии дорожных покрытий

Таблица 216

Территориальный	Диаметр газопровода, мм,
пояс	50-500	600	700	800	900	1000
Мостовая из булыжного и колотого камня

1	3,66	3,72	3,81	4,07	4,32	4,57
2	3,84	3,91	4,00	4,27	4,53	4,80
3  4	4,20  4,39	4,28  4,47	4,38  4,57	4,68  4,88	4,97  5,18	5,26  5,49
5	4,57	4,66	4,77	5,08	5,40	5,72
6  7  8	6,58  7,31  7,68	6,70  7,45  7,82	6,86  7,62  8,00	7,32  8,14  8,54	7,77  8,64  9,07	8,23  9,15  9,61
9	9,87	10,05	10,29	10,98	11,66	12,35
Мостовая из асфальта на булыжном основании

1  2	8,16  8,57	8,33  8,74	8,53  8,95	9,09  9,55	9,66  10,15	10,23  10,74
3	9,39	9,58	9,81	10,46	11,11	11,76
4	9,80	9,99	10,23	10,91	11,60	12,28
5	10,21	10,41	10,66	11,37	12,08	12,79
6	14,70	14,99	15,35	16,37	17,39	18,41
7	16,37	16,66	17,05	18,19	19,33	20,46
8	17,14	17,49	17,91	19,10	20,29	21,48
9	22,04	22,49	23,02	24,55	26,09	27,62
Мостовая из асфальта на щебеночном основании

1  2  3  4	8,91  9,36  10,25  10,70	9,09  9,55  10,46  10,91	9,31  9,78  10,71  11,17	9,93  10,43  11,42  11,92	10,55  11,08  12,13  12,66	11,17  11,73  12,85  13,41
5	11,14	11,37	11,64	12,41	13,19	13,96
6  7	16,05  17,83	16,37  18,19	16,76  18,62	17,87  19,86	18,99  21,10	20,11  22,34
8	18,72	19,10	19,55	20,85	22,16	23,46
9	24,07	24,54	25,14	26,81	28,49	30,16
Мостовая из асфальта на бетонном основании

1  2  3	12,42  13,05  14,29	12,75  13,39  14,67	13,14  13,79  15,11	14,23  14,94  16,37	15,32  16,09  17,62	16,42  17,24  18,88
4	14,91	15,30	15,76	17,08	18,39	19,70
5	15,53	15,94	16,42	17,79	19,16	20,53
6	22,36	22,96	23,65	25,62	27,58	29,56
7	24,85	25,51	26,27	28,46	30,65	32,84
8	26,09	26,78	27,59	29,89	32,18	34,48
	34,55	34,43	35,47	38,42	41,38	44,33
Мостовая брусчатая на песчаном основании

1  2	4,70  4,93	4,79  5,03	4,91  5,15	5,23  5,49	5,56  5,84	5,88  6,18
3	5,40	5,51	5,64	6,01	6,39	6,77
4	5,64	5,75	5,89	6,28	6,67	7,06
5  6	5,87  8,46	5,99  8,62	6,13  8,83	6,54  9,41	6,95  10,00	7,33  10,59
7  8	9,40  9,87	9,58  10,06	9,81  10,30	10,46  10,98	11,12  11,67	11,77  12,35
9	12,69	12,93	13,24	14,12	15,01	15,88
Мостовая из мозаики

1	11,46	11,76	12,11	13,12	14,13	15,14
2	12,03	12,35	12,72	13,78	14,84	15,90
3	13,18	13,53	13,93	15,09	16,25	17,41
4	13,75	14,12	14,54	15,75	16,96	18,17
5  6  7	14,32  20,62  22,92	14,71  21,18  23,53	15,14  21,81  24,23	16,40  23,62  26,24	17,66  25,44  28,26	18,93  27,25  30,28
8	24,06	24,70	25,44	27,56	29,68	31,80
9	30,94	31,76	32,71	35,43	38,15	40,88


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

А. ГАЗОПРОВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ

Характеристика. Земляные работы: установка железобетонных опоре устройство фундаментов и установка на них аппаратуры; подвеска проводов; прокладка кабелей; присоединение проводов и кабелей к установке и трубопроводам

Восстановительная стоимость одной установки в руб.

Таблица 218

Территориальный	Тип защиты	Контроль-
пояс	протектор-	катодная	дренажная	ные пункты
	ная	КСС - 600	КСС - 1200	поляризо- ванный дренаж	усиленный дренаж
1  2  3  4  5  6  7  8  9	116  121  130  133  140  151  162  174  186	1664  1730  1364  1914  2013  2163  2330  2496  2662	2220  2309  2486  2553  2636  2886  3103  3330  3552	1741  1811  1950  2002  2107  2263  2437  2612  2786	2330  2423  2610  2630  2319  3029  3262  3495  3728	44  46  49  51  53  57  62  66  70


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Б.

ЗДАНИЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА (ГРП)

Характеристика здания

Фундаменты сборные из бетонных блоков; стены кирпичные; покрытие железобетонное, легкосбрасываемое; кровля рулонная; полы асфальтобетонные из искронедающего асфальта; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение во взрывобезопасном исполнении, связь и сигнализация.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 219

Территориальный	Объем здания, куб. м
пояс	до 85	до 120	до 165	до 200
1	54,3	46,8	42,7	39,8
2	57,0	48,1	44,9	41,7
3	62,5	52,7	49,1	45,7
4	65,2	55,0	51,3	47,7
5	67,9	57,3	53,4	49,7
6	97,8	Р2,5	76,9	71,6
7	108,6	91,7	Е5,4	79,5
8	114,1	96,2	с9,7	83,5
9	146,7	123,7	115,3	107,3
Удельные веса конструктивных элементов и видов работ здания газорегуляторного пункта

(к табл. 219)

Наименование конструктивных	Объем здания, куб. м
элементов и видов работ	до 85	до 120	до 165	до 200
Фундаменты	19	20	17	17
Стены	34	35	41	40
Покрытие и кровля	12	14	14	16
Проемы	4	3	3	3
Полы	2	2	2	3
Внутренние санитарно-технические, электротехнические устройства, связь и сигнализация	20	18	16	15
Отделочные работы	5	4	4	4
Прочие работы	4	4	3	2


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Б.

ШКАФНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика. Металлический шкаф без тепловой изоляция; технологическое оборудование с трубной обвязкой и запорной арматурой.

Восстановительная стоимость 1 установки в руб.

Таблица 220

Территориальный	Тип шкафного пункта
пояс	ШП-1	ШП-2	ШП-3	ШП.4
1	831	803	618	172
2	867	840	643	179
3	934	905	692	193
4	959	929	711	193
5	1009	978	748	208
6	1084	1050	803	224
7	1168	1131	865	241
8	1251	1212	927	258
9	1334	1293	989	275
Примечание. При утеплении шкафа добавляют к восстановительной стоимости поправку из табл. 221.

ПОПРАВКИ НА УТЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ

Характеристика. Утепление шкафов войлоком.

Таблица 221

Территориальный	Тип шкафного пункта
пояс	ШП-1	ШП-2	ШП-3	ШП-4
1	237	237	158	47
2	246	246	164	49
3	265	265	177	53
4	273	273	182	54
5	237	287	191	57
6	303	303	205	61
7	332	332	221	66
8	356	356	237	71
9	379	379	253	75


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Б.

УЗЛЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА В ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТАХ (ГРП)

Характеристика. Трубная обвязка; регуляторы давления газа; предохранительные клапаны; запорная арматура; без учета расхода газа.

Восстановительная стоимость одного узла в руб.

Таблица 222

Территориальный	Тип регулятора
пояс	РДУК-2-50	РДУК-2.100	РДУК-2-200
1	3264	3395	5896
2	3395	3531	6132
3	3656	3802	6604
4	3754	3904	6780
5	3949	4108	7134
6	4243	4414	7665
7	4570	4753	8254
8	4896	5093	8844
9	5222	5432	9434
Приложение 1 к табл. 222 Поправка на дополнительные регуляторы в ГРП, руб.

Территориальный	Тип регулятора
пояс	РДУК-2-50	РДУК-2.100	РДУК-2-200
1	1436	1608	2351
2	1493	1672	2445
3	1608	1801	2633
4	1651	1849	2704
5	1738	1946	2845
6	1867	2090	3056
7	2010	2251	3291
8	2154	2412	3527
9	2298	2573	3762
Приложение 2 к табл. 222

Поправка при установке диафрагмы в каждой линии редуцирования для учета расхода газа, руб.

Территориальный	Тип регулятора
пояс	РДУК-2-50	РДУК-2-100	РДУК-2-200
1  2	1748  1818	1754  1824	1787  1858
3	1958	1964	2001
4	2010	2017	2055
5	2115	2122	2162
6	2272	2280	2323
7	2447	2456	2502
8	2622	2631	2681
9	2797	2806	2859


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Б.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП)

Характеристика. Одноэтажное; фундаменты сборные бетонные; стены кирпичные; покрытие железобетонное сборное; кровля рулонная; полы асфальтовые; отделочные работы: штукатурка, окраска простые. Внутренние санитарно-технические устройства н электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 223

Террито-	Объем здания, куб. м	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
риальный	до 250	до 400	до 550
пояс	а	б	в		а	б	в
1	37,6	29.0	31,9	Фундаменты	26	24	26
2	39,5	30.5	33.4	Стены	19	20	18
3	43,2	33,4	36.6	Покрытие	8	10	11
4	45.1	34,8	38.2	Кровля	5	7	9
5	46,9	36,3	39.8	Проемы	4	4	5
6	67.7	52,2	57,3	Полы	13	15	13
7	75,2	58,0	63.7	Лестницы	4	3	4
8	78,9	60.9	66.9	Внутренние санитарно-технические устройства	13	10	7
9	101,5	78,3	86.0	Отделочные работы	3	2	2
				Прочие работы	5	5	5
				Итого	100	100	109


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Б.

ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ АВТОМАШИН

Характеристика. Эстакада непроездного типа; фундаменты бетонные монолитные; балки и пандус железобетонные монолитные.

Восстановительная стоимость одной эстакады в руб.

Таблица 224

Территориальный  пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Восстановительная стоимость	2220	2330	2560	2670	2780	4000	4450	4670	6000


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел V. УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Б.

АВТОВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 т

Характеристика. Фундаменты бетонные монолитные; стены помещения весовщика кирпичные; покрытие сборное железобетонное; кровля рулонная; полы бетонные; отделочные работы: штукатурка, окраска простая; каркас навеса металлический, стены и кровля навеса из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 225

Территориальный пояс	Восстановительная стоимость	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
1	20,4	Фундаменты	47
2	21,4	Каркас здания	15
3	23,5	Стены	19
4	24,5	Покрытие	1
5	25,5	Кровля	4
6	36,7	Полы	3
7	40,8	Проемы	4
8	42,8	Отделочные работы	1
9	55,1	Прочие работы	1
		Электротехнические устройства	5
		Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VI. ЛЕТНИЕ КИНОПЛОЩАДКИ И КИНОТЕАТРЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, приведенные в настоящем отделе, определены для условий II климатическою района,

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в других климатических районах, к показателям соответствующего территориального пояса надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) для I климатического района 1,14;

б) для III      »                        »    0,92;

в) для IV      »                        »    0,90,

Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в общей части к сборникам,


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VI. ЛЕТНИЕ КИНОПЛОЩАДКИ И КИНОТЕАТРЫ

ЛЕТНИЕ ОТКРЫТЫЕ КИНОПЛОЩАДКИ НА 400, 800 и 1000 МЕСТ

Характеристика зданий и сооружений

Кинопроекционный и административный комплекс, Кирпичное здание на бутобетонном фундаменте с железобетонными перекрытиями, двухэтажное для площадок на 800 и 1000 мест и одноэтажное для площадки уа 400 мест, Здания оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией и электроустройствами, Здания внутри и снаружи оштукатурены, Эстрада (экранная площадка) - легкое деревянное сооружение с оштукатуренными стенами и асбестоцементной кровлей, Полы площадок для зрителей - асфальтовые в киноплощадках на 800 и 1000 мест, в киноплощадках на 400 мест - из утрамбованного кирпичного щебня, Киноплощадки ограждены глухим деревянным забором с кирпичными столбами и цоколем,

Восстановительная стоимость 1 кв. м летней открытой киноплощадки в руб.

Таблица 226

Территориальный	Количество мест до
пояс	400	800	1000
	а	б	в
1	39,3	49,9	45,3
2	41,7	52,9	48,0
3	43,6	55,4	50,4
4	46,0	58,4	53,1
5	47,9	60,9	55,3
6	76,6	97,3	88,5
7	93,1	118,4	107,5
8	99,8	126,8	115,0
9	107,3	136,2	123,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 226)

Наименование конструктивных элементов и устройств-	а	б	в
Кинопроекционный комплекс	37	22	19
Эстрада (экранная площадка)	11	31	34
Зрительный комплекс	10	18	20
Ограда	24	16	15
Санитарно-технические устройства	2	2	2
Электротехнические и киноустройства	16	11	10
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VI. ЛЕТНИЕ КИНОПЛОЩАДКИ И КИНОТЕАТРЫ

ЛЕТНИЕ КРЫТЫЕ КИНОПЛОЩАДКИ НА 800 И 1000 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия в кинопроекционном комплексе - железобетонные, а остальные - деревянные, полы цементные и из линолеума по подготовке, в зрительном зале - асфальтовые: здания оштукатурены внутри и снаружи; оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией и электроустройствами,

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 227

Территориальные	Объем здания, куб. м, до
пояс	10000	15000
	а	б
1	7,8	7,1
2	8,3	7,5
3	8,7	7,9
4	9,1	8,3
5	9,5	8,7
6	15,2	13,9
7	18,5	16,8
8	19,8	18,0
9	19,4	21,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 227)

Наименование конструктивных элементов и устройств	а	в
Фундаменты	9	10
Стены и перегородки	31	30
Кровля	20	21
Перекрытия	2	2
Полы	8	8
Проемы	2	2
Лестницы	4	4
Отделочные работы	8	8
Внутренние санитарно-технические устройства Электротехнические и киноустройства Прочие работы	1  10  4	2  10  4
Итого	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VI. ЛЕТНИЕ КИНОПЛОЩАДКИ И КИНОТЕАТРЫ

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР НА 460 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты из сборных бетонных и железобетонных блоков, стены кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты по металлическим фермам, кровля из асбестоцементных плиток; здание оборудовано водопроводом, канализацией, вентиляцией, электро- и слаботочными устройствами, киноустановкой, отопление от электрорадиаторов,

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 228

Территориальный пояс	а
1	19,5
2	20,7
3	21,7
4	22,8
5	23,8
6	38,0
7	46,2
8	49,5
9	53,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %)

(к табл. 228)

Наименование конструктивных элементов и устройств	а
Фундаменты	10
Стены н перегородки	16
Перекрытия	14
Кровля	11
Полы	16
Проемы	4
Лестницы и наружная терраса	8
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические работы	2
Электротехнические устройства	10
Механические устройства	4
Слаботочные устройства и киноустановки	7
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VII. МАСТЕРСКИЕ И СКЛАДЫ ОРУДИИ ЛОВА И СЕТЕМАТЕРИАЛОВ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий отдел VII Сборника укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений предназначен для переоценки зданий и сооружений для рыболовецких совхозов и колхозов.

2. Восстановительная стоимость определена для II климатического района.

Для определения стоимости по другим климатическим районам необходимо применять следующие поправочные коэффициенты:

для I климатического района 1,11

для III       »                        »    0,93

для IV      »                         »    0,91


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VII. МАСТЕРСКИЕ И СКЛАДЫ ОРУДИИ ЛОВА И СЕТЕМАТЕРИАЛОВ

МАСТЕРСКИЕ И СКЛАДЫ

Характеристика

Мастерские орудий лова площадью до 400 и 1000 кв. м, Фундаменты бутовые, бутобетонные; стены кирпичные или из мелких блоков; крыша деревянная; отделка простая; здание одноэтажное,

Склады орудий лова каменные площадью до 800 кв. м, Фундаменты бутобетонные, бутовые; колонны деревянные; стены кирпичные или из мелких блоков; крыша деревянная; кровля с шиферным покрытием; полы глинобетонные; отделка простая; здание одноэтажное,

Склады орудий лова и сетематериалов площадью 1800 кв. м, Фундаменты свайные, колонны сборные железобетонные; стены и перегородки кирпичные армированные; перекрытия и покрытия сборные железобетонные; кровля четырехслойная, рубероид; полы керамические, бетонные, дощатые; теплоизоляция кровли - керамзит; здание четырехэтажное с пристройкой,

Склады орудий лова деревянные площадью до 600 кв. м, фундаменты деревянные; стены деревянные рубленые; крыша деревянная; кровля с шиферным покрытием; полы глинобетонные; отделка простая; здания одноэтажные,

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади в руб.

Таблица 229

Территориальный	Мастерские	Склады орудий лова
пояс	орудий лова	каменные	деревянные
	группа капитальности
	III	IV
	площадь здания, кв. м, до
	400	1000	300	500	1800	150	600
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2  3  4	51,1  53,6  56,2  64,0	33,3  38,1  39,9  45,4	21,0  22,1  23,1  26,3	19,1  20,1  21,0  23,9	25,7  27,0  28,3  32,1	29,4  30,9  32,3  36,8	22,7  23,8  25,0  28,4
5	66,0	47,2	27,3	24,8	33,1	33,2	29,5
6	66,0	47,2	27,3	24,8	33,4	34,2	29,5
7	72,0	50,8	29,4	26,7	36,0	41,2	31,8
8	118,0	84,0	48,3	43,9	59,1	68,0	52,2
9	133,0	98,0	56,7	51,6	69,4	79,0	61,0
Примечание. Полная восстановительная стоимость зданий и сооружений определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на площадь основания здания в кв. м

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 229)

Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е	ж
Фундаменты	11	11	15	14	23	10	10
Каркас	-	-	-	-	18	-	-
Стены	22	16	26	26	16	43	48
Перекрытие и покрытие	-	-	-	-	20	-	-
Кровля	19	20	29	32	3	22	21
Полы	8	10	6	5	6	5	5
Проемы	16	18	7	7	7	12	11
Отделочные работы	11	12	7	6	3	1	1
Прочие работы	2	2	8	8	2	4	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	11	2	2	2	3	2
Итого	100	100	100	100	100	100	100
Склады сетематериалов каменные площадью до 300 кв. м. Фундаменты бутобетонные, бутовые; стены кирпичные или из мелких блоков; крыша деревянная; кровля с шиферным покрытием; полы глинобетонные; отделка простая; здания одноэтажные.

Склады сетематериалов деревянные площадью до 450 кв. м. Фундаменты деревянные; стены деревянные, рубленые; крыша деревянная; кровля с шиферным покрытием; полы глинобетонные, Отделка простая; здания одноэтажные.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади склада в руб.

Таблица 230

	Склады сетематериалов
	каменные	деревянные
Территориальный	группа капитальности
пояс	III	IV
	площадь, кв. м, до
	150	300	150	300	450
	а	б	в	г	д
1	23,4	16,6	23,8	19,5	19,1
2	24,6	17,4	25,0	20,5	20,1
3  4	25,7  29,3	18,3  20,8	26,2  29,8	21,5  24,4	21,0  23,9
5	30,4	21,6	30,9	25,4	24,8
6  7	30,4  32,8	21,6  23,2	30,9  33,3	25,4  27,3	24,8  26,7
8	53,8	38,2	54,7	44,9	43,9
9	63,0	44,8	64,0	52,7	51,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 230)

Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	18	18	13	14	15
Стены	28	24	35	33	35
Кровля	25	26	16	15	17
Полы	8	6	16	18	16
Проемы	9	11	13	13	11
Отделочные работы	6	10	1	1	1
Прочие работы	3	3	3	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3	2	3	3	2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VII. МАСТЕРСКИЕ И СКЛАДЫ ОРУДИИ ЛОВА И СЕТЕМАТЕРИАЛОВ

ГАЛЕРЕИ И ЭСТАКАДЫ

Характеристика

Деревянная галерея над транспортером протяжением до 20 м, шириной 1,05 м; средняя высота стойки, стоящей на земле, 2,7 м, на крыше - 1,7 м. Фундаменты деревянные; стены деревянные каркасные с двусторонней обшивкой и засыпкой утеплителем; перекрытие деревянное; кровля рулонная; отделка простая,

Металлическая эстакада открытая протяжением до 30 м, шириной 2,05 м; средняя высота стойки 3 м. Фундаменты бетонные, опоры металлические. Настил дощатый по металлическим балкам.

Металлическая эстакада с закрытой галереей протяжением до 60 м, шириной 3 м; средняя высота стойки 5,1 м, высота галереи 2,35 м. Фундаменты бетонные; опоры, подкосы, обвязки и связки металлические; стены деревянные каркасные с односторонней обшивкой и штукатуркой с наружной стороны; кровля рулонная, настил деревянный.

Восстановительная стоимость 1 м в руб.

Таблица 231

Территориальный	Протяженность, м, до
пояс	20	30	60
	а	б	в
1	60	162	148
2	63	170	155
3	66	178	163
4	75	202	185
5	78	211	192
6	78	211	192
7	84	227	207
8	138	373	340
9	162	437	399
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 231)

Наименование конструктивных	Протяженность, м, до
элементов и видов работ	20	30	60
	а	б	в
Фундаменты	24	12	10
Стены	57	-	18
Перекрытие	2	-	1
Кровля	6	-	7
Настил	-	2	25
Проемы	-	-	4
Отделочные работы	8	5	11
Металлоконструкции	-	75	20
Электроосвещение	3	6	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 26

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СОВХОЗАХ. КОЛХОЗАХ, МЕЖКОЛХОЗНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Том IV. Подсобные производства, дорожное хозяйство, внешнее водоснабжение и канализация, газоснабжение и другие здания и сооружения, специфические для сельского хозяйства

Отдел VII. МАСТЕРСКИЕ И СКЛАДЫ ОРУДИИ ЛОВА И СЕТЕМАТЕРИАЛОВ

ПУНКТ РЫБОПРИЕМНЫЙ ТИПОВОЙ НА 5 т С ХОЛОДИЛЬНИКОМ ЕМКОСТЬЮ 25 т

Характеристика, Фундаменты бутобетонные, бетонные, бутовые; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; изоляция из торфолеума; полы асфальтовые; отделка простая; здания одноэтажные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 232

Территориальный	Группа капитальности II
пояс	объем здания, куб. м, до
	450	600
	а	б
1	45,7	40,7
2	48,0	42,7
3	50,3	44,8
4	57,1	50,9
5	59,4	53,0
6	59,4	53,0
7	64,0	57,0
8	105,0	84,0
9	123,0	110,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %

(к табл. 232)

Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
Фундаменты	10	10
Стены	23	23
Перекрытие	4	4
Кровля	3	3
Полы	3	3
Проемы	7	7
Изоляция	32	26
Отделочные работы	3	3
Прочие работы	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13	19
Итого	100	100
Примечание, В здании объемом до 450 куб. м электроснабжение производится от существующих электросетей, в здании объемом до 600 куб. м - от встроенной дизельной электростанции,


29
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Вводные указания

Отдел I. Добыча газа (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 1. Скважины эксплуатационные на промыслах, обвязка устья скважин, шлейфы и метанолопроводы

Раздел 2. Здания и сооружения газопромыслового хозяйства

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

Раздел 2. Компрессорные станции магистральных газопроводов и подземные хранилища природного газа

Раздел 3. Газораспределительные станции и усадьбы линейных ремонтеров (обходчиков) на магистральных газопроводах

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия

Отдел IV Кустовые базы сжиженного газа

Отдел V Станции подземной газификации углей

Отдел VI Заводы газовой сажи

Отдел VII Городское газовое хозяйство

Раздел 1. Городские уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП)

Раздел 2. Газораздаточная станция сжиженных газов (ГРС), пункт обмена баллонов с газонаполнительным пунктом (ПОБ-500, 1000 и 3000 ГНП) или с промежуточным складом баллонов (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), шкафная установка баллонов сжиженного газа, подземная установка сжиженного газа, газоснабжение жилых домов


Раздел 1. Скважины эксплуатационные на промыслах, обвязка устья скважин, шлейфы и метанолопроводы
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Добыча газа (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 1. Скважины эксплуатационные на промыслах, обвязка устья скважин, шлейфы и метанолопроводы

Вводные указания

Таблица 1. Скважины эксплуатационные газовые, вертикальные, наклоннонаправленные, одноствольные и нагнетательные

Таблица 2. Обвязка устья эксплуатационных скважин

Таблица 3. Шлейфы и метанолопроводы


Раздел 2. Здания и сооружения газопромыслового хозяйства
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Добыча газа (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2. Здания и сооружения газопромыслового хозяйства

Вводные указания

Таблица 4. Здание сборного пункта объемом до 800 м3

Таблица 5. Блок сепарации

Таблица 6. Здание оперативной и КИПа объемом до 800 м3

Таблица 7. Концевые трапные установки производительностью до 25 000 т/сутки

Таблица 8. Здание насосной установки низкотемпературной сепарации (НТС) объемом до 5000 м3

Таблица 9. Здание холодильного цеха объемом до 12 000 м3

Таблица 10. Здания станции перекачки конденсата объемом до 200 м3

Таблица 11. Здание насосной перекачки конденсата объемом до 800 м3

Таблица 12. Здание пункта замера газа объемом до 4000 м3

Таблица 13. Здание пункта распределения конденсата

Таблица 14. Площадки сепарации, пунктов редуцирования и одоризационных установок

Таблица 15. Здание цеха сероочистки с бытовыми помещениями объемом до 45 000 м3

Таблица 16. Здание котельной объемом до 800 м3

Таблица 17. Здание котельной объемом до 1000 м3

Таблица 18. Здание котельной объемом до 2500 м3

Таблица 19. Здание котельной объемом до 3000 м3

Таблица 20. Здание ртутной объемом до 250 м3

Таблица 21. Здание электростанции на пять агрегатов объемом до 11000 м3

Таблица 22. Здание цеха для приготовления глиняного раствора объемом до 5000 м3

Таблица 23. Железобетонный резервуар емкостью до 100 м3

Таблица 24. Железобетонный резервуар емкостью до 250 м3

Таблица 25. Железобетонный резервуар емкостью до 900 м3

Таблица 26. Железобетонный резервуар емкостью до 1000 м3

Таблица 27. Склад метанола и диэтиленгликоля (ДЭГа) емкостью до 50 м3

Таблица 28. Здания склада глины, цемента и химреагентов объемом до 6000 м3

Таблица 29. Здание материального склада объемое до 3600 м3

Таблица 30. Здание канализационной станции биологической очистки производительностью 25 м3/сутки

Таблица 31. Электрическая защита шлейфов и метанолопроводов

Таблица 32. Молниеотвод высотой 35 м

Таблица 33. Лежневая дорога шириной проезжей части 6 м


Раздел I. Магистральные газопроводы
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

Вводные указания

Таблица 34. Магистральные газопроводы диаметром до 1200 мм

Таблица 35. Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости магистральных газопроводов в зависимости от толщины стенок труб

Таблица 36. Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости магистральных газопроводов для районов со сложными природно-топографическими условиями

Надземные балочные переходы газопровода

Таблица 37. А. Опоры под газопровод

Таблица 38. Б. Газопровод балочных переходов

Надземные висячие переходы газопровода

Таблица 39. А. Опоры пролетного строения переходов

Таблица 40. Б. Пролетные строения переходов с газопроводом

Таблица 41. Электрическая защита магистральных газопроводов

Таблица 42. Запорная арматура на магистральных газопроводах краны линейные высокого давления


Раздел 2. Компрессорные станции магистральных газопроводов и подземные хранилища природного газа
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. Компрессорные станции магистральных газопроводов и подземные хранилища природного газа

Вводные указания

Здание компрессорного цеха с бытовыми помещениями

Таблица 43. А. Объемом до 10000 м3

Таблица 44. Б. Объемом до 30000 м3

Таблица 45. В. Объемом до 35000 м3

Таблица 46. Г. Объемом до 40000 м3

Таблица 47. Административное здание АРП

Таблица 48. Производственное здание ДРП

Таблица 49. Здание служебно-эксплуатационное

Таблица 50. Здание ремонтно-эксплуатационное

Таблица 51. Здание электростанции с котельной

Таблица 52. Здание электростанции без котельной

Таблица 53. Здание регенерации масел

Таблица 54. Здание хранилища серной кислоты

Таблица 55. Здание циркуляционной насосной станции

Таблица 56. Здание насосной станции II подъема

Таблица 57. Градирня вентиляторная капельного типа

Таблица 58. Лотки и каналы

Таблица 59. Запорная арматура на внешних трубопроводах компрессорных станций


Раздел 3. Газораспределительные станции и усадьбы линейных ремонтеров (обходчиков) на магистральных газопроводах
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 3. Газораспределительные станции и усадьбы линейных ремонтеров (обходчиков) на магистральных газопроводах

В разделе приведены восстановительные стоимости зданий газораспределительных станций строительным объемом в 300, 500, 1000 м3 с разными конструктивными элементами и усадеб линейных ремонтеров (обходчиков) с хозяйственными постройками.

Таблица 60. Здание газораспределительной станции

Таблица 61. Здание газораспределительные станции

Таблица 62. Дома линейных ремонтеров (обходчиков) с хозяйственными постройками


Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия

Вводные указания

Таблица 63. Этажерки газофракционирующих, маслоабсорбционных, сероочистных установок, осушки газа и получения серы

Таблица 64. Этажерка холодильной установки

Таблица 65. Открытая бетонная площадка

Таблица 66. Здания технологической насосной

Таблица 67. Здание насосной склада готовой продукции

Таблица 68. Здание цеха наполнения и хранения баллонов


Отдел IV Кустовые базы сжиженного газа
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV Кустовые базы сжиженного газа

Вводные указания

Здание баллоно-наполнительного цеха

Таблица 69. А. Объемом до 1000 м3

Таблица 70. Б. Объемом до 5000 м3

Таблица 71. В. Объемом до 7000 м3

Таблица 72. Г. Объемом до 11000 м3

Здание блока вспомогательных помещений

Таблица 73. А. Объемом до 3500 м3

Таблица 74. Б. Объемом до 7500 м3

Таблица 75. Здание насосно-компрессорного отделения

Таблица 76. Здание материального склада

Таблица 77. Здание ремонтно-механического отделения

Таблица 78. Здание отделения по ремонту и покраске баллонов

Таблица 79. Погрузочно-разгрузочные площадки

Таблица 80. Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Таблица 81. Трубопровод межцеховой технологический

Таблица 82. Резервуарный парк

Таблица 83. Емкость для слива тяжелых остатков сжиженного газа


Отдел V Станции подземной газификации углей
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V Станции подземной газификации углей

Вводные указания

Таблица 84. Здание воздуходувного цеха

Таблица 85. Здание газодувного цеха

Таблица 86. Здание цеха наполнения и хранения аргона

Таблица 87. Здание цеха подготовки фенольных вод

Таблица 88. Здание центральной насосной

Таблица 89. Здание насосной при отстойнике скрубберного цикла

Таблица 90. Здание насосной станции перекачки конденсата и очищенных стоков

Таблица 91. Здание насосной цеха фенольных вод

Таблица 92. Здание насосной при аэротенке

Таблица 93. Здание насосной станции на конденсатопроводе

Таблица 94. Здание песколовки

Таблица 95. Градирня

Таблица 96. Двухъярусный бассейн для охлаждения воды

Таблица 97. Отстойник для воды скрубберного цикла

Таблица 98. Вторичный отстойник

Таблица 99. Сборник конденсата и очищенных стоков

Таблица 100. Аварийный сборник фенольных стоков

Таблица 101. Резервуар для сборки конденсата на линии газопровода

Таблица 102. Смесительная камера биологического обесфеноливания сточных вод

Таблица 103. Аэротенк

Таблица 104. Железобетонный тоннель трубопроводов циркуляционной системы

Таблица 105. Линейные газопроводы на опорах

Таблица 106. Технологические воздухопроводы на опорах

Таблица 107. Коллекторные и панельные трубопроводы


Отдел VI Заводы газовой сажи
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI Заводы газовой сажи

Вводные указания

Таблица 108. Здание печного цеха

Таблица 109. Здание цеха улавливания сажи

Таблица 110. Здание материального склада и склада огнеупоров

Таблица 111. Здание газорегулировочного пункта

Таблица 112. Здание склада готовой продукции

Таблица 113. Здание циркуляционной насосной

Таблица 114. Здание насосной станции перекачки сточных вод

Таблица 115. Здание пирометрической установки

Таблица 116. Здание упаковочной и склада готовой продукции

Таблица 117. Коридор над шнеками

Таблица 118. Здание упаковочного отделения

Таблица 119

. Фундаменты под сажевые печи

Таблица 120. Газогенератор (сооружение)


Раздел 1. Городские уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП)
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII Городское газовое хозяйство

Раздел 1. Городские уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП)

Вводные указания

Уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты

А. Газопроводы

Таблица 121. Газопроводы уличные низкого и среднего давления из стальных труб диаметром до 1000 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий

Таблица 122. Газопроводы уличные низкого и среднего давлений из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий

Таблица 123. Газопроводы уличные низкого давления из асбоцементных труб диаметром до 500 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий

Таблица 124. Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбоцементных труб в мокрых грунтах без дорожных покрытий, тыс. руб.

Таблица 125. Газопроводы уличные низкого и среднего давления из стальных труб диаметром до 1000 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями

Таблица 126. Газопроводы уличные низкого и среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями

Таблица 127. Газопроводы уличные низкого давления из асбоцементных труб диаметром до 500 мм в сухих грунтах с дорожными покрытиями

Таблица 128. Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбоцементных труб в мокрых грунтах

Таблица 129. Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбоцементных труб при наличии дорожных покрытий

Таблица 130. Поправка к восстановительной стоимости 1 км стального газопровода при транспортировании газа высокого давления

Таблица 131. Поправка к восстановительной стоимости 1 км полиэтиленового газопровода при транспортировании газа высокого давления

Таблица 132. Газопроводы дворовые из стальных труб диаметром до 100 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий

Таблица 133. Электрическая защита газопроводов от электрохимической коррозии

Таблица 134. Б. Здание газорегуляторного пункта (ГРП)

Таблица 135.Шкафные регуляторные пункты

Таблица 136. Поправки на утепление металлических шкафов

Таблица 137. Узлы редуцирования газа в газорегуляторных пунктах (ГРП)


Раздел 2. Газораздаточная станция сжиженных газов (ГРС), пункт обмена баллонов с газонаполнительным пунктом (ПОБ-500, 1000 и 3000 ГНП) или с промежуточным складом баллонов (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), шкафная установка баллонов сжиженного газа, подземная установка сжиженного газа, газоснабжение жилых домов
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII Городское газовое хозяйство

Раздел 2. Газораздаточная станция сжиженных газов (ГРС), пункт обмена баллонов с газонаполнительным пунктом (ПОБ-500, 1000 и 3000 ГНП) или с промежуточным складом баллонов (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), шкафная установка баллонов сжиженного газа, подземная установка сжиженного газа, газоснабжение жилых домов

Вводные указания

А. Газораздаточная станция сжиженных газов

Таблица 138. Здание насосно-наполнительного цеха

Таблица 139. Навес с платформой насосно-наполнительного цеха для хранения баллонов

Таблица 140. База хранения сжиженного газа

Таблица 141. Эстакада для слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн

Таблица 142. Здание блока служебно-вспомогательных помещений

Таблица 143. Сливной резервуар для неиспарившихся остатков (подземной) емкостью 2,5 м3

Таблица 144. Резервуар неиспарившихся остатков (подземный) емкостью 5 м3 (для газораздаточных станций и пунктов обмена баллонов)

Таблица 145. Эстакада для мойки автомашин

Таблица 146. Автовесы грузоподъемностью 10 т

Таблица 147. Опоры межцеховые газопроводов и теплопроводов газораздаточных станций и пунктов обмена баллонов

Таблица 148. Здание хлораторной с контактным отстойником объемом 116,8 м3

Таблица 149. Септик

Таблица 150. Внутриплощадочные дороги, площадки, дорожки, открытые стоянки для автомашин газораздаточных станций

Б. Пункт обмена баллонов сжиженного газа для бытовых установок

Таблица 151. Производственное здание с газонаполнительными пунктами (ПОБ-500, 1000 и 3000 ГНП)

Таблица 152. Производственное здание с промежуточными складами баллонов (ПОБ-500, 1000 и 3000 ПСБ)

Таблица 153. Служебно-вспомогательное здание пункта обмена баллонов

Таблица 154. Внутриплощадочные дороги, дорожки и открытые стоянки для автомашин пунктов обмена баллонов

Таблица 155. В. Шкафная установка баллонов сжиженного газа

Таблица 156. Установка - баллон под кожухом у стены

Таблица 157. Подземные установки сжиженного газа

Г. Газоснабжение жилых домов

Таблица 158. Подземные вводы газопроводов

Таблица 159. Наружные вводы газопроводов по стенам зданий

Таблица 160. Внутреннее газоснабжение квартир с установкой газовых плит и газогорелочных устройств

Таблица 161. Поправка к затратам при изменении на 1 м длины внутреннего газопровода в квартире, руб.

Таблица 162. Газовые плиты, проточные и емкостные водонагреватели

Таблица 163. Поправка к затратам при изменении на 1м внутреннего газопровода в квартире, руб.

Таблица 164. Газоснабжение квартир баллонными установками сжиженного газа

Таблица 165. Поправки к затратам при изменении на 1 л» длины резинового шланга и водо-газопроводных труб. руб.

Таблица 166. Газоснабжение кухонь общественного питания


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Вводные указания

1. Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений разработан в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252 и методическими указаниями Госстроя СССР от 23 апреля 1969 г,

2. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для предприятий газовой промышленности и городского газового хозяйства, и предназначен для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1972 г.

Восстановительную стоимость зданий и сооружений, входящих в состав предприятий газовой промышленности и городского газового хозяйства, но являющихся общими для многих отраслей промышленности, как то - мастерских, гаражей, пожарных депо, контор и заводоуправлений, лабораторий, электростанций, складов, водопроводно-канализационных сооружений, линий электроснабжения и др., следует искать в сборниках соответствующих отраслей промышленности.

3. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

Настоящий сборник состоит из следующих отделов:

Отдел I. Добыча газа (газовые и газоконденсатные промыслы).

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа (магистральные газопроводы и подземные хранилища).

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия.

Отдел IV. Кустовые базы сжиженного газа

Отдел V. Станции подземной газификации углей.

Отдел VI. Заводы газовой сажи.

Отдел VII. Городское газовое хозяйство.

4. По уровню сметных цен территория СССР разделена на 10 территориальных поясов. Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам приведено в Общей части к сборникам.

5. По некоторым зданиям и сооружениям укрупненные показатели даны лишь по тем территориальным поясам, в которых они размещены.

6. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений по отделу I не приведены для 6, 7 и 9-го поясов, так как в них отсутствуют газовые промыслы.

7. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений по отделам II и VII приведены по девяти территориальным поясам.

Для предприятий, приведенных в этих отделах и находящихся в 10-м территориальном поясе, расположенном севернее Полярного круга, восстановительная стоимость зданий и сооружений устанавливается по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

8. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений по отделу III приведены для 1 и 2-го поясов. В остальных поясах газобензиновые заводы и установки извлечения гелия отсутствуют.

9. Показатели восстановительной стоимости по отделу IV приведены для 1, 2, 3 и 4-го поясов. В остальных поясах кустовые базы сжиженных газов отсутствуют.

10. Показатели восстановительной стоимости по отделу V приведены для 1, 2 и 3-го поясов. В остальных поясах станции подземной газификации углей отсутствуют.

11. Показатели восстановительной стоимости по отделу VI рассчитаны только для Ухтинского сажевого завода.

12. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, включая накладные расходы, плановые накопления и различного рода затраты, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы, содержание дирекции и технадзора, временные здания и сооружения (за вычетом возвратных сумм), содержание дорог на период строительства, работы в зимнее время, затраты, связанные с применением премиальной системы оплаты труда рабочих, непредвиденные работы и другие необъемные затраты.

В полную восстановительную стоимость магистральных газопроводов, кроме указанных, включены затраты по отводу территории и подготовке трассы, а также стоимость аварийного запаса труб, согласно установленным нормам.

13. В восстановительную стоимость зданий и сооружений компрессорных станций, подземных хранилищ природного газа и газораспределительных станций не включены затраты, связанные с отводом участков под застройку, вертикальной планировкой, благоустройством и ограждением площадки. Для учета указанных затрат общую восстановительную стоимость этих сооружений следует умножить на коэффициент 1,03.

14. Восстановительная стоимость зданий включает затраты на все виды общестроительных, санитарно-технических и электроосветительных работ.

15. Стоимость фундаментов под оборудование не включена в восстановительную стоимость зданий и должна учитываться дополнительно по соответствующим ценникам.

16. Восстановительная стоимость зданий и сооружений определена в сборнике для II-го климатического района.

Для определения восстановительных стоимостей по другим климатическим районам следует применять следующие поправочные коэффициенты:

	Климатические районы
Поправочные коэффициенты	I	III	IV
	1,02	0,99	0,96
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

17. При определении строительного объема зданий следует руководствоваться правилами, помещенными в Общей части к сборникам.

18. Полная стоимость объекта (зданий или сооружений) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения на его объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в технической части, а также в вводных указаниях или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

19. Подбор восстановительной стоимости зданий производится по его назначению и характеристике.

При наличии зданий, конструктивные характеристики или объемы которых отличаются от указанных в таблицах сборника, их восстановительную стоимость необходимо рассчитывать по показателям зданий с наиболее близкими конструктивными характеристиками или объемами.

20. Для определения физического износа зданий и сооружений в таблицах сборника приведены удельные веса (%) отдельных конструктивных элементов.

21. Примеры пользования сборником приведены в вводных указаниях к отделам и разделам настоящего сборника.

22. Все здания и сооружения, вошедшие в настоящий сборник, относятся ко II группе капитальности, поэтому коэффициенты для перехода к другим группам капитальности следует принимать по соответствующим таблицам сборников № 18 и 19.


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 1

СКВАЖИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НА ПРОМЫСЛАХ, ОБВЯЗКА УСТЬЯ СКВАЖИН, ШЛЕЙФЫ И МЕТАНОЛОПРОВОДЫ

Вводные указания

1. Восстановительная стоимость эксплуатационных скважин с обвязкой устья скважин, шлейфами и метанолопроводами составлена на измерители, указанные в табл. 1, 2 и 3 данного раздела, и учитывает весь комплекс работ по строительству этих сооружений.

2. Условия, характеризующие скважины в период их строительства (конструкции, способ бурения, вид энергии и т. д.), учтены в соответствующих измерителях восстановительной стоимости и при переоценке эксплуатационных скважин дополнительному учету не подлежат.

3. Восстановительная стоимость эксплуатационных скважин приведена по глубинам с интервалами, указанными в табл. 1.

4. Оборудование для эксплуатационных целей в восстановительной стоимости скважин не учтено, и стоимость его принимается дополнительно по соответствующим ценникам.

5. Физический износ эксплуатационных скважин определяется на местах с учетом технического состояния скважин и возможности их дальнейшей эксплуатации.

Пример. Требуется определить восстановительную стоимость и физический износ эксплуатационной скважины глубиной 800 н, находящейся в 3-м территориальном поясе и II климатическом районе.

Восстановительная стоимость скважины равна

94 х 800 = 75,2 тыс. руб.,

где 94 - восстановительная стоимость 1 м скважины, руб., по табл. 1; 800—глубина скважины, м.

По данным инвентаризационной комиссии физический износ скважины равен 30%, т. е.

75,2 х 0,3 = 22,6 тыс. руб.


Таблица 1
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 1

СКВАЖИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НА ПРОМЫСЛАХ, ОБВЯЗКА УСТЬЯ СКВАЖИН, ШЛЕЙФЫ И МЕТАНОЛОПРОВОДЫ

СКВАЖИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАКЛОННОНАПРАВЛЕННЫЕ, ОДНОСТВОЛЬНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 м скважины, руб.

	Глубина скважины, м
Территориаль-ный пояс	до 500	501 - 1000	1001 - 1500	1501 - 2500	2500 - 4500
1	85	89	102	196	326
2	85	89	102	196	326
3	90	94	108	208	346
4	130	136	156	300	499
5	125	131	150	288	479
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	151	158	182	349	580
9	-	-	-	-	-
10	170	178	204	392	650


Таблица 2
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 1

СКВАЖИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НА ПРОМЫСЛАХ, ОБВЯЗКА УСТЬЯ СКВАЖИН, ШЛЕЙФЫ И МЕТАНОЛОПРОВОДЫ

ОБВЯЗКА УСТЬЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН

Таблица 2

Восстановительная стоимость обвязки одной скважины, руб.

Территориальный пояс	Восстановительная стоимость, руб.	Территориальный пояс	Восстановительная стоимость, руб.
1	4120	6	-
2	4120	7	-
3	4360	8	7340
4	6300	9	-
5	6050	10	8240


Таблица 3
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 1

СКВАЖИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НА ПРОМЫСЛАХ, ОБВЯЗКА УСТЬЯ СКВАЖИН, ШЛЕЙФЫ И МЕТАНОЛОПРОВОДЫ

ШЛЕЙФЫ И МЕТАНОЛОПРОВОДЫ

Характеристика

Подготовка трассы; земляные работы; трубопроводы с изоляцией; фасонные части; арматура; испытание трубопровода; переход под железными и автомобильными дорогами.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 км трубопровода, руб.

	Диаметр трубопровода, мм
Территориальный пояс	до 100	100 - 150	150 - 200	свыше 200
1	2920	5600	7600	12000
2	2920	5600	7600	12000
3	3100	5900	8100	12700
4	4470	8600	11600	18400
5	4290	8200	11200	17600
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	5200	10000	13500	21400
9	-	-	-	-
10	5800	11200	15200	24000


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Вводные указания

1. В данный раздел входят здания и сооружения, специфические для газопромыслового хозяйства.

2. Физический износ зданий и сооружений газопромыслового хозяйства определяется инвентаризационной комиссией на местах с учетом технического состояния и возможности их дальнейшей эксплуатации.

Пример 1. Требуется определить восстановительную стоимость здания котельной объемом 800 м3, находящейся в 4-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Она будет равна:

800 х 39 х 0,99 = 30,9 тыс. руб.,

где 800 - строительный объем здания, м3; 39—восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема по табл. 16 для 4-го территориального пояса, руб.; 0,99—поправочный коэффициент для III климатического района.

Пример 2. Требуется определить физический износ здания котельной, рассмотренного в Примере 1.

Для определения физического износа здания в целом в процентах составляется расчетная таблица:

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес (см. табл. 16), %	Износ по данным инвентаризационной комиссии, %	Удельный износ, %
Фундаменты	17	0	0
Стены и перегородки	43	10	4,3
Перекрытие (покрытие) и кровля	11	20	2,2
Полы	4	40	1,6
Проемы	7	20	1,4
Лестницы	1	0	0
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	30	3,6
Отделочные работы	4	50	2,0
Прочие работы	1	20	0,2
Итого	100	-	15,3
Примечание: Показатели 3-го столбца получены перемножением первых двух

Величина физического износа здания определяется из соотношения

30,9 х 15,3 / 100 = 4,73 тыс. руб.

Пример 3. Требуется определить восстановительную стоимость резервуара емкостью 1000 м3, находящегося во 2-м территориальном поясе и IV климатическом районе.

Восстановительная стоимость резервуара равна

1000 х 30 х 0,96 = 28,8 тыс. руб.,

где 1000—емкость резервуара, м3; 30—восстановительная стоимость 1 м3 емкости по табл. 26 для 2-го территориального пояса, руб.; 0,96—поправочный коэффициент для IV климатического района.

По данным инвентаризационной комиссии на месте, физический износ резервуара равен 25%, т. е.

28,8 х 0,25 = 7.2 тыс. руб.


Таблица 4
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ СБОРНОГО ПУНКТА ОБЪЕМОМ ДО 800 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты железобетонные; наружные стены из обыкновенного глиняного кирпича; внутренние стены из жженого кирпича; покрытие из железобетонных плит, кровля из 3-х слоев рубероида на битумной мастике; полы цементные и дощатые; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства, и электроосвещение.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных и элементов видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	28	Фундаменты	22
2	28	Стены	37
3	30	Покрытие и кровля	19
4	43	Полы	8
5	42	Проемы	4
6	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
7		Отделочные работы	1
8	50	Прочие работы	2
9	-
10	57	Итого	100


Таблица 5
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

БЛОК СЕПАРАЦИИ

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные; каркас металлический с заполнением панелями ВНИИСТа; стены наружные и внутренние кирпичные; перекрытие сборное железобетонное; покрытие из панелей ВНИИСТа, кровля мягкая рулонная; полы дощатые, линолеум, цементные и из керамической плитки; заполнения оконных и дверных проемов деревянные; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Терри- ториаль-	Объем здания, м3	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
ный	3000	5000	8000		Удельный вес
пояс	а	6	в	Наименование	а	б	в
1	20	25	22	Фундаменты	18	20	25
2	20	25	22	Стены и перегородки	41	40	35
3	21	26	23	Перекрытие (покрытие)	14	13	18
4	31	38	34	Кровля	1	1	2
5	29	37	32	Лестницы и площадки	1	1	1
6	-	-	-	Полы	3	3	2
7	-	-	-	Проемы	2	2	2
8	36	44	39	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	11	6
9	-	-	-	Отделочные работы	2	2	2
10	40	50	44	Прочие работы	9	7	7
				Итого	100	100	100


Таблица 6
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ И КИПа ОБЪЕМОМ ДО 800 м3

Характеристика здания

Одноэтажное, фундаменты железобетонные; стены из панелей ВНИИСТа на кирпичном цоколе; внутренние стены и перегородки кирпичные; покрытие из железобетонных плит; кровля рулонная трёхслойная; полы из керамической плитки; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных и элементов видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	33	Фундаменты	20
2	33	Стены и перегородки	43
3	35	Покрытие и кровля	14
4	50	Заполнение проемов	4
5	49	Полы	7
6	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
7	-	Отделочные работы	1
8	59	Прочие работы	1
9	-
10	66	Итого	100


Таблица 7
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

КОНЦЕВЫЕ ТРАПНЫЕ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 25 000 т/сутки

Характеристика

Установка с постаментом высотой 12 м из сборного железобетона;

фундамент под постамент из бутобетона; площадка из щебеночного покрытия толщиной 80 мм с бортовыми бетонными камнями.

Таблица 7

Восстановительная стоимость одной установки, руб.

Территориальный пояс	Восстановительная стоимость	Территориальный пояс	Восстановительная стоимость
1	13100	6	-
2	13100	7	-
3	13900	8	23300
4	20100	9	-
5	19300	10	26200


Таблица 8
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ (НТС) ОБЪЕМОМ

до 5000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты железобетонные; наружные стены из обыкновенного кирпича; перегородки сборные железобетонные; перегородки армокирпичные, покрытие из железобетонных плит; кровля рубероидная трехслойная на мастике; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Террито- риальный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	17	Фундаменты	20
2	17	Стены и перегородки	30
3	18	Покрытие и кровля	25
4	26	Полы	6
5	25	Проемы	6
6	-	Внутренние санитарно-технические и электро-технические устройства	8
7	-	Отделочные работы	4
8	29	Прочие работы	1
9	-
10	34	Итого	100


Таблица 9
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ЦЕХА ОБЪЕМОМ ДО 12 000 м3

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные; цоколь кирпичный; каркас из сборного железобетона с заполнением асбоцементными панелями ВНИИСТа; стены и перегородки из обыкновенного глиняного кирпича; покрытие и перекрытие сборные железобетонные из плит и панелей; кровля мягкая рулонная; полы цементные, паркетные, дощатые, из древесноволокнистых плит и керамических плиток; заполнение оконных и дверных проемов деревянное; отделка штукатурка улучшенная, покраска простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	18	Фундаменты	11
2	18	Стены и перегородки	34
3	19	Покрытие и перекрытие	9
4	27	Кровля	5
5	26	Полы	6
6	-	Лестницы и площадки	2
7	-	Проемы	4
8	32	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
9	-	Отделочные работы	4
10	36	Прочие работы	11
		Итого	100


Таблица 10
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ КОНДЕНСАТА ОБЪЕМОМ до 200 м3

Характеристика здания

Фундаменты бетонные; днище железобетонное; стены железобетонные и кирпичные; перекрытие и покрытие железобетонные; кровля легкая рулонная; полы цементные; заполнение оконных и дверных проемов деревянное; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	43	Фундаменты	34
2	43	Стены	35
3	45	Перекрытие и покрытие	16
4	66	Кровля	1
5	63	Лестницы	1
6	-	Полы	-
7	-	Проемы	1
8	76	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
9	-	Отделочные работы	1
10	86	Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 11
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ПЕРЕКАЧКИ КОНДЕНСАТА ОБЪЕМОМ до 800 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты железобетонные; наружные стены из обожженного глиняного кирпича; перегородки армокирпичные; покрытие из железобетонных плит; кровля из 3-х слоев рубероида на мастике; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	25	Фундаменты	12
2	25	Стены и перегородки	34
3	26	Покрытие и кровля	14
4	38	Полы	6
5	36	Проемы	6
6	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18
7	-	Отделочные работы	7
8	44	Прочие работы	3
9	-
10	49	Итого	100


Таблица 12
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ ПУНКТА ЗАМЕРА ГАЗА ОБЪЕМОМ до 4000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты сборные бетонные; стены кирпичные; стеновые, оконные, карнизные панели ВНИИСТа; перегородки и перекрытие железобетонные; кровля рулонная; полы цементные, из керамических плиток и древесно-волокнистых плит; заполнение оконных проемов деревянное, внутренние герметические двери венткамер металлические; лестницы и площадки металлические; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	22	Фундаменты	22
2	22	Стены и перегородки	38
3	23	Перекрытие (покрытие)	14
4	33	Кровля	3
5	32	Полы	3
6	-	Проемы	2
7	-	Лестницы и площадки	1
8	39	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
9	-	Отделочные работы	3
10	44	Прочие работы	7
		Итого	100


Таблица 13
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные; стены кирпичные в металлическом каркасе; перекрытие из панелей ВНИИСТа и КПП; кровля рулонная трехслойная; заполнение проемов деревянное; полы цементные по бетонной подготовке; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства, газоснабжение, электроосвещение.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	67	Земляные работы и фундаменты	34
2	67	Стены	34
3	71	Перекрытие и кровля	10
4	103	Проемы	2
5	98	Полы	4
6	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
7	-	Отделочные работы	3
8	119	Прочие работы	6
9	-
10	134	Итого	100


Таблица 14
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЛОЩАДКИ СЕПАРАЦИИ, ПУНКТОВ РЕДУЦИРОВАНИЯ И

ОДОРИЗАЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Характеристика

Площадки с покрытием из бетона и щебня по песчаному основанию. Бортовой камень бетонный.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 м2 покрытия, руб.

Территориаль- ный	Площадки сепарации	Площадки пунктов редуцирования и оздоровительных установок	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	а	б	Наименование	а	б
1 2 3	30 30 32	29 29 31	Земляные работы, песчаная подготовка, покрытие из бетона и щебня	86	31
4 5 6	46 44 -	44 43 -	Бортовой бетонный камень размерами 0,15х0,15х1,0 м, 15х0,3х1,0 м	14	69
7	-	-
8	53	52	Итого	100	100
9 10	- 60	- 58


Таблица 15
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ ЦЕХА СЕРООЧИСТКИ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЪЕМОМ до 45 000 м3

Характеристика здания

Фундаменты монолитные железобетонные; каркас сборный железобетонный и металлический с заполнением асбестоцементными панелями ВНИИСТа; стены кирпичные; покрытие и перекрытие сборные железобетонные; кровля мягкая рулонная; полы бетонные, цементные, асфальтовые и из керамической плитки; заполнение оконных и дверных проемов деревянное; ворота сборные железобетонные; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	28	Фундаменты	9
2	28	Стены	18
3	30	Покрытие и перекрытие	5
4	43	Кровля	5
5	41	Полы	5
6	-	Проемы	3
7	-	Лестницы и площадки	3
8	50	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	49
9	-	Отделочные работы	2
10	56	Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 16
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ОБЪЕМОМ до 800 м3

Характеристика здания

Одноэтажное с подвалом; фундаменты подвала ленточные из сборных блоков; стены подвала из сборных бетонных сплошных блоков; перекрытие над подвалом из монолитного железобетона; стены надземной части из обыкновенного красного кирпича; перемычки железобетонные; покрытие из сборных железобетонных плит; кровля из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия; перегородки из армированного кирпича; полы подвала бетонные; полы на перекрытии из рифленых керамических плит; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	26	Фундаменты	17
2	26	Стены и перегородки	43
3	27	Перекрытие (покрытие) и кровля	11
4	39	Полы	4
5	38	Проемы	7
6	-	Лестницы	1
7	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
8	46	Отделочные работы	4
9	-	Прочие работы	1
10	51	Итого	100


Таблица 17
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ОБЪЕМОМ до 1000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты сборные бетонные; стены наружные из панелей ВНИИСТа; внутренние - кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы цементные и из керамических плит; лестницы и площадки металлические; заполнение оконных и дверных проемов деревянное. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ. %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	39	Фундаменты	29
2	39	Стены и перегородки	41
3	41	Перекрытия (покрытие)	5
4	59	Кровля	4
5	57	Полы	1
6	-	Проемы	1
7	-	Лестницы и площадки	3
8	69	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
9	-	Отделочные работы	2
10	78	Прочие работы	7
		Итого	100


Таблица 18
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ОБЪЕМОМ до 2500 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты сборные железобетонные; цоколь кирпичный; стены металлический каркас с заполнением асбоцементными панелями ВНИИСТа; перегородки монолитные железобетонные, перекрытие железобетонное; покрытие из сборного железобетона с рулонной кровлей; заполнение оконных и дверных проемов деревянное. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	25	Земляные работы	2
2	25	Фундаменты	20
3	26	Стены и перегородки	40
4	39	Перекрытие и покрытие	12
5	37	Кровля	2
6	-	Полы	2
7	-	Проемы	4
8	44	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5
9	-	Отделочные работы	2
10	50	Прочие работы	11
		Итого	100


Таблица 19
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ОБЪЕМОМ до 3000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты железобетонные; наружные стены из обыкновенного красного кирпича; перемычки сборные железобетонные; перегородки монолитные железобетонные; изоляция перегородок из пенобетонных блоков; перекрытие из железобетонных плит; балки перекрытия из прокатной стали; покрытие железобетонное, кровля рубероидная - трехслойная; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб	Наименование	Удельный вес
1	22	Фундаменты	20
2	22	Стены и перегородки	28
3	23	Перекрытие (покрытие) и кровля	14
4	33	Полы	3
5	32	Проемы	5
6	-	Лестницы, площадки и крыльца	1
7	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22
8	39	Отделочные работы	3
9	-	Прочие работы	4
10	43	Итого	100


Таблица 20
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ РТУТНОЙ ОБЪЕМОМ до 250 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки армокирпичные и дощатые; покрытие из сборных железобетонных панелей; кровля рулонная по утеплителю; полы цементные, из керамической плитки, дощатые.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	64	Земляные работы и фундаменты	5
2	64	Стены и перегородки	33
3	68	Покрытие и кровля	7
4	98	Полы	2
5	94	Проемы	2
6	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	44
7	-	Отделочные работы	4
8	114	Прочие работы	3
9	-
10	128	Итого	100


Таблица 21
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ПЯТЬ АГРЕГАТОВ ОБЪЕМОМ до 11000 м3

Характеристика здания

Помещение машинного зала одноэтажное, вспомогательные помещения двухэтажные; фундаменты железобетонные; каркас здания металлический; стены наружные из панелей ВНИИСТа и кирпичные; внутренние стены и перегородки кирпичные; перекрытие междуэтажное из железобетонных пустотелых плит; покрытие из железобетонных ребристых плит по металлическим фермам; кровля рулонная трехслойная утепленная; полы цементные, дощатые, из керамической плитки и паркетные; лестницы из бетонных ступеней с площадками из железобетонных плит; заполнения оконных и дверных проемов деревянные; отделка наружная простая; штукатурка стен и потолков улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	18	Фундаменты	16
2	18	Каркас	7
3	19	Стены и перегородки	34
4	28	Междуэтажное перекрытие и лестницы	7
5	26	Покрытие и кровля	13
6	-	Полы	4
7	-	Проемы	3
8	32	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5
9	-	Отдельные работы	2
10	36	Прочие работы	9
		Итого	100


Таблица 22
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ ЦЕХА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА ОБЪЕМОМ до 5000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты сборные бетонные; каркас здания из металлических конструкций легкого типа; наружные стены из панелей ВНИИСТа; внутренние стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; пол цементный; лестницы и площадки с ограждением металлические; стены крыльца кирпичные. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	8	Фундаменты	31
2	8	Стены и перегородки	42
3	8	Перекрытие (покрытие) и кровля	10
4	12	Полы	2
5	12	Проемы	3
6	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
7	-	Отдельные работы	1
8	14	Прочие работы	5
9	-
10	16	Итого	100


Таблица 23
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ до 100 м3

Характеристика

Днище железобетонное монолитное; стеновые панели и плиты покрытия железобетонные; лестницы и люки с крышками металлические.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	75	Трубопроводы	3
2	75	Бетонные и железобетонные конструкции	64
3	80	Изоляционные работы	4
4	115	Земляные работы	27
5	110	Разные работы	2
6	-
7	-
8	133	Итого	100
9	-
10	150


Таблица 24
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ до 250 м3

Характеристика

Днище железобетонное монолитное; стеновые панели и плиты перекрытия железобетонные; лестницы и люки с крышками металлические.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	40	Земляные работы	9
2	40	Бетонные и железобетонные работы:	82
3	42	а) бетонный подстилающий слой	5
4	62	б) днище железобетонное	14
5	59	в) стены из сборных железобетонных панелей	40
6	-	г) покрытие из сборных железобетонных плит	23
7	-	Изоляционные работы	5
8	71	Разные работы	2
9	-	Трубопроводы и металлоконструкции	2
10	80
		Итого	100


Таблица 25
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ до 900 м3

Характеристика

Днище железобетонное и бетонное; стеновые панели и плиты перекрытий железобетонные.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	26
2	26	Земляные работы, железобетонное и	81
3	28	бетонное днище, железобетонные
4	40	стеновые панели и плиты перекрытий
5	39	Разные работы	19
6	-
7	-	Итого	100
8	47
9	-
10	52


Таблица 26
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ до 1000 м3

Характеристика

Днище железобетонное монолитное; стеновые панели и плиты покрытия железобетонные; лестницы и люки с крышками металлические.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	30	Земляные работы и основание	21
2	30	Днище железобетонное	12
3	32	Стены	38
4	46	Покрытие	18
5	44	Колонны, ригели	4
6	-	Разные работы	7
7	-
8	54
9	-	Итого	100
10	60


Таблица 27
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

СКЛАД МЕТАНОЛА И ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (ДЭГа) ЕМКОСТЬЮ до 50 м3

(2 резервуара по 25 м3 каждый)

Характеристика

Металлические резервуары подземные в кирпичном колодце на монолитной железобетонной подушке. Колодец для сливного фильтра монолитный железобетонный. Трубопроводы внутренние.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	39	Земляные работы	4
2	39	Монолитная железобетонная подушка	17
3	41	Колодец для сливного фильтра	14
4	60	Стоимость и монтаж металлических	29
5	57	резервуаров и трубопроводов
6	-	Противокоррозийная изоляция и окраска	15
7	-	Прочие работы	21
8	70
9	-	Итого	100
10	78


Таблица 28
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ СКЛАДА ГЛИНЫ, ЦЕМЕНТА И ХИМРЕАГЕНТОВ ОБЪЕМОМ до 6000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное с подвалом; фундаменты сборные бетонные; стены кирпичные; перегородки и перекрытие железобетонные; полы цементные, деревянные и из керамических плит; каркас здания металлический; лестницы и площадки металлические. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	23	Фундаменты	32
2	23	Стены и перегородки	34
3	24	Перекрытие (покрытие) и кровля	21
4	35	Полы	5
5	34	Проемы	3
6	-	Лестницы и площадки	1
7	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1
8	41	Отделочные работы	2
9		Прочие работы	1
10	46	Итого	100


Таблица 29
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА ОБЪЕМОМ до 3600 м3

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты сборные железобетонные; стены кирпичные из панелей ВНИИСТа; покрытие - металлический каркас и плиты ВНИИСТа; кровля рулонная, полы из бетонных плит; заполнение оконных и дверных проемов деревянное; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	31	Фундаменты	42
2	31	Стены	24
3	32	Покрытие и кровля	23
4	47	Полы	3
5	45	Проемы	3
6	-	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3
7	-	Отделочные работы	1
8	54	Прочие работы	1
9	-
10	61	Итого	100


Таблица 30
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДАНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 м3/сутки

Характеристика здания

Здание состоит из помещения фильтров, котельной, хлораторной. Одноэтажное; фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная утепленная; отстойники облицованы бетонными плитками.

Таблица 30

Восстановительная стоимость одной станции, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	42000	Земляные работы и фундаменты	23
2	42000	Стены и перегородки	23
3	44000	Перекрытие и кровля	4
4	65000	Полы	1
5	62000	Проемы	1
6	-	Санитарно-технические и электротехнические устройства	5
7	-	Биофильтр двухсекционный	8
8	75000	Септик шестисекционный	13
9	-	Пруды-отстойники	22
10	84000	Итого	100


Таблица 31
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ШЛЕЙФОВ И МЕТАНОЛОПРОВОДОВ

Таблица 31

Восстановительная стоимость защиты 1 км трубопровода, руб.

Территориальный пояс	Протекторно- катодная защита	Территориальный пояс	Протекторно- катодная защита
1	10	6	-
2	10	7	-
3	10,6	8	17,8
4	15,3	9	-
5	14,7	10	20,0


Таблица 32
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

МОЛНИЕОТВОД ВЫСОТОЙ 35 м

Характеристика

Фундамент железобетонный, каркас металлический.

Таблица 32

Восстановительная стоимость 1 шт., руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	1370	Земляные работы и железобетонный	45
2	1370	фундамент Каркас металлический	55
3	1450
4	2090	Итого	100
5	2010
6	-
7	-
8	2440
9	-
10	2740


Таблица 33
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I ДОБЫЧА ГАЗА (газовые и газоконденсатные промыслы)

Раздел 2

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛЕЖНЕВАЯ ДОРОГА ШИРИНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 6 м

Таблица 33

Восстановительная стоимость 1 км дороги, руб.

Территориальный пояс	Восстановительная стоимость	Территориальный пояс	Восстановительная стоимость
1	15400	6	-
2	15400	7	-
3	16300	8	27300
4	23500	9	-
5	22600	10	30700


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

Вводные указания

1. В разделе приведены восстановительные стоимости:

а) магистральных газопроводов диаметром 100 -1200 мм с подземными переходами через балки, овраги, железные и автомобильные дороги, русла и поймы рек, берегоукрепительными и противоэрозионными работами;

б) надземных балочных и висячих переходов газопровода;

в) электрической защиты магистральных газопроводов;

г) запорной арматуры на магистральных газопроводах.

2. Восстановительная стоимость магистральных газопроводов, приведена в табл. 34. Для определения восстановительной стоимости газопроводов с другими толщинами стенок труб, а также газопроводов, проложенных в гористых, пустынных и обводненных районах, в сборнике даны поправочные коэффициенты (табл. 35 и 36 соответственно).

3. К табл. 34 дан также удельный вес, %, линейной части газопровода с переходами через овраги, балки и дороги; подземных переходов через реки с утяжеляющими (балластировочными) грузами и колодцами; берегоукрепительных и противоэрозионных работ.

Стоимость переходов через реки определена с учетом в среднем одной резервной нитки.

4. При определении восстановительной стоимости магистрального газопровода необходимо из общей длины газопровода исключить длину надземных балочных и висячих переходов, оцениваемых по другим таблицам (37 - 40).

5. Восстановительная стоимость магистральных газопроводов и надземных переходов дана из расчета на одну нитку газопровода.

При переоценке многониточных газопроводов каждая нитка (или лупинг) должна переоцениваться дополнительно.

6. Уникальный надземный висячий переход газопровода Бухара-Урал через реку Аму-Дарью должен переоцениваться по балансовой стоимости с применением поправочного коэффициента 1,214 для перевода в цены 1969 г.

Пример 1. Требуется определить восстановительную стоимость магистрального газопровода общим протяжением 1000 км, включая переходы, диаметром 700 мм и толщиной стенок 9 мм.

Часть газопровода длиной 500 км проложена во 2-м территориальном поясе в гористой местности. На этом участке имеется три надземных висячих перехода общим протяжением 700 м с пролетами по 125 м.

Остальная часть газопровода протяжением 500 км проложена в 1-м территориальном поясе с равнинно-холмистым рельефом. На этом участке имеется пять надземных висячих переходов общим протяжением 1 км с пролетами по 80 м. Оба участка газопровода находятся во II климатическом районе.

Восстановительная стоимость данного магистрального газопровода будет

(500 - 0,7) х 54,1+(0,7 х 121,0) х 1,17 + (100 х 0,077) + (30 х 0,610) х 1,05 + (500 - 1) х 54,0 + (1 х 121) х 1,17 + +(150 х 0,073) + (50 х 0,578) + (500 - 0,7) х (0,630 + (500 - 1) х 0,630 = 65654,08 тыс. руб.,

где 500 - протяженность участков газопровода, км; 0,7 и 1,0 - общая длина надземных висячих переходов, расположенных соответственно во 2-м и 1-м территориальных поясах, км; 54,1 и 54,0 - восстановительная стоимость 1 км газопровода по табл. 34 для 2-го и 1-го территориальных поясов соответственно, тыс. руб.; 121,0 - восстановительная стоимость 1 м пролетного строения с газопроводом надземных висячих переходов по табл. 40 для 1-го и 2-го территориальных поясов, тыс. руб.; 1,17 - поправочный коэффициент на толщину стенок труб; 1,05 - поправочный коэффициент на гористую местность; 100 и 150 -объем монолитных железобетонных опор надземных висячих переходов, расположенных соответственно во 2-м и 1-м территориальных поясах, м3; 0,077 и 0,073 - восстановительная Стоимость 1 м3 железобетонной опоры надземных висячих переходов по табл. 39, соответственно для 2-го и 1-го территориальных поясов, тыс. руб.; 30 и 50 - вес металлических пилонов надземных висячих переходов, расположенных соответственно во 2-м и 1-м территориальных поясах, т; 0,610 и 0,578 - восстановительная стоимость 1 от металлических пилонов надземных висячих переходов по табл. 39, соответственно для 2-го и 1-го территориальных поясов, тыс. руб.; 0,630 - восстановительная стоимость электрической защиты 1 км магистрального газопровода по табл. 41, соответственно для 2-го и 1-го территориальных поясов, тыс. руб.

Пример 2. Требуется определить восстановительную стоимость магистрального газопровода, рассмотренного в Примере 1 с учетом физического износа, равного 10% по данным инвентаризационной комиссии.

С учетом физического износа эта стоимость будет равна:

65654,08 - (65654,08 х 0,1) = 59088,67 тыс. руб.


Таблица 34
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ до 1200 мм

Характеристика

Отвод территории; подготовка трассы; земляные работы; изоляция газопровода; фасонные части; переходы через балки, овраги, железные и автомобильные дороги; подземные переходы через русла и поймы рек; колодцы; берегоукрепительные и противоэрозионные работы.

Таблица 34

Восстановительная стоимость 1 км газопровода, тыс. руб.

	Диаметр газопровода, мм
Террито-	100	150	200	250	300	350	400	500	700	800	1000	1200
риальный	Толщина стенок труб, мм
пояс	6	6	6	6	6	7	7	7,5	7,5	8,5	11	12
1	9,9	13,0	14,3	15,8	18,5	22,9	25,2	47,2	54,0	66,1	110,5	137,4
2	10,0	13,1	14,3	15,9	18,5	22,9	25,2	47,3	54,1	66,2	110,8	137,7
3	10,0	13,1	14,4	15,9	18,5	23,0	25,3	47,5	54,4	66,4	111,1	138,1
4	10,1	13,2	14,4	16,0	18,7	23,1	25,5	47,8	54,6	66,8	111,8	138,9
5	10,1	13,3	14,6	16,1	18,9	23,4	25,7	48,2	55,1	67,4	112,7	140,1
6	10,4	13,7	15,1	16,7	19,5	24,2	26,6	49,8	57,0	69,7	116,6	145,0
7	10,6	13,9	15,3	16,9	19,8	24,5	27,0	50,5	57,8	70,7	118,2	147,0
8	10,9	14,3	15,8	17,4	20,4	25,3	27,8	52,1	59,6	72,9	121,9	151,6
9	11,0	14,5	15,9	17,6	20,6	25,5	28,1	52,6	60,2	73,7	123,2	153,2
Примечания. 1. Восстановительную стоимость работ по устройству надземных (воздушных) переходов и электрической защиты газопроводов см. табл. 37 - 41. 2. Стоимость линейных кранов, задвижек и монтажа их см. табл. 42 и 59.

Приложение к табл. 34 Удельный вес элементов магистрального газопровода и видов работ, %

	Диаметр газопровода, мм
Наименование	100	150	200	250	300	350	400	500	700	800	1000	1200
Линейная часть газопровода с переходами через овраги, балки и дороги	80	80	80	81	81	83	84	87	88	89	91	91
Подземные переходы через реки с утяжеляющими (балластировочными) груза ми и колодцами	4	4	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7
Берегоукрепительные и противоэрозионные работы	16	16	16	14	12	10	9	6	5	4	2	2
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 35
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

Таблица 35

Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости магистральных газопроводов в зависимости от толщины стенок труб

Диаметр газопро- вода	Толщина стенок труб, мм
мм	б	7	7.5	8	8,5	9	10	11	12	12,5	13	14	15.2
200	1,0	1,06	-	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	1,0	1,07	-	1,13	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-
300	1,0	1,07	-	1,14	-	1,21	1,28	-	-	-	-	-	-
350	-	1,0	-	1,08	-	1,14	1,21	1,27	-	-	-	-	-
400	-	1,0	-	1,08	-	1,14	1,21	1,28	1,35	-	1,48	-	-
500	-	-	1,0	1,04	-	1,07	-	-	-	-	-	-	-
700	-	-	1,0	1,10	-	1,17	1,27	1,37	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	1,0	1,03	1,11	1,18	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,10	-	1,24	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,04	-	-	1,14


Таблица 36
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

Таблица 36

Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости магистральных газопроводов для районов со сложными природно-топографическими условиями

	Характеристика местности
Диаметр газопровода мм	Гористая	Пустынная	Обводненная, заболоченная
100	1,06	1,02	1,12
150	1,06	1,02	1,12
200	1,06	1,02	1,13
250	1,06	1,02	1,13
300	1,06	1,02	1,13
350	1.05	1,02	1,16
400	1,05	1,02	1,16
500	1,05	1,02	1,17
700	1,05	1,02	1,18
800	1,05	1,02	1,22
1000	1,05	1,03	1,27
1200	1,05	1,03	1,32


Таблица 37
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

НАДЗЕМНЫЕ БАЛОЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА

А. ОПОРЫ ПОД ГАЗОПРОВОД

Характеристика Подготовка трассы; земляные работы; железобетонные опоры.

Таблица 37

Восстановительная стоимость 1 м3 опоры, руб.

	Тип опоры
Территориальный пояс	Из сборных железобетонных свай	Из сборных железобетонных колец и стоек	Ив сборных железобетонных плит	Из металлических труб, заполненных железобетоном
1	252	84	147	509
2	264	88	155	534
3	287	96	168	580
4	292	97	171	590
5	360	120	211	730
6	365	122	214	740
7	382	127	224	770
8	463	154	271	940
9	470	157	276	950


Таблица 38
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

НАДЗЕМНЫЕ БАЛОЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА

Б. ГАЗОПРОВОД БАЛОЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Характеристика

Газопровод с изоляцией, покраской и фасонными частями; опорные металлические конструкции.

Таблица 38

Восстановительная стоимость 1 м перехода, руб.

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	100	150	200	250	300	350	400	600	700	800	1000	1200
1	5,4	8,6	10,2	12,3	13,9	18,3	21,3	35,7	61	83	148	181
2	5,4	8,6	10,2	12,3	13,9	18,3	21,3	35,8	61	83	148	182
3	5,4	8,6	10,3	12,4	14,0	18,4	21,4	35,9	61	83	149	182
4	5,5	8,7	10,3	12,4	14,1	18,5	21,5	36,1	62	84	150	183
5	5,5	8,8	10,4	12,5	14,2	18,7	21,7	36,4	62	84	151	185
6	5,7	9,1	10,8	13,0	14,7	19,3	22,5	37,7	64	88	156	191
7	5.8	9,2	10,9	13,2	14,9	19,6	22,8	38,2	65	89	158	194
8	6,0	9,5	11,3	13,6	15,3	20,2	23,5	39,4	67	92	163	200
9	6,0	9,6	11,4	13,7	15,5	20,4	23,7	39,8	68	93	165	202
Примечания. 1. Стоимость электрической защиты газопровода см. табл. 41. 2. Стоимость работ по укреплению берегов


Таблица 39
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

НАДЗЕМНЫЕ ВИСЯЧИЕ ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА

А. ОПОРЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ

Характеристика

Подготовка трассы; земляные работы; железобетонные опоры; металлические пилоны; окраска металлоконструкций.

Таблица 39

Восстановительная стоимость 1 м3 железобетонной опоры и 1 т пилона, руб.

	Типы конструкции		Типы конструкции
Территориаль- ный пояс	Монолитные железобетонные опоры	Металлические пилоны	Территориаль- ный пояс	Монолитные железобетонные опоры	Металлические пилоны
1	73	578	6	106	840
2	77	610	7	111	880
3	83	660	8	135	1060
4	85	670	9	137	1080
5	105	830


Таблица 40
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

НАДЗЕМНЫЕ ВИСЯЧИЕ ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА

Б. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ С ГАЗОПРОВОДОМ

Характеристика

Канатное подвесное устройство; газопровод с изоляцией и покраской.

Таблица 40

Восстановительная стоимость 1 м перехода, руб.

	Длина пролета, м
Территориальный	80
пояс	Диаметр газопровода, мм
	300	500	700	800	1000	1200	300	500	700	800	1000	1200
1	55,7	80	121	158	250	303	72	94	131	166	250	303
2	55,8	80	121	158	250	304	72	94	131	167	250	304
3	56,0	80	121	158	251	305	72	95	131	167	251	305
4	56,3	80	122	159	252	307	79	95	132	168	252	307
5	56,8	82	123	161	255	309	73	96	134	170	255	309
6	58,8	84	128	167	264	320	76	99	138	175	264	320
7	59,6	86	129	169	267	324	77	101	140	178	267	324
8	61,4	88	133	174	276	334	79	104	144	183	276	334
9	62,1	89	135	176	279	338	80	105	146	186	279	338
Примечания 1. Стоимость электрической зашиты газопровода табл. 41, 2. Стоимость работ по укреплению берегов рек при переходах см. табл. 34.


Таблица 41
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

Таблица 41

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Характеристика

Анодное заземление; ЛЭП к анодному заземлению; станции катодной защиты, питающие ЛЭП с трансформаторной подстанцией; резервное и наладочное оборудование; дренажная защита.

Восстановительная стоимость на 1 км газопровода, руб.

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	100	200	260	300	350	400	600	700	800	1000	1200
1	501	501	501	501	501	585	620	630	650	700	750
2	502	502	502	502	502	586	620	630	650	700	750
3	504	504	504	504	504	588	620	630	650	710	760
4	507	507	507	507	507	591	630	640	660	710	760
5	511	511	511	511	511	597	632	643	663	713	774
6	529	529	529	529	529	617	654	665	686	739	791
7	536	536	536	536	536	626	663	674	695	749	802
8	553	553	553	553	553	645	684	695	717	772	827
9	559	559	559	559	559	652	691	702	725	780	836
Примечания.

1. Восстановительная стоимость электрической защиты дана применительно к однониточным магистральным газопроводам или применительно к первой нитке многониточных газопроводов. Стоимость электрической защиты для второй и последующих параллельных ниток многониточных газопроводов должна приниматься с понижающим коэффициентом к = 0,4.

2. В состав сооружений электрозащиты второй и последующих ниток газопровода входят: анодное заземление, станции катодной защиты и кабельная перемычка между I и II витками.


Таблица 42
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел I. Магистральные газопроводы

Таблица 42

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ КРАНЫ ЛИНЕЙНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Восстановительная стоимость 1 крана, руб.

Террито-	Диаметр газопровода, мм
риальный пояс	С ручным приводом	С пневмоприводом для бесколодезной установки	С пневмогидро- приводом с шаровым затвором
	50	80	100	150	200	300	400	500	700	150	200	300	400	500	700	1000
1	78	98	125	279	423	620	1560	2030	3100	700	970	1100	2400	2900	4140	7400
2	78	98	125	280	425	620	1560	2030	3110	700	970	1100	2400	2910	4150	7400
3	78	98	126	280	425	620	1570	2040	3120	700	980	1100	2410	2920	4160	7400
4	79	99	126	282	428	620	1580	2050	3130	710	980	1110	2420	2930	4190	7500
5	80	100	128	285	430	630	1590	2060	3150	710	990	1120	2440	2950	4210	7500
6	82	103	132	294	440	650	1650	2140	3270	760	1020	1160	2530	3060	4370	7800
7	83	105	134	299	453	660	1670	2170	3320	750	1070	1180	2570	3100	4430	7900
8	86	108	138	308	467	680	1720	2240	3420	770	1070	1210	2650	3200	4570	8160
9	87	109	139	311	472	690	1740	2260	3460	780	1080	1230	2680	3230	4620	8300
Примечания. 1. Снабженческие наценки, транспортные и заготовительно-складские расходы приняты по Приложению № 3 раздела II прейскуранта на линейную часть магистральных газопроводов и ответвлений от них, согласованного с Госстроем СССР 12.6.69 г. и утвержденного Мингазпромом 17.6.69


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

Вводные указания

В разделе приведены восстановительные стоимости:

а) зданий компрессорных цехов строительным объемом до 10000, 30000, 35000 и 40000 м»;

б) административных и производственных зданий АРП;

в) служебно-эксплуатационных и ремонтно-эксплуатационных блоков здания;

г) зданий электростанций;

д) зданий регенерации масел, хранилища серной кислоты, циркуляционной насосной станции и насосной станции II подъема;

е) градирен;

ж) лотков и каналов;

з) запорной арматуры (задвижек) на трубопроводах компрессорных станций.

Пример 1. Требуется определить восстановительную стоимость здания компрессорного цеха объемом 40000 м3, находящегося в 3-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Она равна

40000 х 25,9 х 0,99 = 1025,64 тыс. руб.,

где 40 000 - строительный объем здания, м3; 25,9 - восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема здания по табл. 46 для 3-го территориального пояса, руб.; 0,99 - поправочный коэффициент для III климатического района.

Пример 2. Требуется определить размер физического износа здания компрессорного цеха, рассмотренного в Примере 1.

Для определения физического износа здания в целом составляется следующая расчетная таблица:

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес, %, по табл. 46	Износ, % по данным инвен-таризационной комиссии	Удельный износ, %
Фундаменты	9	0	0
Стены и перегородки	25	10	2,5
Перекрытие (покрытие)	19	10	1,9
Кровля	4	10	0,4
Полы	6	40	2,4
Проемы	4	20	0,8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	28	30	8,4
Отделочные работы	4	50	2,0
Прочие работы	1	20	0,2
Итого	100		18.6
Удельный износ определяют перемножением удельного веса конструктивных элементов на величину физического износа.

Величина физического износа здания в денежном выражении равна:

1025,64 - 18,6 / 100 = 190,77 тыс. руб.


Таблица 43
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

А. Объемом до 10000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное (бытовые помещения двухэтажные); фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перекрытия над компрессорным залом - металлические фермы, над бытовыми помещениями - железобетонные; кровля рулонная; перегородки кирпичные; полы из метлахских плиток, цементные и деревянные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 43

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	14,0	Фундаменты	14
2	14,7	Стены и перегородки	37
3	16,0	Перекрытия (покрытие)	15
4	16,2	Кровля	4
5	20,0	Полы	5
6	20,3	Проемы	9
7	21,3	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
8	25,8	Отделочные работы	2
9	26,2	Прочие работы	4
		Итого	100


Таблица 44
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Б. Объемом до 30000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное (бытовые помещения двухэтажные); фундаменты сборные железобетонные, частично бутобетонные; железобетонный каркас с заполнением блоками из кирпича; перекрытие из сборных железобетонных плит; кровля рулонная; перегородки кирпичные; полы из метлахских плиток, цементные и деревянные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 44

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	16,3	Фундаменты	22
2	17,1	Стены и перегородки	26
3	18,6	Перекрытие (покрытие)	24
4	18,9	Кровля	3
6	23,3	Полы	8
6	23,6	Проемы	6
7	24,8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
8	30,0	Отделочные работы	2
9	30,5	Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 45
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

В. Объемом до 35000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное (бытовые помещения трехэтажные); фундаменты сборные железобетонные, частично монолитные; каркас машинного зала металлический, остальной части здания сборный железобетонный; стены кирпичные в цокольной части и из панелей ВНИИСТа выше цоколя; перегородки армокирпичные; перекрытия и покрытия из сборных железобетонных панелей и плит; кровля рулонная; полы из керамических и полихлорвиниловых плиток, цементные и из линолеума; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 45

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	18,9	Фундаменты	9
2	19,8	Стены и перегородки	29
3	21,5	Перекрытие (покрытие)	17
4	21,9	Кровля	4
5	27,0	Полы	5
6	27,4	Проемы	3
7	28,7	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	24
8	34,8	Отделочные работы	4
9	35,3	Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 46
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Г. Объемом до 40000 м3

Характеристика здания

Одноэтажное (бытовые помещения трехэтажные); фундаменты сборные железобетонные, частично монолитные; каркас машинного зала металлический, остальной части здания сборный железобетонный; стены кирпичные в цокольной части и из панелей ВНИИСТа выше цоколя; перегородки армокирпичные; перекрытия и покрытия из сборных железобетонных панелей и плит; кровля рулонная; полы из керамических и полихлорвиниловых плиток, цементные и из линолеума; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 46

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб	Наименование	Удельный вес
1	22,7	Фундаменты	9
2	23,9	Стены и перегородки	25
3	25,9	Перекрытие (покрытие)	19
4	26,3	Кровля	4
5	32,5	Полы	6
6	32,9	Проемы	4
7	34,5	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	28
8	41,8	Отделочные работы	4
9	42,4	Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 47
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ АРП

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля из волнистых асбоцементных листов; перегородки кирпичные и из гипсоалебастровых плит; полы цементные и дощатые; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 47

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость руб.	Наименование	Удельный вес
1	24,7	Фундаменты	5
2	26,0	Стены и перегородки	37
3	28,2	Перекрытие (покрытие)	15
4	28,7	Кровля	2
5	35,3	Полы	8
6	35,8	Проемы	11
7	37,5	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
8	45,4	Отделочные работы	7
9	46,2	Прочие работы	3
		Итого	100


Таблица 48
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ДРП

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтовые, цементные и дощатые; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 48

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	18,0	Фундаменты	7
2	18,9	Стены и перегородки	27
3	20,5	Перекрытие (покрытие)	23
4	20,9	Кровля	6
5	25,7	Полы	9
6	26,1	Проемы	10
7	27,4	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9
8	33,1	Отделочные работы	4
9	33,7	Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 49
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ СЛУЖЕБНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ

Характеристика здания

Трехэтажное; фундаменты сборные железобетонные; стены кирпичные; покрытие и перекрытия сборные железобетонные; полы древесно-волокнистые, цементные, линолеумные, керамические; кровля рубероидная; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 49

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	26,4	Фундаменты	8
2	27,7	Стены и перегородки	30
3	30,1	Покрытие и перекрытия	14
4	30,6	Кровля	4
5	37,8	Полы	8
6	38,3	Проемы	10
7	40,1	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
8	48,6	Отделочные работы	5
9	49,4	Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 50
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты сборные железобетонные и бетонные; стены кирпичные; покрытие сборное железобетонное: полы цементные, керамические, древесно-волокнистые, глинобетонные; кровля рубероидная; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 50

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	23,0	Фундаменты	16
2	24,2	Стены и перегородки	20
3	26,2	Покрытие	13
4	26,7	Кровля	14
5	32,9	Полы	6
6	33,4	Проемы	9
7	35,0	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	16
8	42,3	Отделочные работы	3
9	43,0	Прочие работы	3
		Итого	100


Таблица 51
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С КОТЕЛЬНОЙ

Характеристика здания

Одноэтажные; фундаменты бутобетонные ленточные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы из метлахских плиток и цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 51

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	15,1	Фундаменты	22
2	15,9	Стены и перегородки	30
3	17,2	Перекрытие (покрытие)	16
4	17,5	Кровля	6
5	21,6	Полы	6
6	21,9	Проемы	9
7	23,0	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
8	27,8	Отделочные работы	3
9	28,2	Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 52
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЕЗ КОТЕЛЬНОЙ

Характеристика здания

Двухэтажное; фундаменты сборные железобетонные; железобетонный сборный каркас; стены в цокольной части кирпичные, выше цоколя из панелей ВНИИСТа; перекрытие сборное железобетонное; покрытие из панелей ВНИИСТа; кровля рулонная; полы из метлахских плиток и цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 52

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	18,0	Фундаменты	9
2	18,9	Стены и перегородки	31
3	20,5	Перекрытие и покрытие	24
4	20,9	Лестницы и площадки	2
5	25,7	Кровля	3
6	26,1	Полы	6
7	27,4	Проемы	7
8	33,1	Внутренние санитарно-технические, радиотехнические, электротехнические устройства	11
9	33,7	Отделочные работы	6
		Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 53
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ МАСЕЛ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутобетонные ленточные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 53

Восстановительная стоимость 1 м3 здания руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	29,2	Фундаменты	17
2	30,7	Стены и перегородки	28
3	33,3	Перекрытие (покрытие)	12
4	33,9	Кровля	4
5	41,8	Полы	3
6	42,3	Проемы	10
7	44,4	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18
8	53,7	Отделочные работы	4
9	54,6	Прочие работы	4
		Итого	100


Таблица 54
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ ХРАНИЛИЩА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перекрытие сборное железобетонное; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая. Внутреннее электроосвещение.

Таблица 54

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	10,1	Фундаменты	44
2	10,6	Стены и перегородки	19
3	11,6	Перекрытие (покрытие)	10
4	11,7	Кровля	5
5	14,4	Полы	7
6	14,6	Проемы	7
7	15,4	Внутренние электротехнические устройства	2
8	18,6	Отделочные работы	1
9	18,9	Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 55
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перегородки железобетонные; покрытие из волнистых асбоцементных листов; кровля рулонная, полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 55

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	17,8	Фундаменты	37
2	18,7	Стены и перегородки	19
3	20.3	Перекрытие (покрытие)	14
4	20,8	Кровля	5
5	25,6	Полы	4
6	26,0	Проемы	7
7	27,2	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
8	32,8	Отделочные работы	2
9	33,3	Прочие работы	6
		Итого	100


Таблица 56
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 56

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	23,7	Фундаменты	35
2	24,9	Стены и перегородки	31
3	27,0	Перекрытие (покрытие)	7
4	27,5	Кровля	3
5	34,0	Полы	2
6	34,4	Проемы	5
7	36,0	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11
8	43,8	Отделочные работы	3
9	44,3	Прочие работы	3
		Итого	100


Таблица 57
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ГРАДИРНЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ КАПЕЛЬНОГО ТИПА

Характеристика

Днище монолитное железобетонное; стойки и балки сборные железобетонные; каркас деревянный; обшивка деревянная; металлоконструкции оцинкованные: отделка простая.

Таблица 57

Восстановительная стоимость за односекционную градирню, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб,	Наименование	Удельный вес
1	21200	Бассейн	30
2	22200	Стены и каркас	59
3	24100	Отделочные )аботы	5
4	24600	Прочие работы	6
5	30300
6	30600	Итого	100
7	32100
8	38900
9	39500
Примечание. Для двух-, трех- и четырехсекционных градирен следует применить поправочные коэффициенты соответственно 1,85, 2,56; 3,40.


Таблица 58
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЛОТКИ И КАНАЛЫ

Характеристика

Земляные работы; лотки или каналы с закладными деталями

Таблица 58

Восстановительная стоимость 1 м3 бетона или железобетона, руб.

	Лотки или каналы		Лотки или каналы
Террито-		Монолитные	Террито-		Монолитные
риальяый пояс	Сборные железобе- тонные	Бетон- ные	Железо- бетон- ные	риальный пояс	Сборные железобе- тонные	Бетон- ные	Железо- бетон- ные
1	130	54,3	74	6	189	79	107
2	136	57,0	77	7	198	86	112
3	148	62	84	8	240	101	135
4	151	63	86	9	244	102	138
5	186	78	105


Таблица 59
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА ВНЕШНИХ ТРУБОПРОВОДАХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

(Задвижки стальные высокого давления)

Таблица 59

Восстановительная стоимость 1 задвижки, руб.

	Диаметр трубопровода, мм
Террито-	250	300	500	600	700
риальный	Марка
пояс	30с976нж	ЗКЛ2-64	ЗКЛ2-40	ЗКЛПЭ-40	ЗКЛПЭ-64	ЗКЛПЭ-40	30с375нж	ЗКЛПЭ-75	ЗКЛПЭ-75	ЗКЛПЭ-75
1	990	640	1720	2000	1630	2440	1920	4300	5030	7910
2	990	640	1720	2000	1630	2440	1920	4310	5040	7900
3	990	640	1730	2010	1640	2450	1930	4320	5060	8000
4	1000	650	1740	2020	1650	2470	1950	4350	5090	8000
5	1010	650	1750	2030	1660	2480	1950	4370	5120	8000
6	1020	660	1780	2070	1690	2530	1990	4450	5210	8200
7	1040	670	1800	2090	1700	2550	2010	4500	5260	8300
8	1040	670	1810	2110	1720	2570	2020	4530	5300	8300
9	1050	680	1830	2130	1740	2600	2040	4580	5360 '	8400


Таблица 60
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 3. Газораспределительные станции и усадьбы линейных ремонтеров (обходчиков) на магистральных газопроводах

ЗДАНИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Характеристика здания

Одноэтажное, фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, покрытие сборное железобетонное, кровля рулонная, полы цементные, отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение

Таблица 60

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

	Объем здания, м3	Удельный вес отдельных конструктивных
Территориаль-				элементов и видов работ, %
ный	<300	<500	<1000	Наименование	Удельный вес
пояс	а	б	в		а	б	в
1	24,0	21,6	18,2	Фундаменты	10	14	14
2	25,2	22,6	19,1	Стены и перегородки	33	29	30
3	27,3	24,6	20,8	Перекрытие и кровля	21	14	16
4	27,8	25,0	21,1	Полы	4	7	8
5	34,3	30,8	26,1	Проемы	6	10	10
6	34,8	31.3	26,4	Внутренние санитарно-техниче-ские и электротехнические устройства	19	14	10
7	36,5	32,8	27,7	Отделочные работы	2	5	5
8	44,1	39,7	33,5	Прочие работы	5	7	7
9	44,8	40,3	34,1
				Итого	100	100	100


Таблица 61
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 3. Газораспределительные станции и усадьбы линейных ремонтеров (обходчиков) на магистральных газопроводах

ЗДАНИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты сборные железобетонные; стены из панелей ВНИИСТа; покрытие сборное железобетонное; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая., Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 61

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Объем здания, м3	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	<300	<500	Наименование	Удельный вев
	а	6		а	б
1	35,6	27,6	Фундаменты	11	10
2	37,4	29,0	Стены и перегородки	45	38
3	40,6	31,5	Покрытие и кровля	24	32
4	41,3	32,0	Полы	4	5
5	50,9	39,5	Проемы	2	3
6	51,6	40,0	Внутренние санитарно-техниче-ские и электротехнические устройства	10	8
7	54,1	42,0	Отделочные работы	2	1
8	65,5	50,8	Прочие работы	2	3
9	66,5	51,6
	Итого	100	100


Таблица 62
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Транспорт и подземное хранение природного газа

Раздел 3. Газораспределительные станции и усадьбы линейных ремонтеров (обходчиков) на магистральных газопроводах

ДОМА ЛИНЕЙНЫХ РЕМОНТЕРОВ (ОБХОДЧИКОВ) С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОСТРОЙКАМИ

Характеристика здания (тип 1)

Одноэтажное; фундаменты сборные бетонные блоки; стены из легкобетонных блоков; покрытие из сборных железобетонных многопустотных плит; перегородки из гипсолитовых плит; полы дощатые; кровля рулонная; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства (без водопровода) и электроосвещение.

Характеристика здания (тип II)

Одноэтажное; фундаменты сборные бетонные блоки; стены кирпичные; покрытие из сборных железобетонных многопустотных плит; перегородки из гипсолитовых плит; полы дощатые; кровля рулонная; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства (без водопровода) и электроосвещение.

Таблица 62

Восстановительная стоимость I усадьбы, тыс. руб.

	Тип здания	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
Территориаль-	I	II	Наименование	Удельный вес
ный пояс	а	б		а	б
1	9,6	9,7	Фундаменты	8,0	9,0
2	10,1	10,2	Стены и перегородки	30,0	21,0
3	10,9	11,1	Перекрытие (покрытие)	7,0	8,0
4	11,1	11,3	Кровля	7,0	8,0
5	13,7	13,9	Полы	3,0	4,0
6	13,9	14,1	Проемы	6,0	6,0
7	14,6	14,7	Внутренние санитарно-технические и электро-технические устройства	8,0	9,0
8	17,7	17,9	Хозпостройки	22,0	24,0
9	18,0	18,1	Отделочные работы	2,0	4,0
			Прочие работы	7,0	7,0
			Итого	100	100


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия

Вводные указания

В отделе приведена восстановительная стоимость зданий и сооружений, специфических для газобензиновых (газоперерабатывающих) заводов и установок извлечения гелия:

а) этажерки газофракционирующих, маслоабсорбционных и серо-очистных установок, осушки газа и получения серы;

б) этажерки холодильных установок;

в) открытой бетонной площадки;

г) здания технологической насосной;

д) здания насосной склада готовой продукции;

е) здания цеха наполнения и хранения баллонов установки извлечения гелия.

Пример 1. Требуется определить восстановительную стоимость этажерки холодильных установок, находящейся во 2-м территориальном поясе и I климатическом районе.

Восстановительная стоимость этажерки будет равна

1300 х 134 х 1,02 = 1776,84 тыс. руб.,

где 1300 - количество железобетонных конструкций, м3; 134 - восстановительная стоимость 1 м3 железобетонных конструкций по табл. 64 для 2-го территориального пояса; 1,02 - поправочный коэффициент для I климатического района.

Пример 2. Требуется определить размер физического износа этажерки холодильных установок, рассмотренной в Примере 1.

Для определения физического износа этажерки составляется расчетная таблица:

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес, %, по табл. 64	Износ, %,по данным инвентаризационной комиссии	Удельный износ, %
Фундаменты	31	0
Колонны	23	10	2,3
Перекрытие (покрытие)	30	10	3,0
Полы	5	20	1,0
Отделочные работы	2	50	1,0
Прочие работы	9	30	2,7
Итого	100	—	10,0
Примечание. Удельный износ определяют перемножением удельного веса конструктивных элементов и величины их физического износа-

Физический износ этажерки в денежном выражении равен:

1776,84 х 10 / 100 = 177,68 тыс. руб.


Таблица 63
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия

Этажерки газофракционирующих, маслоабсорбционных, сероочистных установок, осушки газа и получения серы

Характеристика

Каркас из сборных железобетонных конструкций с частичным заполнением стен пенобетонными блоками; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 63

Восстановительная стоимость 1 м3 железобетонных конструкций в деле, руб.

Территориаль- ный	Восстановитель- ная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	135	Фундаменты	13
2	145	Стены и перегородки	37
		Перекрытие (покрытие)	34
		Кровля	2
		Полы	1
		Проемы	1
		Внутренние санитарно-техниче-ские и электротехнические устройства	9
		Отделочные работы	2
		Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 64
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия

ЭТАЖЕРКА ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Характеристика

Каркас из сборных железобетонных конструкций; полы цементные; отделка простая.

Таблица 64

Восстановительная стоимость 1 м3 железобетонных конструкций в деле, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	125	Фундаменты	31
2	134	Колонны	23
		Перекрытие (покрытие)	30
		Полы	5
		Отделочные работы	2
		Прочие работы	9
		Итого	100


Таблица 65
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия

ОТКРЫТАЯ БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА

Характеристика

Открытая бетонная площадка с лотками и колодцами.

Таблица 65

Восстановительная стоимость 1 м2 площадки, руб.

Территориальный пояс	1	2
Восстановительная стоимость	5,2	5,6


Таблица 66
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия

ЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАСОСНОЙ

Характеристика

Одноэтажное (бытовые помещения двухэтажные); фундаменты бутобетонные ленточные и сборные железобетонные башмаки; стены кирпичные, колонны сборные железобетонные; покрытие и перекрытие сборные железобетонные; кровля рулонная; полы из керамических плиток, цементные и древесно-волокнистые; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 66

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	17	Фундаменты	12
2	18,3	Стены и перегородки	29
		Перекрытие (покрытие)	12
		Кровля	8
		Полы	4
		Проемы	8
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20
		Отделочные работы	5
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 67
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика

Одноэтажное; фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перекрытие сборное железобетонное; полы цементные; кровля рулонная; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 67

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	17	Фундаменты	15
2	18,2	Стены и перегородки	29
		Перекрытие (покрытие)	17
		Кровля	4
		Полы	3
		Проемы	7
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
		Отделочные работы	4
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 68
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Газобензиновые (газоперерабатывающие) заводы и установки извлечения гелия

ЗДАНИЕ ЦЕХА НАПОЛНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ

Характеристика

Одноэтажное; фундаменты и стены подземной части бутобетонные; стены надземной части кирпичные; перекрытие сборное железобетонное; кровля рулонная; полы металлоцементные и древесно-волокнистые; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 68

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных -конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	14,1	Фундаменты	26
2	15,2	Стены и перегородки	20
		Перекрытие (покрытие)	14
		Кровля	12
		Полы	9
		Проемы	5
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
		Отделочные работы	3
		Прочие работы	3
		Итого	100


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Вводные указания

1. В отделе приведена восстановительная стоимость:

а) зданий баллоно-наполнительных цехов (отделений), блоков производственных помещений;

б) зданий блоков вспомогательных помещений;

в) зданий насосно-компрессорных отделений;

г) зданий прирельсовых материальных складов;

д) зданий ремонтно-механических отделений;

е) зданий отделений по ремонту и окраске баллонов;

ж) погрузочно-разгрузочных площадок с навесом;

з) железнодорожных сливо-наливных эстакад;

и) межцеховых технологических трубопроводов;

к) резервуарных парков;

л) емкостей для слива тяжелых остатков.

2. К показателям восстановительной стоимости кустовых баз Целиноградской, Кустанайской, Кокчетавской, Павлодарской, Атбассарской, Темир-Тауской необходимо применять коэффициент 1,08 в связи со значительной разницей в уровне цен на местные строительные материалы и коэффициентов на заработную плату по территориальным районам.

Пример 1. Требуется определить восстановительную стоимость здания баллоно-наполнительного цеха объемом 4000 м3, находящегося во 2-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Она равна

4000 х 18,4 х 0,99 = 72,86 тыс. руб.,

где 4000 - строительный объем здания, м3; 18,4 - восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема здания по табл. 70 для 2-го территориального пояса, руб.; 0,99 - поправочный коэффициент для III климатического района.

Пример 2. Требуется определить размер физического износа здания баллоно-наполнительного цеха, рассмотренного в Примере 1.

Для определения физического износа здания составляется следующая расчетная таблица:

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес, % (табл. 70)	Износ, %, по данным инвентаризационной комиссии	Удельный взнос, %
Фундаменты	11	0	0
Стены	28	10	2,8
Перекрытие (покрытие)	16	10	1,6
Кровля	2	10	0,2
Полы	6	20	1,2
Проемы	7	20	1,4
Отделочные работы	4	40	1,6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	30	4,5
Прочие работы	11	20	2.2
Итого	100	-	15,5
Примечание. Удельный износ определяют перемножением удельного веса конструктивных элементов и величины их физического износа.

Величина физического износа здания в денежном выражении будет:

72,86 х 15,5 / 100 = 11,29 тыс. руб.


Таблица 69
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ БАЛЛОНО-НАПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦЕХА

А. Объемом до 1000 м3

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтовые; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 69

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	44,2	Фундаменты	24
2	45,1	Стены	16
3	46,4	Перекрытие (покрытие)	15
4	46,9	Кровля	5
		Полы	11
		Проемы	6
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	16
		Отделочные работы	2
		Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 70
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ БАЛЛОНО-НАПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦЕХА

Б. ОБЪЕМОМ ДО 5000 м3

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы деревянные и из керамических плиток; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 70

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный
1	18,0	Фундаменты	11
2	18,4	Стены	28
3	18,9	Перекрытие (покрытие)	16
4	19,1	Кровля	2
		Полы	6
		Проемы	7
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15
		Отделочные работы	4
		Прочие работы	11
		Итого	100


Таблица 71
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ БАЛЛОНО-НАПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦЕХА

В. ОБЪЕМОМ до 7000 м3

Характеристика здания

Фундаменты сборные беконные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная и из волнистой асбофанеры; полы асфальтовые, цементные, деревянные и из керамической плитки. В состав здания входит погрузочно-разгрузочная площадка с подпорными стенками из сборных бетонных блоков, с навесом из металлических конструкций; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 71

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	24,0	Фундаменты	23
2	24,5	Стены и перегородки	19
3	25,2	Перекрытие (покрытие)	14
4	25,4	Кровля	4
		Полы	5
		Проемы	6
		Металлоконструкции навеса	6
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
		Отделочные работы	2
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 72
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ БАЛЛОНО-НАПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦЕХА

Г. ОБЪЕМОМ до 11000 м3

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная и из волнистой асбофанеры; полы асфальтовые; цементные и деревянные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 72

Восстановительная стоимость 1 м3 здании, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный нес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	14,4	Фундаменты	25
2	14,7	Стены и перегородки	16
3	15,1	Перекрытие (покрытие)	15
4	15,3	Кровля	4
		Полы	9
		Проемы	7
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
		Отделочные работы	4
		Прочие работы	6
		Итого	100


Таблица 73
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ БЛОКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

А. Объемом до 3500 м3

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтовые, цементные и деревянные; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 73

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	20,5	Фундаменты	20
2	20,9	Стены и перегородки	25
3	21,5	Перекрытие (покрытие)	16
4	21,7	Кровля	2
		Полы	8
		Проемы	9
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9
		Отделочные работы	4
		Прочие работы	7
		Итого	100


Таблица 74
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ БЛОКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Б. ОБЪЕМОМ до 7500 м3

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные; стены и перегородки кирпичные; перекрытия и покрытие железобетонные; имеется подвал; кровля рулонная; полы цементные, деревянные, из поливинилхлоридной плитки; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 74

Восстановительная стоимость 1 м3. руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	22,0	Фундаменты	18
2	22,4	Стены и перегородки	22
3	23,1	Перекрытия и покрытие	15
4	23,3	Кровля	7
		Полы	5
		Проемы	9
		Лестницы	1
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13
		Отделочные работы	6
		Прочие работы	4
		Итого	100


Таблица 75
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы цементные, деревянные и из керамических плиток; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 75

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	.Удельный вес
1	32,4	Фундаменты	12
2	33,1	Стены и перегородки	27
3	34,0	Перекрытие (покрытие)	6
4	34,3	Кровля	7
		Полы	4
		Проемы	6
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	26
		Отделочные работы	1
		Прочие работы	11
		Итого	100


Таблица 76
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные; подпорные стены рампы из бетонных блоков; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная и из асбоцементных листов; полы асфальтовые; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 76

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	31,1	Фундаменты и рампы	50
2	31,7	Стены	22
3	32,6	Перекрытие (покрытие)	8
4	33,0	Кровля	4
		Полы	4
		Проемы	4
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
		Отделочные работы	1
		Итого	100


Таблица 77
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика здания

Фундаменты из сборных бетонных блоков; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтовые, цементные, деревянные и из керамических плиток; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 77

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	23,1	Фундаменты	20
2	23,6	Стены	20
3	24,3	Перекрытие (покрытие)	11
4	24,5	Кровля	3
		Полы	5
		Проемы	8
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23
		Отделочные работы	6
		Прочие работы	4
		Итого	100


Таблица 78
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗДАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО РЕМОНТУ И ПОКРАСКЕ БАЛЛОНОВ

Характеристика здания

Фундаменты сборные из бетонных блоков; стены и перегородки кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы цементные, деревянные и из керамических плит; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 78

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	16,6	Фундаменты	31
2	16,9	Стены	28
3	17,4	Перекрытие (покрытие)	18
4	17,6	Кровля	2
		Полы	5
		Проемы	5
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9
		Отделочные работы	2
		Прочие работы	-
		Итого	100


Таблица 79
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика

Фундаменты из бетонных блоков, навес из металлических конструкций; кровля из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля. Электроосвещение.

Таблица 79

Восстановительная стоимость 1 м2 площадки, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	43,3	Фундаменты	43
2	44,2	Полы	о
3	45,5	Кровля	11
4	45,9	Металлоконструкции	33
		Электротехнические устройства	2
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 80
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЛИВО-НАЛИВНАЯ ЭСТАКАДА

Характеристика

Несущие конструкции из железобетона; лестницы, откидные мостики металлические; трубопроводы технологические с запорной арматурой изолированные; контрольно-измерительные приборы; электроосвещение.

Таблица 80

Восстановительная стоимость 1-го сливо-наливного стояка, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, тыс. руб.	Наименование	Удельный вес
1	1510	Строительные работы	36
2	1540	Оборудование и коммуникации	51
3	1590	Теплоизоляция и окраска коммуникаций	4
4	1600	Контрольно-измерительные приборы	2
		Электроосвещение	7
		Итого	100


Таблица 81
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ТРУБОПРОВОД МЕЖЦЕХОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Характеристика

Земляные работы; фундаменты под опоры; опоры железобетонные; арматура и фасонные части; изоляция; окраска и другие работы, связанные с укладкой трубопроводов.

Таблица 81

Комплексная восстановительная стоимость на 1 га общей площади промышленной площадки базы, тыс. руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	5,8	Опоры	27
2	5,9	Изоляционные работы и окраска	25
3	6,1	Монтажные работы	48
4	6,1	Итого	100


Таблица 82
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК

Характеристика

Обваловка; фундаменты железобетонные; резервуары горизонтальные стальные с запорной арматурой; обвязочные трубопроводы; лестницы и площадки; теплоизоляция и окраска; контрольно-измерительные приборы.

Таблица 82

Восстановительная стоимость I резервуара, руб.

№	Техническая характеристика	Территориальный пояс
п.п.	резервуара	1	2	3	4
1	Объем 160 м3, из Ст. 16ГС, давление 18 кГ/см2	18300	18670	19220	19400
2	Объем 175 м3, из Ст. 16ГС, давление 18кГ/см2	22440	22890	23560	23790
3	Объем 175 м3, из Ст. 3, давление 16 кГ/см2	18630	19000	19560	19750
4	Объем 200 м3, из Ст. 16ГС, давление 18 кГ/см2	22310	22760	23430	23650
Приложение к табл. 82

Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ по резервуарным паркам, %

		Наименование
№№ п.п.	Фундаменты и обваловка	Резервуары с обвязкой и площадками	Теплоизоляция и окраска	КИП
1 и 3	15	81	3	1
2 и 4	12	84	3	1


Таблица 83
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV КУСТОВЫЕ БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЛИВА ТЯЖЕЛЫХ ОСТАТКОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Характеристика

Емкость (цистерна) горизонтальная, цилиндрическая, стальная, подземная; земляные работы; антикоррозийная изоляция.

Таблица 83

Восстановительная стоимость 1 емкости, руб.

Объем	Территориальный пояс
емкости, м3	1	2	3	4
2,2	970	990	1020	1030
4,2	650	670	690	690
Приложение к табл. 83

Удельный вес основных конструктивных элементов и видов работ по емкостям тяжелых,

остатков сжиженного газа, %

Объем	Наименование
емкости, м3	Емкость (с монтажом)	Земляные работы	Антикоррозийная изоляция
2,2	85	7	8
4,2	87	5	8


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

Вводные указания

1. В отделе приведены укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для пяти станций подземной газификации углей. Из них Шатская и Подмосковная расположены в 1-м территориальном поясе. Лисичанская и Южно-Абинская во 2-м территориальном поясе, а Ангренская в 3-м территориальном поясе.

2. Восстановительные стоимости даны для:

а) зданий воздуходувного и газодувного цехов;

б) здания цеха наполнения и хранения аргона;

в) здания цеха подготовки фенольных вод;

г) зданий технологических, циркуляционных и конденсатных насосных;

д) здания песколовки;

е) градирни;

ж) двухъярусного бассейна, отстойников, сборников, резервуаров;

а) смесительной камеры;

и) аэротенка;

к) железобетонного тоннеля трубопроводов;

л) надземных газопроводов, воздухопроводов, коллекторных и панельных трубопроводов.

Пример 1. Требуется определить восстановительную стоимость наземного газопровода диаметром 800 мм, длиной 1500 м. Газопровод проложен во 2-м территориальном поясе.

Она равна

80,3 х 1500 = 120,45 тыс. руб.,

где 80,3 - восстановительная стоимость 1 пог. м газопровода, руб., по табл. 105.

Пример 2. Требуется определить восстановительную стоимость наземного газопровода, рассмотренного в Примере 1 с учетом физического износа (10%), установленного инвентаризационной комиссией.

С учетом физического износа эта стоимость будет равна:

120,45 х 0,9 = 108,40 тыс. руб.

Пример 3. Требуется определить восстановительную стоимость здания цеха наполнения и хранения аргона, строительным объемом 30000 м», находящегося в 3-м территориальном поясе и II климатическом районе.

Она равна:

17,9 х 30000 х 1,0 = 537 тыс. руб..

где 17,9—восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб., по табл. 86 для 3-го территориального пояса; 30000—объем здания, м3; 1,0—поправочный коэффициент для II климатического района.

Пример 4. Требуется определить физический износ здания цеха наполнения и хранения аргона, рассмотренного в Примере 3.

Для определения физического износа здания цеха составляют следующую расчетную таблицу:

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес, %, по табл. 86	Износ, %по данным инвентариза-ционной комиссии	Удельный износ, %
Фундаменты	27	0	0
Стены и перегородки	22	20	4,4
Перекрытия	20	20	4,0
Кровля	5	10	0,5
Полы	6	40	2,4
Проемы	9	30	2,7
Каналы и колодцы	1	20	0,2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6	30	1,8
Отделочные работы	3	50	1,5
Прочие работы	1	30	0,3
Итого	100	-	17,8
Примечание. Удельный износ определяют перемножением удельного веса конструктивных элементов и величины их. физического износа.

Величина физического износа здания в денежном выражении равна:

537 х 17,8 /100 = .95,58 тыс. руб.


Таблица 84
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВНОГО ЦЕХА

Характеристика здания

Многоэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные с железобетонными колоннами, перегородки кирпичные и шлакоалебастровые; междуэтажные перекрытия железобетонные; чердачное; перекрытие деревянное; кровля рулонная; полы из метлахской плитки, деревянные, цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 84

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	11,3	Фундаменты	5
2	11,5	Стены и перегородки	29
3	11,9	Перекрытия	8
		Кровля	6
		Полы	5
		Проемы	5
		Лестницы и крыльца	3
		Каналы, лотки и фундаменты под оборудование	30
		Отделочные работы	4
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 85
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ ГАЗОДУВНОГО ЦЕХА

Характеристика здания

Двухэтажное; фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные в железобетонном каркасе; перекрытие и чердачное покрытие металлические фермы; кровля рулонная листовая; полы цементные, плитка метлахская; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 85

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	14,5	Фундаменты	2
2	14,8	Стены и перегородки	48
3	15,2	Перекрытие и покрытие	10
		Кровля	5
		Полы	4
		Проемы	6
		Лестницы и крыльца	1
		Каналы и лотки	4
		Отделочные работы	6
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13
		Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 86
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ ЦЕХА НАПОЛНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ АРГОНА

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты ленточные бутобетонные; стены наружные и внутренние кирпичные; перекрытие Монолитное железобетонное; чердачное перекрытие из сборных железобетонных ребристых плит; кровля рулонная; полы деревянные, цементные; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 86

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	17,1	Фундаменты	27
2	17,4	Стены и перегородки	22
3	17,9	Перекрытие	20
		Кровля	5
		Полы	6
		Проемы	9
		Каналы и колодцы	1
		Отделочные работы	3
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
		Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 87
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ ЦЕХА ПОДГОТОВКИ ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты ленточные из бутобетонного камня; стены кирпичные; днище и стены сборника железобетонные; перекрытия сборников из деревянных щитов; стенки лотков железобетонные; перекрытия каналов сборными железобетонными плитами; перекрытия монолитные железобетонные балки; плиты чердачного перекрытия сборные железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства.

Таблица 87

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	21,9	Фундаменты	19
2	22,3	Стены и перегородки	23
3	23,1	Перекрытие (покрытие) и кровля	14
		Полы	1
		Проемы	7
		Сборник и маслоуловитель	12
		Каналы и лотки	7
		Отделочные работы	6
		Внутренние санитарно-технические устройства	10
		Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 88
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАСОСНОЙ

Характеристика здания

Одноэтажное, кирпичное; фундаменты бутобетонные; наружные и внутренние стены кирпичные; перекрытие железобетонное монолитное; кровля рулонная; полы из метлахской плитки; отделка улучшенная. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 88

Восстановительная стоимость I м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	14,3	Фундаменты	15
2	14,6	Стены и перегородки	55
3	15,0	Перекрытие (покрытие)	7
		Кровля	8
		Проемы	6
		Лестницы и крыльца	2
		Отделочные работы	5
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1
		Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 89
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ПРИ ОТСТОЙНИКЕ СКРУББЕРНОГО ЦИКЛА

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты ленточные бутобетонные; стены кирпичные; перекрытие чердачное деревянное; кровля рулонная; пол цементный; отделка стен подземной части цементная с железнением, внутренних и наружных - простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 89

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	24,7	Фундаменты	17
2	25,2	Стены и перегородки	59
3	25,9	Перекрытие (покрытие) и кровля	5
		Полы	2
		Проемы	6
		Лестницы и крыльца	4
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2
		Отделочные работы	3
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 90
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ КОНДЕНСАТА И ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты и стены подземной части из бутобетона; наружные стены и перегородки кирпичные; пол цементный; перекрытие деревянное; кровля рулонная; штукатурка подземной части и наружных стен улучшенная; внутренняя отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства.

Таблица 90

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	20,9	Фундаменты	9
2	21,3	Стены и перегородки	46
3	21,9	Перекрытие (покрытие) и кровля	14
		Полы	5
		Проемы	8
		Лестницы и крыльца	7
		Внутренние санитарно-технические устройства	3
		Отделочные работы	6
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 91
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ЦЕХА ФЕНОЛЬНЫХ ВОД

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты ленточные бутовые; стены и перегородки кирпичные; чердачное перекрытие деревянное; кровля рулонная; полы цементные и деревянные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 91

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	19,3	Фундаменты	23
2	19,7	Стены и перегородки	28
3	20,3	Перекрытие (покрытие) и кровля	17
		Полы	5
		Проемы	11
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3
		Отделочные работы	6
		Прочие работы	7
		Итого	100


Таблица 92
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ ПРИ АЭРОТЕНКЕ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты ленточные бетонные; стены подвальной части бутобетонные; стены и перегородки кирпичные; перекрытие из сборного железобетона; кровля рулонная, пол цементный; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства.

Таблица 92

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	16,6	Фундаменты	22
2	16,9	Стены и перегородки	22
3	17,4	Перекрытие (покрытие)	16
		Кровля	16
		Полы	4
		Проемы	11
		Лестницы и крыльца	1
		Внутренние санитарно-технические устройства	2
		Отделочные работы	3
		Прочие работы	3
		Итого	100


Таблица 93
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА КОНДЕНСАТОПРОВОДЕ

Характеристика здания

Одноэтажное; основание подземной части бетонное; стены кирпичные; чердачное перекрытие железобетонное монолитное; кровля рулонная; пол цементный; отделка простая. Электроосвещение

Таблица 93

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ. %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	32,7	Основание	44
2	33,4	Стены	26
3	34,3	Перекрытие (покрытие)	6
		Кровля	7
		Полы	4
		Проемы	5
		Отделочные работы	2
		Прочие работы	4
		Электротехнические устройства	2
		Итого	100


Таблица 94
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЗДАНИЕ ПЕСКОЛОВКИ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные; чердачное перекрытие деревянное; кровля рулонная; пол цементный; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства.

Таблица 94

Восстановительная стоимость I м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельные вес
1	28,5	Фундаменты	17
2	29,1	Стены и перегородки	32
3	29,9	Перекрытие (покрытие) и кровля	16
		Полы	1
		Проемы	8
		Лестницы и крыльца	6
		Внутренние санитарно-технические устройства	6
		Отделочные работы	9
		Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 95
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ГРАДИРНЯ

Характеристика

Основание бетонное; резервуар железобетонный; каркас башни железобетонный и металлический; ороситель деревянный; наружная гидроизоляция резервуара из глины и битума

Таблица 95

Восстановительная стоимость градирни на 1 м2 орошения, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	175,8	Днище	6
2	179,3	Стены	7
3	184,6	Ороситель	64
		Металлоконструкции	16
		Трубопроводы	2
		Изоляция	4
		Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 96
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ДВУХЪЯРУСНЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ

Характеристика

Основание бетонное; днище и стены железобетонные; наружная облицовка стен кирпичная; гидроизоляция из глины, рубероида и битума.

Таблица 96

Восстановительная стоимость 1 м3 бассейна, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	35,6	Днище	24
2	36,3	Стены	46
3	37,4	Изоляция	28
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 97
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ОТСТОЙНИК ДЛЯ ВОДЫ СКРУББЕРНОГО ЦИКЛА

Характеристика

Основание бетонное; днище и стены железобетонные; наружная облицовка стен кирпичная; гидроизоляция из глины и гидроизола, ограждение металлическое.

Таблица 97

Восстановительная стоимость 1 м3 отстойника, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	31,8	Днище	24
2	32,4	Стены	45
3	33,4	Изоляция	21
		Отделочные работы	7
		Прочие работы	3
		Итого	100


Таблица 98
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ВТОРИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК

Характеристика

Бетонное основание; днище и стены железобетонные; наружная облицовка стен кирпичная, гидроизоляция из глины, гидроизола и битума.

Таблица 98

Восстановительная стоимость 1 м3 вторичного отстойника, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	37,0	Днище	30
2	37,7	Стены	25
3	38,9	Изоляция	28
		Трубопроводы	13
		Прочие работы	4
		Итого	100


Таблица 99
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

СБОРНИК КОНДЕНСАТА И ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ

Характеристика

Бетонное основание; днище и стены железобетонные; наружная облицовка стен кирпичная, перекрытие из монолитной железобетонной плиты; гидроизоляция из глины, гидроизола и битума.

Таблица 99

Восстановительная стоимость сборника конденсата и очищенных стоков, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	63,5	Днище	25
2	64,8	Стены	29
3	66,7	Перекрытие	6
		Изоляция	33
		Прочие работы	7
		Итого	100


Таблица 100
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

АВАРИЙНЫЙ СБОРНИК ФЕНОЛЬНЫХ СТОКОВ

Характеристика

Бетонное основание; днище и стены железобетонные; облицовка стен кирпичная; перекрытие деревянные щиты по железобетонным балкам; гидроизоляция из глины, гидроизола и битума.

Таблица 100

Восстановительная стоимость 1 м3 аварийного сборника, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	40,6	Днище	35
2	41,4	Стены	15
3	42,6	Изоляция	27
		Перекрытие	20
		Прочие работы	3
		Итого	100


Таблица 101
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРКИ КОНДЕНСАТА НА ЛИНИИ ГАЗОПРОВОДА

Характеристика

Днище и стены железобетонные; перекрытие монолитное железобетонное; гидроизоляция из глины и битума; отделка улучшенная

Таблица 101

Восстановительная стоимость 1 м3 резервуара, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	77,3	Днище	19
2	78,9	Стены	58
3	81,2	Изоляция	14
		Прочие работы	9
		Итого	100


Таблица 102
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСФЕНОЛИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика

Основание бетонное; днище и стены железобетонные; облицовка стен кирпичная, перекрытие из сборных железобетонных плит; гидроизоляция из глины и гидроизола.

Таблица 102

Восстановительная стоимость 1 м3 смесительной камеры, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	39,4	Днище	37
2	40,2	Стены	32
3	41.4	Изоляция	26
		Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 103
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

АЭРОТЕНК

Характеристика

Основание бетонное; днище и стены железобетонные; гидроизоляция из глины и битума; отделка простая.

Таблица 103

Восстановительная стоимость 1 м3 аэротенка, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	19,3	Днище	15
2	19,7	Стены	59
3	20,3	Изоляция	16
		Прочие работы	10
		Итого	100


Таблица 104
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ТОННЕЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Характеристика

Основание и стены железобетонные; перекрытие из железобетонных плит.

Таблица 104

Восстановительная стоимость 1 пог. м тоннеля, руб.

Территориальный пояс	1	2	3
Восстановительная стоимость, руб.	333,6	340,2	350,3


Таблица 105
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ЛИНЕЙНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НА ОПОРАХ

Характеристика

Подготовка трассы; земляные работы; фундаменты монолитные бетонные под металлические и железобетонные колонны; трубопроводы с изоляцией; фасонные части; арматура; компенсаторы.

Таблица 105

Восстановительная стоимость 1 пог. м трубопровода, руб.

Территориаль-	Диаметр трубопровода, мм
ный пояс	600	700	800	1000	2000
1	49,3	67,2	78,7	128,6	177,7
2	50,2	68,5	80,3	131,2	181,3
3	51,8	70,6	82,6	135,0	186,0
Примечание. Стоимость переходов через реки см, в сборнике №. 4


Таблица 106
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОПРОВОДЫ НА ОПОРАХ

Характеристика

Подготовка трассы; земляные работы; бетонные фундаменты; металлические опоры; трубопровод с фасонными частями; компенсаторы; арматура.

Таблица 106

Восстановительная стоимость 1 пог. м трубопровода, руб.

Территориаль-	Диаметр трубопровода, мм
ный пояс	100	300	400	600	600
1	8,6	16,2	25,9	30,7	48,0
2	8,8	16,5	26,4	31,3	49,0
3	9,0	17,0	27,2	32,2	50,4


Таблица 107
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

КОЛЛЕКТОРНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Характеристика

Трубопроводы с фасонными частями; противокоррозийная изоляция; компенсаторы; арматура.

Таблица 107

Восстановительная стоимость 1 пог. м трубопровода, руб.

Территориаль	Диаметр -трубопровода, мм
ный пояс	100	150	300	400	500	600	800	1000	1200	1800
1	7,7	14,1	18,3	26,2	33,6	40,9	59,9	81,2	95,0	171,0
2	7,8	14,4	18,7	26,7	34,3	41,7	61,1	82,8	96,9	174,4
3	8,1	14,8	19,2	27,5	35,3	43,0	62,9	85,3	99,7	179,6


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел содержит укрупненные показатели стоимости зданий и сооружений Ухтинского сажевого завода по трем видам сажи печной, канальной и термической.

Ухтинский завод находится в 4-м территориальном поясе (Коми АССР, южнее Полярного круга) и в 1 климатическом районе

По приведенным в отделе таблицам следует определять восстановительные стоимости всех производственных зданий цехов газовой сажи.

Пример 1 Требуется определить восстановительную стоимость здания печного цеха Ухтинского сажевого завода объемом 2740 м3, находящегося в 4-м территориальном поясе I климатическом районе.

Она равна

20 х 2740 х 1,02 == 55896 руб.,

где 20 - восстановительная стоимость 1 м3 здания печного цеха, руб., по табл. 108; 2710 - объем здания, м3: 1,02 - поправочный коэффициент для 1 климатического района

Пример 2 Требуется определить физический износ здания печного цеха, приведенного в Примере 1

Для определения физического износа здания составляют расчетную таблицу:

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес %	Износ %,по данным инвентариза-ционной комиссии	Удельный износ %
Фундаменты	16	1	0,2
Стены и перегородки	33	10	3,3
Перекрытия и кровля	18	10	1,8
Полы	6	30	1,8
Проемы	5	30	1,5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	20	2,4
Отделочные работы	6	40	2,4
Прочие работы	4	10	0,4
Итого	100		13,8
Примечание. Удельный износ получают перемножением удельного веса конструктивных элементов и величины их физического износа.

Физический износ здания печного цеха в денежном выражении равен:

55896 х 13,8 / 100 = 7713,6 руб.


Таблица 108
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ ПЕЧНОГО ЦЕХА

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 108

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
4	20	Фундаменты	16
		Стены и перегородки	33
		Перекрытие (покрытие)	14
		Кровля	4
		Полы	6
		Проемы	5
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
		Отделочные работы	6
		Прочие работы	4
		Итого	100


Таблица 109
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ ЦЕХА УЛАВЛИВАНИЯ САЖИ

Характеристика здания

Трехэтажное; фундаменты железобетонные; и бутовые ленточные; стены кирпичные с железобетонными колоннами; перегородки кирпичные и железобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 109

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
4	15	Фундаменты	16
		Стены и перегородки	38
		Перекрытие (покрытие)	15
		Кровля	3
		Полы	6
		Проемы	5
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
		Отделочные работы	5
		Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 110
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА И СКЛАДА ОГНЕУПОРОВ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены шлакоблочные; перегородки кирпичные армированные; перекрытие деревянное; кровля рулонная; полы асфальтовые, цементные и глинобитные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 110

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
4	16	Фундаменты	28
		Стены и перегородки	19
		Перекрытие (покрытие)	12
		Кровля	5
		Полы	23
		Проемы	7
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2
		Отделочные работы	3
		Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 111
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ ГАЗОРЕГУЛИРОВОЧНОГО ПУНКТА

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтовые, цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 111

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
4	38	Фундаменты	9
		Стены и перегородки	39
		Перекрытие (покрытие)	7
		Кровля	3
		Полы	20
		Проемы	3
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
		Отделочные работы	7
		Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 112
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика здания

Двухэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая. Внутреннее электроосвещение.

Таблица 112

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ. %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
4	15	Фундаменты	18
		Стены и перегородки	31
		Перекрытие (покрытие)	18
		Кровля	10
		Полы	8
		Проемы	4
		Внутреннее электроосвещение	3
		Отделочные работы	5
		Прочие работы	3
		Итого	100


Таблица 113
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ НАСОСНОЙ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 113

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
4	24	Фундаменты	12
		Стены и перегородки	33
		Перекрытие (покрытие)	19
		Кровля	6
		Полы	4
		Проемы	6
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
		Отделочные работы	4
		Прочие работы	4
		Итого	100


Таблица 114
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки кирпичные армированные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная, полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 114

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
4	35	Фундаменты	47
		Стены и перегородки	16
		Перекрытие (покрытие)	5
		Кровля	2
		Полы	9
		Проемы	4
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
		Отделочные работы	4
		Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 115
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ ПИРОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Характеристика здания

Трехэтажное; фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля мягкая; полы цементные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 115

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
4	15	Фундаменты	15
		Стены и перегородки	30
		Перекрытие (покрытие)	20
		Кровля	12
		Полы	7
		Проемы	4
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5
		Отделочные работы	6
		Прочие работы	1
		Итого	100


Таблица 116
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ УПАКОВОЧНОЙ И СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля железная; полы цементные; отделка простая, Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 116

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
4	9	Фундаменты	16
		Стены и перегородки	38
		Перекрытие (покрытие)	14
		Кровля	4
		Полы	6
		Проемы	5
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
		Отделочные работы	5
		Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 117
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

КОРИДОР НАД ШНЕКАМИ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; кровля мягкая; полы земляные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 117

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость руб.	Наименование	Удельный вес
4	12	Фундаменты	19
		Стены и перегородки	36
		Перекрытие (покрытие)	15
		Кровля	4
		Полы	5
		Проемы	5
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
		Отделочные работы	5
		Прочие работы	5
		Итого	100


Таблица 118
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ЗДАНИЕ УПАКОВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытие из железобетонных плит; кровля толевая; полы бетонные; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 118

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ %
пояс	стоимость руб.	Наименование	Удельный вес
4	22	Фундаменты	18
		Стены и перегородки	26
		Перекрытие (покрытие)	21
		Кровля	9
		Полы	11
		Проемы	8
		Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2
		Отделочные работы	3
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 119
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД САЖЕВЫЕ ПЕЧИ

Характеристика

Фундаменты бетонные.

Таблица 119

Восстановительная стоимость 1 м3 фундамента, руб.

Территориальный пояс	4
Восстановительная стоимость, руб.	58


Таблица 120
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VI ЗАВОДЫ ГАЗОВОЙ САЖИ

ГАЗОГЕНЕРАТОР (СООРУЖЕНИЕ)

Характеристика

Двухшахтный, диаметр шахты 3600 мм, высота 9600 мм. В комплекте с расширителем - диаметр 1620 мм, высота 8400 мм.

Таблица 120

Восстановительная стоимость единицы измерения конструктивных элементов, руб.

Наименование конструктивных элементов	Единица изме рения	Восстанови- тельная стоимость, руб.
Корпус и днище 1-й и 2-й шахт; крышки 1-й и 2-й шахт с горловинами; дымовая труба	т	346
Арматура и гарнитура; дымовой клапан; топка верхняя и нижняя, кронштейны верхний и нижний; опоры нижней топки; топочные штуцеры; соединительный рукав; пазы; взрывные клапаны	т	456
Кладка из фасонного огнеупорного кирпича	м3	255
Кладка прямого огнеупорного кирпича	м3	145
Обвязка генератора, подводка газа и воздуха	т	456
Корпус расширителя	т	346
Арматура	т	456
Кирпичная кладка из фасонного огнеупорного кирпича	м3	255


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Вводные указания

1. В разделе приведена восстановительная стоимость:

а) уличных газопроводов в зависимости от материала (сталь, полиэтилен и асбоцемент) и диаметра труб (без учета затрат по электрической защите и устройству перехода через реки);

б) дворовых газопроводов;

в) электрической защиты уличных газопроводов - на 1 протекторную установку, на 1 дренажное устройство и катодную сетевую станцию;

г) здания газорегуляторного пункта;

д) узлов редуцирования газа (РДУК-2-50, РДУК-2-100, РДУК- 2-200);

е) шкафных регуляторных пунктов (ШП-1, ШП-2, ШП-3, ШП-4).

2. Восстановительная стоимость уличных газопроводов рассматривается для диаметров 50 - 1000 мм стальных, полиэтиленовых и асбоцементных труб в зависимости от условий их прокладки по улицам и с дорожными покрытиями и без них. В восстановительной стоимости не учтены затраты, связанные с прокладкой газопроводов в мокрых грунтах или по улицам с покрытиями различных типов. Поправки на них приведены в табл. 128 и 129.

В восстановительной стоимости 1 км газопровода при прокладке труб учтены усредненные глубины заложения труб и стояния грунтовых вод. Не допускается вносить поправки для приведения показателей в соответствие с фактической глубиной заложения газопроводов и состоянием грунтовых вод.

Поправки на восстановительную стоимость 1 км газопровода высокого давления приведены в табл. 130 и 131.

3. При определении восстановительной стоимости уличных газопроводов из общей их длины нужно исключить длину перехода через реки. Полную длину перехода следует определять согласно вводным указаниям к сборнику укрупненных показателей № 4.

4. Восстановительная стоимость подводных переходов газопроводов приведена в сборнике укрупненных показателей № 4.

5. Восстановительная стоимость узла редуцирования газа определена на одну технологическую линию. При наличии в ГРП приборов учета расхода газа вводится поправка, указанная в примечании к соответствующей таблице.

При наличии в ГРП регуляторов одного типа или регуляторов разных типов стоимость их следует принимать как сумму двух одинаковых или двух различных узлов редуцирования газа соответственно.

Пример 1. Требуется определить восстановительную стоимость уличного газопровода высокого давления из стальных труб диаметром условного прохода 80 мм, длиной 12 км (по улицам с булыжным покрытием в сухих грунтах - 2 км, по улицам с асфальтовым покрытием на щебеночном основании в мокрых грунтах - 1,5 км, по улицам без дорожных покрытий в сухих грунтах - 5,75 км и по улицам без дорожных покрытий в мокрых грунтах - 2,75 км).

Газопровод проложен в 1-м территориальном поясе и находится во II климатическом районе.

Восстановительная стоимость будет равна:

2 х (7,07+3,66) + 1,5 х (7,07 + 8,91 + 2,52) + 5,75 х 7,09 + 2,75 х (7,09 + 3,12) + 12 х 0,40 = 122,86 тыс. руб.,

где 2 - протяженность газопровода, проложенного по улицам с булыжным покрытием в сухих грунтах, км; 7,07 - поправка на 1 км улицы с дорожным покрытием (табл. 125), тыс. руб.; 3,66 - поправка на дорожное покрытие из булыжного камня (табл. 129), тыс. руб.; 1,5 - протяженность газопровода, проложенного в мокрых грунтах, с асфальтовым покрытием, км; 8,91 - поправка на асфальтовое покрытие на щебеночном основании (табл. 129), тыс. руб.; 2,52 - поправка на мокрые грунты с дорожным покрытием (табл. 128), тыс. руб.; 5,75 - протяженность газопровода, проложенного по улицам без дорожных покрытий в сухих грунтах, км; 7,09 - поправка на сухие грунты с дорожным покрытием (табл. 121), тыс. руб.; 2,75 - протяженность газопровода, проложенного по улицам без дорожных покрытий в мокрых грунтах, км; 3,12 - поправка на мокрые грунты (табл. 124), тыс. руб.; 12 - общая протяженность газопровода, км; 0,40 - поправка на газопроводы высокого давления (табл. 130).

Пример 2. Требуется определить физический износ газопровода, рассмотренного в Примере 1.

Физический износ газопровода по оценке инвентаризационной комиссии равен 17%.

В денежном выражении:

122,86 х 0,17= 20,88 тыс. руб.


Таблица 121
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Уличные и дворовые газопроводы и газорегуляторные пункты

А. Газопроводы

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ до 1000 мм В СУХИХ ГРУНТАХ БЕЗ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Характеристика

Земляные работы; трубопроводы с изоляцией; фасонные части; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах под железными дорогами, трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Таблица 121

Восстановительная стоимость 1 км газопровода тыс. руб.

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	50	70	80	100	126	150	200	250
1	5,83	6,62	7,09	8,34	9,50	10,56	14,95	18,37
2	6,06	6,89	7,37	8,67	9,88	10,98	15,55	19,10
3	6,52	7,42	7,94	9,34	10,63	11,83	16,75	20,57
4	6,70	7,62	8,15	9,59	10,92	12,14	17,20	21,13
5	7,05	8,01	8,58	10,09	11,49	12,78	18,09	22,23
6	7,57	8,61	9,21	10,84	12,34	13,72	19,44	23,88
7	8,16	9,27	9,92	11,68	13,29	14,78	20,94	25,72
8	8,34	9,93	10,63	12,51	14,24	15,84	22,43	27,56
9	9,32	10,60	11,34	13,34	15,19	16,89	23,93	29,39
Продолжение таблицы 121

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	300	350	400	500	600	700	80(1	900	1000
1	21,56	26,33	32,39	38,04	45 59	55 49	63 20	74,16	80,23
2	22,43	27,39	33,69	39,56	47 41	57 71	65 73	77,13	83,47
3	24,15	29,49	36,28	42,61	51 06	62 15	70 79	83,06	89,86
4	24,80	30,28	37,25	43,75	52 43	63 81	72 68	85,28	92,27
5	26,09	31,86	39,19	46,03	55 17	67 14	76 47	89,73	97,08
6	28,03	34,23	42,11	49,45	59 27	72 13	82 16	96,41	104,30
7	30,19	36,87	45,34	53,26	63 83	77 68	88 48	103,82	112,33
8	32,35	39,50	48,58	57,06	68 39	83 23	94 80	111,24	120,35
9	34,50	42,13	51,82	60,86	72 95	88 78	101 12	118,66	128,37
Примечания. 1. В восстановительную стоимость не включены затраты по устройству переходов через реки (см. сборник № 4). 2. В восстановительную стоимость не включены затраты по электрической защите газопроводов (см табл. 133). 3. Поправку (увеличение стоимости) на прокладку газопровода в мокром грунте без дорожных покрытий см в табл. 124. 4. Поправку (увеличение стоимости) на транспортирование газа высокого давления см в табл. 130 и 131


Таблица 122
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ до 300 мм В СУХИХ ГРУНТАХ БЕЗ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Характеристика

Земляные работы; трубопроводы; фасонные части; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Таблица 122

Восстановительная стоимость 1 км газопровода, тыс. руб.

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	50	63	75	90	110	140	160	225	280	315
1	4,84	5,41	5,99	7,27	8,76	11,22	13,23	21,99	23,27	27,56
2	5,04	5,62	6,24	7,56	9,11	11,67	13,76	22,87	24,21	28,66
3	5,42	6,06	6,71	8,14	9,81	12,57	14,82	24,63	20,07	30,87
4	5,57	6,22	6,89	8,36	10,08	12,90	15,21	25,21	26,77	31,70
5	5,86	6,54	7,25	8,79	10,60	13,58	16,01	26,61	28,16	33,35
6	6,29	7,03	7,79	9,45	11,39	14,59	17,20	28,59	30,26	35,83
7	6,78	7,57	8,39	10,18	12,27	15,71	18,52	30,79	32,58	38,59
8	7,26	8,11	8,99	10,90	13,14	16,83	19,84	32,99	34,91	41,34
9	7,75	8,65	9,59	11,63	14,02	17,95	21,17	35,19	37,24	44,10
Примечание. См примечания к табл. 121.


Таблица 123
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ до 500 мм В СУХИХ ГРУНТАХ БЕЗ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Характеристика

Земляные работы; трубопроводы и фасонные части с изоляцией; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Таблица 123

Восстановительная стоимость 1 км газопровода, тыс. руб.

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	100	125	150	200	250	300	350	400	500
1 2 3 4 5 6 7 8 9	7,14 7,42 7,99 8,21 8,63 9,28 9,99 10,70 11,42	7,74 8,05 8,67 8,90 9,37 10,07 10,84 11,61 12,39	8,72 9,07 9,77 10,03 10,55 11,34 12,21 13,08 13,95	11,78 12,25 13,19 13,54 14,25 15,31 16,49 17,67 18,85	14,15 14,71 15,85 16,27 17,12 18,39 19,81 21,22 22,64	16,31 16,96 18,26 18,75 19,73 21,20 22,83 24,46 26,09	19,48 20,78 22,38 22,98 24,18 25,98 27,98 29,97 31,97	24,10 25,06 26,99 27,71 29,16 31,32 33,73 36,14 38,55	33,08 34,41 37,05 38,05 40,03 43,01 46,32 49,63 52,94
Примечание. См. примечания к табл. 121, п. 1; 2; 3.


Таблица 124
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбоцементных труб в мокрых грунтах без дорожных покрытий, тыс. руб.

Таблица 124

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	60	70	80	100	125	150	200	250
1 2 3 4 5 6 7 8 9	2,88 3,00 3,23 3,31 3,49 3,75 4,04 4,32 4,61	3,04 3,16 3,40 3,49 3,67 3,95 4,25 4,55 4,86	3,12 3,24 3,49 3,58 3,77 4,05 4,36 4,68 4,99	3,24 3,37 3,63 3,73 3,92 4,21 4,54 4,86 5,18	3,30 3,43 3,70 3,80 4,00 4,29 4,62 4,95 5,28	3,43 3,56 3,84 3,94 4,14 4,45 4,80 5,14 5,48	3,64 3,79 4,08 4,19 4,41 4,74 5,10 5,46 5,83	3,85 4,00 4,31 4,43 4,66 5,01 5,39 5,78 6,16
Продолжение таблицы 124

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	4,01	4,16	4,27	4,34	4,61	5,00	5,78	6,63	7,51
2	4,17	4,33	4,44	4,51	4,79	5,20	6,01	6,90	7,81
3	4,49	4,66	4,78	4,86	5,16	5,60	6,47	7,43	8,41
4	4,61	4,79	4,91	4,99	5,30	5,75	6,64	7,63	8,64
5	4,86	5,04	5,17	5,25	5,57	6,05	6,99	8,03	9,09
6	5,22	5,41	5,55	5,64	5,99	6,50	7,51	8,62	9,76
7	5,62	5,83	5,98	6,08	6,45	7,00	8,09	9,29	10,51
8	6,02	6,24	6,41	6,51	6,91	7,50	8,66	9,95	11,26
9	6,42	6,66	6,83	6,94	7,37	8,00	9,24	10,61	12,01


Таблица 125
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ

до 1000 мм В СУХИХ ГРУНТАХ С ДОРОЖНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Характеристика

Земляные работы (траншеи с креплениями); трубопроводы с изоляцией; фасонные части; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Таблица 125

Восстановительная стоимость 1 км газопровода, тыс. руб.

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	50	70	80	100	125	150	200	250	300
1	5,81	6,60	7,07	8,32	9,48	10,54	14,93	18,36	21,54
2	6,04	6,86	7,35	8,66	9,86	10,96	15,53	19,10	22,40
3	6,51	7,39	7,92	9,32	10,61	11,80	16,72	20.56	24,12
4	6,68	7,58	8,13	9,57	10,90	12,12	17,17	21,12	24,77
5	7,03	7,98	8,56	10,07	11,47	12,75	18,06	22,22	26,06
6	7,55	8,57	9,19	10,82	12,32	13,70	19,41	23,87	28,00
7	8,13	9,23	9,90	11,65	13,27	14,76	20,90	25,71	30,16
8	8,72	9,89	10,61	12,49	14,21	15,81	22,40	27,54	32,31
9	9,29	10,55	11,31	13,32	15,16	16,86	23,89	29,38	34,46
Продолжение таблицы 125

Территориаль-	Диаметр газопровода мм
ный пояс	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	26,31	32,36	37,89	45,46	55,19	62,98	73,91	80,00
2	27,36	33,65	39,41	47,24	57,40	65,50	76,86	83,20
3 4 5	29,47 30,26 31,84	36,24 37,21 39,16	42,44 43,58 45,85	50,88 52,24 54,97	61,82 63,47 66,78	70,54 72,43 76,21	82,78 84,99 89,43	89,60 92,00 96 80
6 7 8 9	34,20 36,83 39,46 42,10	42,07 45,30 48,54 51,78	49,26 53,05 56,84 60,63	59,05 63,60 68,14 72,68	71,75 77,25 82,79 88,31	81,88 88,18 94,47 100,77	96,08 103,47 110,86 118,25	104,00 112,00 120,00 128,00
Примечания.

1. См примечания к табл. 121, п. 1; 2; 4.

2. Поправку на прокладку газопровода в мокрых грунтах и разными дорожными покрытиями см в табл. 128 и 129 соответственно


Таблица 126
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ до 300 мм В СУХИХ ГРУНТАХ С ДОРОЖНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Характеристика

Земляные работы (траншеи с креплениями), трубопроводы с изоляцией; фасонные части; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами

Таблица 126

Восстановительная стоимость 1 км газопровода тыс. руб.

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	50	63	75	90	110
1	4 82	5,39	6,04	7,25	8,75
2	5,02	5,61	6,28	7,54	9,10
3	5,40	6,04	6,77	8,12	9,80
4	5,55	6,20	6,95	8 34	10,06
5	5,84	6,52	7,31	8,77	10,59
6 7	6,27 6,75	7,01 7,55	7,85 8,46	9,43 10,15	11,37 12,25
8	7,24	8,08	9,06	10,87	13,12
9	7,72	8,62	9,66	11,60	14,00
Продолжение таблицы 126

Территориаль	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	140	160	225	280	316
1	11,20	13,21	21,97	23,27	27,54
2	11,65	13,74	22,85	24,20	28,64
3 4 5	12,55 12,88 13,56	14,79 15,19 15,98	24,61 25,27 26,59	26,06 26,76 28,15	30,84 31,67 33,32
6	14,56	17,17	28,57	30,25	35,80
7	15,68	18,49	30,76	32,57	38,55
8	16,81	19,81	32,96	34,90	41,31
9	17,93	21,13	35,16	37,23	44,06
Примечание. См. примечания к табл. 125.


Таблица 127
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ГАЗОПРОВОДЫ УЛИЧНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ

до 500 мм В СУХИХ ГРУНТАХ С ДОРОЖНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Характеристика

Земляные работы (траншеи с креплениями); трубопроводы с изоляцией; фасонные части; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Таблица 127

Восстановительная стоимость 1 км газопровода, тыс. руб.

Территориаль	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	100	125	150	200	250	300	350	400	500
1	7,12	7,73	8,70	11,76	14,14	16,28	19,96	24,07	33,00
2	7,40	8,04	9,05	12,23	14,71	16,93	20,76	25,03	34,32
3	7,97	8,65	9,79	13,17	15,84	18,24	22,35	26,96	36,96
4	8,19	8,89	10,01	13,52	16,26	18,73	22,95	27,68	37,95
5	8,61	9,35	10,53	14,23	17,11	19,70	24,15	29,12	39,93
6	9,26	10,04	11,31	15,28	18,38	21,17	25,95	31,29	42,90
7	9,97	10,82	12,18	16,46	19,80	22,80	27,94	33,70	46,19
8	10,68	11,59	13,05	17,63	21,21	24,43	29,94	36,10	49,49
9	11,39	12,36	13,92	18,81	22,62	26,05	31,93	38,51	52,79
Примечания.

1. См. примечания к табл. 121, п. 1; 2; 4.

2. См. примечания к табл. 125, п. 2.


Таблица 128
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых

или асбоцементных труб в мокрых грунтах

Таблица 128

Территориаль	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	50	70	80	100	125	150	200	250	300
1	2,28	2,44	2,52	264	2,71	2.83	3,06	3,25	3,43
2 3 4	2,37 2,56 2,62	2,54 2,74 2,81	2,62 2,82 2,90	2,75 2,96 3,04	2,81 3,03 3,11	2,94 3,17 3,26	3,18 3,42 3,51	3,38 3,64 3,74	3,57 3,84 3,95
5 6 7 8 9	2,76 2,97 3,20 3,42 3,65	2,96 3,18 3,42 3,67 3,91	3,05 3,28 3,53 3.78 4,03	3,19 3,43 3,70 3,96 4,22	3,28 3,52 3,79 4,06 4,33	3,43 3,68 3,96 4,25 4,53	3,70 3,97 4,28 4,58 4,89	3,94 4,23 4,55 4,88 5,21	4,15 4,46 4,81 5,15 5,49
Продолжение таблицы 128

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	350	400	500	600	700	800	900	1000
1	3,59	3,70	3,84	4,11	4,40	5,01	5,79	6,50
2 3	3,74 4,02	3,85 4,15	3,99 4,30	4,27 4,60	4,57 4,93	5,22 5,62	6,03 6,49	6,76 7,28
4 5 6	4,13 4,35 4,67	4,26 4,48 4,82	4,42 4,65 4,99	4,73 4,97 5,34	5,06 5,32 5,72	5,77 6,07 6,52	6,66 7,01 7,53	7,47 7,86 8,45
7	5,03	5,19	5,38	5,75	6,16	7,02	8,11	9,10
8	5,39	5,56	5,76	6,17	6,60	7,52	8,69	9,75
9	5,75	5,93	6,14	6,58	7,04	8,02	9,27	10,40


Таблица 129
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или

асбоцементных труб при наличии дорожных покрытий

Таблица 129

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	50—100	600	700	800	900	1000
Мостовая из булыжного и колотого камня

1	3,66	3,72	3 81	4 07	4,32	4 57
2	3,84	3,91	4 00	4 27	4,53	4 80
3	4,20	4,28	4 38	4 68	4,97	5 26
4	4,39	4,47	4 57	4 88	5,18	5 49
5	4,57	4,66	4 77	5 08	5,40	5 72
6	6,58	6,70	6 86	7 32	7,77	8 23
7	7,31	7,45	7 62	8 14	8,64	9 15
8	7,68	7,82	8 00	8 54	9,07	9 61
9	9,87	10,05	10 29	10 98	11,66	12 35
Мостовая из асфальта на булыжном основании

1	8,16	8 33	8,53	9,09	9,66	10,23
2	8,57	8 74	8,95	9,55	10,15	10,74
3	9,39	9 58	9,81	10,46	11,11	11,76
4	9,80	9 99	10,23	10,91	11,60	12,28
5	10,21	10 41	10,66	11,37	12,08	12,79
6	14,70	14 99	15,35	16,37	17,39	18,41
7	16,37	16 66	17,05	18,19	19,33	20,46
8	17,14	17 49	17,91	19,10	20,29	21,48
9	22,04	22 49	23,02	24,55	26,09	27,62
Мостовая из асфальта на щебеночном основании

1	8,91	9,09	9,31	9,93	10,55	11 17
2	9,36	9,55	9,78	10,43	11,08	11 73
3	10,25	10,46	10,71	11,42	12,13	12 85
4	10,70	10,91	11,17	11,92	12,66	13 41
5	11,14	11,37	11,64	12,41	13,19	13 96
6	16,05	16,37	16,76	17,87	18,99	20 11
7	17,83	18,19	18,62	19,86	21,10	22 34
8	18,72	19,10	19,55	20,85	22,16	23 46
9	24,07	24,554	25,14	26,81	28,49	30 16
Мостовая из асфальта на бетонном основании

1	12,42	12,75	13,14	14,23	15,32	16,42
2	13,05	13,39	13,79	14,94	16,09	17,24
3	14,29	14,67	15,11	16,37	17,62	18,88
4 5 6 7 8 9	14,91 15,53 22,36 24,85 26,09 34,55	15,30 15,94 22,96 25,51 26,78 34,43	15,76 16,42 23,65 26,27 27,59 35,47	17,08 17,79 25,62 28,46 29,89 38,42	18,39 19,16 27,58 30,65 32,18 41,38	19,70 20,53 29,56 32,84 34,48 44,33
Мостовая брусчатая на песчаном основании

1 2	4,70 4,93	4,79 5,03	4,91 5,15	5,23 5,49	5,56 5,84	5,88 6,18
3	5,40	5,51	5,64	6,01	6,39	6,77
4 5 6 7 8	5,64 5,87 8,46 9,40 9,87	5,75 5,99 8,62 9,58 10,06	5,89 6,13 8,83 9,81 10,30	6,28 6,54 9,41 10,46 10,98	6,67 6,95 10,00 11,12 11,67	7,06 7,35 10,59 11,77 12,35
9	12,69	12,93	13,24	14,12	15,01	15,88
Мостовая из мозаики

1	11,46	11,76	12,11	13,12	14,13	15,14
2	12,03	12,35	12,72	13,78	14,84	15,90
3 4	13,18 13,75	13,53 14,12	13,93 14,54	15,09 15,75	16,25 16,96	17,41 18,17
5 6	14,32 20,62	14,71 21,18	15,14 21,81	16,40 23,62	17,66 25,44	18,93 27,25
7 8 9	22,92 24,06 30,94	23,53 24,70 31,76	24,23 25,44 32,71	26,24 27,56 35,43	28,26 29,68 38,15	30,28 31,80 40,88


Таблица 130
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Поправка к восстановительной стоимости 1 км стального газопровода при транспортировании газа высокого давления

Таблица 130

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	60	70	80	100	125	150	200	250
1	0,38	0,40	0,40	0,42	0,42	0,50	0,61	0,93
2 3 4 5 6	0,39 0,42 0,43 0,45 0 49	0,41 0,44 0,45 0,47 0,51	0,41 0,44 0,45 0,47 0,51	0,44 0,47 0,49 0,51 0,55	0,44 0,47 0,49 0,51 0,55	0,51 0,55 0,56 0,59 0,64	0,63 0,68 0,65 0,73 0 79	0,97 1,05 1,07 1,13 1 21
7 8 9	0,53 0,56 0,60	0,55 0,58 0,62	0,55 0,58 0,62	0,59 0,63 0,68	0,59 0,63 0,68	0.69 0,73 0,78	0,85 0,91 0,97	1,31 1,40 1,49
Продолжение таблицы 130

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1,10 1,14 1,23 1,26 1,33 1,43 1,54 1,65 1,76	1,52 1,58 1,70 1,74 1,83 1,97 2,12 2,27 2,43	2,06 2,14 2,30 2,37 2,49 2,67 2,88 3,09 3,29	3,70 3,85 4,14 4,25 4,48 4,81 5,18 5,55 5,92	3,78 3,93 4,23 4,35 4,57 4,91 5,29 5,67 6,05	5,43 5,64 6,08 6,24 6,57 7,06 7,60 8,14 8,69	4,28 4,45 4,79 4,92 5,18 5,52 5,95 6,37 6,80	4,28 4,45 4,79 4,92 5,18 5,52 5,95 6,37 6,80	4,28 4,45 4,79 4,92 5,18 5,52 5,95 6,37 6,80


Таблица 131
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Поправка к восстановительной стоимости 1 км полиэтиленового газопровода при транспортировании газа высокого давления

Таблица 131

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	50	63	75	90	110	140	160	225	280	315
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0,56 0,58 0,63 0,65 0,68 0,73 0,79 0,84 0,90	0,69 0,72 0,77 0,80 0,84 0,90 0,97 1,04 1,11	1,14 1,19 1,28 1,31 1,38 1,48 1,60 1,71 1,83	1,16 1,21 1,30 1,34 1,41 1,51 1,63 1,74 1,86	2,16 2,24 2,42 2,48 2,61 2,81 3,02 3,24 3,45	3,08 3,20 3,45 3,54 3,73 4,00 4,31 4,62 4,93	4,09 4,25 4,58 4,70 4,95 5,31 5,72 6,13 6,54	0,35 0,37 0,40 0,41 0,43 0,46 0,49 5,30 0,57	0,68 0,71 0,76 0,78 0,82 0,88 0,95 1,02 1,09	0,85 0,88 0,95 0,48 1,03 1,10 1,18 1,27 1,35


Таблица 132
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ГАЗОПРОВОДЫ ДВОРОВЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ до 100 мм

В СУХИХ ГРУНТАХ БЕЗ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Характеристика

Земляные работы; трубопроводы с изоляцией, фасонные части; запорные устройства с колодцами или гидравлические затворы.

Таблица 132

Восстановительная стоимость 1 пог. м газопровода, руб.

Территориаль-	Диаметр газопровода, мм
ный пояс	25	32	40	60	70	80	100
1 2 3 4 5 6 7 8 9	5,05 5,25 5,66 5,81 6,11 6,56 7,07 7,57 8,08	5,16 5,37 5,78 5,93 6,24 6,71 7,22 7,74 8,26	5,30 5,51 5,94 6,09 6,41 6,89 7,42 7,95 8,48	5,73 5,96 6,42 6,59 6,93 7,45 8,02 8,60 9,17	6,66 6,93 7,46 7,66 8,06 8,66 9,32 9,99 10,66	7,23 7,52 8,10 8,31 8,75 9,40 10,12 10,85 11,57	8,16 8,49 9,14 9,38 9,87 10,61 11,42 12,24 13,06
Примечание. Поправки на дорожные покрытия и мокрые грунты см. в табл. 129 и 128 соответственно.


Таблица 133
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ

Характеристика

Земляные работы; установка железобетонных опор; фундаментов и установка на них аппаратуры; подвеска прокладка кабелей; присоединение проводов и кабелей к и трубопроводам.

Таблица 133

Восстановительная стоимость 1 установки, руб.

	Тип защиты
Территориаль-	Протек	Катодная	Дренажная	Контроль-
ный пояс	торная	КСС-600	КСС-1200	Поляризован-ный дренаж	Усиленный дренаж	ные пункты
1 2 3 4	116 121 130 133	1664 1730 1864 1914	2220 2309 2486 2553	1741 1811 1950 2032	2330 2423 2610 2680	44 46 49 51
5	140	2013	2686	2107	2819	53
6 7 8 9	151 162 174 186	2163 2330 2496 2662	2886 3108 3330 3552	2263 2437 2612 2786	3029 3262 3495 3728	57 62 66 70


Таблица 134
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

Б. ЗДАНИЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА (ГРП)

Характеристика здания

Фундаменты сборные из бетонных блоков; стены кирпичные; покрытие железобетонное, легкосбрасываемое; кровля рулонная; полы асфальтобетонные из искронедающего асфальта; отделка простая. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение во взрывобезопасном исполнении, связь и сигнализация.

Таблица 134

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль	Объем здания, м3
ный пояс	до 85	до 120	до 165	до 200
1	54,3	46,8	42,7	39,8
2 3 4	57,0 62,5 65 2	48,1 52,7 55,0	44,9 49,1 51,3	41,7 45,7 47,7
5	67,9	57,3	53,4	49,7
6	97,8	82,5	76,9	71,6
7	108,6	91,7	85,4	79,5
8 9	114,1 146,7	96,2 123,7	89,7 115,3	83,5 107,3
Приложение к табл. 134

Удельный вес конструктивных элементов и видов работ здания газорегуляторного пункта

	Объем здания, м3
Наименование	до 85	до 120	до 165	до 200
Фундаменты	19	20	17	17
Стены	34	35	41	40
Покрытие и кровля	12	14	14	16
Проемы	4	3	3	3
Внутренние санитарно-технические, электротехнические устройства, связь и сигнализация	2	2	2	3
Отделочные работы	20	18	16	15
Прочие работы	5	4	4	4
	4	4	3	2


Таблица 135
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ШКАФНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика

Металлический шкаф без тепловой изоляции; технологическое оборудование с трубной обвязкой и запорной арматурой.

Таблица 135

Восстановительная стоимость 1 установки, руб.

Территориаль-	Тип шкафного пункта
ный пояс	ШП-1	ШП-2	ШП-3	ШП-4
1 2 3 4 5 6 7 8 9	834 867 934 959 1009 1084 1168 1251 1334	808 840 905 929 978 1050 1131 1212 1293	618 643 692 711 748 803 865 927 989	172 179 193 198 208 224 241 258 275
Примечание. При утеплении шкафа добавляют к восстановительной стоимости поправку из табл. 136.


Таблица 136
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

ПОПРАВКИ НА УТЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ

Характеристика

Утепление шкафов войлоком.

Таблица 136

Территориаль	Тип шкафного пункта
ный пояс	ШП-1	ШП-2	ШП-3	ШП-4
1	237	237	158	47
2	246	246	164	49
3	265	265	177	53
4	273	273	182	54
5	287	287	191	57
6	308	308	205	61
7	332	332	221	66
8	356	356	237	71
9	379	379	253	75


Таблица 137
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 1. ГОРОДСКИЕ УЛИЧНЫЕ И ДВОРОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП)

УЗЛЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА В ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТАХ (ГРП)

Характеристика

Трубная обвязка; регуляторы давления газа; предохранительные клапаны) запорная арматура; без учета расхода газа.

Таблица 137

Восстановительная стоимость 1 узла, руб.

Территориальный	Тип регулятора
пояс	РДУК-2-50	РДУК-2-100	РДУК-2-200
1	3264	3395	5896
2	3395	3531	6132
3	3656	3802	6604
4	3754	3904	6780
5	3949	4108	7134
6	4243	4414	7665
7	4570	4753	8254
8	4896	5093	8844
9	5222	5432	9434
Приложение 1 к табл. 137

Поправка на дополнительные регуляторы в ГРП, руб.

Территориаль-	Тип регулятора
ный пояс	РДУК.-2-50	РДУК-2-100	РДУК-2-200
1	1436	1608	2351
2	1493	1672	2445
3	1608	1801	2633
4	1651	1849	2704
5	1738	1946	2845
6	1867	2090	3056
7	2010	2251	3291
8	2154	2412	3527
9	2298	2573	3762
Приложение 2 к табл. 137

Поправка при установке диафрагмы в каждой линии редуцирования для учета расхода газа, руб.

Территориальный	Тип регулятора
пояс	РДУК-2-50	РДУК-2-100	РДУК-2-200
1	1748	1754	1787
2	1818	1824	1858
3	1958	1964	2001
4	2010	2017	2055
5	2115	2122	2162
6	2272	2280	2323
7	2447	2456	2502
8	2622	2631	2681
9	2797	2806	2859


Вводные указания
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Вводные указания

В разделе приведена восстановительная стоимость:

А. Газораздаточной станции сжиженных газов.

а) здания насосно-наполнительного цеха;

б) навеса с платформой насосно-наполнительного цеха;

в) базы хранения сжиженного газа;

г) эстакады для слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн;

д) служебно-вспомогательного здания:

е) сливных резервуаров;

ж) эстакады для мойки автомашин;

з) опор межцеховых газопроводов и теплопроводов;

и) септика;

к) внутриплощадочных дорог, открытых стоянок и дорожек.

Б. Здания пункта обмена баллонов.

В. Шкафной и подземной установок сжиженного газа.

Г. Газоснабжения жилых домов.

Пример 1. Требуется определить восстановительную стоимость здания блока вспомогательных помещений, находящегося во 2-м территориальном поясе и I климатическом районе объемом 4661 м3.

Она равна

25,7 х 4661 х 1,02 = 122183 руб.

где 25,7 - восстановительная стоимость 1 м3 здания блока вспомогательных помещений объемом до 5000 м3. по табл. 142, руб.; 4661 - объем здания блока вспомогательных помещений, м3; 1,02 - поправочный коэффициент для I климатического района.

Пример 2. Требуется определить физический износ здания блока вспомогательных помещений, рассмотренного в Примере 1.

Для определения физического износа здания составляют расчетную таблицу;

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес, %	Износ, %, по данным инвентаризационной комиссии	Удельный вес, %
Фундаменты	11	0	-
Стены	22	10	2,2
Перекрытие	4	20	0,8
Покрытие	6	30	1,8
Кровля	4	50	30
Проемы	9	20	1,8
Полы	5	50	2,5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства, связь, сигнализация	28	20	5,6
Отделочные работы	6	60	3,6
Прочие работы	5	30	1,5
Итого	100		21,8
Примечание. Удельный износ определяют перемножением удельного веса и физического износа.

Физический износ здания блока вспомогательных помещений в денежном выражении равен:

122183 х 21,8 / 100 = 26636 руб.


Таблица 138
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

ЗДАНИЕ НАСОСНО-НАПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦЕХА

Характеристика здания

Одноэтажное; стены и перегородки кирпичные; колонны железобетонные; фундаменты бетонные и железобетонные; перекрытие железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтовые и из керамической плитки; отделочные работы; штукатурка, окраска простая. Внутренние санитарно-технические устройства, электроосвещение, пароснабжение.

Таблица 138

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

	Объем здания, м3	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
Территориаль-	до 4000	до 8000	Наименование	Удельный вес
ный пояс	а	6		а	б
1 2 3 4	26,5 27,8 30,5 31,8	16,9 17,8 19,5 20,3	Фундаменты Стены, перегородки, колонны Перекрытие (покрытие) Кровля	16 20 8 11	16 23 8 10
5	33,1	21.2	Проемы	6	6
6	47,7	30,5	Полы	5	7
7 8 9	53,0 55,6 71,5	33,9 35,6 45,8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Отделочные работы	26 4	22 4
			Прочие работы	4	4
			Итого	100	100
Примечание. В восстановительную стоимость не включены затраты по устройству навеса (см. табл. 139).


Таблица 139
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

НАВЕС С ПЛАТФОРМОЙ НАСОСНО-НАПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦЕХА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ

Характеристика здания

Одноэтажное открытое; фундаменты железобетонные; подпорные стены железобетонные; каркас железобетонный и стальной; ограждение из металлических щитов с сеткой; обшивка по стальному каркасу асбоцементными листами; покрытие из асбоцементных листов по металлической обрешетке; полы асфальтобетонные. Электроосвещение .

Таблица 139

Восстановительная стоимость 1 м2 навеса с платформой, руб.

Территориаль-ный	Восстанови-тельная	Удельный вес отдельных конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	57,6	Фундаменты и подпорные стены	38
2	60,5	Каркас	36
3	66,3	Стены	7
4	69,2	Кровля	4
5	72,1	Полы	8
6	103,8	Лестницы и крыльца	3
7	115,3	Прочие работы	2
8	121,1	Электроосвещение	2
9	155,6
		Итого	100


Таблица 140
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

БАЗА ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

1. Надземная установка резервуаров

Характеристика

Фундаменты железобетонные монолитные; опоры сборные железобетонные; лестницы и площадки металлические; обвалование; набивные бетонные ступени.

2. Подземная установка резервуаров

Характеристика

Земляные работы; засыпка резервуаров песком.

3. Подземная установка обсыпных резервуаров

Характеристика

Земляные работы; обсыпка резервуаров песком; набивные бетонные ступени.

Таблица 140

Восстановительная стоимость 1 резервуара, руб.

	Емкость резервуаров, м3
Территориаль-	50	100	175
ный пояс	надземные	подъемные	обсыпные-	надземные	подъемные	обсыпные-	надземные
1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340 9480 9780 9930 10070 11700 12290 12550 14360	8800 8940 9220 9360 9500 11030 11580 11860 13530	10740 10960 11400 11620 11840 14240 15110 15540 18160	14790 15000 15420 15620 15830 18110 18940 19360 21850	21110 21610 22600 23090 23590 29060 31050 32040 38000	17490 17800 18420 18730 19040 22450 23690 24310 28030	18370 18640 19180 19460 19730 22700 23780 24330 27570


Таблица 141
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

ЭСТАКАДА ДЛЯ СЛИВА СЖИЖЕННОГО ГАЗА ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН

Характеристика

Фундаменты железобетонные монолитные; опоры сборные железобетонные; пролетные строения сборные железобетонные; плиты с асфальтовым покрытием; откидные площадки; лестница и ограждения металлические.

Таблица 141

Восстановительная стоимость на 1 пост, руб.

Территориальный пояс	1	2	3	3	4	5	6	7	8
Для ГРС на 12000 т/год	1040	1090	1200	1251	1300	1880	2080	2190	2810
Для ГРС на 6000 и 3000 т/год	1560	1640	1800	1880	1950	2820	3130	3280	4220


Таблица 142
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

ЗДАНИЕ БЛОКА СЛУЖЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Характеристика здания

Двухэтажное (первый этаж - котельная, бойлерная, профилакторий, насосная механической мастерской, кузнечно-сварочное отделение и склады; второй этаж - служебно-бытовые помещения); фундаменты сборные железобетонные и монолитные; стены кирпичные; перекрытия и покрытие сборные железобетонные; кровля рулонная; перегородки кирпичные и гипсовые; полы бетонные и из керамической плитки; отделочные работы: штукатурка, окраска простые. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение

Таблица 142

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территори- альный	Объем здания, м3	Удельный вес конструктивны» элементов и видов работ, %
пояс	до 5000	до 7000	Наименование	Удельный вес
	а	6		д	6
1 2 3 4	24,5 25,7 28,1 29,2	24,9 26,1 28,5 29,7	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытие Покрытие	11 22 4 6	10 22 5 6
5	30,4	30,9	Кровля	4	6
6	43, 4	44,1	Проемы	9	7
7	48,1	48,9	Полы	5	7
8	50,5	51,2	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	28	30
9	64,7	66,5	Отделочные работы	6	6
			Прочие работы	5	1
			Итого	100	100


Таблица 143
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

СЛИВНОЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ НЕИСПАРИВШИХСЯ ОСТАТКОВ (ПОДЗЕМНЫЙ) ЕМКОСТЬЮ 2,5 м3

Характеристика

Резервуар металлический подземный; фундаменты бетонные монолитные; обсыпка песком.

Таблица 143

Восстановительная стоимость 2-х резервуаров, руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	в	, 7	8	9
Восстановительная стоимость	2760	2890	3140	3260	3390	4770	5270	5520	7030


Таблица 144
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

РЕЗЕРВУАР НЕИСПАРИВШИХСЯ ОСТАТКОВ (ПОДЗЕМНЫЙ) ЕМКОСТЬЮ 5 м3 (ДЛЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ СТАНЦИЙ И ПУНКТОВ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ)

Характеристика

Резервуар металлический подземный; фундаменты бетонные монолитные; гидроизоляция усиленная; засыпка песком.

Таблица 144

Восстановительная стоимость 1 резервуара, руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	6	6	7	8	9
Восстановительная стоимость, руб.	1580	1620	1690	1720	1760	2140	2280	2340	2760


Таблица 145
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ АВТОМАШИН

Характеристика

Эстакада непроездного типа; фундаменты бетонные монолитные; балки и пандус железобетонные монолитные.

Таблица 145

Восстановительная стоимость 1 эстакады, руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Восстановительная стоимость, руб.	2220	2330	2560	2670	2780	4000	4450	4670	6000


Таблица 146
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

АВТОВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 т

Характеристика

Фундаменты бетонные монолитные; стены помещения весовщика кирпичные; покрытие сборное железобетонное; кровля рулонная, полы бетонные; отделочные работы: штукатурка, окраска простая; каркас навеса металлический; стены и кровля навеса из асбоцементных листов.

Таблица 146

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	20,4	Фундаменты	47
2	21,4	Каркас здания	15
3	23,5	Стены	19
4	24,5	Покрытие	1
5	25,5	Кровля	4
6	36,7	Полы	3
7	40,8	Проемы	4
8 9	42,8 55,1	Отделочные работы Прочие работы Электротехнические устройства	1 1 5
		Итого	100


Таблица 147
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

ОПОРЫ МЕЖЦЕХОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ТЕПЛОПРОВОДОВ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ СТАНЦИЙ И ПУНКТОВ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ

Характеристика

Земляные работы; опоры железобетонные; балки и траверсы металлические.

Таблица 147

Восстановительная стоимость 1 м трассы трубопровода, руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	б	6	7	8	9
Восстановительная стоимость, руб.	6	6,3	6,9	7,2	7,5	10,8	12	12,6	16,2


Таблица 148
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

ЗДАНИЕ ХЛОРАТОРНОЙ С КОНТАКТНЫМ ОТСТОЙНИКОМ ОБЪЕМОМ 116,8 м3

Характеристика

Фундаменты бетонные столбовые; стены кирпичные; покрытие сборное железобетонное; кровля рулонная; полы асфальтобетонные; отстойник из сборных железобетонных элементов; внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 148

Восстановительная стоимость 1 м2 покрытия, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	39,1	Фундаменты	17
2	41,1	Стены	31
3	45,0	Покрытие	4
4	46,9	Кровля	5
5	48,9	Проемы	3
6	70,4	Полы	4
7 8 9	78,2 82,1 105,6	Контактный отстойник Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8 25
		Отделочные работы	1
		Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 149
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

СЕПТИК

Характеристика

Резервуар прямоугольный подземный; стены, днище и перекрытие железобетонные.

Таблица 149

Восстановительная стоимость 1 септика, руб.

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Восстановительная стоимость, руб.	4100	4300	4710	4920	5120	7480	8200	8610	1107


Таблица 150
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

А. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ, ПЛОЩАДКИ, ДОРОЖКИ, ОТКРЫТЫЕ СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОМАШИН ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ СТАНЦИЙ

1. Дороги и стоянки для автомашин

Характеристика

Земляные работы; подстилающий слой песка; основание щебеночное; бортовые камни бетонные.

2. Площадки и дорожки

Характеристика

Земляные работы; основание щебеночное; покрытие асфальтобетонное однослойное; бортовые камни бетонные.

Таблица 150

Восстановительная стоимость 1 м2 покрытия, руб.

Территориаль-ный пояс	Дороги и стоянки для автомашин	Площадки и дорожки	Территориаль-ный пояс	Дороги и стоянки для автомашин	Площадки и дорожки
1	8,3	5,3	6	14,8	9,5
2	8,7	5,5	7	16,5	10,5
3	9,5	6,1	8	17,3	11,1
4	9,9	6,3	9	22,3	14,2
5	10,3	6,6


Таблица 151
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Б. ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ДЛЯ БЫТОВЫХ УСТАНОВОК

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ (ПОБ-500, 1000 и 3000 ГНП)

Характеристика

Одноэтажное; фундаменты сборные бетонные; стены кирпичные; покрытие железобетонное сборное; кровля рулонная; полы асфальтовые; отделочные работы: штукатурка, окраска простые. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 151

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Объем здания, м3	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	до 250	до 450	до 550	Наименование	Удельный вес
	а	6	в		а	б	ц
1	37 6	29,0	31,9	Фундаменты	26	24	26
2	39 5	30,5	33,4	Стены	19	20	18
3	43 2	33,4	36,6	Покрытие	8	10	11
4	45 1	34,8	38,2	Кровля	5	7	9
5	46 9	36,3	39,8	Проемы	4	4	5
6	67 7	52,2	57,3	Полы	13	15	13
7	75 2	58,0	63,7	Лестницы	4	3	4
8	78 9	60,9	66,9	Внутренние санитарно-технические устройства	13	10	7
9	101,5	78,3	86,0	Отделочные работы	3	2	2
				Прочие работы	5	5	5
				Итого	100	100	100


Таблица 152
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Б. ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ДЛЯ БЫТОВЫХ УСТАНОВОК

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ СКЛАДАМИ БАЛЛОНОВ

(ПОБ-500, 1000 и 3000 ПСБ)

Характеристика

Одноэтажное; фундаменты бетонные сборные; стены кирпичные; покрытие железобетонное сборное; кровля рулонная; полы асфальтовые; отделочные работы: штукатурка и окраска простые. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 152

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Объем здания, м3	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	до 200	до 400	до 500	Наименование	Удельный вес
	а	6	в		а	б	в
1 2 3	33,7 35,4 38,7	27,9 29,3 32,1	25,9 27,2 29,8	Фундаменты Стены Покрытие	28 17 8	28 16 11	22 15 12
4	40,4	33,5	31,1	Кровля	6	7	8
5 6 7	42,1 60,6 67,3	34,9 50,3 55,9	32,4 46,6 51,9	Проемы Полы Внутренние санитарно-техни-ческие и электротехнические устройства	3 14 9	3 17 6	4 17 8
8 9	70,7 90,9	58,7 75,4	54,5 70,0	Отделочные работы Прочие работы	3 12	3 9	3 11
				Итого	100	100	100


Таблица 153
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Б. ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ДЛЯ БЫТОВЫХ УСТАНОВОК

СЛУЖЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ПУНКТА ОБМЕНА БАЛЛОНОВ

Характеристика здания

Одноэтажное; фундаменты бетонные сборные; стены кирпичные; покрытие железобетонное сборное; кровля рулонная; полы цементные и деревянные; отделочные работы: штукатурка и окраска простые. Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.

Таблица 153

Восстановительная стоимость 1 м3 здания, руб.

Территориаль- ный	Восстанови- тельная	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ, %
пояс	стоимость, руб.	Наименование	Удельный вес
1	31,5	Фундаменты	16
2	33,0	Стены	31
3	36,1	Покрытие	5
4	37,7	Кровля	10
5	39,3	Полы	5
6	56,6	Проемы	12
7	62,8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
8	66,1	Отделочные работы	5
9	84,9	Прочие работы	2
		Итого	100


Таблица 154
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Б. ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ДЛЯ БЫТОВЫХ УСТАНОВОК

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ, ДОРОЖКИ И ОТКРЫТЫЕ СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОМАШИН ПУНКТОВ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ

Характеристика

Земляные работы; подстилающий слой песок; основание щебеночное; покрытие асфальтобетонное однослойное; бортовые камни бетонные.

Таблица 154

Восстановительная стоимость 1 м2 покрытия, руб.

Территориаль- ный пояс	Дороги, открытая стоянка автомашин	Дорожки	Территориаль- ный пояс	Дороги, открытая стоянка автомашин	Дорожки
1	8,7	6,2	6	15,7	11,1
2	9,2	6,5	7	17,5	12,4
3	10,0	7,1	8	18,3	13,0
4	10,5	7,4	9	23,6	16,7
5	10,9	7.7


Таблица 155
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

В. ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Характеристика

Земляные работы; фундаменты из бетонных брусков; шкаф металлический; баллоны; обвязка баллонов; запорная арматура; регулятор давления.

Таблица 155

Восстановительная стоимость 1 установки, руб.

Территориаль-	Количество баллонов в шкафу, шт.
ный	2	4	6	8	10
пояс	Емкость бал
	50	80	50	80	50	80	50	80	50	80
1	80	85	150	160	190	200	250	270	320	330
2	84	90	160	170	200	210	260	280	330	350
3	92	98	170	180	220	230	290	300	360	380
4	97	100	180	190	230	240	300	320	380	400
5	100	110	190	230	240	250	310	330	390	420
6	144	150	270	280	350	360	450	480	570	600
7	160	170	300	320	390	400	500	530	630	660
8 9	168 217	180 230	310 400	330 430	400 520	420 540	530 680	560 720	660 850	700 900


Таблица 156
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

УСТАНОВКА - БАЛЛОН ПОД КОЖУХОМ У СТЕНЫ

Характеристика

Фундаменты бетонные; кожух металлический; обвязка баллонов.

Таблица 156

Восстановительная стоимость 1 установки, руб.

	Количество баллонов, шт.
	1	2	2
Территориаль-	Тип регулятора
ный .пояс	РДГ-8м	РДГ-8м	РД -32м
	Емкость баллона, м3
	50	80	60	80	50	80
1 2 3 4 5 6 7 8 9	29 31 34 35 37 53 59 61 80	36 39 42 44 46 66 73 77 99	58 60 66 70 72 100 120 120 160	72 75 82 86 90 130 140 150 190	150 150 170 180 180 270 300 310 400	160 170 180 190 200 290 320 340 430


Таблица 157
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

ПОДЗЕМНЫЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Характеристика

Земляные работы; фундаменты бетонные; емкости металлические горизонтальные с головкой; запорная арматура; трубопроводы.

Таблица 157

Восстановительная стоимость 1 установки, руб.

	С испарителем
	Малогабаритная установка	Форсуночный испаритель произво- дительностью 100 м3/час	Форсуночный испаритель произво- дительностью 200 м3/час
Территориаль-	Емкость резервуара, м3
ный пояс	4,2	8,5	8,5
	Количество резервуаров, шт.
	3	3	6
	Вид помещения
	отдельно стоящее здание	пристройка	отдельно стоящее здание	пристройка	отдельно стоящее здание	пристройка
1	8170	7850	10600	10280	16220	15910
2	8570	8230	11110	10770	17010	16670
3	9350	8990	12130	11760	18580	18210
4	9750	9370	12640	12260	19370	18980
5	10140	9740	13150	12750	20150	19750
6	14490	13910	18760	18190	28790	28210
7	16060	15430	20800	20160	31930	31290
8	16850	16180	21820	21150	33500	32830
9	21590	20730	27940	27080	42920	42050
Продолжение таблицы 157

	Без испарителей
	Емкость резервуара, м3
Территориаль-	2,1	4,2
ный пояс	Количество резервуаров, шт.
	2	3	2	3	4
1	2190	2770	4100	5390	6650
2	2300	2910	4400	5650	6980
3	2520	3190	4710	6190	7650
4	2630	3320	4910	6110	7980
5	2740	3460	5120	6730	8310
6	3940	4990	7370	9690	11970
7	4380	5540	8190	10770	13300
8 9	4600 5910	5820 7480	8600 11060	11310 14540	13970 17960


Таблица 158
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Г. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ПОДЗЕМНЫЕ ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДОВ

Характеристика

Земляные работы; трубопроводы с изоляцией; запорная арматура.

Таблица 158

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода, руб.

Территориаль	Диаметр трубопровода, мм
ный пояс	25	32	40	50
1	6,6	6,9	7,6	8,5
2	7,0	7,3	8,0	8,9
3	7,7	8,0	8,7	9,8
4	8,0	8,3	9,1	10,2
5	8,3	8,6	9,5	10,6
6	12,0	12,5	13,6	15,3
7	13,3	13,8	15,2	17,0
8	14,0	14,5	15,9	17,9
9	18,0	18,7	20,5	23,0


Таблица 159
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Г. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

НАРУЖНЫЕ ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДОВ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ

Характеристика

Трубопроводы по стенам зданий; запорная арматура; металлические опоры на бетонных фундаментах.

Таблица 159

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода, руб.

Территориаль-	Диаметр трубопровода, мм
ный пояс	26	32	40	50
1	2,0	2,7	2,9	3,3
2	2,2	2,8	3,0	3,4
3	2,4	3,1	3,3	3,8
4	2,5	3,2	3,5	3,9
5	2,6	3,4	3,6	4,1
6	3,7	4,8	5,2	5,9
7	4,1	5,4	5,8	6,5
8	4,3	5,7	6,0	6,8
9	6,5	7.3	7,8	8,8
Приложение к табл. 159

Поправка для случая прокладки газопровода по опорам руб. (на 1 опору}

Территориаль-	Диаметр трубопровода, мм
ный пояс	25	32	40	60
1	32,7	32,7	32,7	32,7
2	34,3	34,3	34,3	34,3
3	37,6	37,6	37,6	37,6
4	39,2	39,2	39,2	39,2
5	40,8	40,8	40,8	40,8
6	58,8	58,8	58,8	58,8
7	65,3	65,3	65,3	65,3
8	68,6	68,6	68,6	68,6
9	88,2	88,2	88,2	88,2


Таблица 160
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Г. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР С УСТАНОВКОЙ ГАЗОВЫХ ПЛИТ И ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Характеристика

Трубопроводы; запорная арматура; приборы газовые.

Таблица 160

Восстановительная стоимость на 1 квартиру, руб.

	Газовые приборы
Территори- альный пояс	4-х кон- форочная плита	2-х кон- форочная плита	1 отопи- тельная печь и 4-х конфороч- ная плита	1 отопи- тельная печь и 2-х конфороч- ная плита	2 отопи- тельные печи и 4-х конфороч- ная плита	2 отопи- тельные печи и 2-х конфороч- ная плита	1 отопи- тельная печь	2 отопи- тельные печи
1 2 3 4 5 6 7 8 9	67,1 70,4 77,2 80,6 83,9 120,9 134,3 141,0 181,2	51,5 54,1 59,2 61,8 64,4 92,7 103,1 108,3 139,1	123,8 130,0 142,4 148,7 154,9 223,0 247,7 260,2 334,6	108,3 113,7 124,5 129,9 135,3 195,0 216,6 227,5 292,5	175,1 183,8 201,3 210,0 218,9 315,1 350,1 367,6 472,7	159,5 167,5 183,4 191,4 199,3 287,1 319,0 334,9 430,7	55,02 57,7 63,2 66,0 68,8 99,1 110,0 115,6 148,5	106,2 111,6 122,2 127,5 132,8 191,2 212,4 223,0 286,7
Примечания.

1. Диаметр и длина внутреннего газопровода в квартире приняты соответственно;

по графам 1, 2—15 мм, 6 м;

по графам 3, 4, 5— 15 мм, 9 м и 20 мм, 10 м;

по графе 6—15 мм, 9 м и 20 мм, 10 м;

по графе 7 — 20 мм, 10 м;

по графе 8 — 20 мм. 20 м.

2. При изменении длины внутреннего газопровода на каждый 1 м длины  вносится чается поправка из табл. 161.


Таблица 161
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Г. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР С УСТАНОВКОЙ ГАЗОВЫХ ПЛИТ И ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Таблица 161

Поправка к затратам при изменении га 1 м длины внутреннего газопровода в квартире, руб.

	Газовые приборы
Территори- альный пояс	4-х кон- форочная плита	2-х кон- форочная плита	1 отопи- тельная печь и 4-х конфороч- ная плита	1 отопи- тельная печь и 2-х конфороч- ная плита	2 отопи- тельные печи в 4-х конфороч- ная плита	2 отопи- тельные печи и 2-х конфороч- ная плита	1 отопи- тельная печь	2 отопи- тельные печи
1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1.9
2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2.0
3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
6	3,4	3,4	3.4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4.0
9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1


Таблица 162
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Г. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ПРОТОЧНЫЕ И ЕМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Характеристика

Трубопроводы; запорная арматура; приборы газовые.

Таблица 162

Восстановительная стоимость на 1 квартиру, руб.

	Газовые приборы
	Водонагреватель АГВ-80 м	Водонагреватель АГВ-120 м	Водонагреватели
Территори- альный пояс	4-х кон- форочная плита	2-х кон- форочная плита	4-х кон- форочная плита	2-х кон- форочная плита	КГИ-56	Л-3	ГВА-1	ГВА-3	АГВ-80
1	182,8	167,3	222,9	207,4	74,0	64,1	68,0	60,5	107,0
2	192,0	175,6	234,1	217,8	77,6	67,3	71,4	63,6	112,3
3	210,3	192,4	256,3	238,5	85,0	73,7	78,2	69,6	123,0
4	219,3	200,7	267,4	248,9	88,8	76,9	81,5	72,7	128,4
5	228,5	209,1	278,6	259,3	92,5	80,1	84,9	75,6	133,7
6	329,1	301,1	401,2	373,4	133,1	115,3	122,4	109,0	192,5
7	365,6	334,5	445,8	414,9	148,0	128,2	135,9	121,1	213,9
8	383,9	351,3	468,0	435,6	155,4	134,5	142,8	127,1	224,6
9	493,6	451,6	601,7	560,1	200,0	173,0	183,5	163,5	288,8
Примечания.

1. Диаметр и длина внутреннего газопровода в квартире принята соответственно:

по графам 1, 2, 3, 4— 20 мм, 10 м:

по графам 5, 6, 7, 8, 9 — 15 мм, 6 м.

2. При изменении длины внутреннего  газопровода на 1 м вносится или исключается поправка из табл. 163.


Таблица 163
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Г. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ПРОТОЧНЫЕ И ЕМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Таблица 163

Поправка к затратам при изменении на 1м внутреннего газопровода в квартире, руб.

	Газовый прибор
	Водонагреватель АГВ-80 м	Водонагреватель АГВ-120 м	Водон агреватели
Территори- альный пояс	4-х кон- форочная плита	2-х кон- форочная плита	4-х кон- форочная плита	2-х кон- форочная плита	КГИ-56	Л-3	ГВА-1	ГВА-3	АГВ-80
1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1


Таблица 164
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Г. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР БАЛЛОННЫМИ УСТАНОВКАМИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Характеристика

Установка баллонов в кухнях квартир, а также в наружных металлических и деревянных шкафах, газовые приборы.

Таблица 164

Восстановительная стоимость на 1 квартиру, руб.

	Установка баллонов
	В кухнях	В металлических шкафах	В деревянных шкафах
Территориаль- ный пояс	4-х конфо- рочная плита	2-х конфо- рочная плита	3-х конфо- рочная пли- та с встро- енным бал- лоном	4-х конфо- рочная плита	2-х конфо- рочная плита	4-х конфо- рочная плита	2-х конфо- рочная плита
1	76,4	60,8	102,5	144,3	122,8	153,3	137,7
2	80,2	63,8	107,7	151,6	135,2	160,9	144,5
3	87,9	70,0	117,9	166,0	148,1	176,2	158,3
4	91,8	73,0	123,0	173,2	154,6	184,0	165,3
5	95,5	76,1	128,2	180,5	160,9	191,7	172,1
6	137,6	109,6	184,6	259,9	231,8	275,9	247,8
7	152,9	121,7	205,1	288,7	257,5	306,6	275,4
8	160,4	127,8	215,3	303,1	270,5	321,9	289,2
9	206,4	164,3	276,8	389,8	347,6	413,8	371,8
Примечания.

1. Присоединение газовой плиты к баллону предусмотрено:

по графам 1, 2 резиновым шлангом диаметром 16 мм, длиной, 3 м

по графам 3,4,5, 6. 7 водо-газопроводными трубами диаметром 15 мм, длиной 6 м

2. При изменении длины резинового шланга или труб вносится или исключается   поправка из табл. 165.


Таблица 165
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Г. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР БАЛЛОННЫМИ УСТАНОВКАМИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Таблица 165

Поправки к затратам при изменении на 1 м длины резинового шланга и водо-газопроводных труб, руб.

	Установка баллонов
	В кухнях	В металлических шкафах	В деревянных шкафах
Территориаль- ный пояс	4-х конфо- рочная плита	2-х конфо- рочная плита	3-х конфо- рочная пли- та со встро- енным бал- лоном	4-х конфо- рочная плита	2-х конфо- рочная плита	4-х конфо- рочная плита	2-х конфо- рочная плита
1	1.10	1,10	-	1,68	1,68	1.69	1,69
2	1.16	1,16	-	1,76	1,76	1,77	1,77
3	1,27	1,27	-	1,93	1,93	1.94	1,94
4	1,32	1,32	-	2,02	2,02	2,03	2,03
5	1,37	1,37	-	2,10	2,10	2,11	2,11
6	1,98	1,98	-	3,02	3,02	3,04	3,04
7	2,20	2,20	-	3.36	3,36	3,38	3,38
8	2,51	2,51	-	3,53	3,53	3,55	3,55
9	2,97	2,97		4,54	4,54	4,56	4,56


Таблица 166
СБОРНИК №29

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством, газовой промышленности по согласованию с Госстроем СССР

Отдел VII ГОРОДСКОЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел 2. ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ГРС), ПУНКТ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ГНП) ИЛИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СКЛАДОМ БАЛЛОНОВ (ПОБ-500, 1000 И 3000 ПСБ), ШКАФНАЯ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ

Г. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КУХОНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Характеристика

Трубопроводы, запорная арматура; плиты газовые ресторанные.

Таблица 166

Восстановительная стоимость на 1 плиту, руб.

Территориальный пояс	Плита ПСГШ-2	Плита ПСГ-2
1	386,5	297,3
2	405,8	312,2
3	444,5	341,9
4	463,8	356,8
б	483,1	371,7
6	695,7	535,2
7	773,0	594,7
8	811,6	624,3
9	1043.5	802,8
Примечание. По этой же таблице следует определять восстановительную стоимость газоснабжения кухонь объектов здравоохранения с установленными плитами ресторанного типа.


27
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Техническая часть

Раздел I. Сети и водоводы водопровода, сети и коллекторы канализации

Раздел II. Сооружения водопровода

Раздел III. Сооружения канализации

Раздел IV. Водопроводные и канализационные сооружения промышленных предприятий

Раздел V. Разные сооружения


Раздел I
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. Сети и водоводы водопровода, сети и коллекторы канализации

Вводные указания

1. Сети и водоводы водопровода

2. Сети и коллекторы канализации

Футляры под дорогами

Переходы стальными трубопроводами русловой части рек

Таблица 64. Переходы стальными трубопроводами пойменной части рек (независимо от ширины русловой части)


Раздел II
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II. Сооружения водопровода

Вводные указания

Водозаборные сооружения

Здания и сооружения водопровода


Раздел III
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел III. Сооружения канализации

Вводные указания

Таблица 109. Аэротенки

Таблица 110. Аэротенки-смесители

Таблица 111. Аэрофильтры

Таблица 112. Биофильтры (без шатра)

Таблица 113. Биофильтры (с шатром)

Таблица 114. Здания решеток производительностью до 2 тыс. куб. м в сутки с ручной очисткой

Таблица 115. Здания решеток производительностью 1,4-17 тыс. куб. м/сутки с механической очисткой

Таблица 116. Здания решеток производительностью 17-32 тыс. куб. м/сутки с механической очисткой

Таблица 117. Здания решеток производительностью 40-280 тыс. куб. м/сутки

Таблица 118. Иловые площадки

Таблица 119. Колодцы поглощающие

Таблица 120. Лотки водоизмерительные сточных вод пропускной способностью от 2,7 до 280 тыс. куб. м/сутки

Таблица 121. Метантенки

Таблица 122. Насосная станция (с камерой управления) при метантенках

Таблица 123. Отстойники первичные вертикальные

Таблица 124. Отстойники вторичные вертикальные

Таблица 125. Отстойники горизонтальные канализационные

Таблица 126. Отстойники двухъярусные

Таблица 127. Отстойники контактные

Таблица 128. Отстойники радиальные канализационные

Таблица 129. Песколовки горизонтальные пропускной способностью до 6 л/сек с прямолинейным движением сточных вод

Таблица 130. Песколовки горизонтальные пропускной способностью до 8 л/сек с прямолинейным движением сточных вод

Таблица 131. Песколовки горизонтальные пропускной способностью до 16 л/сек с прямолинейным движением сточных вод

Таблица 132. Песколовки горизонтальные пропускной способностью до 32 л/сек с прямолинейным движением сточных вод

Таблица 133. Песколовки горизонтальные пропускной способностью 31-183 л/сек с круговым движением сточных вод

Таблица 134. Песколовки горизонтальные пропускной способностью 183-920 Л/СЕК с круговым движением сточных вод

Септики

Таблица 135. Сооружения септиков

Таблица 136. Поля подземной фильтрации септиков

Таблица 137. Станции насосно-воздуходувные

Таблица 138. Станции насосные канализационные на три агрегата 6НФ

Таблица 139. Насосные канализационные станции на пять агрегатов 16Ф8-18

Таблица 140. Насосные канализационные станции на 5 агрегатов 8НФ

Таблица 141. Насосные канализационные станции на два агрегата 2 1/2НФ или 4ФВ-5М

Таблица 142. Насосные канализационные станции на три агрегата 2 1/2НФ, 4НФ или 4ФВ-5М

Таблица 143. Станции сливные


Раздел IV
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел IV. Водопроводные и канализационные сооружения промышленных предприятий

Вводные указания

Таблица 144. Градирни башенные пленочные площадью орошения 16 кв. м.

Таблица 145. Градирни башенные пленочные площадью орошения 64 кв. м

Таблица 146. Градирни башенные капельные площадью орошения 64 кв. м

Таблица 147. Градирни башенные пленочные площадью орошения 144 кв. м

Таблица 148. Градирни башенные капельные площадью орошения 144 кв. м

Таблица 149. Градирни башенные пленочные площадью орошения 250 кв. м

Таблица 150. Градирни башенные капельные площадью орошения 256 куб. м

Таблица 151. Градирни вентиляторные пленочные многосекционные с деревянным каркасом площадью секции 16 кв. м

Таблица 152. Градирни вентиляторные капельные многосекционные с деревянным каркасом площадью секции 16 куб. м

Таблица 153. Градирни вентиляторные брызгальные многосекционные с деревянным каркасом площадью секции 16 м2

Таблица 154. Градирни вентиляторные пленочные многосекционные с железобетонным каркасом площадью секции 16 м2

Таблица 155. Градирни вентиляторные капельные и брызгальные многосекционные с железобетонным каркасом площадью секции 16 кв. м

Таблица 156. Градирни вентиляторные пленочные многосекционные площадью секции 64 кв. м

Таблица 157. Градирни вентиляторные капельные и брызгальные площадью секции 64 кв. м

Таблица 158. Градирни вентиляторные пленочные многосекционные площадью 144 кв. м

Таблица 159. Градирни вентиляторные капельные и брызгальные многосекционные площадью секции 192 кв. м

Таблица 160. Градирни вентиляторные пленочные многосекционные, располагаемые на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 2 кв. м

Таблица 161. Градирни вентиляторные капельные многосекционные, расположенные на плоских кровлях, площадью секций 2 кв. м

Таблица 162. Градирни вентиляторные пленочные многосекционные, располагаемые на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 8 м2

Таблица 163. Градирни вентиляторные пленочные многосекционные, располагаемые на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 8 м2

Таблица 164. Градирни вентиляторные пленочные многосекционные со стальным каркасом, располагаемые на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 16 м2

Таблица 165. Градирни вентиляторные капельные многосекционные, расположенные на зданиях с плоской кровлей, площадью секций 16 м2

Таблица 166. Градирни открытого типа с капельным оросителем площадью секции от 4 до 80 м2

Таблица 167. Нефтеловушка производительностью 15-45 л/сек

Таблица 168. Нефтеловушки производительностью 110, 165 и 220 л/сек нефтеотделители производительностью 440, 660 и 880 л/сек

Таблица 169. Распределительные камеры перед нефтеловушками и нефтеотделителями производительностью 110—880 л/сек

Таблица 170. Осветлители - перегниватели (цилиндрические) комплекс из 4 отстойников с камерой

Таблица 171. Песчаные фильтры

Таблица 172. Разделочные резервуары с камерой переключения для обезвоживания нефтепродуктов

Таблица 173. Станции насосные оборотного водоснабжения производительностью 2, 4 и 12 тыс. м3/сутки

Таблица 174. Станции насосные оборотного водоснабжения производительностью 16, 20 и 24 тыс. м.3/сутки

Таблица 175. Станции насосные для перекачки производственных кислых сточных вод

Таблица 176. Станция умягчения воды для производственного водоснабжения из поверхностных источников производительностью по осветленной воде 2 - 4 тыс. м3/сутки, по умягченной воде 6 - 4 тыс. м3/сутки. (умягчением до 0,1 мг-экв/л)

Таблица 177. Стальные трубопроводы в тоннелях на опорах из металлических кронштейнов

Таблица 178. Стальные трубопроводы в тоннелях на металлических консольных опорах

Таблица 179. Стальные трубопроводы в тоннелях на металлических стоечных опорах

Таблица 180. Стальные трубопроводы в тоннелях на бетонных опорах

Таблица 181. Усреднители для сточных вод заводов синтетического каучука

Таблица 182. Установка биогенной подпитки и нейтрализации сточных вод заводов синтетического каучука пропускной способностью по реагентам: суперфосфата 1,9 т/сутки и сульфата аммония 3,7 т/сутки

Таблица 183. Флотаторы для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 300 и 900 м3/сутки


Раздел V
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел V. Разные сооружения

Очистные канализационные сооружения производительностью до 700 м3/сутки (малая канализация)

Таблица 184. Станции производительностью 12,5-26 и 50-100 м3/сутки

Таблица 185. Станции производительностью 200-700 м3/сутки

Таблица 186. Пневматические насосные станции производительностью 25,50 и 100 м3/ сутки

Установки для обезжелезивания воды с содержанием железа до 15 мг/л производительностью 200, 400-800 и до 2000 м3/сутки

Таблица 187. Установки для обезжелезивания с применением омарганцованного песка производительностью 200 и 400-800 м3/сутки

Таблица 188. Установка для обезжелезивания способом аэрации производительностью 2000 -м3/сутки


Сети и водоводы водопровода
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. Сети и водоводы водопровода, сети и коллекторы канализации

1. Сети и водоводы водопровода

Таблица 1. Сети из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 2 м

Таблица 2. Сети из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 3 м

Таблица 3. Сети из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 4 м

Таблица 4. Сети из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 2 м

Таблица 5. Сети из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 3 м

Таблица 6. Сети из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 4 м

Таблица 7. Сети из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 2 м

Таблица 8. Сети из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 3 м

Таблица 9. Сети из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 4 м

Таблица 10. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 2 м

Таблица 11. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 3 м

Таблица 12. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 4 м

Таблица 13. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 2 м

Таблица 14. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 3 м

Таблица 15. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-6 при глубине заложения до 4 м

Таблица 16. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 2 м

Таблица 17. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 3 м

Таблица 18. Водоводы из асбестоцементных труб ВТ-9 при глубине заложения до 4 м

Таблица 19. Сети из чугунных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 20. Сети из чугунных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 21. Сети из чугунных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 22. Водоводы из чугунных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 23. Водоводы из чугунных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 24. Водоводы из чугунных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 25. Сети из стальных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 26. Сети из стальных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 27. Сети из стальных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 28. Водоводы из стальных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 29. Водоводы из стальных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 30. Водоводы из стальных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 31. Водоводы из железобетонных труб (напорных) при глубине заложения до 2 м

Таблица 32. Водоводы из железобетонных труб (напорных) при глубине заложения до 3 м

Таблица 33. Водоводы из железобетонных труб (напорных) при глубине заложения до 4 м

Таблица 34. Противопожарные гидранты


Сети и коллекторы канализации
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. Сети и водоводы водопровода, сети и коллекторы канализации

2. Сети и коллекторы канализации

Таблица 35. Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 36. Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 37. Сети и коллекторы из асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 38. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 39. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 40. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 41. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 5 м

Таблица 42. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 6 м

Таблица 43. Сети и коллекторы из керамических труб при глубине заложения до 7 м

Таблица 44. Сети канализации и коллекторы из чугунных труб

Таблица 45. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 2 м

Таблица 46. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 3 м

Таблица 47. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 4 м

Таблица 48. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 5 м

Таблица 49. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 6 м

Таблица 50. Сети и коллекторы из железобетонных труб (безнапорных) при глубине заложения до 7 м

Таблица 51. Сети и коллекторы из бетонных труб при глубине заложения до 2 м

Таблица 52. Сети и коллекторы из бетонных труб при глубине заложения до 3 м

Таблица 53. Сети и коллекторы из бетонных труб при глубине заложения до 4 м

Таблица 54. Коллекторы канализационные в тоннелях из железобетонных блоков, сооружаемых щитовой проходкой

Таблица 55. Коллекторы канализационные в тоннелях из керамических блоков, сооружаемых щитовой проходкой

Таблица 56. Коэффициенты, применяемые при укладке трубопроводов в мокрых грунтах

Таблица 57. Дополнительные затраты при укладке сетей в городах и населенных пунктах


Футляры под дорогами
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. Сети и водоводы водопровода, сети и коллекторы канализации

Футляры под дорогами

Таблица 58. Стальные футляры под дорогами

Таблица 59. Колодцы водопроводные

Таблица 60. Задвижки чугунные


Переходы стальными трубопроводами русловой части рек
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел I. Сети и водоводы водопровода, сети и коллекторы канализации

Переходы стальными трубопроводами русловой части рек

Таблица 61. Восстановительная стоимость 1 м русловой части перехода и руб. при ширине русловой части от 10 до 30 м

Таблица 62. Восстановительная стоимость 1 м русловой части перехода в руб. при ширине русловой части от 31 до 100 м

Таблица 63. Восстановительная стоимость I м русловой части перехода в руб. при ширине русловой части более 100 м


Водозаборные сооружения
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II. Сооружения водопровода

Водозаборные сооружения

Таблица 65. Станции насосные береговые первого подъема

Таблица 66. Самотечные водоводы из стальных труб от водоприемных оголовков до насосных станций первого подъема

Таблица 67. Каналы подводящие открытые

Таблица 68. Каналы подводящие - галереи

Таблица 69. Водоприемники-оголовки (подводные) при заборе воды до 10 тыс. куб. м/сутки

Таблица 70. Водоприемники-оголовки (подводные) при заборе воды более 10000 куб. м/сутки

Таблица 71. Колодцы водозаборные (водоприемники береговые)

Таблица 72. Берегоукрепительные работы

Таблица 73. Скважины артезианские глубиной до 100 м в грунтах I-III групп при удельном весе грунта III группы до 5%

Таблица 74. Скважины артезианские глубиной до 100 м в грунтах I - V групп при удельном весе скальных пород IV - V групп ДО 10%

Таблица 75. Скважины артезианские глубиной до 200 м в грунтах I-IV групп при удельном веса скальных пород IV группы до 3%

Таблица 76. Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости при удельном веса скальных пород IV группы до 3%

Таблица 77. Скважины артезианские глубиной до 200 м в грунтах I-IV групп при удельном веса скальных пород IV и V групп до 35%

Таблица 78. Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости при удельном веса скальных пород IV -V групп свыше 35 %

Таблица 79. Станции насосные над артезианскими скважинами

Таблица 80. Колодцы водосбросные

Таблица 81. Колодцы питьевые


Здания и сооружения водопровода
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Раздел II. Сооружения водопровода

Здания и сооружения водопровода

Таблица 82. Станции насосные второго подъема

Станции очистные водопроводные производительностью 50-320 тыс. м3/ сутки

Характеристика

Таблица 83. Восстановительная стоимость блока фильтров и отстойников в руб.

Таблица 84. Восстановительная стоимость блока служебных помещений в руб.

Таблица 85. Восстановительная стоимость блока реагентного хозяйства в руб.

Таблица 86. Станции фильтровальные производительностью 40, 80 И 120 куб. м/сутки (с коагуляцией)

Таблица 87. Станции фильтровальные производительностью 800-30000 м3/сутки

Таблица 88. Станции фильтровальные производительностью до 450 куб. м/сутки (без коагуляции)

Таблица 89. Станция умягчения подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд производительностью 3,2-12 тыс. куб. м/сутки при жесткости исходной воды соответственно от 20 до 10 мг-экв/л с напорными металлическими фильтрами

Таблица 90. Станции умягчения подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд производительностью 8-20 тыс. куб. м/сутки при жесткости исходной воды соответственно от 20 до 40 мг-экв/л с безнапорными железобетонными фильтрами

Таблица 91. Станция (установка) по обесфториванию подземных вод с содержанием фтора до 5 мг/л для хозяйственно-питьевых нужд производительностью 5-8 тыс. куб. м/сутки

Таблица 92. Башни водонапорные деревянные рубленные

Таблица 93. Башни водонапорные решетчатой конструкции

Таблица 94. Башни водонапорные металлические бесшатровые

Таблица 95. Башни водонапорные кирпичные шатровые с металлическим баком

Таблица 97. Башни водонапорные кирпичные шатровые с железобетонным баком

Таблица 99. Башни водонапорные железобетонные

Таблица 101. Резервуары цилиндрические

Таблица 102. Резервуары прямоугольные

Таблица 103. Хлораторные производительностью 2, 5, 10, 30, 50 и 100 кг хлора в час, совмещенные со складом хлора

Таблица 104. Хлораторная установка (без котельной) при работе на жидком хлоре и хлорной извести производительностью 5 кг хлора в час

Таблица 105. Хлораторные установки с расходом хлора 10 и 40 кг/ч

Таблица 106. Склады хлора расходные

Таблица 107. Склад хлора базисный на 210 баллонов

Таблица 108. Склад коагулянта и извести


Техническая часть
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений внешнего водоснабжении и канализации и городах, жилых поселках н промышленных предприятиях.

Сборник предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели для других зданий и сооружений, входящих в отдельных случаях в состав комплексов очистных сооружений водоснабжения и канализации, как-то здания мастерских, контор, автомобильного и железнодорожного транспорта, котельных и т. п., следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для переоценки основных фондов.

Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов приведен в «Общей части к сборникам».

2. Настоящий сборник состоит из следующих разделов:

I. Сети и водоводы водопровода и сети и коллекторы канализации

II. Сооружения водопровода

III. Сооружения канализации

IV. Водопроводные и канализационные сооружения промышленных предприятий

3. Сборник предусматривает следующие укрупненные показатели стоимости укладки трубопроводов:

А. ВОДОПРОВОД

1) Сети

Глубина	Трубы и их диаметры, мм
заложения	стальные	чугунные	асбестоцементные
м, до			ВТ-3	ВТ-6	ВТ-9
	а	б	в	г	д
2-4	50-1200	50-1200	50-600	50-600	50-500
2) Водоводы

Глубина	Трубы и их диаметры, мм
заложения,			асбестоцементные	железобетонные
м, до	стальные	чугунные	ВТ-3	ВТ-6	ВТ-9	напорные
	а	б	а	г	д	е
2-4	50-1200	50-1200	50-600	50-600	50-500	500-1400
Б. КАНАЛИЗАЦИЯ

1) Сети и коллекторы

Глубина	Трубы и их диаметры, мм
заложения, м, до	железобетонные	бетонные	керамические	асбестоцементные безнапорные
2-4 2-7	- 300-1500	200-600 -	- 150-600	100-600 -
2) Коллекторы в тоннелях,

сооружаемых щитовой проходкой диаметром щита 1,5; 2; 2,1; 2,56; 3,6 и 4 м.

4. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по территориальным поясам.

Распределение территории СССР по поясам приведено в «Общей части к сборникам».

Примечание. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для 10-го пояса принимаются по оценке для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

5. Показатели стоимости зданий и сооружений учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе прямые затраты, накладные расходы и прочие затраты, связанные с осуществлением строительства, как-то: затраты на временные здания и сооружения, удорожание работ в зимнее время; затраты на проектно-изыскательские работы; содержание дирекции строящихся предприятий и технадзор, авторский надзор и др.

6. Восстановительная стоимость зданий и сооружений включает стоимость всех общестроительных и санитарно-технических работ и электроосвещения. В отдельных случаях стоимость учитывает устройство технологических трубопроводов для данного вида сооружений.

Включение в восстановительную стоимость стоимости этих трубопроводов в каждом отдельном случае оговорено в характеристике здания к таблице сборника.

Во всех неоговоренных случаях затраты на устройство трубопроводов, технологического и электросилового оборудования, в том числе и нестандартного, КИП и автоматики, приспособлений и инвентаря при переоценке основных фондов надлежит учитывать отдельно.

7. Определение объемов зданий следует производить, руководствуясь правилами, приведенными в «Общей части к сборникам».

8. Переоценка основных фондов должна производиться по данным их строительного объема, производственной мощности, суточной производительности. емкости и т. д. по показателям единицы измерения соответствующих таблиц сборника.

В случаях, когда те или иные здания и сооружения модернизировались или были реконструированы на большую производительность, мощность и т. д., соответствующие показатели при переоценке основных фондов следует принимать с учетом достигнутых изменений против первоначальных показателей.

9. Восстановительная стоимость зданий в настоящем сборнике определена для II климатического района.

Для других климатических районов надлежит принимать следующие поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости:

для   I климатического района 1,09

для III климатического района 0,94

для IV климатического района 0,92

Указанные коэффициенты относятся только к зданиям, и их не следует учитывать при переоценке емкостных сооружений, подземных частей сооружений, сетей, коллекторов, скважин, берегоукрепительных работ и т. п., где климатические факторы не влияют на стоимость или показателями восстановительной стоимости учитывается этот фактор (например, заглубление трубопроводов).

10. Восстановительной стоимостью не предусматривается устройство искусственных оснований (сваи, ростверки), как правило, не имеющих распространения при сооружении объектов водоснабжения и канализации

При их наличии стоимость устройства искусственных оснований учитывается при переоценке отдельно.

11. Как правило, восстановительная стоимость зданий и сооружений определена из расчета грунтов нормальной влажности.

Показателями восстановительной стоимости в необходимых случаях предусмотрено увеличение стоимости при мокрых грунтах. В тех случаях, когда увеличение стоимости определяется путем применения коэффициента, дополнительная стоимость предусматривает только земляные работы, устройство оснований и фундаментов.

12. Показатели восстановительной стоимости в сборнике даны для зданий и сооружений с различными строительными объемами, производительностью, емкостью и т. д. В случае несовпадения показателей в натуре с показателями, приведенными в сборнике, единичная стоимость зданий и сооружений, имеющих промежуточный объем, определяется по интерполяции.

13. Восстановительная стоимость по разделам I-IV настоящего сборника предназначена для переоценки основных фондов коммунального хозяйства и промышленных предприятий и не должна корректироваться в зависимости от отрасли промышленности или наличия специальных .льготных условий оплаты труда и других льгот.

Пример. Требуется переоценить водопроводную фильтровальную станцию производительностью 25000 куб. м/сутки.

Станция расположена в I климатическом районе и относится согласно «Общей части к сборникам» ко 2-му территориальному поясу.

В состав станции входят осветлители, фильтры, реагентное хозяйство и бытовые помещения.

Восстановительная стоимость охватывает указанный выше комплекс вне зависимости от того, раздельные помещения этого комплекса или сблокированные в одном здании.

а) Определяем восстановительную стоимость фильтровальной станции. Согласно табл. 87 восстановительная стоимость без учета увеличения в связи с расположением станции в I климатическом районе (см. п. 9) составит

25000 х 15,8 = 395000 руб.

К этой сумме следует прибавить 9% в связи с расположением станции в I климатическом районе. Это увеличение относится на объем, за исключением емкостей (см. п. 9, последний абзац).

Емкости согласно таблице удельного веса отдельных конструктивных элементов (см. приложение к табл. 87) составляют 32%.

Полная восстановительная стоимость фильтровальной станции составит

395000 + 395000 х (1,0 - 0,32) х 0,99 = 419174 руб.

б) Определяем физический износ фильтровальной станции.

Для определения износа здания составляем следующую расчетную таблицу:

	Наименование	Удельный вес конструктивных элементов, %	Конструктивных элементов, %	Процент износ конструктивных элементов, %
	а	б	в	г
1	Земляные работы	2	-	-
2	Фундаменты	7	-	-
3	Стены и перегородки	18	10	1,8
4	Перекрытия	8	-	-
5	Емкости:
	Осветлители	21	-	-
	Фильтры	10	30	3
	Прочие емкости	1	-	-
6	Кровля	5	20	1
7	Полы	4	50	2
8	Проемы	4	25	1
9	Отделочные работы	4	50	1
10	Каналы, лотки	4	-	-
11	Загрузка фильтров	2	-	-
12	Санитарно-технические работы и электроосвещение	7	20	1,4
13	Разные работы	3	-	-
	Итого	100	-	12,2
	В том числе емкости	-	-	3
В графах «а» и «б» показаны конструктивные элементы и их удельные веса согласно показателям к табл. 87 без пересчета увеличения в связи с расположением станции в 1 климатическом районе. В графе »в» приведен процент износа, определенный инвентаризационной комиссией. В графе «г» исчислен удельный вес износа отдельных конструктивных элементов в процентах стоимости, полученной в результате перемножения данных граф «б» и «в».

Общий износ с учетом увеличения стоимости в связи с расположением станции в I климатическом районе составит

419174 х (9,2 х 1,09 + 3) = 52,3 тыс. руб.

Примечание. Приведенный порядок определения износа не противоречит результату расчета при пересчете таблицы и удельного веса с учетом повышения стоимости на 9% по всем конструктивным элементам, кроме емкостей.

Восстановительная стоимость зданий и сооружений в настоящем сборнике (кроме раздела I) определена для несейсмических районов.

При переоценке основных фондов в сейсмических районах следует руководствоваться указаниями «Технической части» сборника.


Вводные указания
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Показателями сборника предусматривается:

а) По сетям и водоводам водопровода - укладка труб с земляными работами, устройство колодцев с установкой фасонных частей и арматуры, испытание трубопроводов, промывка трубопровода

Показателями не учтена установка противопожарных гидрантов, которые следует принимать по табл. 34, и колодцев для них по табл. 59

б) По сетям и коллекторам канализации (кроме коллекторов, сооружаемых щитовой проходкой) - укладка труб с земляными работами, устройство колодцев, испытание трубопроводов;

в) По канализационным коллекторам, сооруженным методом щитовой проходки, - щитовая проходка с устройством обделки из керамических или железобетонных блоков, укладка труб в тоннели, заполнение затрубного пространства, камеры и колодцы.

2. Кирпичные коллекторы следует принимать по восстановительной стоимости железобетонных канализационных трубопроводов.

3. Показатели восстановительной стоимости трубопроводов водопровода и канализации предусматривают укладку их ч сухих грунтах.

При мокрых грунтах, удельный вес которых устанавливается инвентаризационной комиссией по переоценке фондов, надлежит увеличивать восстановительную стоимость, применяя коэффициенты согласно табл. 56.

4. Восстановительная стоимость водопроводных трубопроводов в настоящем отделе дана для водоводов и сетей раздельно. При этом:

к водоводам относятся трубопроводы, транспортирующие полу от источников водоснабжения до магистральных и распределительных сетей;

к сетям водоснабжения относятся магистральные трубопроводы (транспортные с попутным расходом воды) и распределительные трубопроводы, прокладываемые к потребителям или в районе размещения потребителей воды.

5. Восстановительную стоимость трубопроводов, уложенных в городах, населенных пунктах, промышленных площадках при реконструкции (укладка в стесненных условиях), принимать с поправкой согласно табл. 57.

6. Сборником предусматривается прокладка напорных трубопроводов н:1 асбестоцементных труб марок ВТ-3, ВТ-6 и ВТ-9. Восстановительную стоимость трубопроводов, уложенных из асбестоцементных труб марок ВНД-5, принимать по показателям для труб марки ВТ-6 и из труб марок ВНД-8 и ВНД-10—по показателям для труб марки ВТ-9.

7. При переоценке переходов трубопроводов через реки длину русловой части трубопровода принимать по -отметке среднего меженного горизонта. Крепление берега реки при переходе трубопровода принимать по табл. 67 раздела II.

8. Показателями восстановительной стоимости напорных железобетонных водоводов предусмотрено их сооружение, в 1-6-м территориальных поясах.

Восстановительная стоимость водоводов из железобетонных напорных труб, сданных в эксплуатацию в 1969-1970 гг., может быть принята по сметной стоимости согласно пересчитанным сметам по ценам и нормам, введенным в действие с 1/1 1969 г.

9. Показателями табл. 58 предусматривается устройство стальных футляров под дорогами (кожухов). Восстановительную стоимость рабочей трубы следует учитывать отдельно по соответствующим таблицам раздела I.

10. Восстановительную стоимость сетей и коллекторов канализации из чугунных труб следует принимать по показателям табл. 38-43 с увеличением стоимости по табл. 44.

11. Восстановительную стоимость устройства напорных трубопроводов бытовой и промышленной канализации следует принимать по соответствующим показателям для сетей и водоводов водопровода.

12. Показателями стоимости сетей и коллекторов канализации из железобетонных труб при прокладке на глубину более 4 м учтены трубы повышенной прочности.


Таблица 1
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 1

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1 2, 3 4 5 6 7 8 9	6,1 6,8 7 7,1 8,1 12,7 13,2 16,2	6,8 7,5 7,8 8 9 14,1 14,8 18	7,4 8,2 8,4 8,7 9,8 15,4 16,1 19,6	8,4 9,3 9,6 9,8 11,1 17,5 18,2 22,3	9,1 10,1 10,4 10,6 12 18,9 19,7 24,1	11,4 12,7 13 13,3 15 23,7 24,7 30,2	14,1 15,7 16,1 16,5 18,6 29,3 30,6 37,4	16,4 18,2 18,7 19,2 21,6 34,1 35,6 43,5	20,1 22,3 22,9 23,5 26,5 41,8 43,6 53,3	24,1 26,8 27,5 28,2 31,8 50,1 52,3 64	30,7 34,1 35 35,9 40,5 64 67 81	43,2 48 49,2 50,5 57 90 94 114


Таблица 2
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 2

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1 2, 3 4 5 6 7 8 9	7,7 8,5 8,8 9 10,2 16 16,7 20,4	8,3 9,2 9,5 9,7 11 17,3 18 22	8,9 9,9 10,1 10,4 11,7 18,5 19,3 23,6	9,9 11 11,3 11,6 13,1 20,6 21,5 26,2	10,7 11,9 12,2 12,5 14,1 22,3 23,2 28,4	13 14,4 14,8 15,2 17,2 27 28,2 34,5	15,7 17,4 17,9 18,4 20,7 32,7 34,1 41,6	18 20 20,5 21,1 23,8 37,4 39,1 47,7	21,6 24 24,6 25,3 28,5 44,9 46,9 57,2	25,7 28,5 29,3 30,1 33,9 53,5 55,8 68	32,2 35,7 36,7 37,7 42,5 67 70 85	44,8 49,7 51,1 52,4 59,1 93 97 119


Таблица 3
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 3

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	10,9	11,6	12,2	13,2	14	16,3	19	21,3	25	29,1	35,6	48,2
2, 3	12,1	12,9	13,5	14,7	15,5	18,1	21,1	23,6	27,8	32,3	39,5	53,5
4	12,4	13,2	13,9	15	16	18,6	21,7	24,3	28,5	33,2	40,6	54,9
5	12,8	13,6	14,3	15,4	16,4	19,1	22,2	24,9	29,3	34	41,7	56,4
6	14,4	15,3	16,1	17,4	18,5	21,5	25,1	28,1	33	38,4	47	64
7	22,7	24,1	25,4	27,5	29,12	33,9	39,5	44,3	52	61	74	100
8	23,7	25,2	26,5	28,6	30,4	35,4	41,2	46,2	54,3	63	77	105
9	28,9	30,7	32,3	35	37,1	43,2	50,4	56,4	66	77	94	128


Таблица 4
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость I м трубопровода в руб.

Таблица 4

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	6,1	6,6	7,4	8,5	9,3	12,2	14,9	17,7	22	26,6	33,8	48.7
2, 3	6,8	7,3	8,2	9,4	10,3	13,5	16,5	19,6	24,4	29,5	37,5	54,1
4	6,9	7,5	8,4	9,7	10,6	13,9	17	20,2	25,1	30,3	38,5	55,5
5	7,1	7,7	8,7	9,9	10,9	14,3	17,4	20,7	25,7	31,1	39,5	57
6	8,1	8,7	9,8	11,2	12,3	16,1	19,7	23,4	29	35,1	44,6	64
7	12,3	13,3	14,9	17,1	18,7	24,5	29,9	35,6	442	53,5	68	98
8	12,8	13,9	.15,5	17,8	19,5	25,6	31,3	37,2	46,2	55,9	71	102
9	16,3	17,7	19,8	22,8	24,9	32,7	39,9	47,4	59	71	91	130


Таблица 5
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость I м трубопровода в руб.

Таблица 5

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	7,7	8,2	9	10,1	10,9	13,8	16,5	19,3	23,6	28,1	35,4	50,3
2,3	8,5	9.1	10	11,2	12,1	15,3	18,3	21,4	26,2	31,2	39,3	55,8
4	8,8	9,3	10,3	11,5	12,4	15,7	18,8	22	26,9	32	40,4	57,3
5	9	9.6	10,5	11,8	12,8	16,1	19,3	22,6	27,6	32,9	41,4	58,6
6 7 8 9	10,2 15,5 16,2 20,6	103 16,5 17,2 22	11,8 18,1 18,9 24,1	13,3 20,3 21,2 27,1	14,4 21,9 22,9 29,2	18,2 27,7 29 37	21,8 33,2 34,5 44,2	25,5 38,8 40,5 51,7	31,2 47,4 49,6 63	37,1 56,5 59 75	46,7 71 74 95	66 101 106 135


Таблица 6
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость I м трубопровода в руб.

Таблица 6

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	11	11,5	12,3	13,4	14,2	17,1	19,8	22,6	26,9	31,5	38,8	53,6
2, 3	12,2	12,8	13,7	14,9	15,8	19	22	25,1	29,9	35	43,1	59,5
4	12,5	13,1	14	15,3	16,2	19,5	22,6	25,8	30,7	35,9	44,2	61
5	12,9	13,5	14,4	15,7	16,6	20	23,2	26,4	30,9	36,9	45,4	63
6	14,5	15,2	16,2	17,7	18,7	22,6	26,1	29,8	35,5	41,6	51,2	71
7	22,1	23,1	24,7	26,9	28,5	34,4	39,8	45,4	54,1	63	78	108
8	23,1	24,1	25,8	28,1	29,8	35,9	41,6	47,5	56,5	66	82	113
9	29,5	30,8	33	35,9	38,1	45,8	53,1	61	72	84	104	144


Таблица 7
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 7

Террито	Диаметр труб. мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	7,4	8,3	9,5	11,2	12,4	15,1	18,9	23,1	28,3	33,7	45,3
2, 3	8,2	9,2	10,5	12,4	13,8	16,8	21	25,6	31,4	37,4	50,3
4	8,4	9,5	10,8	12,8	14,1	17,2	21,5	26,3	32,2	38,4	51,6
5	8,7	9,7	11,1	13,1	14,5	17,7	22,1	27	33,1	39,4	53
6	9,8	11	12,5	14,8	16,4	19,9	24,9	30,5	37,4	44,5	59,8
7	14,9	16,7	19,1	22,5	24,9	30,4	38	46,4	56,9	68	91
8	15,5	17,4	20	23,5	26	31,7	39,7	48,5	59,4	71	95
9	19,8	22,2	25,5	30	33,2	40,5	50,7	62	76	90	121


Таблица 8
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 8

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	60	75	100	125	150	200	260	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	8.9	9,9	11,1	12,7	14	16,6	20,5	24,7	29,9	35,3	46,9
2, 3	9,9	11	12,3	14,1	15,5	18,4	22,8	27,4	33,2	39,2	52,1
4 5	10,1 10,4	11,3 11,6	12,7 13	14,5 14,9	16 16,4	18,9 19,4	23,4 24	28,2 28,9	34,1 35	40,2 41,3	53,5 54,9
6	11,7	13,1	14,7	16,8	18,5	21,9	27,1	32,6	39,5	46,6	62
7	17,9	19,9	22,3	25,5	28,1	33,4	41,2	49,6	60	71	94
8	18,7	20,8	23,3	26,7	29,4	34,9	43,1	51,9	63	74	99
9	23,9	26,5	29,7	34	37,5	44,5	55	66	80	95	126


Таблица 9
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 при глубине заложения до 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 9

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	12,2	13,2	14,3	16	17,3	19,9	23,8	28	33,2	38,6	50,2
2, 3	13,5	14,7	15,9	17,8	19,2	22,1	26,4	31,1	36,9	42,8	55,7
4	13,9	15	16,3	18,2	19,7	22,7	27,1	31,9	37,8	44	57,2
5	14,3	15,4	16,7	18,7	20,2	23,3	27,8	32,8	38,8	45,2	58,7
6	16.1	17,4	18,9	21,1	22,8	26,3	31,4	37	43,8	51	66
7	24,5	26,5	28,7	32,2	34,8	40	47,8	56,3	61	78	101
8	25,6	27,7	30	33,6	36,3	41,8	50	58,8	70	81	105
9	32,7	35,4	38,3	42,9	46,4	53,3	64	75	89	103	135


Таблица 10
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 10

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	4,5	4,9	5,2	5,6	6,1	7,1	9	10,3	12,3	14,2	19,4	26,2	34	43,1	53,9	65
2, 3	5	5,4	5,8	0,2	6,8	7,9	10	11,4	13,6	15,8	21,5	29,1	37,7	47,8	59,8	73
4	5,1	5,6	5,9	6,4	7	8,1	10,3	11,7	14	16,2	22,1	29,9	38.8	49,1	61	75
5	5,3	5,7	6,1	6,0	7,1	8,3	10,5	12,1	14,4	16,6	22,7	30,7	39,8	50,4	63	77
6	5,9	6,5	6,9	7.4	8,1	9,4	11,9	13,6	16,2	18,7	25,6	34,6	44,9	56,9	71	86
7	9,4	10,2	10,8	11.6	12,7	14,8	18,7	21,4	25,6	29,5	40,4	54,9	71	90	112	136
8	9,8	10,6	11,3	12,2	13,2	15,4	19,5	22,4	26,7	30,8	42,1	56,9	74	94	177	142
9	11,9	13	13,8	14,8	16,2	18,8	23,9	27,3	32,6	37,6	51,4	69	90	114	143	173


Таблица 11
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 11

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	5,9	6,3	6,6	7	7,6	8,5	10,4	11,7	13,8	15,5	20,7	27,5	35,3	44,4	55,4	67
2, 3	6,6	7	7,3	7,8	8,4	9,4	11,5	13	15,3	17,2	23	30,5	39,2	49,3	62	75
4	6,7	7,2	7,5	8	8,7	9,7	11,9	13,3	15,7	17,7	23,6	31,4	40,2	50,6	63	77
5	6,9	7,4	7,7	8,2	8,9	9,9	12,2	13,7	16,1	18,1	24,2	32,2	41,3	52	65	79
6	7,8	8,3	8,7	9,2	10	11,2	13,7	15,4	18,2	20,5	27,3	36,3	46,6	58,6	73	89
7	12,3	13,1	13.7	14,6	15,8	17,7	21,6	24,3	28,7	32,2	43,1	57,2	73	49	115	140
8	12,8	13,7	14,3	15,2	16,5	18,4	22,6	25,4	29,9	33,6	44.9	59,7	77	96	120	146
9	15,6	16,7	17,5	18,6	20,1	22,5	27,6	31	36,6	41,1	54,9	73	94	118	147	178


Таблица 12
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-3 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 М

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 12

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	9	9,4	9,7	10,1	10,7	11,6	13,5	14,9	16,9	18,6	23,8	30,6	38,4	47,5	58,4	71
2, 3	10	10,4	10,8	11,2	11,9	12,9	15	16,5	18,8	20,6	26,4	34	42,6	53	65	78
4	10,3	10,7	11,1	11,5	12,2	13,2	15,4	17	19,3	21,2	27,1	34,9	43,8	54,2	67	80
5	10,5	11	11,3	11,8	12,5	13,6	15,8	17,4	19,8	21,8	27,8	35,8	44,9	55,6	68	83
6	11,9	12,4	12,8	13,3	14,1	15,3	17,8	19,7	22,3	24,6	31,4	40,4	50,7	63	77	93
7	18,7	19,6	20,2	21	22,3	24,1	28,1	31	35,2	38,7	49,5	64	80	99	122	147
8	19,5	20,4	21	21,9	23,2	25,2	29,3	32,3	36,7	40,4	51,6	66	83	103	127	153
9	23,9	24,9	25,7	26,8	28,4	30,7	35,8	39,5	44,8	49,3	63	81	102	126	155	187


Таблица 13
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 13

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	4,5	4,8	5,2	5,7	6,4	7,9	9,8	11,6	14	16,6	22,6	31,6
2, 3	5	5,3	5,8	6,3	7,1	8,8	10,9	12,9	15,5	18,4	25,1	35,1
4	5,1	5,5	5,9	6,5	7,3	9	11,2	13,2	16	18,9	25,8	36
5	5,3	5,6	6,1	6,7	7,5	9,2	11,5	13,6	16,4	19,4	26,4	37
6	5,9	6,3	6,9	7,5	8.4	10,4	12.9	15,3	18,5	21,9	29,8	41,7
7	9	9,6	10,5	11,5	12,9	15,9	19,7	23,3	28,1	33,4	15,4	6,4
8	9,5	10,1	10,9	12	13,4	16,6	20,6	24,4	29,4	34,9	47,5	66
9	12,1	12,9	13,9	15,3	17,2	21,2	26,3	31,1	37,5	44,5	61	85


Таблица 14
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 14

Террито-	Диаметр трубопровода, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	6	6,2	6,6	6,9	7,8	9,4	11,2	13	15,4	17,9	23,9	32,9
2, 3	6,7	6,9	7,3	7,7	8,7	10,4	12,4	14,4	17,1	19,9	26,5	36,5
4	6,8	7,1	7,5	7,9	8,9	10,7	12,8	14,8	17,6	20,4	27,2	37,5
5	7,0	7,3	7,7	8,1	9,1	11	13,1	15,2	18	20,9	28	38,5
6	7,9	8,2	8.7	9,1	10,3	12,4	14,8	17,2	20,3	23,6	31,5	43,4
7	12,1	12,5	13,3	13,9	15,7	18,9	22,5	26,1	31	36	48	60
8	12,6	13	13,9	14,5	16,4	19,7	23,5	27,3	32,3	37,6	50,2	69
9	16,1	16,6	17,7	18,5	20,9	25,2	30	34,8	41,3	48	64	88


Таблица 15
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 15

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	9,1	9,3	9,7	10,3	10,9	12,5	14,4	16,1	18,5	19,5	27	36,1
2,3	10,1	10,3	10,8	11,4	12.1	13,9	16	17,9	20,5	21,6	30	40,1
4	10,4	10,6	11,1	11,7	12,4	14,3	16,4	18.4	21,1	22,2	30,8	41,2
5	10,6	10,9	11,3	12,1	12,8	14,6	16,8	18,8	21,6	22,8	31,6	42,2
6	12	12,3	12,8	13,6	14,4	16,5	19	21,3	24,4	25,7	35,6	47,7
7	18,3	18.7	19,5	20,7	21,9	25,1	28,9	32,4	37,2	39,2	54,3	73
8	19,1	19,5	20,4	21,6	22,9	26,3	30,2	33,8	38,9	41	56,7	76
9	24,4	24,9	26	27,6	29,2	33,5	38,6	43,1	49,6	52,3	72	97


Таблица 16
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода и руб.

Таблица 16

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	5,8	6,4	7,3	8,4	9,4	10,8	13,8	17	20,6	23,7	34
2, 3	6,4	7,1	8,1	9,3	10,4	12	15,3	18,9	22,9	26,3	37,7
4	6,6	7,3	8,3	9,6	10,7	12,3	15,7	19,4	23,5	27	38,8
5	6,8	7,5	8,5	9,8	11	12,6	16,1	19,9	24,1	27,7	39,8
6	7,7	8.4	9,6	11,1	12,4	14,3	18,2	22,4	27,2	31,3	44,9
7	11,7	12,9	14,7	16,9	18,9	21,7	27,7	34,2	41,4	47,6	68
8	12,2	13,4	15,3	17,6	19,7	22,7	29	35,7	43,3	49,8	71
9	15,5	17,2	19,6	22,5	25,2	28,9	37	45,6	55,2	64	91


Таблица 17
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУС ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода п руб.

Таблица 17

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	7,2	7,8	8,7	9,8	10,9	12,2	15,3	18,4	22	25	35,4
2, 3	8	8,7	9,7	10,9	12,1	13,5	17	20,4	24,4	27,9	39,3
4	8,2	8,9	9,9	11,2	12,4	13,9	17,4	21	25,1	28,6	40,4
5	8,4	9,1	10,2	11,5	12,8	14,3	17,9	21,5	25,7	29,4	41,4
6	9,5	10,3	11,5	12,9	14,4	16,1	20,2	24,3	29	33,1	46,7
7	14,5	15,7	17,5	19,7	21,9	24,5	30,8	37	44,2	50,5	71
8	15,1	10,4	18.3	20,6	22,9	25,6	32,1	38,6	46,2	52,7	74
9	19,3	20,9	23,3	26,3	29,2	32,7	41	49,3	59	67	95


Таблица 18
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода н руб.

Таблица 18

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	10,3	10,9	11,8	12,9	14	15,3	18,4	21,5	25,2.	28,2	38,5
2, 3	11,4	12,1	13,1	14,3	15,5	17	20,4	23,9	28	31,3	42,7
4	11,7	12,4	13,5	14,7	16	17,4	21	24,5	28,7	32,1	43,9
5	12,1	12,8	13,8	15,1	16,4	17,9	21,5	25,2	29,5	33	45
6	13,6	14,4	15,6	17	18,5	20,2	24,3	28,4	33,3	37,2	50.8
7	20,7	21,9	23,7	25,9	28,1	30,8	37	43,2	50,7	56,7	77
8	21,6	22,9	24,8	27,1	29,4	32,1	38,6	45,2	52,9	59,2	81
9	27,6	29,2	31,6	34,6	37,5	41	49,3	57,6	68	76	.103


Таблица 19
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 19

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	60	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	и	о	п	р	с	т
1	8,5	10,6	11,9	14,4	17,1	21,3	26,8	33,4	40	48,5	56,4	63	79	104	125	153	182	244
2-4	8,8	11	12,4	15	17,8	22,2	27,9	34,7	41,6	50,4	58,7	66	82	108	130	159	189	254
5, 6	10,1	12,6	14,2	17,1	20,3	25,3	31,9	39,7	47,8	57,7	67	75	94	124	149	182	217	290
7	11,1	13,8	15,5	18,7	22,2	27,7	34,8	43,4	52	63	73	82	103	135	163	199	237	317
8	12,3	15,4	17,3	20,9	24,8	30,9	38,9	48,4	58	70	82	92	115	151	181	222	264	354
9	15,6	19,4	21,8	26,4	31,3	39	49	61	73	89	103	116	145	190	229	280	333	447
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 2,5 %, для диаметров 300 мм и более на 4%.


Таблица 20
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость I м трубопровода в руб.

Таблица 20

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	10,1	12,2	13,5	16	18,7	22,9	28,4	35	41,6	50	58	65	81	106	126	155	184	246
2-4	10,5	12,7	14	16,6	19,4	23,8	29,5	36,4	43,3	52	60	67	84	110	131	161	191	256
5, 6	12	14,5	16,1	19	22,3	27,3	33,8	41,6	49,5	59	69	77	96	126	150	184	219	293
7	13,1	15,9	17,6	20,8	24,3	29,8	36,9	45,5	54,1	65	75	84	105	138	164	202	239	320
8	14,6	17,7	19,6	23,2	27,1	33,2	41,2	50,8	60	73	84	94	117	154	183	225	267	357
9	18,5	22,3	24,7	29,3	34,2	41,9	52,0	64	76	92	106	119	147	194	231	284	337	450
Примечание. При замене чугунных труб класса А на труба класса Б стоимость надлежит увеличивать для диаметров до 250 мм на 2,5%, для диаметров 300 мм и более на 4%.


Таблица 21
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 21

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	600	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1 2-4 5, 6 7 8 9	13,4 13,9 15,9 17,4 19,4 24,5	15,5 16,1 18,4 20,2 22,5 28,4	16,8 17,5 20 21,8 24,4 30,7	19,3 20,1 23 25,1 28 35,3	22 22,9 26,2 28,6 31,9 40,3	26,2 27,2 31,2 34,1 38 47,9	31,7 33 37,7 41,2 46 58	38,3 39,8 45,6 49,8 55,5 70	44,9 46,7 53,4 58,4 65 82	53,4 55,5 64 69 77 88	61 64 73 80 89 112	68 71 81 89 99 125	84 87 100 109 121 153	109 113 130 149 158 200	130 135 155 169 189 238	158 164 188 205 229 289	188 196 224 244 273 344	249 259 296 324 361 456
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 2,5%, для диаметров 300 мм и более на 4%.


Таблица 22
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 22

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	60	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1 2-4 5, 6 7 8 9	6,7 7 8 8,7 9,7 12,3	8,5 8,8 10,1 11,1 12,3 15,6	9,4 9,8 11,2 12,2 13,6 17,2	11,2 11,6 13,3 14,6 16,2 20,5	12,7 13,2 15,1 16,5 18,4 23,2	16,6 17,3 19,8 21,6 24,1 30,4	21,5 22,4 25,6 28 31,2 39,3	26,5 27,6 31,5 34,5 38,4 48,5	31,8 33,1 37,8 41,3 46,1 58,2	37,6 39,1 44,7 48,9 54,5 69	44,9 46,7 53,4 58,4 65 82	50,8 52,8 61 66 74 93	66 68 78 85 95 120	81 84 96 105 118 148	98 102 117 128 142 180	119 124 142 155 173 218	143 149 170 186 207 262	187 194 223 243 271 342
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать: для диаметров до 250 мм на 3 %, для диаметров 300 мм и более на 5 %.


Таблица 23
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1м трубопровода в руб.

Таблица 23

Террито-	Диаметр труб. мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1 2-4 5, 6 7 8 9	8,1 8,4 9,6 10,5 11,7 14,8	9,9 10,3 11,8 12,9 14,4 18,1	10,8 11,2 12,9 14 15,7 19,8	12,6 13,1 15 16,4 18,3 23,1	14,2 14,8 16,9 18,5 20,6 26	18 18,7 21,4 23,4 26,1 32,9	22,9 23,8 27,3 29,8 33,2 41,9	27,9 29 33,2 36,3 40,5 51,1	33,2 34,5 39,5 43,2 48,1 61	38,9 40,5 46,3 50,6 56,4 71	46,2 48 55 60 67 85	52,1 54,2 62 68 75 95	67 70 80 87 97 122	82 86 98 107 120 151	100 103 118 129 144 182	120 125 143 156 174 220	145 151 173 189 210 265	188 196 224 244 273 344
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать:

на 3%, для диаметров 300 мм и более на 5%.


Таблица 24
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 24

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1 2-4 5, 6 7 8 9	11,2 11,6 13,3 14,6 16,2 20,5	13 13,5 15,5 16,9 18,9 23,8	13,9 14,5 16,5 18,1 20,2 25,4	15,7 16,3 18,7 20,4 22,8 28,7	17,3 18 20,6 22,5 25,1 31,7	21,1 21,9 25,1 27,4 30,6 38,6	26 27 30,9 33,8 37,7 47,6	31 32,2 36,9 40,3 44,9 56,7	36,3 37,8 43,2 47,2 52,6 66	42,4 43,7 50 54,6 61 77	49,3 51,3 58,7 64 72 90	55,2 57,4 66 72 80 101	70 73 83 91 102 128	86 89 102 111 124 157	103 107 123 134 149 189	123 128 146 160 178 225	148 154 176 192 215 271	192 200 228 250 278 351
Примечание. При замене чугунных труб класса А на трубы класса Б стоимость надлежит увеличивать для диаметров до 250 мм на 3%. для диаметров 300 мм н более на 5 %.


Таблица 25
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 25

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	6	6,7	7,6	9,8	11,6	16	18,5	21	26,6	35,5	41,9	49,4	59,9	77	93	99	118	126
2-4	6,5	7,2	8,2	10,6	12,5	17,3	20	22,7	28,7	38,3	45,3	53,4	65	83	100	107	127	136
5, 6	7,5	8,4	9,5	12,3	14,5	20	23,1	26,3	33,3	44,4	52,4	62	75	96	116	194	148	157
7	8,2	9,2	10,4	13,4	15,9	21,9	25,3	28,8	36,4	48,6	57,4	68	82	105	127	135	162	172
8	9,2	10,3	11,7	15,1	17,9	24,6	28,5	32,3	41	54,7	65	76	92	118	143	152	182	193
9	11,1	12,4	14,1	18,1	21,5	29,6	34,2	38,9	49,2	66	78	91	111	142	172	183	218	232


Таблица 26
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 26

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	7,6	8,2	9,2	11,4	13,1	17,6	20,1	22,6	28,1	37,1	43,3	50,8	61	78	94	100	120	127
2-4	8,2	8,9	9,9	12,3	14,1	19	21,7	24,4	30,3	40,1	46,8	54,9	66	84	102	108	129	137
5, 6	9,5	10,3	11,5	14,3	16,4	22	25,1	28,3	35,1	46,4	54,1	64	77	98	118	126	149	159
7	10,4	11,2	12,6	15,6	17,9	24,1	27,5	31	38,5	50,8	59,3	70	84	107	129	138	164	174
8	11,7	12,6	14,2	17,6	20,2	27,1	31	34,8	43,3	57,1	67	78	94	120	145	155	184	196
9	14.1	15.2	17	21,1	24,2	32,6	37,2	41,8	52	69	80	94	113	144	175	186	221	235


Таблица 27
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 27

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1 2-4 5, 6 7 8 9	10,9 11,8 13,6 14,9 16,8 20,2	11,5 12,4 14,4 15,8 17,7 21,3	12,5 13,5 15,6 17,1 19,3 23,1	14,7 15,9 18,4 20,1 22,6 27,2	16,4 17,7 20,5 22,5 25,3 30,3	20,9 22,6 26,1 28,6 32,2 38,7	23,4 25,3 29,3 32,1 36 43,3	25,9 28 32,4 35,5 39,9 47,9	31,5 34 39,4 43,2 48,5 58,3	40,4 43,6 50,5 55,3 62 75	46,5 50,2 58,1 64 72 86	54 58,3 68 74 83 100	65 70 81 88 99 119	81 88 102 111 125 150	98 105 122 134 150 181	104 112 130 142 160 192	123 133 154 169 189 228	131 141 163 179 201 241


Таблица 28
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 28

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1 2-4 5, 6 7 8 9	5,0 5,4 6,3 6,9 7,7 9,3	5,5 5,9 6,9 7,5 8,5 10,2	6,2 6,7 7,8 8,5 9,5 11,5	7,7 8,3 9,6 10,5 11,9 14,2	9,2 9,9 11,5 12,6 14,2 17	13,2 14,3 16,5 18,1 20,3 24,4	16,3 17,6 20,4 22,3 25,1 30,2	18,8 20,3 23,5 25,8 29 34,8	23,8 25,7 29,8 32,6 36,7 44	32,2 34,8 40,3 44,1 49,6 59.6	38,2 41,3 47,8 52,3 58,8 71	45,3 48,9 56,6 62 70 84	49,9 53,9 62 68 77 92	67 72 83 91 102 123	80 86 100 109 123 148	86 93 107 118 132 159	96 104 120 132 148 178	104 113 130 143 161 193


Таблица 29
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 29

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	6,4	6,9	7,6	9,1	10,6	14,6	17,7	19,8	25,2	33,6	39,5	46,6	51,3	68	81	87	98	107
2-4	6,9	7,5	8,2	9,8	11,4	15,8	19,1	21,4	27,2	36,3	42,7	50,3	55,4	73	88	94	106	115
5.6	8	8,6	9,5	11,4	13,3	18,3	22,1	24,8	31,5	42	49,4	58,3	64	85	102	109	122	133
7	8,8	9,5	10,4	12,5	14,5	20	24,2	27,1	34,5	46	54,1	64	70	93	111	119	134	146
8	9,9	10,6	11,7	14	16,3	22,5	27,3	30,5	38,8	51,7	61	72	79	104	125	134	150	164
9	11,8	12,8	14,1	16,8	19,6	27	32,7	36,6	46,6	62	73	86	95	125	150	161	181	197


Таблица 30
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 30

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	9,5	10	10,7	12,2	13,7	17,7	20,9	23,4	28,4	36,7	42,6	49,8	54,5	71	84	90	101	109
2-4	10,3	10,8	11,6	13,2	14,8	19,1	22,6	25,3	30,7	39,6	46	53,8	58,9	77	91	98	109	118
5, 6	11,9	12,5	13,4	15,2	17,1	22,1	26,1	29,2	35,5	45,9	53,2	62	68	89	105	113	126	136
7	13	13,7	14,7	16,7	18,8	24,2	28,6	32,1	38,9	50,3	58,4	68	75	97	115	124	138	149
8	14,6	15,4	16,5	18,8	21,1	27,3	32,2	36	43,7	56,5	66	77	84	109	130	139	156	168
9	17,6	18,5	19,8	22,6	25,3	32,7	38,7	43,3	52,5	68	79	92	101	131	156	167	187	202


Таблица 31
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (НАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 31

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	57,1	62	68	77	92	104	134	170
2	62	67	73	82	98	111	141	180
3,4	64	69	76	87	109	123	158	202
5,6	74	80	88	99	120	136	174	222


Таблица 32
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (НАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 32

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	58	63	69	78	94	106	140	171
2	63	68	74	84	100	113	148	181
3,4	66	71	78	89	110	125	165	204
5,6	76	82	89	101	122	138	181	224


Таблица 33
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ВОДОВОДЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (НАПОРНЫХ) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 33

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	62	66	72	82	97	108	139	175
2	67	72	78	88	104	117	147	186
3,4	70	75	82	93	114	129	164	208
5.6	80	86	94	106	127	142	180	229


Таблица 34
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ

Восстановительная стоимость одного гидранта в руб.

Таблица 34

Террито-	Высота гидрантов, мм до
риальные	1000	1500	2000	2500
пояса	а	б	в	г
При диаметре трубопровода до 150 мм

1 2-4 5, 6 7 8 9	82 85 97 106 118 149	86 89 102 112 125 157	94 97 111 122 136 171	101 105 120 131 147 185
При диаметре трубопровода от 200 до 300 м

1	105	110	117	125
2-4	110	114	122	130
5, 6	125	131	140	149
7	137	143	153	162
8	153	159	170	181
9	193	201	215	229


Таблица 35
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 35

Террито-	Диаметр труб, до
риальные	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2,3 4 5 6 7 8 9	5,2 5,8 5,9 6,1 6,9 10,8 11,3 13,8	5,5 6,1 6,3 6,4 7,3 11,4 11,9 14,6	6,9 7,7 7,9 8,1 9,1 14,4 15 18,3	7,8 8,7 8,9 9,1 10,3 16,2 16,9 20,7	8,6 9,5 9,8 10,1 11,4 17,9 18,7 22,8	9,9 11 11,3 11,6 13,1 20,6 21,5 26,2	10,8 12 12,3 12,6 14,3 22,5 23,4 28,6	14,2 15,8 16,2 16,6 18,7 29,5 30,8 37,6	16,9 18,8 19,3 19,8 22,3 35,2 36,7 44,8	21 23,3 23,9 24,6 27,7 43,7 45,6 55,7


Таблица 36
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 36

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2,3 4 5 6 7 8 9	6,9 7,7 7,9 8,1 9,1 14,4 15 18,3	7,2 8 8,2 8,4 9,5 15 15,6 19,1	8,4 9,3 9,6 9,8 11,1 17,5 18,2 22,3	9,3 10,3 10,6 10,9 12,3 19,3 20,2 24,6	10,1 11,2 11,5 11,8 13,3 21 21,9 26,8	11,4 12,7 13 13,3 15 23,7 24,7 30,2	12,4 13,8 14,1 14,5 10,4 25,8 26,9 32,9	15,8 17,5 18 18,5 20,9 32,9 34,3 41,9	18,5 20,5 21,1 21,6 21,1 38,5 40,1 49	22,6 25,1 25,8 26,4 29,8 47 49 59,9


Таблица 37
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 37

Террито	- Диаметр труб, мм
риальные	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2,3 4 5 6 7 8 9	10,1 11,2 11,5 11,8 13,3 21 21,9 26,8	10,5 11,7 12 12,3 13,9 21,8 22,8 27,8	11,7 13 13,3 13,7 15,4 24,3 25,4 31	12,5 13,9 14,3 14,6 16,5 26 27,1 33,1	13,4 14,9 15,3 15,7 17,7 27,9 29,1 35,5	14,6 16,2 16,6 17,1 19,3 30,4 31,7 38,7	15,7 17,4 17,9 18,4 20,7 32,7 34,1 41,6	19,1 21,2 21,8 22,3 25,2 39,7 41,4 50,6	21,9 24,3 25 25,6 28,9 45,6 47,5 58	26 28,9 29,6 30,4 34,3 54,1 56,4 69


Таблица 38
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 38

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2 3 4 5 6 7 8 9	8,2 9,3 9,4 9,6 10,5 10,7 16 19,1 22,4	9,5 10,7 10,9 11,1 12,2 12,4 18,5 22,1 25,9	11,2 12,6 12,9 13,1 14,3 14,6 21,8 26,1 30,6	13,2 14,9 15,2 15,4 16,9 17,2 25,7 30,8 36	15,1 17,1 17,4 17,7 19,3 19,6 29,4 35,2 41,2	18 20,3 20,7 21,1 23 23,4 35,1 41,9 49,1	21,6 24,4 24,8 25,3 27,6 28,1 42,1 50,3 59	27,7 31,3 31,8 32,4 35,4 36 54 64 76	35,2 39,8 40,5 41,2 45,1 45,8 69 82 96	41,7 47,1 48 48,8 53,4 54,2 81 97 114


Таблица 39
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 39

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	9,7	11	12,8	14,7	16,6	20,3	23,2	29,3	36,9	43,4
2	11	12,4	14,5	10,6	18,8	22,9	26,2	33,1	41,7	49
3	11,2	12,6	14,7	16,9	19,1	23,3	26,7	33,7	49,4	49,9
4	11,3	12,9	15	17,2	19,4	23,8	27,1	34,3	43,2	50,8
5	12,4	14,1	16,4	18,8	21,2	26	29,7	37,5	47,2	55,6
6	12,6	14,3	16,6	19,1	21,6	26,4	30,2	38,1	48	56,4
7	18,9	21,5	25	28,7	32,4	39,6	45,2	57,1	72	85
8	22,6	25,6	29,8	34,3	38,7	47,3	54,1	68	86	101
9	26,5	30	34,9	40,1	45,3	55,4	63	80	101	118


Таблица 40
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 40

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	13,2	14,2	16	17,9	19,9	23,7	26,6	32,7	40,3	46,8
2	14,9	16	18,1	20,2	22,5	26,8	30,1	37	45,5	52,9
3	15,2	16,3	18,4	20,6	22,9	27,2	30,6	37,6	46,3	53,8
4	15,4	16,6	18,7	20,9	23,3	27,7	31,1	38,3	47,2	54,8
5	16,9	18.2	203	22,9	25,5	30,3	34	41,9	51,6	59.9
6	17,2	18,5	20,8	23,3	25,9	30,8	34,6	42,5	52,4	61
7	25.7	27,7	31.2	34,9	38,8	46,2	51,9	64	73	91
8	30,8	33,1	37,3	41,7	46.4	55,2	62	76	94	109
9	36	38,8	43,7	48,9	54,3	65	73	89	110	128


Таблица 41
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 5 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 41

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	16,5	17,8	19,6	21,5	23,4	27,4	30,3	36,3	44	50,5
2	18,6	20,1	22,1	24,3	26,4	31	34,2	41	49,7	57,1
3	19	20,5	22,5	24,7	26,9	31,5	34,8	41,7	50,6	58,1
4	19,3	20,8	22,9	25,2	27,4	32,1	35,4	42,5	51,5	59,1
5	21,1	22,8	25,1	27,5	30	35,1	38,8	46,5	56,3	65
6	21,4	23,1	25,5	28	30,4	35,6	39,4	47,2	57,2	66
7	32,2	34,7	38,2	41,9	45,6	53,4	59,1	71	86	99
8	38,4	41,5	45,7	50,1	54,5	64	71	85	103	118
9	45	48,6	53,5	58,7	64	75	83	99	120	138


Таблица 42
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 6 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 42

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	20,8	22,1	23,9	25,8	27,7	31,8	34,7	40,7	48,4	54,8
2	23,5	25	27	29,2	31,3	35,9	39,2	46	54,7	62
3	23,9	25,4	27,5	29,7	31,8	36,6	39,9	46,8	55,7	63
4	24,3	25,8	28	30,2	32,4	37,2	40,6	47,6	56,6	64
5	26,6	28,3	30,6	33	35,4	40,7	44,4	52,1	62	70
6	27	28,7	31,1	33,5	36	41,3	45,1	52,9	63	71
7	40,6	43,1	46,6	50,3	54	62	68	79	94	107
8	48,5	51,5	55,7	60	65	74	81	95	113	128
9	56,8	60	65	70	76	87	95	111	132	150


Таблица 43
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 7 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 43

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2 3 4 5 6 7	25,8 29,2 29,7 30,2 33 33,5 50,3	27,1 30,6 31,2 31,7 34,7 35,2 52,8	28,9 32,6 33,2 33,8 37 37,6 56,4	30,8 34,8 35,4 36 39,4 40 60	32,7 37 37,6 38,2 41,8 42,5 64	36,9 41,7 42,4 43,2 47,2 48 72	39,8 45 45,8 46,6 50,9 51,7 78	45,8 51,8 52,7 53,6 58,6 59,5 89	53,5 61 62 63 69 70 104	59,9 68 69 70 77 78 117
8	60	63	67	72	76	86	93	107	125	140
9	70	74	79	84	89	101	109	125	146	164


Таблица 44
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода по табл. 38-43

Таблица 44

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	150	200	250	300	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1 2-4 5, 6 7, 8	5,4 5,2 6,2 4,8	7,8 7,6 8,8 7	10 10 12 9	13 13 15 12	19 19 22 17	22 21 24 15	23 21 25 10
9	6,8	10	13	16	24	22	12


Таблица 45
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ)

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость I м трубопровода в руб.

Таблица 45

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1 2-4 5 6 7 8 9	12,7 15,4 17 17,8 23 26,7 31,1	14,8 17,9 19,8 20,7 26,8 31,1 36,3	16,5 20 22,1 23,1 29,9 34,7 40,4	20,6 24,9 27,6 28,8 37,3 43,3 50,5	24,5 29,6 32,8 34,3 44,3 51,5 60	30,9 37,4 41,4 43,3 55,9 65 76	40,9 49,5 54,8 57,3 74 86 100	47,8 57,8 64 67 87 100 117	57,1 69 77 80 103 120 140	74 90 100 104 135 156 182	79 95 105 110 142 165 193	94 114 126 131 170 197 230	100 121 134 140 181 210 245


Таблица 46
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ)

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 46

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1 2-4 5 6 7 8 9	14,2 17,2 19 19,9 25,7 29,8 34,8	16,3 19,7 21,8 22,8 29,5 34,2 39,9	18,1 21,9 24,3 25,3 32,8 38 44,3	22,2 26,9 29,7 31,1 40,2 46,6 54,4	26,1 31,6 35 36,5 47,2 54,8 64	32,6 39,4 43,7 45,6 59 69 80	42,4 51,3 56,8 59,4 77 89 104	49,4 59,8 66 69 89 104 121	58,7 71 79 82 106 123 144	76 92 102 106 138 160 186	80 97 108 113 146 169 197	96 116 128 134 173 201 234	101 122 135 141 183 212 247


Таблица 47
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ)

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 47

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1 2-4 5 6 7 8 9	17,5 21,2 23,5 24,5 31,7 36,8 42,9	19,6 23,7 26,3 27,4 35,5 41,2 48,0	21,4 25,9 28,7 30,0 38,7 44,9 52,4	25,5 30,9 34,2 35,7 46,2 53,6 63	29,5 35,7 39,5 41,3 53,4 62 72	36 43,6 48,2 50,4 65 76 88	45,8 55,4 61 64 83 96 112	52,8 64 71 74 96 111 129	62 75 83 87 113 131 152	80 96 107 111 144 167 195	84 102 113 118 152 177 206	99 120 133 139 180 209 244	105 127 141 147 190 221 257


Таблица 48
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ)

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 5 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 48

Террито	Диаметр труб, мм
риальные	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1 2-4 5 6 7 8 9	21,9 26,5 29,3 30,7 39,6 46 53,6	24,5 29,6 32,8 34,3 44,3 51,5 60	26,2 31,7 35,1 36,7 47,4 55 64	30,6 37 41 42,8 55,4 64 75	34,8 42,1 46,6 48,7 63 73 85	41,6 50,3 55,7 58,2 75 87 102	51,6 62 69 72 93 108 126	59,1 72 79 83 107 124 145	69 83 92 97 125 145 169	87 105 117 122 157 183 213	92 111 123 129 167 193 225	108 131 145 151 195 227 265	114 138 153 160 206 239 279


Таблица 49
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ .ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ)

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 6 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 49

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	26,2	28,8	30,7	35	39,2	46	55,7	63	73	91	96	112	118
2-4	31,7	34,8	37,1	42,4	47,4	55,7	67	76	88	110	116	136	143
5	35,1	38,6	41,1	46,9	52,5	62	75	84	98	122	129	150	158
6	36,7	40,3	43	49	54,9	64	78	88	102	127	134	157	165
7	47,4	52,1	55,6	63	71	83	101	114	132	165	174	203	214
8	55	60	64	74	82	97	117	132	153	191	202	235	248
9	64	71	75	86	96	113	136	154	179	223	235	274	289


Таблица 50
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ (БЕЗНАПОРНЫХ)

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 7 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 50

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	31,2	33,8	35,7	40	44,4	51	61	68	78	96	101	118	124
2-4	37,8	40,9	43,2	48,4	53,7	62	74	82	94	116	122	143	150
5	41,8	45,3	47,8	53.6	59,4	68	82	91	105	129	135	158	166
6	43,7	47,3	50	56	62	71	85	95	109	134	141	165	174
7 8	56,5 66	61 71	65 75	72 84	80 93	92 107	110 128	123 143	141 164	174 202	183 212	214 248	224 260
9	76	83	87	98.	109	125	149	167	191	235	241	289	304


Таблица 51
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 2 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 51

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	200	300	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д
1	8,5	12,6	17,8	22,1	28,4
2-4	10,3	15,2	21,5	26,7	34,4
5 6	11,4 11,9	16,9 17,6	23,9 24,9	29,6 30,9	38,1 39,8
7 8	15,4 17,9	22,8 26,5	32,2 37,4	40 46,4	51,4 59,6
9	20,8	30,9	43,6	54,1	70


Таблица 52
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 3 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 52

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	200	300	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д
1	10	14,1	19,3	23,7	30,1
2-4 5	12,1 13,4	17,1 18,9	23,4 25,9	28,7 31,8	30,4 40,3
6	14	19,7	27	33,2	42,1
7	18,1	25,5	34,9	42,9	54,5
8	21	29,6	40,5	49,8	63
9	24,5	34,5	47,3	58,1	74


Таблица 53
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 4 м

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 53

Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	200	300	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д
1	13,2	17,3	22,7	27,1	33,5
2-4 5 6 7	16 17,7 18,5 23,9	20,9 23,2 24,2 31,3	27,5 30,4 31,8 41,1	32,8 36,3 37,9 49,1	40,5 44,9 46,9 61
8 9	27,7 32,3	36,3 42,4	47,7 55,6	56,9 66	70 82


Таблица 54
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ В ТОННЕЛЯХ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, СООРУЖАЕМЫХ ЩИТОВОЙ ПРОХОДКОЙ

Характеристика. Тоннель из железобетонных блоков; коллектор из труб с заполнением затрубного пространства; камеры колодцев.

Восстановительная стоимость 1 м коллектора в руб.

Таблица 54

Террито-	Диаметр тоннеля (щита), м
риальные	2	2,1	2,56	3,6	4
пояса	а	б	в	г	д
1	348	403	670	860	1100
2	365	423	700	910	1150
3	383	443	740	950	1200
4	400	463	770	990	1260
5	435	504	840	1080	1370
6	630	730	1210	1550	1970
7	700	810	1340	1720	2190
8	730	850	1410	1810	2300
9	940	1080	1810	2330	2960
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициент 1,07.


Таблица 55
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ В ТОННЕЛЯХ НЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ,

СООРУЖАЕМЫХ ЩИТОВОЙ ПРОХОДКОЙ

Характеристика. Тоннель из керамических блоков; коллектор из труб с заполнением затрубного пространства; камеры и колодцы железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м коллектора в руб.

Таблица 55

Террито-	Диаметр тоннеля (щита), м	Террито-	Диаметр тоннеля (щита), м
риальные	1,5	2	2,5	.риальные	1,5	2	2,5
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	186	295	670	6	335	531	1210
2	195	310	700	7	372	590	1340
3	205	325	740	8	391	620	1410
4	214	339	770	9	502	800	1810
5	233	369	840
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициент 1,05.


Таблица 56
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

Коэффициенты, применяемые при укладке трубопроводов в мокрых грунтах

Таблица 56

		Удельный вес мокрых грунтов, %
	Диаметры	до 50	более 50
Номера таблиц	труб.	Глубина заложения, м. до
	мм	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
10-15, 25-30	50-125	1,5	1,7	1,7				2,1	2,5	2,7	-	-	-
1-6, 16-18, 35-37	50-125	1,4	1,55	1,6	-	-	-	1,8	2,2	2,4	-	-	-
7-9, 19-24	50-125	1,4	1,45	1,5	-	-	-	1,6	2	2,2	-	-	-
10-15, 25-30, 35-43	150-250	1,4	1,55	1,6	1,7	1,8	1,9	1,75	2,2	2,4	2,6	2,8	3
19, 16-24, 45-53	150-250	1,25	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	2	2,2	2,4	2,6
10-15, 25-27,
35-37, 45-53	300-450	1,2	1,35	1,4	1,5	1,65	1,7	1,45	1,75	1,9	2,2	2,5	2,65
16-24, 28-30, 38-43	300-450	1,13	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,25	1,45	1,65	1,85	2	2,3
1-9	300-450	1,15	1,2	1,25	-	-	-	1,25	1,4	1,5	-	-	-
10-18, 35-43, 45-50, 51-53	500-600	1,15	1,23	1,28	1,32	1,44	1,52	1,3	1,45	1,6	1,85	2	2,3
25-30, 44-50	500-600	1,08	1,12	1,15	-	-	-	1,12	1,19	1,28	-	-	-
1-9, 19-24, 31-33	500-500	1,05	1,06	1,08	-	-	-	1,07	1,13	1,18	-	-	-
25-30	700-1200	1,08	1,14	1,17	-	-	-	1,14	1,2	1,4	-	-	-
19-24, 31-33, 45-50	700-1500	1,06	1,08	1,1	1,13	1,19	1,24	1,1	1,16	1,22	1,31	1,44	1,57


Таблица 57
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2. СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

К восстановительной стоимости 1 м трубопровода добавлять в руб.

Таблица 57

Террито	Диаметр труб, в мм	Террито-	Диаметр труб, в мм
риальные	до 400	500-900	1000 и более	риальные	до 400	500-900	1000 и более
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1 2-4	4,1 4,4	5,7 6,2	6,8 7,3	7 8	5,6 6,3	7,8 8,8	9,3 10,5
5, 6	5,1	7,1	8,5	9	7,6	10,5	12,6


Таблица 58
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ФУТЛЯРЫ ПОД ДОРОГАМИ

а) СТАЛЬНЫЕ ФУТЛЯРЫ ПОД ДОРОГАМИ

Восстановительная стоимость на 1 футляр длиной 30 м в руб.

Таблица 58

Террито-	Диаметр футляра, мм	Террито-	Диаметр футляра, мм
риальные	до 900	1 000	1 200	1 400	риальные
пояса	а	б	в	г	пояса	а	б	в	г
1 2-4 5, 6	4520 4880 5650	5080 5490 6400	6400 6900 7900	7300 7900 9100	7 8 9	6200 7000 8400	7000 7800 9400	8700 9800 11800	10000 11200 13500
Примечания:

1. При изменении длины футляра на 1 м стоимость следует изменять на 3%.

2. Стоимость рабочей трубы в футляре следует учитывать отдельно по соответствующей таблице.


Таблица 59
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ФУТЛЯРЫ ПОД ДОРОГАМИ

б) КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ

Восстановительная стоимость одного колодца в руб.

Таблица 59

Террито-	Круглые диаметром, м	Прямоугольные размером в плане, м
риальные	1,25	1,50	2,0	1,5 х 2,5	2,0 х 2,5	2,5 х 2,5
пояса	а	б	в	г	д	е
1 2 3 4 5 6 7 8 9	204 214 224 235 255 367 408 428 551	251 264 276 289 314 452 502 527 680	365 383 402 420 456 660 730 780 990	500 525 550 575 620 900 1000 1050 1350	670 700 730 770 830 1200 1330 1400 1800	830 870 910 950 1040 1490 1660 1740 2240
Примечание. При устройств колодцев в мокрых грунтах применять поправочные коэффициенты дли круглых 1,27; для прямоугольных 1,21.


Таблица 60
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ФУТЛЯРЫ ПОД ДОРОГАМИ

в) ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ

Восстановительная стоимость одной задвижки в руб.

Таблица 60

Террито-	Диаметр задвижек, мм
риальные	200	300	400	500	600	800	1000	1200
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2-4 5, 6 7 8 9	80 83 95 104 116 147	151 157 180 196 219 276	341 355 406 443 494 620	537 558 640 700 780 980	700 720 830 900 1010 1270	1330 1380 1580 1720 1920 2470	2040 2120 2430 2650 2960 3730	3970 4130 4720 5160 5760 7300


Таблица 61
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ РУСЛОВОЙ ЧАСТИ РЕК

Характеристика. Заглубленные трубопроводы с изоляцией.

Восстановительная стоимость 1 м русловой части перехода и руб. при ширине русловой части от 10 до 30 м

Таблица 61

Террито-	Диаметр трубопроводов, мм
риальные	100	150	200	250	300	350	400	500	600
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1 2-4 5, 6 7 8 9	59,2 64 74 81 91 110	68 73 85 93 105 126	75 81 94 103 116 139	82 88 102 112 126 152	87 94 109 119 134 161	96 104 120 132 148 178	109 118 136 149 168 202	136 147 170 186 209 252	163 176 204 223 251 302


Таблица 62
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ РУСЛОВОЙ ЧАСТИ РЕК

Характеристика. Заглубленные трубопроводы с изоляцией.

Восстановительная стоимость 1 м русловой части перехода в руб. при ширине русловой части от 31 до 100 м

Таблица 62

Террито-	Диаметр трубопроводов, мм
риальные	100	150	200	250	300	350	400	500	600
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1 2-4 5, 6 7 8 9	70 76 78 96 108 130	78 84 98 107 120 144	85 92 106 116 131 157	91 98 114 125 140 168	95 103 119 130 146 176	105 113 131 144 162 194	120 130 150 164 185 222	145 157 181 199 223 268	169 183 211 232 260 313


Таблица 63
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ РУСЛОВОЙ ЧАСТИ РЕК

Восстановительная стоимость I м русловой части перехода в руб. при ширине русловой части более 100 м

Таблица 63

Террито-	Диаметр трубопроводов, мм
риальные	до 200	250	300	350	400	500	600	700	800
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	115	119	123	130	136	153	163	213	214
2-4	124	128	133	140	147	165	176	230	231
5, 6	144	149	154	163	170	191	204	266	268
7	158	163	168	178	186	210	223	292	293
8	177	183	189	200	209	236	251	328	330
9	213	220	228	240	252	283	302	394	396


Таблица 64
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ I. СЕТИ И ВОДОВОДЫ ВОДОПРОВОДА, СЕТИ И КОЛЛЕКТОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ ПОЙМЕННОЙ ЧАСТИ РЕ» (НЕЗАВИСИМО ОТ ШИРИНЫ РУСЛОВОЙ ЧАСТИ)

Восстановительная стоимость 1 м пойменной части перехода в руб.

Таблица 64

Террито-	Диаметр трубопроводов, мм
риальные	100	150	200	250	300	350	400	500	600
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	10,1	17,6	23	27,5	32,8	40,4	51,6	74	96
2-4	10,9	19	24,8	29,7	35,4	43,6	55,7	80	104
5, 6	12,6	22	28,8	34,4	41	50,5	65	93	120
7	13,8	24,1	31,5	37,7	44,9	55,3	71	101	132
8	15,6	27,1	35,4	42,4	50,5	62,2	79	114	148
9	18,7	32,6	42,6	50,9	60,7	75	95	137	178


Вводные указания
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Подземную часть береговых насосных станций (первого подъема) считать от отметки низа ножа до отметки гидроизоляционного слоя кирпичной вкладки стен надземной части.

2. При пользовании показателями на самотечные водоводы (табл. 66), урезом воды считать отметку среднего меженного горизонта.

3. Строительный объем открытых подводящих каналов исчислять умножением ширины канала поверху на среднюю глубину и длину.

4. Объем берегоукрепительных работ определяется только по объему верхней одежды.

5. Классификация грунтов и пород при бурении артезианских скважин принята согласно СНиП IV-39.

6. Показатели стоимости загрузки водоочистных станций и станций умягчения не предусматривают специальных видов загрузки (специальный кварцевый песок, сульфоуголь и др.).

В случаях, когда по местным условиям применяются специальные загрузочные материалы, оценку их следует производить по фактической стоимости.


Таблица 65
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика. Подземная часть: днище, стены и перекрытие железобетонные. Надземная часть: стены кирпичные, покрытие железобетонное, кровля рубероидная.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 65

Террито-	Заглубление подземной части, м, до	Террито-	Заглубление подземной чисти, м, до
риальные	4	6	9	риальные	4	6	9
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	33,2	34,3	35,6	6	59,8	62	64
2	34,9	36,0	37,4	7	66	69	71
3	36,5	37,7	39,2	8	70	72	75
4	38,2	39.4	40,9	9	90	93	96
5	41,9	42,9	44,5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(К табл. 65)

№	Наименование	Заглубление подземной части, м, до
п/п.	конструктивных элементов	4	6	9
		а	б	в
1	Павильон	42	31	22
2	Шахта	54	66	76
3	Внутренние сантехнические и электротехнические работы	4	3	2
	Итого	100	100	100


Таблица 66
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

САМОТЕЧНЫЕ ВОДОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОТ ВОДОПРИЕМНЫХ ОГОЛОВКОВ ДО НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА

Характеристика. Заглубленные стальные трубопроводы с фасонными частями и противокоррозионной изоляцией.

Восстановительная стоимость 1 м одной нитки водовода в руб.

Таблица 66

	Береговая часть до уреза соды	Подводная часть до уреза поды
Террито	Диаметр труб, мм
риальные пояса	до 300	от 300 до 700 на каждые 100 мм сверх 300 мм добавлять	800	сверх 800 на каждые 100 мм добавлять	до 300	от 300до 700 на каждые 100 мм сверх 300 мм добавлять	800	сверх 800 на каждые 100 мм добавлять
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	37,4	13,4	115	15,9	100	17,2	185	27,2
2-4	40,4	14,5	125	17,2	108	18,6	200	29,4
5,6	46,8	16,8	144	19,9	125	21,5	231	34
7	51,2	18,4	158	21,8	137	23,6	253	37,3
8	57,6	20,6	178	24,5	154	26,5	285	41,9
9	69,2	24,8	213	29.4	185	31,8	342	50,3


Таблица 67
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КАНАЛЫ ПОДВОДЯЩИЕ ОТКРЫТЫЕ

Характеристика. Профильная выемка в земле; планировка и крепление откосов и дна канала.

Восстановительная стоимость 1 м3 профиля канала, 1 м2 крепления дна и стен канала в руб.

Таблица 67

	Открытые каналы
Террито-		Крепление откосов и дна
риальные пояса	Канал (профильная выемка)	сплошной одерновкой	каменной или щебеночной наброской	монолитным бетоном	монолитным железо- бетоном	сборным железобетонными плитами
	а	б	в	г	д	е
1 2 3	1,4 1,5 1,5	1,2 1,3 1,3	9,2 9,7 10,1	11,2 11,8 12,3	15,7 16,5 17,3	27,2 28,6 29,9
4	1,6	1,4	10,6	12,9	18,1	31,3
5	1,8	1,5	11,5	14	19,6	34
6 7	2,5 2,8	2,2 2,4	16,6 18,4	20,2 22,4	28,3 31,4	49 54,4
8 9	2,9 3,8	2,5 3,2	19,3 24,8	23,5 30,2	33 42,4	57,1 73,4


Таблица 68
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КАНАЛЫ ПОДВОДЯЩИЕ - ГАЛЕРЕИ

Характеристика. Закрытые железобетонные каналы; смотровые колодцы.

Восстановительная стоимость 1 м в руб.

Таблица 68

Террито-	Галереи сечением, кв. м, до	Террито-	Галереи сечением, кв. м, до
риальные	4	5	7	8	9	риальные	4	5	7	8	9
пояса	а	б	в	г	д	пояса	а	б	в	г	д
1	450	509	582	630	690	6	810	920	1050	1130	1240
2	473	534	610	660	720	7	900	1020	1160	1260	1380
3	495	560	.640	699	760	8	950	1070	1220	1320	1450
4 5	518 563	585 640	670 730	720 790	790 860	9	1220	1370	1570	1700	1860


Таблица 69
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОДОПРИЕМНИКИ-ОГОЛОВКИ (ПОДВОДНЫЕ) ПРИ ЗАБОРЕ ВОДЫ ДО 10 тыс. куб. м/сутки

Характеристика. Тип сооружения:

I. Речные и озерные с оголовком эстакадного типа открытые;

II. Островного типа открытые;

III. Речные со свайным оголовком;

IV. Речные с ряжевым оголовком;

V. Деревянные ряжи, загруженные камнем, с боковым водоприемным фронтом; съемные стальные направляющие рамы и решетки с накладными металлическими частями; обсыпка ряжей камнем с наружных сторон;

VI. Деревянные, раструбно-свайные; направляющие рамы и съемные решетки с накладными металлическими частями.

Восстановительная стоимость одного оголовка (подводного) при заборе воды до 10000 м3/сутки

Таблица 69

Террито-	Тип сооружения
риальные	I	II	III	IV	V	VI
пояса	а	б	в	г	д	е
1	350	1540	2200	1890	2480	7400
2	368	1620	2310	1980	2600	7770
3	385	1690	2420	2080	2730	8140
4	403	1770	2530	2170	2850	8510
5	438	1930	2750	2360	3100	9250
6	630	2770	3960	3400	4460	13300
7	700	3080	4400	3780	4960	14800
8	740	3200	4620	3970	5210	15500
9	950	4160	5940	5100	6700	20000


Таблица 70
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОДОПРИЕМНИКИ И ОГОЛОВКИ ПРИ ЗАБОРЕ ВОДЫ БОЛЕЕ 10000 куб. м/сутки

Характеристика. Тип сооружения:

I, IV, VII, IX: деревянные ряжи, загруженные камнем, с боковым водоприемным фронтом; съемные стальные направляющие рамы и решетки с накладными металлическими частями; обсыпка ряжей камнем с наружных сторон;

II. Деревянный, раструбно-свайные; направляющие рамы и съемные решетки с накладными металлическими частями;

III, VI, VIII, XI. Железобетонные с боковым водоприемным фронтом;

V, X. Деревянные ряжи, загруженные камнем, фильтрующие; съемные стальные направляющие рамы с накладными металлическими частями; обсыпка ряжей камнем с наружных сторон.

Восстановительная стоимость одного водоприемника-оголовка (подводного)

Таблица 70

	Забор воды, тыс. куб. м/сутки
Террито	10-15	15-25	25-50	50-86
риальные	Тип сооружения
пояса	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	3510	8000	6200	4600	5300	7100	7900	14600	9000	7300	17900
2	3690	8400	6500	4830	5570	7500	8300	15300	9500	7700	18800
3	3860	8800	6800	5100	5830	7800	8700	16100	9900	8000	19700
4	4040	9200	7100	5290	6100	8200	9100	16800	10400	8400	20600
5	4390	10000	7800	5750	6600	8900	9900	18300	11300	9100	22400
6	6300	14400	11200	8300	9500	12800	14200	26300	16200	13100	32200
7	7000	16000	12400	9200	10600	14200	15800	29200	18000	14600	35800
8	7400	16800	13000	9700	11100	14900	16600	30700	18900	15300	37600
9	9500	21600	16700	12400	14300	19200	21200	39400	24300	19700	18300


Таблица 71
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ ВОДОЗАБОРНЫЕ (ВОДОПРИЕМНИКИ БЕРЕГОВЫЕ)

Характеристика. Колодцы круглые железобетонные опускного типа; железобетонное перекрытие с люком колодцев диаметром до 3 м; надземный павильон колодцев диаметром до 5 м; стены надземной части кирпичные, перекрытие железобетонное; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 м колодца в руб.

Таблица 71

	Диаметр (внутренний), м
Террито-	1,5	до 3	до 5
риальные	Глубина, м
пояса	6-8	8-10	10-12	6-8	8-10	10-12	8-11
	а	б	в	г	д	е	ж
1	192	185	160	437	398	380	800
2	202	194	168	459	418	399	840
3	211	204	176	481	438	418	880
4	221	213	184	503	458	437	920
5	240	231	200	546	498	475	1000
6	346	333	288	790	720	680	1440
7	384	370	320	870	800	760	1600
8	403	389	336	920	840	800	1680
9	518	500	432	1180	1080	1030	2160
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 71)

	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Колодцы водозаборные
1	Подземная часть	80
	Надземная часть
2	Стены	9
3	Железобетонные конструкции	4
4	Кровля	2
5	Деревянные конструкции	1
6	Отделочные работы	2
7	Разные работы	2
	Итого	100


Таблица 72
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Характеристика. Планировка откосов: подготовка под одежду; одежда откосов.

Восстановительная стоимость 1 м3 крепления в руб.

Таблица 72

Террито-	Вид креплении
риальные пояса	Мощение на щебне	Каменная наброска	Армированные железобетон- ные плиты	Бетонные плиты	Хворостя- ные тюфяки	Грибковое покрытие из железобетон- ных плит	Габионная кладка
	а	б	в	г	д	е	ж
1	33,5	15,3	123	95	62	225	182
2	35,2	16,1	129	99	65	236	194
3	36,9	16,8	135	104	68	248	200
4	38,5	17,6	142	109	71	259	209
5	41,9	19,1	154	118	77	281	228
6	60	27,5	222	170	111	405	328
7	67	30,6	246	189	123	450	364
8	70	32,1	259	199	130	473	382
9	91	41,3	332	255	167	610	494


Таблица 73
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 100 м В ГРУНТАХ I-III ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ ГРУНТА III ГРУППЫ ДО 5%

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 73

Территориальный	Диаметр труб (начальный/ конечный), мм
пояс	250/ 150	300/ 200	400/ 200	500/ 300
	а	б	в	г
1	46,5	50,8	55	66
2-4	50,2	54,9	59,4	71
5,6	58,1	61	69	82
7	64	70	75	90
8	72	78	85	102
9	86	94	102	122


Таблица 74
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 100 м В ГРУНТАХ I - V ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV - V ГРУПП ДО 10%

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 74

Территориальный	Диаметр труб (начальный/ конечный), мм
пояс	250/ 150	300/ 200	400/ 200	500/ 300
	а	б	в	г
1	54	57	63	71
2-4	58,3	62	68	80
5,6	68	71	79	92
7	74	78	86	101
8	83	88	97	114
9	100	105	117	137


Таблица 75
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 200 М В ГРУНТАХ I-IV ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV ГРУППЫ ДО 3%

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 75

Территориальный	Диаметр труб (начальный/ конечный), мм
пояс	400/ 200	500/ 200	600/ 300
	а	б	в
1	53	64	80
2-4	57	69	86
5, 6	66	80	100
7	73	88	110
8	82	99	123
9	98	118	148


Таблица 76
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV ГРУППЫ СВЫШЕ 3 %

Таблица 76

Территориальный	Диаметр труб (начальный/ конечный), мм
пояс	400/ 200	500/ 200	600/ 300
	а	б	в
10	1,10	1,03	1,02
15	1,15	1,06	1,03
25	1,20	1,10	1,04
30	1,25	1,12	1,06


Таблица 77
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СКВАЖИНЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 200 М В ГРУНТАХ I-V ГРУПП ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV И V ГРУПП ДО 35%

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины в руб.

Таблица 77

Территориальный	Диаметр труб (начальный/ конечный), мм
пояс	400/ 200	500/ 200	600/ 300
	а	б	в
1	68	75	87
2-4	73	81	94
5, 6	84	94	109
7	92	103	119
8	104	116	134
9	125	139	161


Таблица 78
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД IV-V ГРУПП СВЫШЕ 35 %

Таблица 78

Территориальный	Диаметр труб (начальный/ конечный), мм
пояс	400/ 200	500/ 200	600/ 300
	а	б	в
45	1,03	1,03	1,03
50	1,10	1,07	1,05
55	1,15	1,10	1,07
60	1,20	1,16	1,10


Таблица 79
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ НАД АРТЕЗИАНСКИМИ СКВАЖИНАМИ

Характеристика. Подземные: фундаменты бетонные; стены и перекрытия железобетонные. Надземные: фундаменты бетонные: стены кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная; полы цементные.

Восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема в руб.

Таблица 79

Территориаль-	Станции насосные
ный	подземные	надземные
пояс	Строительный объем, м3
	до 30	более 30	до 40	40-60	более 60
	а	б	в	г	д
1	54,4	42,6	52	45	37,8
2	57,1	44,7	54,6	47,2	39,7
3	59,8	46,9	57,2	49,5	41,6
4	63	49	59,8	51,8	43,5
5	68	53,3	65	56,2	47,2
6	98	77	94	81	68
7	109	85	104	90	76
8	114	89	109	94	79
9	147	115	140	122	102
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

(К табл. 79)

№	Наименование	Станции насосные
п/ п	конструктивных	подземные	надземные
	элементов	Строительный объем, м3
	и видов работ	до 30	более 30	до 40	40-60	более 60
		а	б	в	г	д
1	Земляные работы	12	13	1	1	1
2	Фундаменты	2	4	14	11	14
3	Железобетонные кон-струкции	66	65	-	-	-
4	Стены подземной части	-	-	42	45	46
5	Покрытие	-	-	5	7	4
6	Кровля	-	-	4	4	4
7	Полы	-	-	4	5	4
8	Проемы	-	-	6	3	3
9	Отделочные работы	3	2	2	2	2
10	Электроосвещение	7	4	9	6	5
11	Разные работы	10	12	13	16	17
	Итого	100	100	100	100	100


Таблица 80
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ ВОДОСБОРНЫЕ

Характеристика. Стены кирпичные; перекрытие железобетонное; внутренняя штукатурка.

Восстановительная стоимость одного колодца в руб.

Таблица 80

Территориальные	Глубина заложения колодцев, м, до
пояса	7	12	15
	а	б	в
1	2570	4760	5910
2	2700	5000	6200
3	2830	5240	6500
4	2960	5470	6800
5	3210	5950	7400
6	4630	8600	10600
7	5140	9500	11800
8	5400	10000	12400
9	6900	12900	16000


Таблица 81
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КОЛОДЦЫ ПИТЬЕВЫЕ

Характеристика. Колодцы из сборных железобетонных колец; оголовок и фильтр; деревянная будка.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 81

Территориальные	Глубина заложения, м, до
пояса	7	12	15
	Группа грунтов
	I-IV	I-IV	I-II	III-IV
	а	б	в	г
1	640	840	930	1050
2	670	880	980	1100
3	700	920	1020	1160
4	740	970	1070	1210
5	800	1050	1160	1310
6	1150	1510	1670	1890
7	1280	1680	1860	2100
8	1340	1760	1950	2200
9	1730	2270	2510	2840


Таблица 82
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ВТОРОГО ПОДЪЕМА

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; стены, колонны, перекрытия железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов утепленная.

Восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема в руб.

Таблица 82

Территориаль-	Станции насосные строительным объемом, м3
ный	150-500	500-1000	1000-2000	2000-3000	более 3000
пояс	а	б	в	г	д
1	27	24,3	21,9	16	14,1
2	28,4	25,5	23	16,8	14,8
3	29,7	26,7	24,1	17,6	15,5
4	31,1	28	25,2	18,4	16,2
5	33,8	30,4	27,4	20	17,6
6	48,6	43,7	39,4	28,8	25,4
7	54	48,6	43,8	32	28,2
8	56,7	51	46	33,6	29,6
9	73	66	59,1	43,2	38,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 82)

№	Наименование	Насосные станции строительным объемом, м3
п/ п	конструктивных	150-500	500-1000	1000-2000	2000-3000	более 3000
	элементов	а	б	в	г	д
1	Земляные работы	2	4	4	3	3
2	Каменные работы	23	17	18	19	22
3	Бетонные и железо-бетонные конструкции	33	33	27	35	37
4	Металлоконструкции	2	8	10	3	2
5	Деревянные конструкции	6	6	6	3	3
6	Полы	2	4	4	5	6
7	Кровля	6	7	8	8	9
8	Отделочные работы	1	4	4	6	4
9	Особостроительные работы	10	8	9	10	9
10	Санитарно-технические работы и электроосвещение	9	5	5	7	4
11	Разные работы	6	4	5	1	1
	Итого	100	100	100	100	100


Характеристика
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ ОЧИСТНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50-320 тыс. м3/ сутки

Характеристика. Комплекс сооружений:

1. Здание фильтров, отстойников и служебных помещений. Здание состоит из двух блоков: блок фильтров и отстойников и блок служебных помещений.

а) Блок фильтров и отстойников состоит из двух павильонов. Павильон фильтров - одноэтажное здание с железобетонным каркасом, железобетонными фундаментами и кирпичными стенами; покрытие железобетонное; кровля из рулонных материалов с утеплением; лестницы металлические, технологические емкости из сборного и монолитного железобетона; полы бетонные, цементные и др. Павильон отстойников - днище железобетонное; стены и перегородки технологических секций железобетонные; покрытие железобетонное; кровля из рулонных материалов с утеплением.

б) Блок служебных помещений; фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытие железобетонные; кровля из рулонных материалов с утеплением; полы цементные, деревянные, из метлахских плиток.

2. Блок реагентного хозяйства; фундаменты железобетонные; каркас, перекрытие и покрытие железобетонные; стены кирпичные; кровля из рулонных материалов с утеплением; технологические емкости железобетонные; полы цементные, асфальтовые и др.


Таблица 83
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ ОЧИСТНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50-320 тыс. м3/ сутки

Восстановительная стоимость блока фильтров и отстойников в руб.

Таблица 83

Территориальные	Производительность, тыс. м3/ сутки
пояса	50	63	80	100
	а	б	в	г
1	373000	513000	610000	730000
2	392000	538000	640000	760000
3	412000	564000	670000	800000
4	431000	589000	700000	840000
5	467000	640000	760000	910000
6	680000	930000	1100000	1310000
7	750000	1030000	1220000	1360000
8	780000	1070000	1 80000	1530000
9	1010000	1380000	1650000	1970000
Продолжение табл. 83

Территориаль-	Производительность, тыс. м3/ сутки
ные	150	160	200	250	320
пояса	д	е	ж	з	и
1	980000	1440000	1590000	1730000	2290000
2	1030000	1510000	1670000	1820000	2410000
3	1070000	1590000	1750000	1910000	2510000
4	1130000	1660000	1820000	2000000	2630000
5	1220000	1810000	1980000	2170000	2870000
6	1760000	2600000	2870000	3130000	4120000
7	1970000	2880000	3180000	3480000	4590000
8	2060000	3030000	3340000	3660000	4810000
9	2050000	3890000	4290000	4700000	6200000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 83)

№	Наименование конструктивных элементов	Производительность, тыс. м3/сутки
п/ п	и видов работ	50-125	160-320
		а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Основание и фундаменты	7	10
3	Стены и перегородки	6	4
4	Железобетонные конструкции	54	56
	В том числе:
	а) фильтры	11	7
	б) отстойники	29	29
	в) прочие емкости		5
	г) прочие конструкции	14	15
5	Металлоконструкции	7	3
6	Проемы	1	2
7	Полы	1	2
8	Кровля	8	9
9	Отделочные работы	7	4
10	Загрузка фильтров	4	6
11	Сантехнические работы и электроосвеще-ние	2	1
12	Разные работы	2	2
	Итого	100	100


Таблица 84
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ ОЧИСТНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50-320 тыс. м3/ сутки

Восстановительная стоимость блока служебных помещений в руб.

Таблица 84

Территориаль-	Производительность, тыс.м3/сутки	Территориаль-	Производительность, тыс.м3/сутки
ные пояса	50-125	100-320	ные пояса	50-125	100-320
	а	б		а	б
1	49400	65000	6	88000	116000
2	51900	68000	7	98000	129000
3	54200	71000	8	104000	135000
4	56700	74000	9	134000	175000
5	62000	81000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 84)

		Производительность, тыс. куб. м/сутки
№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	50-125	160—320
		а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Основание и фундаменты	5	5
3	Стены и перегородки	35	22
4	Железобетонные конструкции	17	30
5	Металлоконструкции	1	2
6	Проемы	8	12
7	Полы	7	9
8	Кровля	5	4
9	Отделочные работы	7	5
10	Сантехнические работы и электроосвещение	11	9
11	Разные работы	3	1
	Итоги	100	100


Таблица 85
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ ОЧИСТНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50-320 тыс. м3/ сутки

Восстановительная стоимость блока реагентного хозяйства в руб.

Таблица 85

Территориаль-	Производительность, тыс. м3/сутки	Территориаль-	Производительность, тыс. м3/сутки
ные пояса	50-125	100-320	ные пояса	50-125	100-320
	а	б		а	б
1	244000	144000	6	438000	260000
2	256000	151000	7	487000	290000
3	268000	159000	8	512000	304000
4	279000	166000	9	660000	391000
5	304000	181600
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 85)

		Производительность, тыс. куб. м/сутки
№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	50-125	160—320
		а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Основание и фундаменты	13	9
3	Стены и перегородки	17	23
4	Железобетонные конструкции	35	30
	В том числе
	а) емкости	19	9
	б) прочие конструкции	16	21
5	Металлоконструкции	6	5
6	Проемы	3	7
7	Полы	4	4
8	Кровля	5	8
9	Отделочные работы	6	4
10	Сантехнические работы и электроосвещение	9	6
11	Разные работы	1	3
	Итоги	100	100


Таблица 86
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

40, 80 И 120 куб. м/сутки (С КОАГУЛЯЦИЕЙ)

Характеристика. Фундаменты ленточные бутовые; стены кирпичные; перегородки деревянные; перекрытия (покрытии) железобетонные; полы цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением; фильтры железобетонные; бак для извести бетонный.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 86

Террито-	Производительность, тыс. куб. м/сутки	Террито-	Производительность, тыс. куб. м/сутки
риальные	40	80	120	риальные	40	80	120
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	12500	16800	18800	6	22500	30200	33900
2	13100	17600	19800	7	24900	33600	37600
3	13700	18500	20700	8	26200	35200	39500
4	14300	19300	21600	9	33700	45300	50800
5	15600	21000	23500
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 86)

№№	Наименование конструктивных	Производительность,
п.п.	элементов и видов работ	40	80	120
1	Земляные работы	1	2	2
2	Фундаменты	11	12	12
3	Стены и перегородки	37	33	32
4	Перекрытия	9	9	9
5 6	Фильтры (емкости) Кровля	13 3	14 4	15 4
7	Полы	1	1	1
8	Проемы	7	6	6
9 10 11	Отделочные работы Загрузка фильтров и дренажа Сантехнические работы и электроосвещение	2 4 10	2 4 7	2 4 7
12	Разные работы	2	6	6
	Итого	100	100	100


Таблица 87
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 800-30 000 м3/сутки

Характеристика. Фильтровальная станция состоит из помещений реагентного хозяйства, фильтров и бытовых, сблокированных в одном здании; фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия (покрытия) железобетонные; кровля рулонная по плитному утеплителю; полы цементные, асфальтовые и др.; осветлители, отстойники, фильтры и баки железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м/сутки производительности станции в руб.

Таблица 87

Террито-	Производительность, куб. м/сутки
риальные	800-1000	2000	3000	4500	6000	15000	22500-30000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж
1	94	48	39	28	24	20	15
2	99	50,4	41	29,4	25,2	21	15,8
3 4 5 6	103 108 118 169	52,8 55,2 60 86	42,9 44,9 48,8 70	30,8 32,2 35 50,4	26,4 27,6 30 43,2	22 23 25 36	16,5 17,3 18,8 27
7	188	96	78	56	48	40	30
8	197	101	82	59	50,4	42	31,5
9	254	130	105	76	65	54	40,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 87)

		Производительность куб. м/сутки
	Наименование конструктивных	800-4500	4500-12000	12000-30000
	элементов и видов работ	а	б	в
1	Земляные работы	1	1	2
2	Фундаменты	11	11	7
3	Стены и перегородки	29	23	18
4	Перекрытия	10	8	8
5	Железобетонные емкости	13	19	32
	В том числе:
	а) осветлители	8	12	21
	б) фильтры	4	6	10
	в) прочие емкости	1	1	1
6	Кровля	3	4	5
7	Полы	4	4	4
8	Проем и	7	6	4
9	Отделочные работы	4	4	4
10	Каналы, лотки	3	4	4
11	Загрузка фильтров	2	2	2
12	Санитарно-технические работы и электроосвещение	11	11	11
13	Разные работы	2	3	3
	Итого	100	100	100


Таблица 88
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 450 куб. м/сутки (БЕЗ КОАГУЛЯЦИИ)

Характеристика. Установка состоит из двух медленных фильтров, здания насосной и хлораторной с подземной железобетонной шахтой, стены которой служат фундаментом для надземной части. В подземной части стены кирпичные, перекрытия подземной части и покрытия здания железобетонные. Кровля из рулонных материалов, с утеплением; фильтры железобетонные, емкости наполовину заглубленные в землю; резервуары и шахта станции обвалованы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 88

Территориальные	Производительность, куб. м/сутки
пояса	36-72	72-144	144-230	230-288	288-450
	а	б	в	г	д
1 2 3 4 5 6 7 8 9	9400 9900 10400 10900 11800 17000 18900 19800 25500	12600 13200 13800 14400 15700 22600 25100 26400 33900	15000 15800 16500 17300 18800 27100 30100 31600 40600	17700 18600 19500 20400 22100 31900 35400 37200 47800	22900 24100 25200 26300 28600 41200 45800 48100 6200
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

№№	Наименование конструктивных	Производительность, куб. м/ сутки
п.п.	элементов и видов работ	36-72	72-144	144-230	230-288	288-450
1	Земляные работы	16	12	11	11	10
2	Фундаменты	4	3	3	3	3
3	Стены и перегородки	29	22	19	17	15
4	Перекрытия	2	2	2	1	1
5 6	Фильтры (емкости) Кровля	26 3	38 3	41 2	44 2	47 1
7	Полы	1	1	1	1	2
8	Проемы	2	2	1	1	1
9 10 11	Отделочные работы Загрузка фильтров и дренажа Сантехнические работы и электроосвещение	3 5 4	3 7 3	4 10 3	4 10 3	4 12 2
12	Разные работы	5	4	3	3	2
	Итого	100	100	100	100	100


Таблица 89
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ УМЯГЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ НУЖД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3,2-12 тыс. куб. м/сутки ПРИ ЖЕСТКОСТИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ СООТВЕТСТВЕННО от 20 до 10 мг-экв/л С НАПОРНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ФИЛЬТРАМИ

Характеристика. Состав станции: реагентное хозяйство, отделения фильтров и насосной II подъема, производственно-бытовые помещения.

Конструкции здания: фундаменты и колонны железобетонные, стены из керамзитобетонных панелей, покрытие железобетонное, кровля из рулонных материалов с утеплением; емкости железобетонные.

Восстановительная стоимость одного сооружения ч руб.

Таблица 89

Территориальные пояса	Станции умягчения производительностью 3,2-12 тыс. м/сутки	Территориальные пояса	Станции умягчения производительностью 3,2-12 тыс. м/сутки
1	108000	6	194000
2	113000	7	216000
3	119000	8	230000
4	124000	9	290000
5	135000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 89)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Станция умягчения производительностью 3,2-12 тыс. куб. м/сутки
	А. Подземная часть
1	Земляные работы	3
2	Фундаменты	11
3	Стены	3
4	Каналы и приямки	2
	Б. Надземная часть
5	Стены с железобетонным каркасом	20
6	Перекрытие	5
7	Кровля	7
8	Полы	5
9	Проемы	2
10	Отделочные работы	4
11	Металлоконструкции	3
12	Разные работы	2
13	Емкости железобетонные	23
14	Санитарно-технические работы и электроосвещение	10
	Итого	100


Таблица 90
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИИ УМЯГЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ НУЖД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 8-20 тыс. куб. м/сутки ПРИ ЖЕСТКОСТИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ СООТВЕТСТВЕННО от 20 до 40 мг-экв/л С БЕЗНАПОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Характеристика. Состав станции: реагентное хозяйство, отделения фильтров и насосной станции, производственно-бытовые помещения.

Конструкции здания: фундаменты и колонны железобетонные, стены из керамзитобетонных панелей, покрытие железобетонное, кровли из рулонных материалов с утеплением; емкости железобетонные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 90

Территориальные пояса	Станция умягчения производительностью 8-20 тыс. куб. м/сутки	Территориальные пояса	Станция умягчения производительностью 8-20 тыс. куб. м/сутки
1	174000	6	313000
2	183000	7	348000
3	191000	8	365000
4	200000	9	470000
5	218000
Удельные веса отдельных конструктивных -элементов в процентах

(К табл. 90)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Станция умягчения производительностью 8-20 тыс. куб. м/сутки
	А Подземная часть
1	Земляные работы	2
2	Фундаменты	7
	В. Надземная часть
3	Стены с железобетонным каркасом	21
4	Перекрытие	8
5	Кровля	6
6	Полы	2
7	Проемы	3
8	Отделочные работы	4
9	Металлоконструкции	5
10	Особостроительные работы	34
11	Разные работы	4
12	Санитарно-технические работы и электроосвещение	4
	Итого	100


Таблица 91
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СТАНЦИЯ (установка) ПО ОБЕСФТОРИВАНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ВОД С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА ДО 5 мг/л ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ НУЖД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-8 тыс. куб. м/сутки

Характеристика. Состав станции: реагентное хозяйство, отделения фильтров и насосной станции II подъема, производственно-бытовые помещения.

Конструкции здания: фундаменты, стены, колонны, перекрытия, покрытия; днище и стены емкостей железобетонные: кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость одного сооружения

Таблица 91

Территориальные пояса	Станция (установка) обесфториванию производительностью 5-8 тыс. куб. м/сутки	Территориальные пояса	Станция (установка) обесфториванию производительностью 5-8 тыс. куб. м/сутки
1 2 3 4 5	156000 164000 172000 180000 195000	6 7 8 9	281000 312000 328000 422000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 91)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов н видов работ	Станция (установка) обесфторивания производительностью 5-8 тыс. куб. м/сутки
	А. Подземная часть
1	Земляные работы	2
2	Фундаменты	6
3	Стены	4
4	Каналы и приямки	1
	Б. Надземная часть
5	Стены с железобетонным каркасом	19
6	Перекрытие	5
7	Кровля	5
8	Полы	2
9	Проемы	4
10	Отделочные работы	5
11	Металлоконструкции	5
12	Разные работы	8
13	Резервуары	12
14	Фильтры	16
15	Санитарная техника и электроосвещение	3
16	Теплотехническая часть котельной	2
17	Обмуровочные работы	1
	Итого	100


Таблица 92
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕНЫЕ

Характеристика. Стены деревянные из брусьев; кровля утепленная; бак металлический; трубопроводы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 92

	Высота башни, м
Террито-	6	14
риальные	Емкость бака, куб. м
пояса	20	40	60	20	40	60
	а	б	в	г	д	е
1 2 3 4 5 6 7 8 9	7300 7700 8000 8400 9100 13100 14600 15300 20000	8600 9000 9500 9900 10800 15500 17200 18000 23000	9100 9600 10000 10500 11400 16400 18200 19100 24600	9800 10300 10800 11300 12300 18000 19600 20600 26500	10700 11200 11800 12300 13400 19300 21400 22500 28900	11800 12400 13000 13600 14800 21200 23600 24800 31900
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 92)

		Высота башни, м
	Наименование конструктивных	5	10
	элементов и видов работ	Емкость бака, куб. м
		20	40	60	20	40	60
		а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	14	12	11	15	14	13
2	Стены	33	36	38	41	40	42
3 4	Кровля Полы	6 3	6 2	5 2	5 2	4 2	4 2
5 6	Проемы Печи	8 2	7 2	7 2	8 2	7 3	7 2
7 8	Отделочные работы Особостроительные работы	1 23	1 26	1 27	1 19	1 22	1 24
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	8	6	5	5	6	4
10	Разные работы	2	2	2	2	1	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 93
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика. Каркас и шатер деревянные из брусьев; кровля на рулонных материалов утепленная; бак металлический; трубопроводы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 93

	Высота башни, м
Территориальные	10	15	20
пояса	20	40	60	20	40	60	20	40	60
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	8100	9400	10400	9000	10500	11100	10500	12100	13800
2	8500	9900	10900	9500	11000	11700	11000	12700	14500
3	8900	10300	11400	4900	11600	12200	11600	13300	15200
4	9300	10800	12000	10400	12100	12800	12100	13900	15900
5	10100	11800	13000	11300	13100	13900	13100	15100	17300
6	14600	16900	18700	16200	18900	20000	18900	21800	24800
7	16200	18800	20800	18000	21000	22200	21000	24200	27600
8	17000	19700	21800	18900	22000	23300	22100	25400	29000
9	21900	25400	28000	24300	28400	30000	28400	32700	37300
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 93)

		Высота башни, м
№№	Наименование конструктивных	10	15	20
п.п.	элементов и видов работ	Емкость бака, куб. м
		20	40	60	20	40	60	20	40	60
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	Общестроительные работы	73	68	66	74	70	69	77	74	75
2	Особостроительные работы	21	27	29	20	24	26	17	21	21
3	Санитарно-технические работы и электроосвещение	6	5	5	6	6	5	6	5	4
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 94
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕСШАТРОВЫЕ

Характеристика. Фундаменты бетонные; смотровой колодец бетонный круглый; башня металлическая; баки металлические неутепленные и утепленные минераловатными плитами с облицовкой листовой сталью; трубопроводы.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 94

	Емкость баки, куб. м
	15	26	50
Террито-	Высота башни, м
риальные	6	9	12	14
пояса	с утеплением бака	без утепления бака	с утеплением бака	без утепления бака	с утеплением бака	без утепления бака	с утеплением бака	без утепления бака
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	2960	2400	3400	2710	4880	3900	9100	7300
2	3110	2520	3570	2850	5120	4100	9600	7700
3	3260	2640	3740	2980	5370	4290	10000	8000
4	3440	2760	3910	3120	4610	4490	10500	8400
5	3700	3000	4250	3390	6100	4880	11400	9100
6	5300	4320	6100	4880	8800	7000	16400	13100
7	5900	4800	6800	5400	9800	7800	18200	14600
8	6200	5040	7100	5700	10200	8200	19100	15300
9	8000	6500	9200	7800	13200	10500	24600	19700
Примечания:

1. Стоимость башен с резервуаром емкостью 15 куб. м , высотой 5 и 10 м на 5% выше стоимости башен высотой 6 и 9 м.

2. При изменении высоты башен с резервуаром емкостью 25 куб. м на каждые 2 м изменения высоты стоимость следует изменять на 10%.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 94)

		Емкость бака, куб. м
	Наименование	15	25	50
	конструктивных	Высота башни, м
	элементов и видов работ	6	9	12	18
		с утеп- лением бака	без утеп- ления бака	с утеп- лением бака	без утеп- ления бака	с утеп- лением бака	без утеп- ления бака	с утеп- лением бака	без утеп- ления бака
		а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Земляные работы	20	25	18	22	10	20	8	10
2	Фундаменты со смотровым колодцем	19	23	16	21	25	32	18	22
3	Металлоконструкции	31	42	36	47	23	33	40	50
4	Утепление бака	30	-	30	-	30	-	34	-
5	Антикоррозионное покрытие неутепленного бака	-	10	-	10	-	15	-	18
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 95
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАКОМ

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; ствол и шатер кирпичные; перекрытие под бак железобетонное; кровля из рулонных материалов; отопление печное.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб. (высотой 10 метров)

Таблица 95

	Емкость бака, куб. м
Территориальные	100	150	200
пояса	а	б	в
1	14200	15200	16300
2	14900	16000	17100
3	15600	16700	17900
4	16300	17500	18700
5	17800	19000	20400
6	25600	27400	29300
7	28400	30400	32600
8	29800	31900	34200
9	38300	41000	44000
При изменении высоты башни на 1 м восстановительную стоимости следует изменять (в руб.)

Таблица 96

Территориальные пояса	Емкость бака 100-200 куб. м	Территориальные пояса	Емкость бака 100-200 куб. м
1	543	6	980
2	570	7	1090
3	597	8	1140
4	620	9	1470
5	680
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 95)

		Емкость бака, куб. м
№№	Наименование конструктивных	100	150	300
п.п.	элементов и видов работ	а	б	в
1	Фундаменты	11	11	10
2	Ствол башни	31	28	25
3	Перекрытие под бак	6	8	8
4	Шатер башни	22	23	24
5	Бак металлический	13	15	19
6	Санитарно-технические работы и электроосвещение	8	7	7
7	Печи	9	8	7
	Итого	100	100	100


Таблица 97
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ШАТРОВЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ БАКОМ

Характеристика. Фундаменты бетонные и железобетонные; ствол и шатер - кирпичные: перекрытие под бак железобетонное; кровля из рулонных материалов; отопление печное.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб. (высотой 10 метров)

Таблица 97

Террито-	Емкость бака, куб. м	Террито-	Емкость бака. куб. м
риальные	100	150	200	риальные	100	150	200
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	13900	15000	16100	6	25000	27000	29000
2	14600	15800	16900	7	27800	30000	32200
3	15300	16500	17700	8	29200	31500	33800
4 5	16000 17400	17300 18800	18500 20100	9	37500	40500	43500
При изменении высоты башни на 1 м восстановительную стоимость следует изменять (в руб.)

Таблица 98

Территориальные пояса	Емкость бака 100-200 куб. м	Территориальные пояса	Емкость бака 100-200 куб. м
1	462	6	830
2	485	7	920
3	508	8	970
4	531	9	1250
5	578
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 97)

		Емкость бака, куб. м
№№	Наименование конструктивных	100	150	200
п.п.	элементов и видов работ	а	б	в
1	Фундаменты	11	11	11
2	Ствол башни	30	28	26
3	Перекрытие под бак	9	9	9
4	Шатер башни	22	23	24
6	Бак металлический	9	11	13
6	Санитарно-технические работы и электроосвещение	10	10	9
7	Печи	9	8	8
	Итого	100	100	100


Таблица 99
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

БАШНИ ВОДОНАПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика. Подземная часть: фундаменты, стены подвала, перекрытие над подвалом железобетонные; полы цементные; лестницы металлические.

Надземная часть: стены ствола башни железобетонные; бак железобетонный; с коническим покрытием; стены шатра ячеистые, легкобетонные камни; перекрытие железобетонное; кровля рулонная утепленная; лестницы и площадки металлические.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 99

	Высота башни, м		Высота башни, м
Террито-	20	25	30-35	Террито-	20	25	30-35
риальные	Емкость резервуара, куб. м	риальные	Емкость резервуара, куб. м
пояса	50-150	200-300	400-800	пояса	50-150	200-300	400-800
1	20800	36600	61000	6	37400	66000	110000
2	21800	38400	64000	7	41600	73000	122000
3	22900	40300	67000	8	43700	77000	128000
4	23900	42100	70100	9	56200	99000	165000
5	26000	45800	76000
При изменении высоты башни на 1 л» восстановительную стоимость следует изменять (в руб.)

Таблица 100

Террито-	Емкость резервуара, куб. м	Террито-	Емкость резервуара, куб. м
риальные	50-150	200-300	400-800	риальные	50-150	200-300	400-800
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	441	610	910	6	750	1040	1610
2	463	640	960	7	880	1210	1820
3	485	670	1000	8	930	1270	1410
4	507	700	1050	9	1190	1640	2460
5	551	760	1140
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 99)

		Высота башни, м
№№	Наименование конструктивных	20	25	30-35
п.п.	элементов и видов работ	Емкость резервуара, куб. м
		50-150	200-300	400-800
		а	б	в
1	Земляные работы	1	1	1
2	Фундаменты	8	10	13
3	Стены цоколя, перекрытие, полы, лестницы и др. подземной части	6	5	4
4	Стены (ствол) башни	31	31	32
5	Железобетонный резервуар	15	17	17
6	Стены шатра	3	3	3
7	Железобетонное перекрытие	12	10	10
8	Металлоконструкции	4	3	2
9	Кровля	3	3	2
10	Проемы	2	2	1
11	Отделочные работы	4	3	2
12	Санитарно-технические работы и электроосвещение	3	3	3
13	Разные работы	4	4	5
	Итого	100	100	100


Таблица 101
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Характеристика. Резервуары подземные с обвалованием: днище стены, колонны и перекрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 101

Террито-	Емкость резервуара, куб. м
риальные	до 50	до 150	до 300	до 600	до 1000	более 1000
пояса	а	б	в	г	д	е
1	51,8	39,6	30,3	22,8	20,7	15,9
2	54,4	41,6	31,8	23,9	21,7	10,7
3	57	43,6	33,3	25,1	22,8	17,5
4	59,6	45,5	34,8	26,2	23,8	18,3
5	65	10,5	37,9	28,5	25,9	19,9
6	93	71	54,5	41	37,3	28,6
7	104	79	61	45,0	41,4	31,8
8	109	83	63	47,9	43,5	33,4
9	140	107	82	62	55,9	42,9
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициент 1,15.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 101)

№№	Наименование конструктивных	Емкость резервуара, куб. м
п.п.	элементов и видов работ	до 600	более 600
		а	б
1	Земляные работы	22	20
2	Основание бетонное	4	4
3	Железобетонные конструкции	65	66
4	Отделочные работы	5	5
5	Разные работы	4	5
	Итого	100	100


Таблица 102
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

РЕЗЕРВУАРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Характеристика. Резервуары подземные с обвалованием: днище, стены, колонны и перекрытие железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 102

Террито-	Емкость резервуара, куб. м
риальные	до 50	до 150	до 300	до 600	до 1 000	до 3 000	до 10000	более 10000
пояса	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	95	65	41,2	38,3	31,2	23,9	19,1	14,5
2	99	68	43,2	40,2	32,8	25	20,1	15,2
3	104	71	45,3	42,1	34,3	20,3	21	16
4	109	75	47,3	44	35,9	27,5	22	16,7
5	118	81	51,5	47,9	39	29,9	23,9	18,1
6	170	117	74	69	56,1	43	34,4	26,1
7	189	130	82	77	62	47,8	38,2	29
8	199	136	87	80	66	50,1	40,1	30,5
9	255	175	111	103	84	65	51,6	39,2
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициенты: для резервуаров емкостью до 300 куб. м - 1,13, для резервуаров емкостью более 300 куб. м - 1,09.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 102)

	Наименование конструктивных	Емкость резервуара, м3
	элементов и видов работ	до 150	до 1000	до 10000	более 10000
		а	б	в	г
1	Земляные работы	20	26	16	14
2	Основание бетонное	5	4	4	4
3	Железобетонные конструкции	66	63	71	75
4	Отделочные работы	5	4	5	4
5	Разные работы	4	3	4	3
	Итого	100	100	100	100


Таблица 103
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

ХЛОРАТОРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2, 5, 10, 30, 50 И 100 кг ХЛОРА В ЧАС, СОВМЕЩЕННЫЕ СО СКЛАДОМ ХЛОРА

Характеристика. Фундаменты бетонные, бутобетонные и кирпичные; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы асфальтовые; кровли из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость одного здания в руб.

Таблица 103

	Хлораторные производительностью хлора, кг/ч
Террито-	2	5	10	30	50	100
риальные	со складом емкостью, т
пояса	1,1	3,6	8	25	54	66
	а	б	в	г	д	е
1 2 3 4 5 6 7 8 9	15000 15700 16500 17200 18400 27000 30000 31500 40500	17400 18300 19100 20000 21800 31300 34800 36500 47000	24300 25500 26700 27900 30400 43700 48600 51000 66000	26800 28100 29500 30800 33500 48200 53600 56300 72000	27900 29300 30700 32100 34900 50200 55800 58600 75000	34700 36400 38200 39900 43400 62000 69000 73000 94000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 103)

		Хлораторная производительностью хлора, кг/ч
№№	Наименование конструктивных	2	5	10	30	50	100
п.п.	элементов и видов работ	со складом емкостью, т
		1,1	3,6	8	25	54	66
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	2	1	3	3	2	1
2	Фундаменты	6	11	10	13	10	10
3	Стены и перегородки	37	32	28	34	35	34
4	Перекрытие	9	10	9	9	12	14
5	Кровля	6	4	5	4	7	6
6	Проемы	7	6	5	5	5	5
7	Полы	4	4	5	5	5	6
8	Металлоконструкции	6	5	6	5	4	4
9	Отделочные работы	3	2	14	3	3	2
10	Каналы и приямки	4	4	4	4	4	4
11	Санитарно-технические работы и освещение	15	20	10	14	11	12
12	Разные работы	1	1	1	1	2	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 104
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

ХЛОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА (БЕЗ КОТЕЛЬНОЙ) ПРИ РАБОТА НА ЖИДКОМ ХЛОРЕ И ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 кг ХЛОРА В ЧАС

Характеристика. Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; полы цементные и дощатые: кровля из рулонах материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема с руб.

Таблица 104

Территориальные	Хлораторная на	Территориальные	Хлораторная на
пояса	5 кг хлора в час	пояса	5 кг хлора в час
1	18,6	6	33,5
2	19,5	7	37,2
3	20,5	8	39,1
4	21,4	9	50,2
5	23,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 104)

№№	Наименование конструктивных	Хлораторная на 5 кг
п.п.	элементов и видов работ	хлора и час
1	Земляные работы	1
2	Каменные конструкции	55
3	Железобетонные конструкции	6
4	Деревянные конструкции	10
5	Полы	3
6	Кровля	8
7	Отделочные работы	4
8	Санитарно-технические работы и электроосвещение	11
9	Разные работы	2
	Итого	100


Таблица 105
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

ХЛОРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ С РАСХОДОМ ХЛОРА 10 и 40 кг/ч

Характеристика. Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перекрытие железобетонное; полы цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением; канал бетонный с железобетонным перекрытием и приямком.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 105

Террито- риальные	Хлораторная с расходом хлора, кг/ч	Террито- риальные	Хлораторная с расходом хлора, кг/ч
пояса	10	40	пояса	10	40
	а	б		а	б
1 2 3 4 5	20,6 21,6 22,6 23,7 25,7	19 20 20,9 21,8 23,8	6 7 8 9	37 41,1 43,2 55,5	34,2 38 39,9 51,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 105)

№№	Наименование конструктивных	Хлораторная с расходом хлора, кг/ч
п.п.	элементов и видов работ	10	40
		а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Фундаменты	6	6
3	Стены и перегородки	41	44
4	Перекрытия	5	5
5	Полы	1	2
6	Кровля	3	4
7	Проемы	8	7
8	Каналы и приямки	4	4
9	Отделочные работы	3	3
10	Санитарно-технические работы и электроосвещение	23	20
11	Разные работы	5	4
	Итого	100	100


Таблица 106
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СКЛАДЫ ХЛОРА РАСХОДНЫЕ

Характеристика. Фундаменты бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; полы бетонные; покрытие железобетонное; кровля надземных складов рулонных материалов с утеплением; гидроизоляция стен и покрытия обсыпных складов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 106

	Склады хлора
Террито-	надземные	обсыпные
риальные	Количество баллонов
пояса	30	БО	70	30	51)	74
	а	б	в	г	д	е
1	43	36,5	31,2	46	40,6	36,4
2	45,2	38,3	32,8	48,3	42,6	38,2
3	47,3	40,2	34,3	50,6	44,7	40
4	49,5	42	35,9	52,9	40,7	41,9
5	53,8	45,6	39	57,5	50,8	45,5
6	77	66	56.2	83	73	66
7	86	73	62	92	81	73
8	90	77	66	97	85	76
9	116	99	84	124	110	98
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 106)

		Склады хлора
	Наименование конструктивных	надземные	обсыпные
	элементов и видов работ	Количество баллонов
		30	50	70	30	50	70
		а	б	в	г	Д	е
1	Земляные работы	2	2	2	7	7	7
2	Фундаменты	6	6	6	14	13	12
3	Стены	26	27	25	43	43	42
4	Перекрытия	6	6	6	8	9	11
5	Полы	6	8	10	2	5	6
6	Кровля	2	3	3	-	-	-
7	Проемы	8	8	8	6	5	4
8	Отделочные работы	3	3	3	3	4	4
9	Металлоконструкции	1	1	1	-	-	-
10	Санитарно-технические работы и электроосвещение	21	19	19	4	3	3
11	Разные работы	19	17	17	13	11	11
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 107
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СКЛАД ХЛОРА БАЗИСНЫЙ НА 210 БАЛЛОНОВ

Характеристика. Фундаменты бетонные; стены кирпичные; гидроизоляция кирпичных стен обсыпных складов; перекрытие железобетонное; полы бетонные; труба вентиляционная вытяжная; рампа у надземного склада с подсыпкой песком под пилы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 107

Террито- риальные	Базисный склад хлора на 210 баллонов	Террито- риальные	Базисный склад хлора на 210 баллонов
пояса	надземный	обсыпной	пояса	надземный	обсыпной
	а	б		а	б
1	19,7	32,2	6	35,5	58
2	20	33,8	7	39	64
а	21,7	35,4	8	41,4	68
4	22,7	37	9	53,2	87
5	24,6	40,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 107)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Базисный склад хлора на 210 баллонов
		надземнын	обсып ной
		а	б
1	Земляные работы	7	4
2	Фундаменты	15	11
3	Стены	36	42
4	Покрытие и кровля	7	8
5	Проемы	4	7
6	Полы	4	7
7	Отделочные работы	9	6
8	Санитарно-технические работы и электроосвещение	15	12
9	Разные работы	3	3
	Итого	100	100


Таблица 108
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

Здания и сооружения водопровода

СКЛАД КОАГУЛЯНТА И ИЗВЕСТИ

Характеристика. Фундаменты и подпорные стенки бетонные и бутобетонные; стены кирпичные; покрытие железобетонное; полы асфальтовые; кровля из рулонных материалов.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 108

Террито-	Склад коагулянта емкостью, куб. м
риальные	200	500-600
пояса	с электро-талью	с вагонеткой	с электроталью	с вагонеткой
	а	б	в	г
1	9,7	10,3	8,7	9,4
2	10,2	10,8	9,1	9,9
3	10,7	11,3	9,6	10,3
4	11,2	11,8	10	10,8
5	12,1	12,9	10,9	11,8
6	17,5	18,5	15,7	16,9
7	19,4	20,6	17,4	18,9
8	20,4	21,6	18,3	19,7
9	26,2	27	23,5	14,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 108)

		Склад коагулянта емкостью, куб. м
№№	Наименование конструктивных	200	500-600
п.п.	элементов	с электро- талью	с вагонет- кой	с электро- талью	с вагонет- кой
		а	б	в	г
1	Земляные работы	6	6	7	7
2	Фундаменты	6	7	5	6
3 4	Железобетонные конструкции Стены	16 39	17 35	17 38	18 33
5	Проемы	10	12	11	12
6	Полы	9	9	9	11
7	Кровля	5	5	5	5
8 9	Металлоконструкции Отделочные работы	6 2	6 1	6 1	5 1
10	Разные работы	1	2	1	2
	Итого	100	100	100	100


Вводные указания
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Загрузка аэрофильтров и биофильтров предусмотрена из щебня кристаллических пород.

2. Показатели радиальных отстойников первичных и вторичных предусматривают комплекс из 4 отстойников.

В случаях, когда фактическое их количество менее четырех, восстановительная стоимость подлежит пропорциональному уменьшению. При этом показатели восстановительной стоимости распределительной чаши, насосной станции, камер и трубопроводов должны учитываться в полном объеме вне зависимости от количества отстойников.


Таблица 109
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

АЭРОТЕНКИ

Характеристика. Днище, стены, лотки и каналы железобетонные; каналы покрыты фильтросными пластинами: трубопроводы и воздуховоды стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м полезного объема в руб.

Таблица 109

Террито-	Полезный объем, куб. м
риальные пояса	до 2500	от 2 500 до 7000	от 7 000 до 10000	от 10 000 до 30000	более 30 000
	а	б	в	г	д
1 2	39,2 41,2	32,7 34,3	30,9 32,4	23,5 24,7	16,8 17,6
3 4	43,1 45,1	36 37,6	34 35,5	25,9 27	18,5 19,3
5 6	49 71	40,9 58,9	38,6 55,6	29,4 42,3	21 30,2
7	78	65	62	47	33,6
8	82	69	65	49,4	35,3
9	106	88	83	63	45,4
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициент 1,09.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 109)

	Наименование конструктивных	Полезный объем одного аэротенка куб. м
	элементов и видов работ	до 7000	более 7000	более 30000
		а	б	в
1 2	Земляные работы Основные конструкции (без торкретирования)	6 85	8 78	7 71
3	Металлоконструкции	1	1	1
4	Отделочные работы	1	3	6
5	Прочие работы	2	3	2
6 7	Фильтросные пластины Трубопроводы и воздуховоды	1 4	1 6	3 6
	Итого	100	100	100


Таблица 110
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

АЭРОТЕНКИ-СМЕСИТЕЛИ

Характеристика. Днище, стены, лотки и каналы железобетонные; каналы покрыты фильтросными пластинами; трубопроводы и воздуховоды стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м полезного объема в руб.

Таблица 110

Террито-	Полезный объем, куб. м	Террито-	Полезный объем, куб. м
риальные пояса	до 10 000 куб. м	от 10000 до 30000 куб. м	более 30000 куб. м	риальные пояса	до 10 000 куб. м	от 10000 до 30000 куб. м	более 30000 куб. м
	а	б	в		а	б	в
1 2 3 4 5	26,2 27,5 28,8 30,1 32,8	24,4 25,6 26,8 28,1 30,5	19 20 20,9 21,9 23,8	6 7 8 9	47,2 52,4 55 71	43,9 48,8 51,2 66	34,2 38 39,9 51,3
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициент 1,09.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов о процентах

(К табл. 110)

	Наименование конструктивных	Полезный объем одного аэротенка
		до 10 000 куб. м	от 10000 до 30000 куб. м	более 30000 куб. м
		а	б	в
1 2	Земляные работы Бетонные и железобетонные конструкции	9 74	7 75	6 75
3	Металлоконструкции	1	1	3
4	Отделочные работы	1	1	1
5	Прочие работы	8	7	6
6	Фильтросные пластины	2	2	2
7	Внутренние трубопроводы и воздуховоды	5	7	7
	Итого	100	100	100


Таблица 111
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

АЭРОФИЛЬТРЫ

Характеристика. Комплекс из аэрофильтров с венткамерой. Днище и стены железобетонные; опоры бетонные; колосниковые решетки железобетонные; загрузка фильтров щебнем кристаллических пород; венткамера; наружные трубопроводы.

Восстановительная стоимость 1 куб. м загрузки в руб.

Таблица 111

Террито-	Высота загрузки до 2,5 м	Высота загрузки более 2,5 м
риальные	Объем загрузки одного аэрофильтра, куб. м
пояса	до 100	до 300	до 700	до 1500	более 1500	до 200	до 700	до 1 500	до 2 500	более 2500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	103	90	51,7	48	43,4	75	46	39	36,9	33,2
2	108	95	54,3	50,4	45,6	79	48,3	41	38,8	34,9
3	113	99	56,9	52,8	47,7	83	50,6	42,9	40,6	36,5
4	118	104	59,5	55,2	40,9	86	52,9	44,9	42,4	38,2
5	129	113	65	60	54,3	94	57,5	48,8	46,1	41,5
6	185	162	93	80	78	135	83	70	66	59,8
7	206	180	103	96	87	150	92	78	74	66
8	216	189	109	101	91	158	97	82	77	70
9	278	243	140	130	117	203	124	105	100	90
Удельные веса отдельных конструктивных элементов и процентах

(К табл. 111)

		Высота загрузки до 2,5 м	Высота загрузки более 2,5 м
№№	Наименование конструктивных	Объем загрузки одного аэрофильтра, куб. м
п.п.	элементов и видов работ	до 100	до 700	более 700	до 200	до 1500	более 1500
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	2	1	1	2	1	1
2	Бетонные и железобетонные конструкции и сооружения	35	32	26	37	30	24
3	Опоры и решетки	11	18	22	8	13	17
4	Загрузка щебнем	16	31	37	21	41	48
5	Внутренние трубопроводы	13	10	10	12	8	7
6	Венткамера	19	5	2	17	4	2
7	Наружные трубопроводы	4	3	2	3	3	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 112
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

БИОФИЛЬТРЫ (без шатра)

Характеристика. Основание бетонное; стены, опоры, колосниковые решетки, лотки и камеры -железобетонные; загрузка фильтров щебнем кристаллических пород; трубопроводы стальные

Восстановительная стоимость 1 куб. м загрузки в руб.

Таблица 112

Террито-	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м	Террито-	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
риальные	до	до	до	до	более	риальные	до	до	до	до	более
пояса	200	500	1000	1500	1500	пояса	200	500	1000	1500	1500
	а	б	в	г	д		а	б	в	г	д
1	76	58,6	50,6	46,7	42	6	137	105	91	84	76
2	80	62	53,1	49	44,1	7	152	117	101	93	84
3	84	64	55,7	51,4	46,2	8	160	123	106	98	88
4	87	67	58,2	53,7	48,3	9	205	158	137	126	113
5	95	73	63	58,4	52,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 112)

№№	Наименование конструктивных	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
п.п.	элементов и видов работ	до 500	до 1500	более 1500
		а	б	в
1	Земляные работы	2	2	1
2	Бетонные и железобетонные конструкции	58	53	50
3	Полы	6	8	8
4	Загрузка щебнем	27	34	38
5	Разные работы	4	2	2
6	Внутренние трубопроводы	3	1	1
	Итого	100	100	100


Таблица 113
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

БИОФИЛЬТРЫ (с шатром)

Характеристика. Основание бетонное; стены, опоры, колосниковые решетки, лотки и камеры -железобетонные; загрузка фильтров щебнем кристаллических пород; фундаменты железобетонные; стены шатра кирпичные; кровля из рулонных материалов с утеплителем, полы асфальтовые; трубопроводы стальные.

Восстановительная стоимость 1 куб м загрузки в руб.

Таблица 113

Террито-	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
риальные	до 200	до 500	до 1000	до 1500	более 1500
пояса	а	б	в	г	д
1	173	125	98	86	78
2	182	131	103	90	82
3	190	138	108	95	86
4	199	144	113	99	90
5	216	156	123	108	98
6	311	225	176	155	140
7	346	250	196	172	156
8	363	263	206	181	164
9	467	338	265	232	211
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 113)

	Наименование конструктивных	Объем загрузки одного биофильтра, куб. м
	элементов и видов работ	до 500	более 500
		а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Фундаменты	6	4
3	Каменные конструкции	14	10
4	Бетонные и железобетонные конструкции фильтров	38	40
5	Полы	4	4
6	Кровля	7	9
7	Проемы	2	1
8	Отделочные работы	2	1
9 10	Загрузка биофильтров Санитарно-технические работы и электроосвещение	13 10	19 8
11	Разные работы	1	1
12	Внутренние трубопроводы	1	1
	Итого	100	100


Таблица 114
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗДАНИЯ РЕШЕТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ до 2 тыс. куб. м в сутки С РУЧНОЙ ОЧИСТКОЙ

Характеристика. Фундаменты бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; колонны бетонные; перекрытия железобетонные; полы бетонные; кровля из рулонных материалов с утеплением; приямки бетонные; лотки железобетонные, частично бетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 114

Террито-	Отметка подводящего коллектора. м	Террито-	Отметка подводящего коллектора. м
риальные	+0+1	+2	+3	+4	+5	риальные	+0+1	+2	+3	+4	+5
пояса	а	б	в	г	д	пояса	а	б	в	г	д
1	47,8	55	51	55	60	6	86	99	92	99	109
2	50,2	57,8	53,6	57,8	63	7	96	110	102	110	121
3	.52,6	60	56,1	60	66	8	100	116	107	116	127
4	55,0	63	58,6	63	69	9	129	148	138	148	163
5	59,8	69	64	69	76
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 114)

		Производительность до 2 тыс. куб. м/сутки
	Наименование конструктивных	Отметка подводящего коллектора, м
	элементов и видов робот	+0+1	+2	+3	+4	+5
		а	б	в	г	д
1	Земляные работы	5	5	9	12	15
2	Фундаменты	18	27	13	18	20
3	Стены и перегородки	35	31	36	32	30
4	Перекрытия	3	2	3	2	2
5	Кровля	6	5	6	5	5
6	Полы	2	1	2	1	1
7	Проемы	7	7	7	7	6
8	Лотки и приямки	8	7	8	8	7
9	Отделочные работы	1	1	1	1	1
10	Санитарно-технические работы и электроосвещение	12	11	12	11	10
11	Разные работы	3	3	3	3	3
	Итого	100	100	100	100	100


Таблица 115
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗДАНИЯ РЕШЕТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,4-17 тыс. куб. м/сутки С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ

Характеристика. Фундаменты бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; колонны бетонные; перекрытия железобетонные; полы бетонные; кровля из рулонных материалов с утеплением; приямки бетонные; лотки железобетонные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 115

Террито-	Отметка подводящего коллектора, м
риальные	+0+1	+1	+2	+3	+4	+5
пояса	а	б	в	г	д	е
1	10700	11200	13800	16000	17400	19200
2	11200	11800	14600	16800	18300	20200
3	11800	12300	15300	17000	19100	21100
4	12300	12900	16000	18400	20000	22100
5	13400	14000	17400	20000	21800	24000
6	19300	20200	25000	28800	31300	34600
7	21400	22400	27800	32000	34800	38400
8	22500	23500	29200	33600	36500	40300
9	28900	30200	37500	43200	47000	51800
Удельные вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 115)

		Производительность 1400-2700 куб. м/сутки
№№	Наименование конструктивных	Отметка подводящего коллектора, м
п.п.	элементов и видов работ	+0	+1	+2	+3	+4	+5
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	3	8	9	14	18	24
2	Фундаменты	12	12	10	9	9	8
3	Стены	23	22	18	15	14	13
4	Перекрытия	4	4	3	3	3	3
5	Кровля	8	6	5	4	4	3
6	Полы	3	2	2	2	2	2
7	Проемы	6	6	5	4	4	3
8	Лотки и опоры	16	15	27	31	30	29
9	Отделочные работы	3	2	2	2	2	2
10	Металлоконструкции	4	3	3	2	9	2
11	Санитарно-технические работы и электроосвещение	16	16	13	11	10	9
12	Разные работы	4	4	3	3	2	2
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 116
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗДАНИЯ РЕШЕТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 17-32 тыс. куб. м/сутки С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ

Характеристика. Фундаменты бутобетонные и бетонные; стены кирпичные; колонны бетонные; перекрытия железобетонные; полы бетонные; кровля из рулонных материалов с утеплением; приямки бетонные; лотки железобетонные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 116

Террито-	Отметка подводящего коллектора, м
риальные	+0+1	+2	+3	+4	+5
пояса	а	б	в	г	д
1	23000	24600	26700	28400	30500
2	24200	25800	28000	29800	32000
3	25300	27100	29400	31200	33600
4	26500	28300	30700	32700	35100
5	28800	30800	33400	35500	37600
6	41400	44300	48100	51100	54900
7	46000	49200	53400	56800	61000
8	48300	51700	56100	59600	64000
9	63000	66000	72000	77000	82000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 116)

		Производительность 17-32 тыс. куб. м/ сутки
№№	Наименование конструктивных
п.п.	элементов и видов работ	+0+1	+2	+3	+4	+5
		а	б	в	г	д
1	Земляные работы	2	2	6	9	11
2	Фундаменты	8	12	11	13	15
3	Стены	30	30	30	28	26
4	Перекрытие	9	9	8	7	7
5	Кровля	6	6	6	5	5
6	Проемы	10	9	7	7	7
7	Полы	5	4	4	4	4
8	Отделочные работы	6	5	5	5	4
9	Металлоконструкции	1	1	1	1	1
10	Лотки н опоры	7	7	8	8	8
11	Сантехника и электроосвещение	10	9	8	7	7
12	Разные работы	6	6	6	6	6
	Итого	100	100	100	100	100


Таблица 117
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗДАНИЯ РЕШЕТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40-280 тыс. куб. м/сутки

Характеристика. Фундаменты бетонные н бутобетонные; стены кирпичные; перекрытия и покрытия железобетонные; кроили из рулонных материалов с утеплением; приямки, опоры и лотки железобетонные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 117

	Здания решеток при отметках подводящего коллектора от +0 до +5
Территориальные	с 3 механическими граблями	с 5 механическими граблями
пояса	Производительностью, тыс. куб. м/сутки
	40-80	100-160	175-280
	а	б	в
1	57800	70000	81000
2	61000	74000	85000
3	64000	77000	89000
4	66000	81000	93000
5	72000	88000	101000
6	104000	126000	146000
7	116000	140000	162000
8	121000	147000	170000
9	156000	189000	219000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 117)

		Здания решеток при отметках подводящего коллектора от +0 до +5
№№	Наименование конструктивных	с 3 механическими граблями	с 5 механическими граблями
п.п.	элементов и видов работ	Производительностью, тыс. куб. м/сутки
		40-80	100-160	175-280
		а	б	в
1	Земляные работы	4	4	7
2	Фундаменты	8	8	8
3	Стены и перегородки	31	27	25
4	Перекрытие	11	13	13
5	Полы	4	8	4
6	Кровля	4	4	4
7	Проемы	11	8	8
8	Лотки и опоры	5	7	9
9	Отделочные работы	4	6	6
10	Сантехника и электроосвещение	14	11	12
	Разные работы	4	4	4
11
	Итого	100	100	100


Таблица 118
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика. Земляные карты с валиками, искусственным или естественным основанием, включая дренаж, лотки и дороги.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади

Таблица 118

Террито-	Тип основания	Террито-	Тип основания
риальные	Искусственное		риальные	Искусственное
пояса	асфальто- бетонное	бетонное	песчано- щебеноч- ное	Естествен ное	пояса	асфальто- бетонное	бетонное	песчано- щебеноч- ное	Естествен ное
	а	б	в	г		а	б	в	г
1	19,3	17,6	8,5	2,6	6	34,8	31,7	15,3	4,6
2	20,3	18,5	8,9	2,7	7	38,7	35,2	17	5,1
3	21,3	19,4	9,3	2,8	8	40,6	37	17,8	5,4
4	22,2	20,3	9,8	3	9	52,2	47,6	22,9	6,9
5	24,2	22	10,6	3,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 118)

		Тип основания
№№	Наименование конструктивных	Искусственное	Естествен-
п/п.	элементов и видов работ	асфальто- бетонное	бетонное	песчано- щебеночное	ное
		а	б	в	г
1	Земляные работы	4	12	6	37
2	Основания и покрытия	53	40	50	-
3	Дренаж и лотки	20	17	23	-
4	Сборный коллектор дренажных вод	9	7	8	27
5	Дороги	14	24	13	36
	Итого	100	100	100	100


Таблица 119
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

КОЛОДЦЫ ПОГЛОЩАЮЩИЕ

Характеристика. Колодцы из сборных железобетонных колец; деревянная будка.

Восстановительная стоимость одного сооружении в руб.

Таблица 119

	Глубина заложения, м, до		Глубина заложения, м, до
Террито	7	12	15	Террито-	7	12	15
риальные	Группа грунтов	риальные	Группа грунтов
пояса	I-IV	I-IV	I-II	III-IV	пояса	I-IV	I-IV	I-II	III-IV
	а	б	в	г		а	б	в	г
1	458	660	750	870	6	820	1190	1350	1570
2	481	690	790	910	7	920	1320	1500	1740
3	504	730	830	960	8	960	1390	1580	1830
4	527	760	860	1000	9	1240	1780	2030	2350
5	573	830	940	1090


Таблица 120
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ЛОТКИ ВОДОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ОТ 2,7 до 280 тыс. куб. м,/сутки

Характеристика. Лотки железобетонные.

Восстановительная стоимость на один водоизмерительный лоток в руб.

Таблица 120

Террито-	Пропускная способность, тыс. куб. м/сутки	Террито-	Пропускная способность, тыс. куб. м/сутки
риальные	2,7-7	7-32	32-160	160-280	риальные	2,7-7	7-32	32-160	160-280
пояса	а	б	в	г	пояса	а	б	в	г
1	140	400	770	1220	6	252	720	1390	2200
2	147	420	810	1280	7	280	800	1540	2440
3	154	440	850	1340	8	294	840	1620	2560
4	161	460	890	1400	9	378	1000	2010	3290
5	175	500	960	1530


Таблица 121
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

МЕТАНТЕНКИ

Характеристика. Резервуар метантанка из монолитного железобетона; теплоизоляционная стенка из кирпича; к резервуару примыкает инжекторная; стены надземной части инжекторной - кирпичные; кровли из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 121

Террито риальные	Емкость метантенков в куб. м при диаметрах от 12,5 до 20 м	Террито риальные	Емкость метантенков в куб. м при диаметрах от 12,5 до 20 м
пояса	1000	1600	2500	4000	пояса	1000	1600	2500	4000
	а	б	в	г		а	б	в	г
1	42	38	34	33	6	76	68	61	59,4
2	44,1	39,9	35,7	34,7	7	84	76	68	66
3	46,2	41,8	37,4	36,3	8	88	80	71	69
4	48,3	43,7	39,1	38	9	113	103	92	89
5	52,5	47,5	42,5	41,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 121)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Емкость метантенков в куб. м при диаметрах от 12,5 до 20 м
		1000	1600	2500	4000
		а	б	в	г
1	Земляные работы	1	1	1	2
2	Основания и фундаменты	8	8	6	5
3	Железобетонные конструкции	57	61	65	70
	а) резервуары	55,3	59,2	63	67,8
	б) подземной части инжекторной	0,5	0,5	0,7	0,8
	в) надземной части инжекторной	1,2	1,3	1,3	1,4
4	Стены кирпичные	18	16	14	12
	В том числе:
	а) теплозащитная стенка метантенка	16,4	14,6	12,7	10,9
	б) инжекторной	1,6	1,4	1,3	1,1
5	Кровля	6	5	5	4
	В том числе:
	а) теплозащитная стенка метантенка	5,7	4,8	4,8	3,8
6	б) инжекторной Металлоконструкции лестниц и ограждений	0,3 3	0,2 3	0,2 3	0,2 2
7 8	Отделочные работы Разные работы	4 3	4 2	4 2	3 2
	Итого	100	100	100	100


Таблица 122
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (с камерой управления) ПРИ МЕТАНТЕНКАХ

Характеристика. Фундаменты и стены подземной части железобетонные; стены надземной части кирпичные; полы цементные; покрытие железобетонное; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 122

Террито-	Насосная	Террито-	Насосная	Террито-	Насосная	Террито-	Насосная
риальные	станция при	риальные	станция при	риальные	станция при	риальные	станция при
пояса	метантенках	пояса	метантенках	пояса	метантенках	пояса	метантенках
1	25	4	28,8	6	45	9	68
2	26,3	5	31,3	7	50
3	27,5			8	52,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 122)

№	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Насосная станция при метантенках
1	Земляные работы	5
2	Основание и фундаменты	16
3	Железобетонные конструкции	28
4	Стены	27
5	Проемы	5
6	Кровля	6
7	Полы	1
8	Металлоконструкции лестниц и ограждении	6
9	Отделочные работы	1
10	Сантехнические работы и электроосвещение	3
11	Разные работы	2
	Итоги	100


Таблица 123
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; ограждение металлическое; трубопроводы стальные, отстойник обвалован грунтом.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 123

Террито-	Отстойники диаметром, м, до	Террито-	Отстойники диаметром, м, до
риальные	4	6	9	риальные	4	6	9
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	91	66	32	6	164	120	58
2	95	70	34	7	182	133	65
3	100	73	35	8	191	140	68
4	105	76	37	9	245	180	87
5	114	83	40
Примечание. При мокрых грунтах применять следующие коэффициенты:

для отстойников диаметром до 4 м - 1,04;

для отстойников диаметром свыше 4 м - 1,06.

Удельные веса отдельных элементов в процентах

(К табл. 123)

	Наименование конструктивных	Отстойники диаметром, м, до
	элементов и видов работ	4	6	9
		а	б	в
1	Земляные работы	21	19	14
2	Бетонные и железобетонные конструкции	51	51	60
3	Деревянные конструкции	1	1	2
4	Стальные конструкции	3	3	3
5	Отделочные работы	7	8	7
6	Оборудование (трубопроводы и фасонные части)	16	17	13
7	Разные рабочие	1	1	1
	Итого	100	100	100


Таблица 124
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; ограждение металлическое; трубопроводы стальные; отстойник обвалован грунтом.

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 124

Террито-	Отстойники диаметром, м, до	Террито-	Отстойники диаметром, м, до
риальные	4	6	9	риальные	4	6	9
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	106	65	37	6	192	116	67
2	112	68	39	7	213	129	74
3	117	72	41	8	223	136	78
4	122	75	43	9	287	174	100
5	133	81	46
Примечание. При мокрых грунтах применять следующие коэффициенты:

для отстойников диаметром от 4 м — 1,05;

для отстойников диаметром от 4 до 6 м — 1.08;

для отстойников свыше 6 м — 1,1.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 124)

	Наименование конструктивных	Отстойники диаметром, м, до
	элементов и видов работ	4	6	9
		а	б	в
1	Земляные работы	14	38	33
2	Бетонные и железобетонные конструкции	58	42	48
3	Деревянные конструкции	1	2	2
4	Стальные конструкции	5	1	1
5	Отделочные работы	7	3	4
6	Оборудование (трубопроводы и фасонные части)	14	14	11
7	Разные рабочие	1	1	1
	Итого	100	100	100


Таблица 125
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Характеристика. Днище, стены и колодцы железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 125

Территориальные пояса	Емкость до 2 000 м3	Территориальные пояса	Емкость до 2000 м3
1	21	6	37,8
2	22,1	7	42
3	23,1	8	44,1
4	24,2	9	56,7
5	26,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 125)

№ п/ п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Емкость, до 2000 м3
1	Земляные работы	7
2	Бетонные и железобетонные конструкции	74
3	Колодцы из сборных железобетонных элементов	8
4	Металлоконструкции	1
5	Отделочные и изоляционные работы	1
6	Санитарно-технические работы	3
7	Разные работы	0
	Итого	100


Таблица 126
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ ДВУХЪЯРУСНЫЕ

Характеристика. Стены и днища железобетонные; настил дощатый; ограждения металлические; наружная часть отстойника обвалована; трубопроводы.

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 126

Террито-	Диаметр отстойника, м
риальные	до 7	8-10	более 10
пояса	Высота отстойника, м
	до 8	более 8	до 8	более 8	до 9	более 9
	а	б	в	г	д	е
1	31,2	28,3	21,6	18,7	15,9	13,6
2	32,7	20,7	22,7	19,6	10,7	14,3
3	34,3	31,1	23,8	20,6	17,5	11,9
4	35,9	32,5	24,9	21,5	18,3	15,6
5	34	35,3	27	23,4	19,9	17
6	56,1	50,9	38,9	33,7	28,6	21,4
7	62	56,5	43,2	37,4	31,8	27,1
8	65	59,3	45,4	39.3	33,4	28,5
9	84	76	58,4	50,5	43	36,6
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициенты	1,15	1,15	1,12	1,12	1,10	1,10
Удельные веса отдельных конструктивных элементов и процентах

(К табл. 126)

№	Наименование конструктивных	Диаметр отстойника, м
п/п	элементов и видов работ	до 7	8-10	более 10
		Высота отстойника, м
		до 8	более 8	до 8	более 8	до 9	более 9
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	14	14	14	14	9	9
2	Железобетонные н бетонные конструкции	77	77	80	80	78	78
3	Деревянные конструкции	4	4	2	2	4	4
4	Стальные конструкции	1	1	1	1	2	2
5	Отделочные работы	1	1	1	1	4	4
6	Трубопроводы	3	3	2	2	3	3
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 127
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ КОНТАКТНЫЕ

Характеристика. Днище, стены и .лотки железобетонные; ограждение металлическое; трубопроводы.

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 127

Территориальные пояса	Отстойники контактные емкостью 150-300 м3	Территориальные пояса	Отстойники контактные емкостью 150-300 м3
1	25,3	6	45,5
2	26,6	7	50,6
3	27,8	8	58,1
4	29,1	9	68
5	31,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 127)

№ п/ п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Емкость, до 2000 м3
1	Земляные работы	4
2	Бетонные и железобетонные конструкции	70
3	Камеры и лотки	14
4	Металлоконструкции	4
5	Трубопроводы	8
	Итого	100


Таблица 128
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОТСТОЙНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Характеристика. Комплекс состоит из 4 отстойников, распределительной чаши, насосной станции и жиросборника (для первичных отстойников), камер (для вторичных отстойников) трубопроводов с камерами соединения.

Первичный отстойник: основание бетонное, стены железобетонные. Распределительная чаша железобетонная. Насосная станция: днище и стены подземной части железобетонные, стены надземной части кирпичные, перекрытия и покрытия железобетонные, кровля рулонная утепленная. Жиросборник железобетонный. Трубопроводы стальные.

Вторичный отстойник: основание бетонное, стены железобетонные. Распределительная чаша и иловая камера железобетонные. Трубопроводы стальные.

Восстановительная стоимость одного комплекса в руб.

Таблица 128

Террито-	Первичные	Вторичные
риальные	диаметром, м
пояса	18	24	30	40	18	24	30	40
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	104000	144000	206000	347000	101000	138'000	205000	335000
2	109000	151000	216000	365000	106000	145000	216000	352000
3	114000	158000	226 000	382000	111000	152000	226000	368000
4	120000	165000	236000	399 000	116000	158000	236000	386000
5	130000	180000	257000	434000	126000	172000	257000	419000
6	187000	259000	370000	630000	181000	248000	370000	600000
7	208000	288000	411000	690000	201000	276000	411000	670000
8	218000	302000	432000	730000	211000	289000	431000	700000
9	281000	389000	555000	940000	272000	372000	555000	900000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 128)

№	Наименование конструктивных	Первичные	Вторичные
п/п	элементов и видов работ	диаметром, м
		18	24	30	40	18	24	30	40
		а	6	в	г	д	е	ж	з
	1. Отстойники (4 шт.)
1	Земляные работы (на весь комплекс сооружений)	16	17	16	15	18	19	18	18
2	Бетонные и железобетонные конструкции	56	55	54	58	58	55	56	59
3	Отделочные работы	3	4	6	5	4	4	6	4
4	Прочие работы (отделочные работы, металлоконструкции, испытание емкостей и др.)	3	3	4	4	4	4	6	5
5	II Распределительная чаша	2	2	2	2	2	2	2	2
	III. Насосная станция:
	А. Подземная часть
6	Бетонные и железобетонные конструкции	7	6	5	4	-	-	-	-
7	Прочие работы	1	1	1	1	-	-	-	-
	Б. Надземная часть
8	Стены	3	2	2	1	-	-	-	-
9	Перекрытия	1	1	1	1	-	-	-	-
10	Кровля	1	1	1	1	-	-	-	-
11	Прочие работы	1	1	1	1	-	-	-	-
12	IV. Жиросборники	1	1	1	1	-	-	-	-
13	V. Иловые камеры	-	-	-	-	7	5	4	3
14	VI. Трубопроводы и камеры соединения отводящих трубопроводов	5	6	6	6	7	11	8	9
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 129
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО б л/сек С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днище, стены и лотки железобетонные; опоры и колодцы железобетонные; шиберы и щиты деревянные.

Восстановительная стоимость 1 л/сек в руб.

Таблица 129

Террито-	Отметки дна подводящего лотка, м
риальные	±0	+1	+2	+3	+4	+5
пояса	"а	б	в	г	д	е
1	297	340	405	591	790	1010
2	312	357	425	620	830	1070
3	327	374	446	650	870	1120
4	342	391	466	680	910	1170
5	371	425	506	740	990	1270
6	535	610	730	1060	1420	1830
7	594	680	810	1180	1580	2030
8	620	710	850	1240	1660	2130
9	800	920	1090	1600	2130	2740
Примечания:

1. Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов в восстановительную стоимость не включена.

2. Удельные веса конструктивных элементов см. в таблице, помещенной на стр. 89.


Таблица 130
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 8 л/сек С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днище, стены, лотки, опоры и колодцы железобетонные, шибера и щиты деревянные.

Восстановительная стоимость 1 л/сек в руб.

Таблица 130

Террито-	Отметка дна подводящего лотка, м
риальные	±0	+1	+2	+3	+4	+5
пояса	а	б	в	г	д	е
1	195	279	364	574	750	940
2	205	293	382	600	780	990
3	215	307	400	630	820	1040
4	224	321	417	660	860	1080
5	244	349	455	720	930	1180
6	351	502	660	1030	1340	1700
7	390	558	730	1150	1490	1890
8	409	586	760	1210	1560	1980
9	526	750	980	1550	2010	2550
Примечания:

1. Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов в восстановительную стоимость не включена.

2. Удельные веса конструктивных элементов см. в таблице, помещенной на стр. 89.


Таблица 131
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 16 л/сек С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днище, стены, лотки, опоры и колодцы железобетонные; шиберы и щиты деревянные.

Восстановительная стоимость 1 л/сек в руб.

Таблица 131

Террито-	Высота насыпи, м
риальный	±0	+1	+2	+3	+4	+5
пояс	а	б	в	г	д	е
1	112	156	201	303	390	496
2	118	164	211	318	409	521
3	123	172	221	333	429	546
4	129	179	231	348	448	570
5	140	195	251	379	487	620
6	202	281	362	545	700	890
7	224	312	402	610	780	990
8	235	328	422	640	820	1040
9	302	421	543	820	1050	1340
Примечания:

1. Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов в восстановительную стоимость не включена.

2. Удельные веса конструктивных элементов см. в таблице, помещенной на стр. 89.


Таблица 132
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 32 л/сек С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днище, стены, лотки, опоры и колодцы железобетонные; шиберы и щиты деревянные.

Восстановительная стоимость 1 л/сек в руб.

Таблица 132

Террито-	Отметки дна подводящего лотка, м
риальные	±0	+1	+2	+3	+4	+5
пояса	а	б	в	г	д	е
1	64	90	115	173	222	274
2	67	94	121	182	233	288
3	70	99	127	190	244	301
4	74	104	132	199	255	315
5	80	112	144	216	278	342
6	115	162	207	311	400	493
7	128	180	230	346	444	548
8	134	189	242	363	466	575
9	173	243	310	467	599	740
Примечания:

1. Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов в восстановительную стоимость не включена.

2. Удельные веса конструктивных элементов см. в таблице, помещенной на стр. 89.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 129-132)

№	Наименование конструктивных	Отметка дна подводящего лотка, м
п/п	элементов и видов работ	±0	+1	+2	+3	+4	+5
1	Земляные работы	6	32	47	52	61	67
2	Бетонные и железобетонные конструкции	53	38	29	31	26	22
3	Деревянные конструкции	7	5	4	3	2	2
4	Стальные конструкции	9	7	5	4	3	2
5	Разные работы	25	18	15	10	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 133
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 183-920 л/сек С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днища и стены бункеров, камер и лотков из монолитного железобетона, ограждение металлическое; стулья, шиберы, лестницы и площадки деревянные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 133

Террито-	Отметка дна подводящего лотка, м
риальный	±0	+1	+2	+3	+4	+5
пояс	а	б	в	г	д	е
1	5350	5100	5230	5790	6900	8300
2	5610	5350	5500 '	6100	7300	8700
3	5880	5610	5760	6400	7600	9200
4	6100	5860	6000	6700	8000	9600
5	6700	6400	6500	7200	8700	10400
6	9600	9200	9400	10400	12500	15000
7	10700	10200	10500	11600	13900	16700
8	11200	10700	11000	12200	14600	17500
9	14400	13800	14100	15600	18700	22500
Примечание. Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов в восстановительную стоимость не включена.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 133)

№	Наименование конструктивных	Отметка дна подводящего лотка, м
п/п	элементов и видов работ	±0	+1	+2	+3	+4	+5
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	31	27	29	36	42	48
2	Бетонные и железобетонные конструкции	56	59	57	52	48	43
3	Деревянные конструкции	1	1	1	1	1	1
4	Стальные конструкции	4	4	4	3	3	2
5	Разные работы	8	9	9	8	6	6
	Итого	100.	100	100	100	100	100


Таблица 134
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ПЕСКОЛОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 183-920 Л/СЕК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днища и стены бункеров, камер и лотков из монолитного железобетона; ограждение металлическое; стулья, шиберы, лестницы и площадки деревянные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 134

Террито-	Отметка дна подводящего лотка, м
риальные	±0	+1	+2	+3	+4	+5
пояса	а	б	в	г	д	е
1	9300	8400	8200	8800	8900	9900
2	9800	8800	8600	9300	9400	10400
3	10200	9200	9000	9700	9800	10900
4	10700	9700	9400	10200	10300	11400
5	11600	10500	10200	11100	11200	12300
6	16800	15100	14800	15900	16100	17800
7	18600	16800	16400	17700	17900	19800
8	19600	17700	17200	18600	18800	20700
9	25200	22700	22100	23900	24100	26700
Примечание. Стоимость гидроэлеватора и пескопроводов в восстановительную стоимость не включена.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 134)

№	Наименование конструктив-	Отметка дна подводящего лотка, м
п/п.	ных элементов и видов работ	±0	+1	+2	+3	+4	+5
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	38	31	29	34	35	41
2	Бетонные и железобетонные конструкции	51	57	58	54	53	48
3	Деревянные конструкции	2	2	2	2	2	2
4	Стальные конструкции	2	3	3	3	3	2
5	Разные работы	7	7	8	7	7	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 135
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕПТИКИ

1. СООРУЖЕНИЯ СЕПТИКОВ

Характеристика. Сооружение подземное; основание бетонное; стены личные или железобетонные; перекрытие железобетонное, стены и днище оштукатурены.

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 135

Террито-	Септики емкостью до 20 м3	Террито-	Септики емкостью до 20 м3
риальные	бутовые	кирпичные	железо- бетонные	риальные	бутовые	кирпичные	железо- бетонные
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	135	139	115	6	243	250	207
2	142 .	146	121	7	270	278	230
3	149	153	127	8	284	292	242
4	155	160	132	9	365	375	311
5	169	174	144
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 135)

№	Наименование конструктивных	Септики
п/п	элементов и видов работ	бутовые	кирпичные	железо- бетонные
		а	б	в
1	Земляные работы	11	10	8
2	Основание	8	8	9
3	Стены	37	40	-
4	Железобетонные конструкции	15	15	48
5	Отделочные работы	3	3	3
6	Разные работы	26	24	32
	Итого	100	100	100


Таблица 136
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

СЕПТИКИ

2. ПОЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СЕПТИКОВ

Характеристика. Поля подземной фильтрации состоят из оросительной и распределительной сетей; оросительная сеть из асбестоцементных труб; распределительная сеть из лотков с бетонным основанием, кирпичными стенками и перекрытием железобетонными плитами; заглубление коммуникаций до 2 м.

Восстановительная стоимость 1 м коммуникаций в руб.

Таблица 136

Террито- риальные пояса	Траншеи оросительной сети	Лотки распре- делительной сети	Террито- риальные пояса	Траншеи оросительной сети	Лотки распре- делительной сети
	а	б		а	б
1	9,7	14,4	6	17,5	25,9
2	10,2	15,1	7	19,4	28,8
3	10,7	15,8	8	20,4	30,2
4	11,2	17,6	9	26,2	38,9
5	12,1	18
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 136)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Траншеи оросительной сети	Лотки распределительной сети
		а	б
1	Земляные работы	57	52
2	Бетонные и железобетонные конструкции лотков	-	30
3	Укладка асбоцементных труб	22	-
4	Разные работы	21	18
	Итого	100	100


Таблица 137
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

СТАНЦИИ НАСОСНО-ВОЗДУХОДУВНЫЕ

Характеристика. Фундаменты железобетонные; стены кирпичные для и производительностью до 15 тыс. м3/ч и каркасно-панельные для станций производительностью более 15 тыс. м3/ч; перегородки гипсобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 137

Террито-	Производительностью, тыс. м3/ч
риальные	8-10	до 15	до 40	до 60	до 100
пояса	а	б	в	г	д
1	53300	65000	90000	140000	170000
2	56000	68000	94500	147000	178000
3	58600	72000	99000	154000	187000
4	61000	75000	104000	161000	196000
5	67000	81000	113000	175000	213000
6	96000	117000	162000	252000	306000
7	106000	130000	180000	280000	340000
8	112000	137000	189000	294000	357000
9	144000	176000	243000	378000	459000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 137)

№ п/п	Наименование конструктивных эле-ментов н видов работ	Производительность, тыс. м3/ч
		до 15	более 15
		а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Фундаменты	19	11
3	Железобетонные конструкции	20	27
4	Стены	24	23
5	Металлоконструкции	2	3
6	Проемы	6	7
7	Полы	4	5
8	Кровля	6	7
9	Отделочные работы	4	4
10	Санитарно-технические работы и электроосвещение	11	10
11	Разные работы	2	1
	Итого	100	100


Таблица 138
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НА ТРИ АГРЕГАТА 6НФ

Характеристика. Подземная часть: стены шахты, днище, перегородки, перекрытия и лестничные площадки железобетонные; лестницы металлические; полы цементные.

Надземная часть: стены и перегородки кирпичные; перекрытия и покрытие железобетонные; полы асфальтовые, цементные и из керамических плиток; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема в руб.

Таблица 138

Террито-	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до
риальные	4	5	6	7
пояса	а	б	в	г
1	43,3	43,8	47,5	50,4
2	45,5	46	49,9	52,9
3	47,6	48,2	52,3	55,4
4	49.8	50,4	54,6	58
5	54,1	54,8	59,4	63
6	78	79	86	91
7	87	88	95	101
8	91	92	100	106
9	117	118	128	136
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 138)

№	Наименование конструктивных элементов к видов работ	Глубина заложения подходящего коллектора, м, до
п/п.		4	5	6	7
		а	б	в	г
1	Земляные работы	10	11	15	16
2	Стены и перегородки кирпичные	7	7	7	6
3	Бетонные и железобетонные конструкции	53	52	51	53
4	Металлоконструкции	3	3	2	2
5	Основания и полы	5	5	4	4
6	Кровля	2	2	2	2
7	Проемы	2	2	2	2
8	Отделочные работы	5	5	5	4
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	12	12	11	10
10	Разные работы	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100


Таблица 139
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ НА ПЯТЬ АГРЕГАТОВ 16Ф8-18

Характеристика. Подземная часть: стены шахты, днище, перегородки и перекрытие из монолитного железобетона; полы цементные; лестницы металлические.

Надземная часть: двухэтажное здание с каркасом из сборного и монолитного железобетона; стены кирпичные; междуэтажные перекрытия из монолитного сборного железобетона; покрытие из сборного железобетона; полы альтовые, дощатые, из керамической плитки и цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема в руб.

Таблица 139

Террито- риальные	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до	Террито- риальные	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до
пояса	4	5,5	7	пояса	4	5,5	7
	а	б	в		а	б	в
1	31,6	33,9	37,9	6	56,9	61	68
2	33,2	35,6	39,8	7	63	68	76
3	34,8	37,3	41,7	8	66	71	80
4	36,3	39	43,6	9	85	92	103
5	39,5	42,4	47,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 139)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Глубина наложения подводящего коллектора, м, до
		4	5,5	7
		а	б	в
1	Земляные работы	24	29	35
2 3	Стены и перегородки кирпичные Бетонные и железобетонные конструкции	4 50	4 47	3 43
4	Металлоконструкции	2	1	1
5	Основания и полы	5	5	4
8	Кровля	3	2	2
7	Проемы	2	2	2
8	Отделочные работы	3	3	3
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	3	3	3
10	Разные работы	4	4	4
	Итого	100	100	100


Таблица 140
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ НА 5 АГРЕГАТОВ 8НФ

Характеристика. Подземная часть: стены шахты, днище, перегородки и перекрытия железобетонные; полы цементные и асфальтовые; лестницы металлические.

Надземная часть: стены кирпичные; перекрытие и покрытие железобетонные; полы асфальтобетонные, цементные и из керамических плиток; кровля из рулонных материалов с отеплением.

Восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема в руб.

Таблица 140

Территориальные	Глубина заложения подводящего коллектора, и, до
пояса	4	5	6	7
	а	б	в	г
1	41,5	12,5	45,6	45
2	43,6	44,6	47,9	47,2
3	45,7	46,8	50,2	49,5
4	47,7	48,9	52,4	51,1
5	51,9	53,1	57	56,8
6	75	77	82	81
7	83	85	91	90
8	87	89	96	95
9	112	115	123	122
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 140)

№	Наименование конструктивных	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до
п/п.	элементов и видов работ	4	5	6	7
		а	б	в	г
1	Земляные работы	10	12	16	17
2	Стены и перегородки кирпичные	5	5	5	5
3	Бетонные и железобетонные конструкции	59	58	57	57
4	Металлоконструкции	3	3	2	2
5	Основания и полы	5	5	5	4
6	Кровля	3	3	2	2
7	Проемы	1	1	1	1
8	Отделочные работы	5	4	4	4
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	8	8	7	7
10	Разные работы	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100


Таблица 141
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ НА ДВА АГРЕГАТА 2 1/2НФ ИЛИ 4ФВ-5М

Характеристика. Подземная часть: днище, стены шахты, перегородки и перекрытия железобетонные; полы бетонные и цементные; лестницы металлические.

Надземная часть: стены и перегородки кирпичные; покрытие железобетонное; полы бетонные и цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема в руб.

Таблица 141

Террито- риальные	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до	Террито- риальные	Глубина заложения подводящего коллектора, м, до
пояса	3	5	7	пояса	3	5	7
	а	б	в		а	б	в
1	26	30	28,3	6	46,8	54	50,9
2	27,3	31,5	29,7	7	52	60	56,6
3	28.6	33	31,1	8	54,6	63	59,4
4	29,9	34,5	32,5	9	70	81	76
5	32,5	37,5	35,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 141)

	Наименование конструктивных	Глубина заложения подводящего
	элементов и видов работ	коллектора, м, до
		3	5	7
		а	б	в
1	Земляные работы	10	11	13
2 3	Стены и перегородки кирпичные Бетонные и железобетонные конструкции	14 34	8 50	7 45
4 5	Металлоконструкции Основания и полы	3 6	3 4	3 11
6	Кровля	4	3	2
7	Проемы	4	2	2
8 9	Отделочные работы Санитарно-технические работы и электроосвещение	8 13	7 9	6 8.
10	Разные работы	4	3	3
	Итого	100	100	100


Таблица 142
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ НА ТРИ АГРЕГАТА 2 1/2НФ, 4НФ ИЛИ 4ФВ-5М

Характеристика. Подземная часть: днище, стены шахты, перегородки и перекрытия железобетонные; полы бетонные и цементные: лестницы металлические.

Надземная часть: стены и перегородки кирпичные; покрытие железобетонное; полы бетонные и цементные; кровля из рулонных материалов с утеплением.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 142

Террито- риальные	Глубина заложения подводящего коллектора, м. до	Террито- риальные	Глубина заложения подводящего коллектора, м. до
пояса	3	5	7	пояса	3	5	7
	а	б	в		а	б	в
1	27	30,8	29.6	6	48,6	55,4	53,3
2	28,4	32,3	31.1	7	54	62	59,2
3	29,7	33,9	32,6	8	56,7	65	62
4	31	35,4	34	9	73	83	80
5	33,8	38,5	37
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 142)

№№	Наименование конструктивных	Глубина заложения подводящего
п.п.	элементов и видов работ	коллектора, м, до
		3	5	7
		а	б	в
1	Земляные работы	11	11	12
2	Стенки и перегородки кирпичные	13	7	6
3	Бетонные и железобетонные конструкции	38	53	46
4	Металлоконструкции	2	2	2
5	Основания и полы	7	3	2
6	Кровля	4	3	2
7	Проемы	2	2	2
8	Отделочные работы	6	6	6
9	Санитарно-технические работы и электроосвещение	15	11	10
10	Разные работы	2	2	2
	Итого	100	100	100


Таблица 143
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

СТАНЦИИ СЛИВНЫЕ

Характеристика. Фундаменты бутобетонные ленточные и столбовые; стены кирпичные; покрытие железобетонное; полы асфальтовые, цементные; кровля из рулонных материалов; песколовка железобетонная.

Восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема

Таблица 143

Территориаль-	На одно при-	На два при-	Территориаль-	На одно при-	На два при-
ные пояса	емное место	емных места	ные пояса	емное место	емных места
	а	б		а	б
1	34	29	6	61	52,2
2	35,7	30,5	7	68	58
3	37,4	31,9	8	71	61
4	39,1	33,4	9	92	78
5	42,5	36,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 143)

	Наименование конструктивных	На одно прием-	На два прием-
	элементов и видов работ	ное место	ных места
		а	б
1	Земляные работы	1	1
2	Фундаменты	8	7
3	Стены и перегородки	25	24
4	Бетонные и железобетонные конструкции	17	17
5	Проемы	9	12
6	Полы	2	3
7	Кровля	3	3
8	Отделочные работы	4	4
9	Металлоконструкции	3	3
10	Сантехнические работы и электроосвещение	23	22
11	Разные работы	5	4
	Итого	100	100


Вводные указания
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящим отделом предусмотрены башенные пленочные градирни площадью секции от 16 до 256 -кв. м.

Восстановительную стоимость башенных пленочных градирен с металлическим каркасом, а также гиперболических железобетонных градирен больших площадей орошения определять по показателям Сборника № 5.

2. Восстановительную стоимость брызгальных бассейнов определять но показателям Сборника № 5.


Таблица 144
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 16 кв. м.

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас башни стальной; каркас оросителя железобетонный; ороситель - асбестоцементные листы или деревянные щиты; обшивка башни из асбестоцементных листов и деревянная.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 144

Террито-	Обшивка башни	Террито-	Обшивка башни
риальные пояса	из асбестоце- ментных листов	деревянная	риальные пояса	из асбестоце- ментных листов	деревянная
	а	б		а	б
1	9400	9800	6	16900	17600
2	9900	10300	7	18800	19600
3	10300	10800	8	19700	20600
4	10800	11300	9	25400	26500
5	11800	12300
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 144)

№№	Наименование конструктивных	Обшивка башни
п.п.	элементов и видов работ	из асбестоцемен ных листов	деревянная
		а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Стены и днище бассейна	14	14
3	Каркас башни	33	31
4	Каркас оросителя	2	1
5	Оросители из асбестоцементных листов	19	-
6	Оросители из деревянных щитов	-	23
7	Ветровые перегородки	2	2
8	Обшивка башни	25	24
9.	Разные работы	3	3
	Итого	100	100


Таблица 145
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 64 кв. м

Характеристика

Наименование	Тип градирни
	I	II	III	IV	V	VI
Бассейн водосборный	Железобетонный
Каркас башни	Стальной
Каркас оросителя	Железобетонный	Деревянный
Ороситель	Асбестоцементные листы	Деревянные шиты
Обшивка башни	Асбестоцемен тные листы	Деревянная	Асбестоцемен тные листы	Деревянная	Асбестоцемен тные листы	Деревянная
Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 145

Террито-	Тип градирни
риальные	I	11	III	IV	V	VI
пояса	а	б	в	г	д	е
1	27200	29400	25000	27200	24900	27100
2	28500	30900	26200	28600	26100	28400
3	29900	32300	27500	29900	27400	29800
4	31300	33800	28800	31300	28600	31200
5	34000	36700	31200	34000	31100	33900
6	49000	53000	45000	49000	44800	48800
7	54400	58800	50000	54400	49800	54200
8	57100	62000	52500	57100	52300	56900
9	73000	79000	68000	73000	67000	73000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 145)

№№	Наименование конструктив-	Тип градирни
п.п.	ных элементов и видов работ .	I	II	III	IV	V	VI
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	1	1	1	1	1	1
2	Стены и днище бассейна	14	13	15	14	15	13
3	Стальной каркас башни	25	23	27	25	27	25
4	Каркас оросителя	5	4	5	4	5	4
5	Оросители из асбестоцементных щитов	38	35	-	-	-	-
6	Оросители из деревянных щитов	-	-	34	31	34	32
7	Ветровые перегородки	2	2	2	2	2	2
8	Обшивка башни	13	20	14	21	14	21
9	Разные работы	2	2	2	2	2	2
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 146
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 64 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас башни стальной, каркас с оросителя деревянный; ороситель - деревянные щиты; обшивка башни деревянная и из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 146

Террито-	Обшивка башни	Террито-	Обшивка башни
риальные пояса	из асбестоцемен- тных листов	деревянная	риальные пояса	из асбестоцемен- тных листов	деревянная
	а	б		а	б
1	18400	20600	6	33100	37000
2	19300	21600	7	36800	41200
3	20200	22700	8	38600	43300
4	21200	23700	9	49700	55600
5	23000	25700
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 146)

№№ п.п.	Наименование конструктивных	Обшивка башни
	элементов и видов работ	из асбестоцементных листов	деревянная
		а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Стены и днище водосборного бассейна	20	18
3	Каркас башни	37	33
4	Каркас оросителя	6	6
5	Ороситель	10	9
6	Ветровые перегородки	4	3
7	Обшивка башни	19	27
8	Разные работы	2	2
	Итого	100	100


Таблица 147
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 144 кв. м

Характеристика

Наименование	Тип градирни
	I	II	III	IV	V	VI
Бассейн водосборный	Железобетонный
Каркас башни	Стальной
Каркас оросителя	Железобетонный	Деревянный
Ороситель	Асбестоцементные листы	Деревянные щиты
Обшивка башни	Асбестоцемен тные листы	Деревянная	Асбестоцемен тные листы	Деревянная	Асбестоцемен тные листы	Деревянная
Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 147

Террито-	Тип градирни
риальные	I	II	III	IV	V	VI
пояса	а	б	в	г	д	е
1	54000	58000	48500	52000	48800	53000
2	56700	61000	50900	54600	51200	55700
3	59400	64000	53400	57200	53700	58300
4	62000	67000	55800	59800	56100	61000
5	68000	72000	61000	65000	61000	66000
6	97000	104000	87000	94000	88000	95000
7	108000	116000	97000	104000	98000	106000
8	113000	122000	102000	109000	102000	111000
9	146000	157000	131000	140000	132000	143000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов о процентах

(К табл. 147)

		Тип градирни
№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	1	1	1	1	1	1
2	Стены и днище бассейна	12	12	14	12	13	12
3	Каркас башни	22	20	24	22	24	22
4	Каркас .оросителя	5	5	5	5	6	5
5	Оросители из асбестоцементных щитов	44	41	-	-	-	-
6	Оросители из деревянных щитов	-	-	39	37	38	31.1
7 8	Ветровые перегородки Обшивка башни	1 14	1 19	1 15	1 21	2 15	2 21
9	Разные работы	1	1	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 148
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 144 кв. м

Характеристика. Водосборный бассейн железобетонный; каркас башни стальной; каркас оросителя деревянный; ороситель деревянный; обшивка башни - из асбестоцементных листов и деревянная.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 148

Террито-	Обшивка башни	Террито-	Обшивка башни
риальные пояса	из асбестоцементных листов	деревянная	риальные пояса	из асбестоцементных листов	деревянная
	а	б		а	б
1	34100	38100	6	61000	69000
2	35800	40000	7	68000	76000
3	37500	41900	8	72000	80000
4	39200	43800	9	92000	103000
5	42600	47600
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 148)

№№	Наименование конструктивных	Обшивка башни
п.п.	элементов и видов работ	из асбестоцементных листов	деревянная
		а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Днище и стены бассейна	18	16
3	Каркас башни	34	31
4	Каркас оросителя	8	7
5	Ороситель	12	11
6	Ветровые перегородки	3	'3
7	Обшивка башни	21	29
8	Разные работы	2	1
	Итого	100	100


Таблица 149
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 250 кв. м

Характеристика

Наименование	Тип градирни
	I	II	III	IV	V	VI
Бассейн водосборный	Железобетонный
Каркас башни	Стальной
Каркас оросителя	Железобетонный	Деревянный
Ороситель	Асбестоцементные листы	Деревянные щиты
Обшивка башни	Асбестоцемен тные листы	Деревянная	Асбестоцемен тные листы	Деревянная	Асбестоцемен тные листы	Деревянная
Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 149

Террито-	Тип градирни
риальные	I	II	III	IV	V	VI
пояса	а	б	в	г	д	е
1	88000	94000	79000	85000	79000	84000
2	92000	99000	83000	89000	83000	88000
3	97000	103000	87000	94000	87000	92000
4	101000	108000	91000	98000	91000	97000
5	110000	118000	99000	106000	99000	105000
6	158000	169000	142000	153000	142000	151000
7	176000	188000	158000	170000	158000	168000
8	185000	197000	166000	178000	166000	176000
9	238000	254000	213000	229000	213000	227000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 149)

№№	Наименование конструктивных	Тип градирни
п.п.	элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI
		а	б	в	г	д	е
1	Земляные работы	1	1	1	1	1	1
2	Стены и днище бассейна	11	11	13	12	12	11
3	Стальной каркас башни	20	19	23	21	23	21
4	Каркас оросителя	7	6	6	5	6	6
5	Оросители из асбестоцементных листов	47	44	-	-	-	-
6	Оросители из деревянных щитов	-	-	42	40	42	39
7	Ветровые перегородки	1	1	1	1	1	1
8	Обшивка башни	12	17	13	19	13	19
9	Разные работы	1	1	1		1	1
	Итого	100	100	100	100	100	100


Таблица 150
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ БАШЕННЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 256 куб. м

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас башни стальной; каркас оросителя деревянный; ороситель из деревянных щитов; обшивка башни из асбестоцементных листов и деревянная.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 150

Территориаль-	Обшивка башни	Территориаль-	Обшивка башни
ные пояса	из асбестоцементных листов	деревянная	ные пояса	из асбестоцементных листов	деревянная
	а	б		а	б
1	53000	58000	6	95000	104000
2	55600	61000	7	106000	116000
3	58300	64000	8	111000	122000
4	61000	67000	9	143000	157000
5	66000	73000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 150)

№№	Наименование конструктивных	Обшивка башни
п.п.	элементов и видов работ	из асбестоцементных листов	деревянная
		а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Стены и днище бассейна	17	16
3	Каркас башни	34	31
4	Каркас оросителя	9	8
5	Ороситель	14	13
6	Ветровые перегородки	3	3
7	Обшивка башни	20	26
8	Разные работы	1	1
	Итого	100	100


Таблица 151
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 16 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас, водоуловительные решетки, ороситель и обшивка деревянные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 151

Террито-	Количество секции
риальные	2	3	4	5	6
пояса	а	б	в	г	д
1	14400	20600	27100	32900	38600
2	15100	21600	28400	34600	40500
3	15800	22700	29800	36200	42500
4	16600	23700	31200	37800	44400
5	18000	25700	33800	41200	48300
6	25900	37100	48700	59000	70000
7	28800	41200	54000	66000	77000
8	30200	43300	57000	69000	81000
9	38800	56000	73000	89000	104000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 151)

№№	Наименование конструктивных элементов	Количество секций
п/п	и видов работ	2-6
1	Земляные работы	1
2	Стены и днище бассейна	12
3	Каркас	21
4	Водоуловительные решетки	4
5	Ороситель	42
6	Обшивка каркаса и распределительной диафрагмы	10
7	Разные работы	10
	Итого	100


Таблица 152
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 16 куб. м

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас, водоуловительные решетки, ороситель и обшивка деревянные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 152

Террито-	Количество секций
риальные	2	3	4	5	6
пояса	а	б	в	г	д
1	9900	13300	17400	21100	25000
2	10400	14000	18300	22200	26300
3	10900	14600	19100	23200	27500
4	11400	15300	20000	24300	28800
5	12400	16600	21800	26400	31300
6	17800	24000	31300	38000	45000
7	19800	26600	34800	42200	50000
8	20800	27900	36500	44300	53000
9	26700	35900	47000	57000	68000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 152)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Обшивка башни деревянная
1	Земляные работы	2
2	Бассейн водосборный железобетонный	19
3	Каркас	29
4	Водоуловительные решетки	6
5	Ороситель	16
6	Обшивка каркаса и распределительное диафрагмы	16
7	Разные работы	12
	Итого	100


Таблица 153
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БРЫЗГАЛЬНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 16 м2

Характеристика. Бассейн водосборный железобетонный; каркас, водоуловительные решетки и обшивка деревянные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 153

Террито-	Количество секций
риальные	2	3	4	5	6
пояса	а	б	в	г	д
1	8600	11300	14800	17900	21000
2	9000	11900	15500	18800	22000
3	9500	12400	16300	19700	23100
4	9900	13000	17000	20600	24200
5	10700	14100	18500	22400	26200
6	15500	20300.	26600	32200	37800
7	17200	22600	29600	35800	42000
8	18100	23700	31000	37600	44100
9	23200	30500	40000	48300	56700
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 153)

№	Наименование конструктивных элементов	Обшивка башни
п/п	и видов работ	деревянная
1	Земляные работы	2
2	Бассейн водосборный	22
3	Деревянный каркас градирни	33
4	Водоуловительные решетки	8
5	Дощатая обшивка каркаса и распределительной диафрагмы	19
6	Разные работы	16
	Итого	100


Таблица 154
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 16 м2

Характеристика. Бассейн водосборный и каркас железобетонный; водоуловительные решетки и оросители деревянные; обшивка из асбестоцементных листов

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 154

Террито-	Количество секций
риальные	2	3	4	5	6
пояса	а	б	в	г	д
1	15000	24500	31600	38500	45700
2	15700	25700	33200	40400	48000
3	16500	26900	34800	42400	50300
4	17200	28200	36300	44300	52600
5	18700	30600	39500	48100	57100
6	27000	44100	56900	69000	82000
7	30000	49000	63000	77000	91000
8	31500	51400	66000	81000	96000
9	40500	66000	85000	104000	123000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 154)

№№	Наименование конструктивных	Количество секций
п.п.	элементов и видов работ	2	3-6
		а	б
1	Земляные работы	2	2
2	Бассейн водосборный железобетонный	20	17
3	Каркас железобетонный	19	16
4 5	Стальные конструкции Деревянные водоуловительные решетки	6 3	4 3
6	Ороситель и закрывающие щиты	28	39
7	Обшивка	6	5
8	Кровля	1	1
9	Отделочные работы	7	6
10	Разные работы	8	7
	Итого	100	100


Таблица 155
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ И БРЫЗГАЛЬНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИЙ 16 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный и каркас железобетонные; оросители и закрывающие щиты (капельная градирня), воздухонаправляющие щиты (брызгальная градирня) и водоуловительные решетки деревянные; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 155

Террито-	Количество секций
риальные	2	3	4	5	6
пояса	а	б	в	г	д
1	12200	16900	21700	26400	31000
2	12800	17700	22800	27700	32600
3	13400	18600	23900	29000	34100
4	14000	19400	25000	30400	35600
5	15300	21100	27100	33000	38800
6	22000	30400	39000	47500	56000
7	24400	33800	43400	53000	62000
8	25600	35500	45500	55000	65000
9	33000	45600	59000	71000	84000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 155)

№№	Наименование конструктивных	Градирни
п.п.		капельные	брызгальные
1	Земляные работы	2	2
2	Бассейн водосборный железобетонный	25	26
3	Каркас железобетонный	22	23
4	Стальные конструкции	6	6
5	Оросители и закрывающие щиты	11	-
6	Воздухонаправляющие щиты	-	9
7 8	Водоуловительные решетки Обшивка из асбестоцементных листов	4 8	4 8
9	Кровля	2	2
10	Отделочные работы	9	9
11	Разные работы	11	11
	Итого	100	100


Таблица 156
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИЙ 64 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный и каркас железобетонные; ороситель и водоуловительные решетки деревянные; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 156

Террито-	Количество секций
риальные	2	3	4	5
пояса	а	б	в	г
1	44000	64000	84000	103000
2	46200	67000	88000	108000
3	48400	70000	92000	113000
4	50600	74000	96600	118000
5	55000	80000	105000	129000
6	79000	115000	151000	186000
7	88000	127000	167000	206000
8	92000	134000	176000	217000
9	119000	172000	226000	278000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 156)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Количество секций 2-6
1	Земляные работы	2
2	Бассейн водосборный железобетонный	14
3	Каркас железобетонный	29
4	Стальные конструкции	6
5	Деревянные конструкции пленочных оросителей	32
6	Деревянные водоуловительные решетки и закрывающие щиты	5
7	Обшивка	7
8	Кровля	1
9	Разные работы	4
	Итого	100


Таблица 157
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ И БРЫЗГАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 64 куб. м

Характеристика. Бассейн водосборный и каркас железобетонные; конструкции капельных оросителей и водоуловительных решеток (капельные градирни), воздухонаправляющие щиты, водоуловительные решетки и закрывающие щиты (брызгальные градирни) деревянные; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 157

Террито-	Количество секций
риальные	2	3	4	5
пояса	а	б	в	г
1	35900	52000	68000	83000
2	37700	54600	71000	87000
3	39500	57200	75000	91000
4	41300	59800	78000	95000
5	44900	65000	84000	104000
6	65000	93000	122000	150000
7	72000	103000	135000	166000
8	75000	108000	142000	175000
9	97000	139000	182000	224000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 157)

№№	Наименование конструктивных	Градирни
п/п.	элементов и видов работ	капельные	брызгальные
1	Земляные работы	2	2
2	Бассейн водосборный железобетонный	18	19
3	Каркас железобетонный	34	36
4	Стальные конструкции	8	8
5	Деревянные конструкции капельных оросителей	17	-
6	Деревянные воздухонаправляющие щиты	-	14
7	Решетки водоуловительные	6
8	Решетки водоуловительные и закрывающие щиты	-	6
9	Обшивка из асбестоцементных листов	9	9
10	Кровля	1	1
11	Разные работы	5	5
	Итого	100	100


Таблица 158
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ 144 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный и каркас железобетонные; ороситель и водоуловительные решетки деревянные; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 158

Территориаль-	Количество секций	Территориаль-	Количество секций
ные пояса	2	3	ные пояса	2	3
	Бассейн сборно-монолитный		Бассейн сборно-монолитный
1	117000	174000	6	211000	313000
2	123000	183000	7	234000	348000
3	129000	191000	8	246000	365000
4	135000	200000	9	316000	470000
5	146000	218000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 158)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Количество секций
		2-3
1	Земляные работы	1
г	Бассейн водосборный железобетонный	13
3	Каркас железобетонный	22
4	Стальные конструкции	4
5	Деревянные конструкции пленочного оросителя	49
5	Водоуловительные решетки	4
7	Обшивка	2
8	Кровля	1
9	Отделочные работы	2
10	Разные работы	2
	Итого	100


Таблица 159
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ И БРЫЗГАЛЬНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 192 кв. м

Характеристика. Бассейн водосборный и каркас железобетонные; конструкции оросителя (капельные градирни), воздухонаправляющие щиты (брызгальные градирни) и решетки водоуловительные деревянные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 159

Территориаль-	Количество секций	Территориаль-	Количество секций
ные пояса	2	3	ные пояса	2	3
	а	б		а	б
1	91000	141000	6	164000	254000
2	96000	148000	7	182000	282000
3	100000	155000	8	191000	296000
4	105000	162000	9	246000	381000
5	114000	176000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 159)

№	Наименование конструктивных	Градирни
п/п.	элементов и видов работ	капельные	брызгальные
1	Земляные работы	1	1
2	Бассейн водосборный железобетонный	23	24
3	Каркас железобетонный	35	35
4	Стальные конструкции	6	7
5	Деревянные конструкции оросителя	18	-
6	Деревянные воздухонаправляющие щиты	-	15
7	Решетки водоуловительные	5	6
8	Обшивка	4	4
9	Кровля	1	1
10	Отделочные работы	3	3
11	Разные работы	4	4
	Итого	100	100


Таблица 160
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ, РАСПОЛАГАЕМЫЕ НА ЗДАНИЯХ С ПЛОСКОЙ КРОВЛЕЙ, ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИЙ 2 кв. м

Характеристика. Каркас стальной; водоуловительные решетки металлические; оросители деревянные с винипластовой перфорированной пленкой, обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 160

Террито-	Количество секций
риальные	2	3	4	6	6
пояса	а	б	в	г	д
1	3310	4440	5500	6700	7900
2	3470	4660	5780	7000	8300
3	3640	4880	6100	7400	8700
4	3810	5100	6300	7700	9100
5	4140	5550	6900	8400	9900
6	6000	8000	9900	12100	14200
7	6600	8900	11000	13400	15800
8	6900	9300	11600	14100	16600
9	8900	12000	14900	18100	21300
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 160)

	Наименование конструктивных	Количество секций
	элементов и видов работ	2	3	4	5	6
		а	б	в	г	д
1	Стальной каркас	45	40	37	34	33
2	Обшивка каркаса асбестоцементными листами	11	11	11	12	12
3	Металлические водоуплотнительные решетки	4	4	4	4	4
4	Деревянный пленочный ороситель с винипластовой перфорированной пленкой	38	43	46	48	49
5	Разные работы	2	2	2	2	2
	Итого	100	100	100	100	100


Таблица 161
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ, РАСПОЛАГАЕМЫЕ НА ПЛОСКИХ КРОВЛЯХ, ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 2 кв. м

Характеристика. Каркас стальной; водоуловительные решетки металлические; ороситель деревянный; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 161

Террито-	Количество секций
риальные	2	3	4	5	6
пояса	а	б	в	г	д
1	2180	2750	3280	3870	4480
2	2290	2890	3440	4060	4710
3	2400	3020	3610	4260	4930
4	2510	3160	3770	4450	5150
5	2720	3440	4100	4840	5600
6	3920	4950	5900	7000	8100
7	4360	5500	6600	7700	9000
8	4580	5780	6900	8100	9400
9	5890	7400	8800	10400	12100
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 161)

№№	Наименование конструктивных	Количество секций
п/п.	элементов и видов работ	2	3	4	5	с
		а	б	в	г	д
1	Стальной каркас	70	67	64	61	60
2	Обшивка каркаса асбестоцементными листами	16	18	19	21	21
3	Металлические водоуловительные решетки	6	6	7	8	8
4	Деревянный капельный ороситель	6	7	8	8	9
5	Разные работы	2	2	2	2	2
	Итого	100	100	100	100	100


Таблица 162
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ, РАСПОЛАГАЕМЫЕ НА ЗДАНИЯХ С ПЛОСКОЙ КРОВЛЕЙ, ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ 8 м2

Характеристика. Каркас стальной; водоуловительные решетки металлические; оросители деревянные с винипластовой перфорированной пленкой; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 162

Терри-	Количество секций	Терри-	Количество секций
ториаль-	2	3	5	ториаль-	2	3	5
ные пояса	а	б	в	ные пояса	а	б	в
1	9200	13900	21500	6	16600	25000	38700
2	9700	14600	22600	7	18400	27800	43000
3	10100	15300	23700	8	19300	29200	45 100
4	10600	16000	24700	9	24800	37500	58000
5	11500	17000	26900
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 162)

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Количество секций
		2-5
1	Стальной каркас	26
2	Обшивка каркаса асбестоцементными листами	7
3	Деревянный пленочный ороситель с винипласто-вой перфорированной пленкой	60
4	Металлические водоуловительные решетки	5
5	Разные работы	2
	Итого	100


Таблица 163
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ, РАСПОЛАГАЕМЫЕ НА ЗДАНИЯХ С ПЛОСКОЙ КРОВЛЕЙ, ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИЙ 8 м2

Характеристика. Каркас стальной; водоуловительные решетки металлические; ороситель деревянный; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 163

Террито-	Количество секций	Террито-	Количество секций
риальные	2	3	5	риальные	2	3	5
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	4660	6200	10100	6	8400	11200	18200
2	4890	6500	10600	7	9300	12400	20200
3	5130	6800	11100	8	9800	13000	21200
4	5360	7100	11600	9	12600	16700	27300
5	5830	7800	12600
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 163)

№	Наименование конструктивных	Количество секций
п/п.	элементов и видов работ	2	3	6
		а	б	а
1	Стальной каркас	59	55	54
2	Обшивка каркаса градирни асбестоце-ментными листами	14	16	16
3	Деревянный капельный ороситель	12	13	13
4	Металлические водоуловительные решетки	10	11	12
5	Разные работы	5	5	5
	Итого	100	100	100


Таблица 164
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ, РАСПОЛАГАЕМЫЕ НА ЗДАНИЯХ С ПЛОСКОЙ КРОВЛЕЙ, С ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИЙ 16 м2

Характеристика. Каркас стальной; водоуловительные решетки металлические; ороситель деревянный с винипластовой перфорированной пленкой; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 164

Террито-	Количество секций	Террито-	Количество секций
риальные	2	3	риальные	2	3
пояса	а	б	пояса	а	б
1	17200	24600	6	30900	44300
2	18100	25800	7	34400	49200
3	18920	27100	8	36100	51700
4	19800	28300	9	46400	66000
5	21500	30800
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 164)

№	Наименование конструктивных	Количество секций
п/п	элементов и видов работ	2	3
		а	б
1	Стальной каркас	27	25
2	Обшивка каркаса градирни асбесто- цементными листами	6	6
3	Деревянный пленочный ороситель винипластовой перфорированной пленкой	62	64
4	Металлические водоуловительные решетки	3	3
5	Разные работы	2	2
	Итого	100	100


Таблица 165
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ, РАСПОЛАГАЕМЫЕ НА ЗДАНИЯХ С ПЛОСКОЙ КРОВЛЕЙ, ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИЙ 16 м2

Характеристика. Каркас стальной; водоуловительные решетки металлические; ороситель деревянный; обшивка из асбестоцементных листов.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 165

Террито	Количество секций	Террито	Количество секций
риальные	2	3	риальные	2	3
пояса	а	б	пояса	а	б
1	8100	11000	6	14600	19800
2	8500	11500	7	16200	22000
3	8900	12100	8	17000	23100
4	9300	12700	9	21900	29700
5	10100	13700
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 165)

№	Наименование конструктивных	Количество секций
п/п	элементов и видов работ	2	3.
		а	б
1	Стальной каркас	60	57
2	Обшивка каркаса градирни асбесто-цементными листами с герметизацией	13	14
3	Деревянный капельный ороситель	15	16
4	Металлические водоуловительные решетки	7	8
5	Разные работы	5	5
	Итого	100	100


Таблица 166
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРАДИРНИ ОТКРЫТОГО ТИПА С КАПЕЛЬНЫМ ОРОСИТЕЛЕМ ПЛОЩАДЬЮ СЕКЦИИ ОТ 4 ДО 80 м2

Характеристика. Бассейн железобетонный; каркас и ороситель деревянные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 166

Террито-	Площадь секции, м2
риальные	4	8	12	16	32	48	64	80
пояса	а	6	в	г	д	е	ж	з
1	2310	3450	4540	5480	8500	11700	14600	16700
2	2430	3620	4770	5750'	8900	12300	15300	17500
3	2540	3800	4990	6000	9400	12900	16100	18400
4	2660	3970	5220	6300	9800	13500	16800	19200
5	2890	4310	5680	6900	10600	14600	18300	20900
6	4160	6200	8200	9900	15300	21100	26300	30000
7	4620	6900	9100	11000	17000	23400	29200	33400
8	4850	7200	9500	11500	17800	24600	30700	35100
9	6200	9300	12300	14800	22900	31600	39400	45100
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 166)

№	Наименование конструктивных	Площадь секций, м2
п/п	элементов и видов работ	4	8	12	16	32	43	64	80
		а	6	в	г	д	е	ж	з
1	Земляные работы	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Стены и днище	22	21	20	19	18	17	17	17
3	Деревянный каркас градирни	62	62	62	57	54	53	51	49
4	Оросители деревянные	7	9	11	18	24	26	28	30
5	Разные работы	7	6	5	4	2	2	2	2
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


Таблица 167
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НЕФТЕЛОВУШКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15-45 л/сек

Характеристика. Основание бетонное; днище, стены, перекрытия, лотки железобетонные; колодцы железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 167

Террито-	Производительность, л/сек	Террито-	Производительность, л/сек
риальные	15	30	45	риальные	15	30	45
пояса	а	б	в	пояса	а	б	в
1	44,4	40,8	38,1	6	80	74	69
2	46,6	42,8	40	7	89	82	76
3	48,8	44,9	41,9	8	93	86	80
4	51,1	46,9	43,8	9	120	110	103
5	55,5	51	47,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 167)

№	Наименование конструктивных	Производительность, л/с
п/п	элементов и видов работ	15	30	45
		а	б	в
1	Земляные работы	10	10	10
2	Основание бетонное	6	6	6
3	Днище железобетонное	17	17	18'
4	Стены, перекрытие, водонаправляющие призмы, лотки	49	51	52
5	Колодцы	10	9	8
6	Прочие работы	8	7	6
	Итого	100	100	100


Таблица 168
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НЕФТЕЛОВУШКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 110, 165 и 220 л/сек НЕФТЕОТДЕЛИТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 440, 660 и 880 л/сек

Характеристика. Основание бетонное; днище, стены, водонаправляющие призмы, лотки и перекрытие, нефтеловушки железобетонные; помещение щитовой - фундаменты бетонные, стены кирпичные; покрытие железобетонное, кровля из рулонных материалов.

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 168

Террито-	Производительность, л/сек
риальные	нефтеловушек	нефтеотделителей
пояса	110	165	220	440	660	880
	а	б	в	г	д	е
1	28	28	26,6	22,5	21,2	20,2
2	29,4	29,4	27,9	23,6	22,3	21,2
3	30,8	30,8	29,3	24,8	23,3	22,2
4	32,2	32,2	30,6	25,9	24,4	23,2
5	35	35	33,3	28,1	26,5	25,3
6	50,4	50,4	47,9	40,5	38,2	36,4
7	56	56	53,2	45	42,4	40,4
8	58,8	58,8	55,9	47,3	44,5	42,4
9	76	76	72	61	57,2	54,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 168)

№	Наименование конструктивных	Производительность, л/сек
п/п	элементов и видов работ	110	165-220	440-880
		а	6	в
	I. Нефтеловушка
1	Земляные работы	9	9	9
2	Бетонное основание	8	7	6
3	Днище железобетонное	34	30	32
4	Стены, перекрытия, водонаправляющие призмы, лотки	43	37	38
5	Прочие работы	6	8	7
	11. Щитовые помещения
6	Земляные работы	-	1	1
7	Фундаменты бетонные	-	1	1
8	Стены кирпичные	-	2	2
9	Покрытия, перемычки железобетонные	-	1	1
10	Кровля из рулонных материалов по утеплителю	-	1	1
11	Отделочные работы	-	1	1
12	Разные работы	-	2	1
	Итого	100	100	100


Таблица 169
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ПЕРЕД НЕФТЕЛОВУШКАМИ И НЕФТЕОТДЕЛИТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 110—880 л/сек

Характеристика. Основание бетонное; днище, стены, перекрытие железобетонные; ограждение металлическое.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 169

Терри-	Расходы воды. л/с
ториаль-	нефтеловушек	нефтеотделителей
ные пояса	110	165	220 (с односто- ронним распре- делением)	220 (с двусто- ронним распреде- лением)	440	660	880 (с односто- ронним распре- делением)	880 (с двусто- ронним распреде- лением)
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	510	110	1150	810	660	1220	1820	1290
2	536	116	1210	850	690	1280	1910	1350
3	561	121	1270	890	730	1340	2000	1420
4	587	127	1320	930	760	1400	2090	1480
5	640	138	1440	1010	830	1530	2280	1610
6	920	198	2070	1460	1190	2200	3280	2320
7	1020	220	2300	1620	1320	2440	3640	2580
8	1070	231	2420	1700	1390	2560	3820	2710
9	1380	297	3110	2190	1780	3290	4910	3480
Примечание. При мокрых грунтах применять коэффициент 1,10.


Таблица 170
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОСВЕТЛИТЕЛИ - ПЕРЕГНИВАТЕЛИ (цилиндрические) КОМПЛЕКС ИЗ 4 ОТСТОЙНИКОВ С КАМЕРОЙ

Характеристика. Днище и стены железобетонные, ограждения металлические; камера флоуколяции из деревянных щитов; распределительная камера железобетонная; периферийные лотки железобетонные по опорам из железобетонных колец; трубопроводы; сооружения полузаглубленные с обсыпкой.

Восстановительная стоимость одного комплекса в руб.

Таблица 170

Террито-	Диаметр сооружения, м	Террито-	Диаметр сооружения, м
риальные	9	12	18	риальные	9	12	15
пояса	а	б	в	пояса	а	6	и
1	55400	75800	97100	6	100000	136000	175000
2	58000	80000	102000	7	110000	160000	190000
3	61000	83000	107000	8	116000	159000	204000
4	64000	87000	112000	9	150000	205000	262000
5	69000	95000	121000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 170)

№ п./п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Диаметр сооружения, м
		9-15
1	Земляные работы	11
2	Бетонные и железобетонные конструкции	57
3	Деревянные конструкции	7
4	Металлоконструкции	3
5	Изоляционные работы	11
6	Разные работы	2
7	Камеры, лотки, кольцевые опоры и колодцы	9
	Итого	100


Таблица 171
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Характеристика. Подземная часть: днище, стены и перекрытия тайные; полы цементные; лестницы металлические, желоба фильтров железобетонные. Надземная часть: коридор с павильоном над. фильтрами или стены кирпичные; покрытие железобетонное; полы асфальтовые; кровля с утеплением; строительный  объем сооружений: с павильоном 8-12 тыс. м3, без павильона 6—8 тыс. м3.

Восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема в руб.

Таблица 171

Террито-	С павильоном	Без павильона
риальные	В сухом	В мокром	В сухом	В мокром
пояса	грунте	грунте	грунте	грунте
	а	6	в	г
1	17,5	19,3	21	25,2
2	18,4	20,3	22,1	24,4
3	19,2	21,2	23,1	25,5
4	20,1	22,2	24,2	26,7
5	21,9	24,1	26,3	29
6	31,5	34,7	37,8	41,8
7	35	38,6	42	46,4
8	36,8	40,5	44,1	48,7
9	47,3	52.1	56,7	62,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 171)

№	Наименование конструктивных	С павильоном	Без павильона
п/п.	элементов и видов работ	В сухом	В мокром	В сухом	В мокром
		грунте	грунте	грунте	грунте
		а	б	в	г
	А. Подземная часть
1	Земляные работы	4	6	7	9
2	Днище	29	31	32	33
3	Стены, каркас	19	21	20	21
4	Перекрытие	4	4	6	6
5	Лестницы	1	1	1	1
6	Полы и отделочные работы	4	4	4	4
7	Желоба фильтров	6	6	6	6
	Б. Надземная часть
8	Стены	9	8	6	5
9	Покрытие	6	4	3	2
10	Кровля	7	5	4	3
11	Проемы	4	3	3	3
12	Полы и отделочные работы	1	1	2	1
13	Сантехнические работы и электроосвещение	5	5	5	5
14	Разные работы	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100


Таблица 172
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛОЧНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ С КАМЕРОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Характеристика. Основание бетонное, резервуары (3 шт.) металлические емкостью 300 м3 каждый; камера железобетонная; ограждающая стенка и лотки бетонные; мостик металлический; теплофикационные камеры - стены кирпичные, покрытие железобетонное, кровля из рулонных материалов.

Восстановительная стоимость комплекса сооружений в руб.

Таблица 172

Терри- ториаль- ные пояса	3 резер- вуара	Камера переклю- чения	Ограж- дающая стенка, мостик, лотки и приямки	Тепло- фика- цикаци- онные камеры	Терри- ториаль- ные пояса	3 резер- вуара	Камера переклю- чения	Ограж- дающая стенка, мостик, лотки и приямки	Тепло- фика- цикаци- онные камеры
	а	б	в	г		а	б	в	г
1	23200	500	4500	1200	6	41800	2600	8100	2200
2	24400	1600	4700	1300	7	46400	3000	9000	2400
3	25500	600	5000	1300	8	48700	3100	9500	2500
4	26700	700	5200	1400	9	62600	4000	12200	3200
5	29000	800	5600	1500
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 172)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Резервуары (3 шт.)
1	Земляные работы	2
2	Основание резервуаров	13
3	Металлоконструкции резервуаров	56
4	Изоляционные работы	26
5	Разные работы	3
	Итого	100


Таблица 173
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2, 4 и 12 тыс. м3/сутки

Характеристика. Здание фильтров станции: 1. Подземная часть: стены и днище - монолитные железобетонные, фундаменты незаглубленной части -железобетонные балки по столбам. 11 Надземная часть: каркас - сборный железобетон, стены керамзито-сборные железобетонные, кровля рулонная четырехслойная, полы цементные, баки фильтров железобетонные. Камеры охлажденной и горячей воды и другие - 5 шт.; стены и днища бетонные и железобетонные, опоры и монорельсы металлические.

Восстановительная стоимость на 1 м3 строительного объема в руб.

Таблица 173

Террито- риальные	Производительность, тыс. м3 /сутки	Террито- риальные	Производительность, тыс. м3/сутки
пояса	2	4	12	пояса	2	4	12
	а	б	в		а	б	в
1	29,8	26,3	25,1	6	53,6	47,3	45,2
2	31,3	27,6	26,4	7	59,6	52.6	50,2
3	32,8	28,9	27,6	8	63	55,2	52,7
4	34,3	30,3	28,9	9	80	71	68
5	37,3	32,9	31,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 173)

№	Наименование конструктивных элементов	Производительность,
п/п.	и видов работ	тыс. м3/сутки
		2	4	12
		а	б	в
	1.Насосная станция оборотного
	водоснабжения
	А. Подземная часть
1	Земляные работы	12	10	9
2	Фундаменты	1	1	1
3	Стены и днище	21	30	26
4	Прочие работы (полы, перекрытия, лестницы, отделочные работы, ме-таллоконструкции)	2	3	2
	Б. Надземная часть
5	Каркас:
	а) железобетонные конструкции	-	6	8
	б) металлоконструкции	-	1	1
6	Стены:
	а) керамзитобетонные панели	-	5	6
	б) кирпичные	10	2	1
7	Металлоконструкции	-	1	1
8	Покрытие	5	2	2
9	Кровля	7	4	4
10	Проемы	3	3	5
11	Полы	1	1	1
12	Отделочные работы	1	1	1
13	Разные работы (лестницы, площадки, перегородки, отмостки, вентиляционная шахта, каналы и др.)	4	2	2
14	Бак хлорной воды	1	-	-
15	Монорельсы	2	2	2
	II. Камеры охлажденной и горячей воды
16	Бетонные и железобетонные конструкции	20	22	22
17	III. Камеры (3 шт.)	10	5	6
	Итого	100	100	100


Таблица 174
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 16, 20 и 24 тыс. м.3/сутки

Характеристика. Здание фильтров станции: I. Подземная часть: стены и днище - монолитный железобетон, фундаменты незаглубленной части - железобетонные балки по столбам. 11. Надземная часть: каркас - сборный железобетон, стены - керамзитобетонные панели, перекрытие сборное железобетонное, кровля рулонная четырехслойная, полы цементные, баки железобетонные. Камеры охлажденной и горячей воды железобетонные монолитные.

Восстановительная стоимость на 1 м3 строительного объема в руб.

Таблица 174

Террито- риальные	Производительность, тыс. м3/сутки	Террито- риальные	Производительность, тыс. м3/сутки
пояса	16	20	24	пояса	16	20	24
	а	6	в		а	6	в
	21,5	20,9	20,8	6	38,7	37,6	37,4
	22,6	22	21,8	7	43	41,8	41,6
	23,7	23	22,9	8	45,2	43,9	43,7
	24,7	24	23,9	9	58,1	56,4	56,2
	26,9	26,1	26
Удельные веса отдельных конструктивных элементов процентах

(К табл. 174)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Производительность тыс. м2/сутки
		16-24
	1. Насосная станция
	А. Подземная часть
1	Земляные работы	10
2	Фундаменты	1
3	Днища и стены	34
4	Перекрытие	2
5	Разные работы (фундаменты под оборудование, полы, лестницы, отделочные работы и др.)	6
	Б. Надземная часть
6	Каркас здания:
	а) железобетон	6
	б) металлоконструкции	1
7	Подкрановые балки и рельсы	2
8	Стены	9
9	Покрытие	3
10	Кровля	4
11	Проемы	3
12	Полы, каналы и др.	3
	II. Камера охлаждающей воды
13	Железобетонные конструкции	16
	Итого	100


Таблица 175
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КИСЛЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Характеристика. Днище, стены и перекрытия подземной части железобетонные; стены надземной части кирпичные; перегородки железобетонные; кровля из рулонных материалов с утеплением; производительность станции 30 - 110 м3/ч при диаметре подземной части 9 м и 110 - 360 м3/ч при диаметре 12 м.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 175

Террито-	Диаметр шахты насосной станции, м
риальные	9	12
пояса	Глубина заложения коллектора, м, до
	4	5	7	4	5	7
	а	б	в	г	д	е
1	36700	53100	58700	63000	96000	104000
2	38500	55800	62000	66000	101 000	109000
3	40400	58400	65000	69000	106000	114000
4	42200	61000	68000	72000	110000	120000
5	45900	66000	73000	79000	120000	130000
6	66000	96009	106000	113000	173000	187000
7	73000	106000	117000	126000	192000	208000
8	77000	112000	123000	132000	202 000	218000
9	99000	143000	158000	170000	259 000	281000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 175)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Насосная станция диаметром 9 м, глубиной 5 м	Насосная станция 12 м, глубиной 5 м
		а	6
	А. Подземная часть
1	Земляные работы	18	14
2	Бетонные и железобетонные конструкции	44	47
3	Металлоконструкции	2	2
4	Антикоррозийная защита	13	13
5	Разные работы	4	3
	Б. Надземная часть
6	Каменные конструкции	4	4
7	Проемы	1	1
8	Кровля	3	3
9	Отделочные работы	1	2
10	Разные работы	2	5
11	Санитарно-технические работы	7	5
12	Электроосвещение	1	1
	Итого	100	100


Таблица 176
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТАНЦИЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: ПО ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЕ 2 - 4 тыс. м3/сутки, ПО УМЯГЧЕННОЙ ВОДЕ 6 - 4 тыс. м3/сутки. (умягчением до 0,1 мг-экв/л)

Характеристика. Состав станции: отделения осветления, умягчения, (насосной станции 11 подъема, реагентного хозяйства и производственно-бытовых помещений.

Конструкции здания: фундаменты и колонны железобетонные; стены из (керамзитобетонных панелей; покрытие железобетонное; кровля из рулонных материалов с утеплением; емкости железобетонные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 176

Территориальные пояса	Станция умягчения	Территориальные пояса	Станция умягчения
1	388 000	6	700000
2	407000	7	780000
3	427000	8	810000
4	445000	9	1050000
5	485000
Примечание. Показателями восстановительной стоимости загрузочные материалы не предусмотрены. Стоимость загрузочных материалов подлежит учету отдельно.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 176)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Станция умягчения
1	Земляные работы	2
2 3	Бетонные и железобетонные конструкции Металлоконструкции	36 4
4	Каменные конструкции	4
5	Деревянные конструкции	6
6	Полы	2
7	Кровля	5
8	Отделочные работы	4
9	Разные работы	4
10	Железобетонные емкости	29
11	Санитарно-технические работы и электроосвещение	4
	Итого	100


Таблица 177
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ В ТОННЕЛЯХ НА ОПОРАХ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 177

Террито-	Диаметр труб, мм	Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	200	260	300	400	риальные	200	250	300	400
пояса	а	б	в	г	пояса	а	6	в	г
1	16	22,3	29,5	46,2	7	21,9	30,6	40,4	63
2-4	17,3	24,1	31,9	49,9	8	24,6	34,3	45,4	71
5,6	20	27,9	36,9	57,8	9	29,6	41,2	54,6	85


Таблица 178
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ В ТОННЕЛЯХ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСОЛЬНЫХ ОПОРАХ

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 178

Террито-	Диаметр труб, мм	Террито-	Диаметр труб, мм
риальные	100	150	200	250	риальные	100	150	200	2500
пояса	а	б	в	г	пояса	а	6	в	г
1	6,8	10,1	16	22,3	7	9,3	13,8	21,9	30,6
2-4	7,3	10,9	17,3	24,1	8	10,5	15,6	24,6	34,3
5,6	8,5	12,6	20	27,9	9	12,6	18,7	29,6	41,2


Таблица 179
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ В ТОННЕЛЯХ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕЧНЫХ ОПОРАХ

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 179

Террито-	Диаметр труб. мм	Террито-	Диаметр труб. мм
риальные	400	600	600	риальные	400	500	600
пояса	а	б	в	пояса	а	6	в
1	44,7	54,1	64	7	61	74	88
2-4	48,3	58,4	70	8	69	83	99
5,6	55,9	68	81	9	83	100	119


Таблица 180
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ В ТОННЕЛЯХ НА БЕТОННЫХ ОПОРАХ

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 180

Террито-	Диаметр труб, мм
риальный	100	150	200	250	300	400	500	600
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	5,4	8,8	13,1	19,4	23,7	40,3	50	61
2-4	5,9	9,5	14,1	21	25,6	43,5	54	65
5,6	6,8	11	16,4	24,3	29,6	50,4	63	76
7	7,4	12,1	17,9	26,6	32,5	55,2	69	83
8	8,4	13,6	20,2	29,9	36,5	62	77	93
9	10,1	16,3	24,2	35,9	43,8	75	93	112


Таблица 181
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УСРЕДНИТЕЛИ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ЗАВОДОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

Характеристика. Днище и стены железобетонные; лестницы и перила металлические; отмостка асфальтовая; при мокрых грунтах асфальтовая стяжка по днищу; емкость усреднителя 9-12 тыс. м3

Восстановительная стоимость 1 м3 емкости в руб.

Таблица 181

Террито-	Стоимость, руб.	Террито-	Стоимость, руб.
риальные пояса	в сухих грунтах	в мокрых грунтах	риальные пояса	в сухих грунтах	в мокрых грунтах
	а	б		а	б
1	20,9	23,2	6	37,6	41,7
2	21,9	24,4	7	41,8	46,4
3	23,0	25,5	8	41,6	46,5
4	24,0	26,7	9	52	58,2
5	26,1	29
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 181)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	В сухих и мокрых грунтах
1	Земляные работы	7
2	Железобетонные конструкции емкости	88
3	Стальные конструкции	1
4	Разные работы	4
	Итого	100


Таблица 182
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УСТАНОВКА БИОГЕННОЙ ПОДПИТКИ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД ЗАВОДОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПО РЕАГЕНТАМ: СУПЕРФОСФАТА 1,9 т/сутки И СУЛЬФАТА АММОНИЯ 3,7 т/сутки

Характеристика. Фундаменты бетонные, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, лестницы, площадки, монорельсы металлические; полы цементные, из керамических плиток и дощатые по лагам; кровля из рулонных материалов, утепленная; емкости железобетонные с антикоррозийной защитой.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 182

Территориальные	Здание бетонной	Территориальные	Здание бетонной
пояса	подпитки	пояса	подпитки
1	41800	6	75000
2	43900	7	84000
3	46000	8	88000
4	48100	9	113000
5	52300
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 182)

№	Наименование конструктивных элементов	Здание биогенной
п/п.	и видов работ	подпитки
1	Земляные работы	1
2	Фундаменты	7
3	Стены	16
4	Железобетонные конструкции	10
5	Металлоконструкции	4
6	Проемы	6
7	Полы	4
8	Кровля	6
9	Отделочные работы	6
10	Разные работы	3
11	Затворный бак	2
12	Расходный бак	2
13	Антикоррозийная защита строительных конструкций	9
14	Сантехнические работы и электроосвещение	14
	Итого	100


Таблица 183
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФЛОТАТОРЫ ДЛЯ ДООЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300 И 900 м3/сутки

Характеристика. Состав флотатора: напорный бак, камера распределения, флотатор. Конструкции: напорный бак металлический; камера: подземная часть - днище и стены железобетонные, полы цементные, лестницы и площадки металлические; надземная часть: стены кирпичные, покрытие железобетонное, кровля рулонная с утеплением; флотатор - полузаглубленный с обвалованием, днище и стены железобетонные, лыс конструкции для механизма сгребания металлические, трубопроводы стальные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 183

Территориальные пояса	Флотаторы в распределительной камерой и напорным баком
	Производительность, м3/ч
	300	900
	а	б
1	28300	35600
2	29700	37400
3	31 100	39200
4	32600	40900
5	36400	44500
6	60900	64100
7	66600	71200
8	69400	74800
9	76400	96100
Примечания:
1. При работе флотатора с рециркуляцией (камера смешения) стоимость увеличивать на	17%	11%
2. Стоимость трубопроводов от напорного бака камеры, а также от камеры до флотатора следует определять отдельно
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 183)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и .видов работ	Флотаторы производительностью, м3/ч
		300	900
	I. Напорный бак	9	8
	П. Камера распределения перед флотаторами
1	А. Подземная часть
2	Земляные работы	8	6
3	Бетонные и железобетонные конструкции	11	9
4	Металлические конструкции	1	1
5	Изоляционные и отделочные работы	2	1
	Б. Надземная часть
6	Каменные конструкции	5	4
7 8	Покрытие, кровля, проемы и разные работы Санитарно-технические работы	4 2	4 2
9 10	Внутренние трубопроводы с задвижками Электроосвещение	19 1	14 1
	III Флотатор
11	Земляные работы	6	6
12	Бетонные н железобетонные конструкции	15	25
13	Изоляционные работы	1	3
14	Металлические конструкции	2	3
15	Разные работы	1	1
16	Внутренние трубопроводы с задвижками	13	12
	Итого	100	100


Таблица 184
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ V. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОЧИСТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 700 м3/сутки (МАЛАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)

А. СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5-26 И 50-100 м3/сутки

Характеристика. Состав сооружений: блок биофильтра с помещением хлораторной. котельной насосной н вспомогательными помещениями. В здании размещен вторичный отстойник - для станции 12,5-25 м3/сутки и двухъярусный отстойник для станции 50-100 м3/сутки; отдельно стоящие септик для станций 12,5-25 м3/сутки и вторичный отстойник для станции 50-100 м3/сутки; иловые площадки для станции 50-100 м3/сутки; коммуникации. Конструкции: Здание блока - фундаменты железобетонные, стены кирпичные, покрытие железобетонное, полы цементные, кровля из рулонных материалов с отеплением приямок - отстойник, вторичный отстойник, биофильтр - железобетонные. Септик - днище бетонное, стены кирпичные, перекрытие н распределительные колодцы железобетонные, трубопроводы и илопроводы на железобетонных опорах. Трубопроводы хлораторной. насосной и др. - стальные. В котельной установлен котел с поверхностью нагрева 2,46 м3. Ограждение из колючей проволоки по железобетонным столбам. Дороги с асфальтобетонным покрытием. Загрузка биофильтров из гравия.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 184

Территори- альные пояса	Станция биологической очистки производительностью м3/сутки	Территори- альные пояса	Станция биологической очистки производительностью м3/сутки
	12,5-25	50-100		12,5-25	50-100
1	21400	59200	6	38500	106500
2	22400	62100	7	42800	118400
3	23500	65100	8	44900	124300
4	24600	68000	9	57700	159800
5	26700	74000
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 184)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Станция биологической очистки производительностью, м3/сутки
		12,5-25	50-100
1	Земляные работы	1	1
2	Каменные конструкции	21	20
3	Бетонные и железобетонные конструкции, в том числе растворный бак	14	17
4	Биофильтр двухсекционный	15	11
5	Двухъярусный отстойник	-	5
6	Проемы	3	4
7	Полы	1	2
8	Кровля	4	7
9	Отделочные работы	1	2
10	Разные работы	3	8
11 12	Санитарно-технические работы Трубопроводы	5 3	6 2
13 14	Электроосвещение Загрузка фильтров	4 7	2 7
15	Вторичный вертикальный отстойник	-	2
16	Иловые площадки	-	1
17	Септик	18	-
	Итого	100	100


Таблица 185
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ V. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Б. СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200-700 м3/сутки

Состав сооружений: здание решеток, горизонтальные песколовки, двухъярусные отстойники, здание блока биофильтров с хлораторной. насосной, котельной и вспомогательными помещениями; вторичный отстойник; иловые и песковые площадки; открытый склад угля; коммуникации. Конструкции: здание решеток - железобетонные плиты и фундаментные балки основания по кольцевым железобетонным опорам, стены кирпичные, покрытие железобетонное, кровля из рулонных материалов с отеплением; песколовки, отстойники и биофильтры - железобетонные; здание блока биофильтров - фундаменты и подколонники железобетонные, стены кирпичные, полы цементные, из линолеума н керамических плиток; покрытие железобетонное; кровля из рулонных материалов с отеплением; распределительная камера, каналы, ершовый смеситель, баки - железобетонные: труба стальная на цоколе из кирпича; трубопроводы стальные; в котельной установлен котел <Универсал> площадью нагрева 19.8 м2.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 185

Террито-	Станция биологической очистки	Террито-	Станция биологической очистки
риальные	производительностью. м3/сутки	риальные	производительностью, м3/сутки
пояса	200	400	700	пояса	200	400	700
1	121800	128200	185000	6	219200	231000	333200
2	127900	134600	194400	7	243600	256400	37020Э
3	134000	141000	204000	8	256000	269000	388700
4	140100	147400	213000	9	329000	346000	499800
5	152300	160300	231400
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 185)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Станция биологической очистки производительностью, м3/сутки
		200	400	700
	А. Здание блока фильтров
1	Земляные работы	1	1	1
2	Каменные конструкции	13	13	6
3	Бетонные и ж/б конструкции	12	11	18
4	Биофильтр	13	12	14
5	Проемы	3	3	4
6	Полы	1	1	1
7	Кровля	6	5	5
8	Отделочные работы	1	1	1
9	Разные работы	4	4	2
10	Сантехнические работы и электроосвещение	5	5	5
11	Тепломеханическая часть котельной	2	2	2
12 13	Трубопроводы стальные Загрузка фильтров	3 15	3 14	3 20
14	Б. Здание решеток	3	3	1
15	В. Песколовка	1	1	1
	Г. Двухъярусный отстойник Д. Вторичный отстойник	10 1	12 3	8 2
	Е. Иловые площадки	1	1	1
	Ж Лотки, каналы, колодцы, теплотрасса и др	4	3	3
	3. Ограждение, лестницы	1	2	2
	Итого	100	100	100


Таблица 186
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ V. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25,50 и 100 м3/ сутки

Характеристика. Станции производительностью 25 и 50 м3/ч; здания полузаглубленные; фундаменты железобетонные, стены подземной части бетонные, лестницы металлические; площадка над подвалом железобетонная, покрытие железобетонное; кровля из рулонных материалов с утеплением; колодцы железобетонные; станция производительностью 100 м3/ч - полузаглубленная с обвалованием; днище, стены и покрытие. железобетонные, люк, лестница, ограждения - металлические, полы цементные, кровля утепленная с пароизоляцией и асфальтовой стяжкой; вентиляционная шахта кирпич колодцы железобетонные.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 186

Террито-	Пневматическая насосная станция	Террито-	Пневматическая насосная станция
риальные	Производительность, м3/ч	риальные	Производительность, м3/ч
пояса	25	50	100	пояса	25	50	100
	а	б	в		а	б	в
1 2 3	8200 8600 9000	9100 9500 10000	7800 8200 8600	6 7 8	16800 10400 17200	16400 11200 19100	14000 15600 16400
4	9400	10500	9000	9	22100	24600	21100
5	10200	11400	9800
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 186)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Пневматические насосные станции производительностью, м3/ч
		25	50	100
1	Земляные работы	6	5	12
2	Каменные конструкции	16	16	I
3	Бетонные н железобетонные конструкции (фундаменты, стены, покрытие)	48	48	50
4	Стальные конструкции	2	1	2
5 6	Деревянные конструкции Полы	3 2	4 2	7
7	Кровля	7	8	5
8	Отделочные работы	1	1	1
9	Отопление	1	1	2
10	Вентиляция	2	2	2
11	Колодцы	6	6	5
12 13	Электроосвещение Разные работы (фундаменты под оборудование, крыльца и др.)	2 4	2 4	1 12
	Итого	100	100	100


Таблица 187
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ V. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА ДО 15 мг/л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200, 400-800 И ДО 2000 м3/сутки

А. УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОМАРГАНЦОВАННОГО ПЕСКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 И 400-800 м3/сутки

Характеристика. Фундаменты железобетонные, стены кирпичные, перекрытия междуэтажные и покрытия железобетонные, перегородки кирпичные, полы бетонные и из керамических плиток, кровля из рулонных материалов с отеплением; отопление от местной котельной, где установлены котлы с поверхностью нагрева 3,1 м2 в установке производительностью 200 м3/сутки и поверхностью нагрева 3,1 м2 в установке производительностью 100—800 м3/сутки; труба стальная на бетонном фундаменте.

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Таблица 187

Территориаль- ные пояса	Установки обезжелезивания воды производительностью, м3/сутки	Территориаль- ные пояса	Установки обезжелезивания воды производительностью. м3/сутки
	до 200	400-800		до 200	400-800
1	17700	25600	6	32000	46000
2	18600	26900	7	35400	51200
3	19500	28200	8	37200	53800
4	20400	29400	9	47800	69100
6	22100	32000
Примечание. Загрузка оборудования (стальных фильтров) омарганцованным песком показателями восстановительной стоимости не предусмотрена и должна учитываться дополнительно.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 187)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Установки обезжелезивания воды производительностью, м3/сутки
		до 200	400—800
1	Земляные работы	2	2
2	Фундаменты	15	14
	Надземная часть
3	Стены	21	24
4	Перекрытия	4	5
5	Кровля	7	7
6	Перегородки	2	1
7	Проемы	8	7
8	Полы	3	3
9	Отделочные работы	2	2
10	Разные работы	6	7
11	Труба	4	3
12 13 14	Санитарно-технические работы Технологические трубопроводы Тепломеханическая часть котельной	7 9 8	5 12 6
15	Электроосвещение	2	2
	Итого	100	100
Примечание. Закрытые металлические фильтры с их загрузкой отнесены к оборудованию.


Таблица 188
СБОРНИК № 27

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВНЕШНЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

РАЗДЕЛ V. РАЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Б. УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ СПОСОБОМ АЭРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2000 -м3/сутки

Характеристика. Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия и покрытие железобетонные, лестницы металлические, полы цементные, из метлахской плитки и паркетные, кровля из рулонных материалов с отеплением; фильтр железобетонный с облицовкой керамическими плитками; контактный резервуар железобетонный; градирня из деревянных элементов.

Восстановительная стоимость одного сооружения с руб.

Таблица 188

Территориальные пояса	Установка обезже-лезивания воды производительностью до 2000 м/сутки	Территориальные пояса	Установка обезже-лезивания воды производительностью до 2000 м/сутки
1	55900	6	100600
2	58700	7	111800
3	61500	8	117400
4	64300	9	150900
5	69900
Примечание. Загрузка фильтров показателями восстановительной стоимости не предусмотрена и должна, учитываться дополнительно.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(К табл. 188)

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Установка обезжелезивания воды производительностью до 2000 м3/сутки
	А. Подземная часть
1	Земляные работы	1
2	Фундаменты	10
3	Перекрытие железобетонное и монолитное	I
4	Полы	1
	Б. Надземная часть
5	Стены	24
6	Перекрытие ч покрытие	5
7	Емкость:
	а) фильтра	9
	б) контактных резервуаров с градирней	13
8	Проемы	5
9	Полы	1
10	Кровля	5
11	Отделочные работы	2
12	Разные работы	5
13	Санитарно-технические работы	5
14	Технические трубопроводы	10
15	Электроосвещение	2
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Техническая часть

Отдел I. Жилые здания

Отдел I. Общественные здания

Отдел III. Здания и сооружения коммунально-бытового назначения


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. Жилые здания

Техническая часть

1. Жилые здания с полнометражными квартирами

2. Жилые здания с малометражными квартирами

3. Жилые здания с малометражными квартирами для Москвы

4. Жилые здания в районах с особыми геологическими условиями


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. Общественные здания

Техническая часть

Таблица 84. Административные здания одноэтажные кирпичные

Таблица 85. Административные здания двухэтажные кирпичные

Таблица 86. Административные здания двухэтажные кирпичные (отделение связи - почта и телеграф)

Таблица 87. Административные здания двухэтажные кирпичные (отделение милиции)

Таблица 88. Административные здания двухэтажные кирпичные (хозяйственный блок для микрорайонов)

Таблица 89. Административные здания двухэтажные кирпичные (служебные здания для госбанков с сберкассами)

Таблица 90. Административные здания трехэтажные кирпичные (служебные здания для госбанков с сберкассами)

Таблица 91. Административные здания четырехэтажные кирпичные

Таблица 92. Административные здания четырехэтажные кирпичные

Таблица 93. Административные здания семиэтажные кирпичные

Таблица 94. Библиотеки двухэтажные кирпичные

Таблица 95. Библиотеки трехэтажные кирпичные

Таблица 96. Библиотеки четырехэтажные кирпичные

Таблица 97. Крытые танцевальные площадки одноэтажные кирпичные


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. Здания и сооружения коммунально-бытового назначения

Техническая часть

1. Жилые коммунальные здания

2. Здания бытового обслуживания населения

3. Прочие здания и сооружения коммунального назначения


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. Жилые здания с полнометражными квартирами

Таблица 1. Жилые здания одноэтажные кирпичные

Таблица 2. Жилые здания одноэтажные кирпичные, со светелками

Таблица 3. Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Таблица 4. Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Таблица 5. Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Таблица 6. Жилые здания одноэтажные деревянные, брусчатые, с мансардами

Таблица 7. Жилые здания одноэтажные деревянные, брусчатые, с мансардами

Таблица 8. Жилые здания одноэтажные деревянные, брусчатые без мансард

Таблица 9. Жилые здания одноэтажные каркасно-засыпные

Таблица 10. Жилые здания одноэтажные из саманного кирпича

Таблица 11. Жилые здания одноэтажные из саманного кирпича

Таблица 12. Жилые здания двухэтажные кирпичные

Таблица 13. Жилые здания двухэтажные деревянные, брусчатые

Таблица 14. Жилые здания двухэтажные каркасно-засыпные

Таблица 15. Жилые здания двухэтажные смешанной конструкции (без подвала)

Таблица 16. Жилые здания трехэтажные кирпичные

Таблица 17. Жилые здания трехэтажные кирпичные

Таблица 18. Жилые здания трехэтажные шлакобетонные

Таблица 19. Жилые здания трехэтажные шлакобетонные

Таблица 20. Жилые здания трехэтажные из легких бетонных блоков

Таблица 21. Жилые здания трехэтажные смешанной конструкции

Таблица 22. Жилые здания трехэтажные смешанной конструкции

Таблица 23. Жилые здания четырехэтажные кирпичные, без подвала

Таблица 24. Жилые здания четырехэтажные кирпичные, без подвала

Таблица 25. Жилые здания четырехэтажные кирпичные, с подвалом

Таблица 26. Жилые здания четырехэтажные кирпичные, с подвалом

Таблица 27. Жилые здания четырехэтажные из легких бетонных блоков, без подвала

Таблица 28. Жилые здания четырехэтажные из легких блоков, с подвалом

Таблица 29. Жилые здания пятиэтажные кирпичные

Таблица 30. Жилые здания пятиэтажные кирпичные, без лифта

Таблица 31. Жилые здания шестиэтажные кирпичные, с подвалом

Таблица 32. Жилые здания семиэтажные кирпичные, без подвала

Таблица 33. Жилые здания семиэтажные кирпичные, с подвалом

Таблица 34. Жилые здания восьмиэтажные кирпичные, с подвалом

Таблица 35. Жилые здания девятиэтажные кирпичные, с подвалом

Таблица 36. Жилые здания десятиэтажные кирпичные, с подвалом

Таблица 37. Жилые здания двенадцатиэтажные кирпичные, с подвалом


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. Жилые здания с малометражными квартирами

Таблица 38. Жилые здания пятиэтажные кирпичные, с техническими подпольями

Таблица 39. Жилые здания пятиэтажные кирпичные, с подвалами

Таблица 40. Жилые здания пятиэтажные кирпичные, для малосемейных, с подвалами

Таблица 41. Жилые здания пятиэтажные кирпичные, кооперативные, с техническими подпольями

Таблица 42. Жилые здания пятиэтажные кирпичные, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли, с подвалами

Таблица 43. Жилые здания пятиэтажные кирпичные, со встроенными предприятиями торговли, с техническими подпольями

Таблица 44. Жилые здания пятиэтажные кирпичные, со встроенными предприятиями торговли, с техническими подпольями

Таблица 45. Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, с техническими подпольями

Таблица 46. Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, для малосемейных, с подвалами

Таблица 47. Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, со встроенными предприятиями торговли, с техническими подпольями

Таблица 48. Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли, с подвалами

Таблица 49. Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, с техническими подпольями

Таблица 50. Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Таблица 51. Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, с подвалами и с техническими подпольями

Таблица 52. Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, гостиничного типа, с подвалами

Таблица 53. Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, кооперативные, с техническими подпольями

Таблица 54. Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, с пристроенными предприятиями торговли, с подвалами

Таблица 55. Жилые здания девятиэтажные кирпичные, с подвалами и с техническими подпольями

Таблица 56. Жилые здания девятиэтажные кирпичные, для малосемейных, с подвалами

Таблица 57. Жилые здания девятиэтажные кирпичные, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли, с подвалами

Таблица 58. Жилые здания девятиэтажныё крупноблочные, с техническими подпольями

Таблица 59. Жилые здания девятиэтажные крупноблочные, для малосемейных, с подвалами

Таблица 60. Жилые здания девятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Таблица 61. Жилые здания девятиэтажные крупнопанельные, гостиничного типа, с техническими подпольями

Таблица 62. Жилые здания девятиэтажные крупнопанельные, для малосемейных, с подвалами


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. Жилые здания с малометражными квартирами для Москвы

Таблица 63. Жилые здания для г. Москвы пятиэтажные кирпичные, с техническими подпольями

Таблица 64. Жилые здания для г. Москвы пятиэтажные крупноблочные, с техническими подпольями

Таблица 65. Жилые здания для Москвы пятиэтажные крупнопанельные, с техническими подпольями

Таблица 66. Жилые здания для Москвы девятиэтажные кирпичные с техническими подпольями

Таблица 67. Жилые здания для Москвы со встроенно-пристроенными предприятиями торговли девятиэтажные кирпичные, с подвалами

Таблица 68. Жилые здания для Москвы девятиэтажные крупноблочные, с техническими подпольями

Таблица 69. Жилые здания для Москвы девятиэтажные крупнопанельные, с техническими подпольями

Таблица 70. Жилые здания для Москвы девятиэтажные крупнопанельные, с техническими подпольями

Таблица 71. Жилые здания для Москвы девятиэтажные из крупных прокатных панелей, с техническими подпольями

Таблица 72. Жилые здания для Москвы со встроенно-пристроенными предприятиями торговли девятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Таблица 73. Жилые здания для Москвы со встроенно-пристроенными предприятиями торговли девятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Таблица 74. Жилые здания для Москвы двенадцатиэтажные крупноблочные (дома-башни), с техническими подпольями

Таблица 75. Жилые здания для Москвы со встроенно-пристроенными предприятиями торговли двенадцатиэтажные крупноблочные, с подвалами

Таблица 76. Жилые здания для Москвы четырнадцатиэтажные кирпичные, с техническими подпольями


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

4. Жилые здания в районах с особыми геологическими условиями

Таблица 77. Жилые здания для Москвы шестнадцатиэтажные каркасно-панельные, с техническими подпольями

Таблица 78. Жилые здания в районах вечной мерзлоты пятиэтажные кирпичные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями

Таблица 79. Жилые здания в районах вечной мерзлоты пятиэтажные крупнопанельные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями

Таблица 80. Жилые здания в районах вечной мерзлоты девятиэтажные крупнопанельные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями

Таблица 81. Жилые здания в районах с сейсмичностью 7 баллов пятиэтажные крупнопанельные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями

Таблица 82. Жилые здания в районах с просадочными грунтами и сейсмичностью 7-8 баллов пятиэтажные крупнопанельные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями

Таблица 83. Жилые здания в районах с сейсмичностью 9 баллов девятиэтажные каркасно-панельные, с малометражными квартирами, с подвалами


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. Здания и сооружения коммунально-бытового назначения

1. Жилые коммунальные здания

Таблица 98. Общежития одноэтажные кирпичные

Таблица 99. Общежития двухэтажные кирпичные

Таблица 100. Общежития двухэтажные деревянные рубленые

Таблица 101. Общежития двухэтажные деревянные, брусчатые

Таблица 102. Общежития двухэтажные каркасно-засыпные

Таблица 103. Гостиницы двухэтажные кирпичные

Таблица 104. Гостиницы двухэтажные кирпичные

Таблица 105. Гостиницы двухэтажные из легкого кирпича

Таблица 106. Гостиницы двухэтажные смешанной конструкции

Таблица 107. Гостиницы двухэтажные крупноблочные

Таблица 108. Гостиницы трехэтажные кирпичные

Таблица 109. Гостиницы трехэтажные крупноблочные

Таблица 110. Гостиницы трехэтажные крупнопанельные

Таблица 111. Гостиницы четырехэтажные кирпичные

Таблица 112. Гостиницы четырехэтажные крупноблочные

Таблица 113. Гостиницы летнего типа четырехэтажные крупноблочные

Таблица 114. Гостиницы четырехэтажные крупнопанельные

Таблица 115. Гостиницы пятиэтажные из эффективного кирпича

Таблица 116. Гостиницы пятиэтажные из кирпичных блоков

Таблица 117. Гостиницы пятиэтажные крупноблочные

Таблица 118. Гостиницы пятиэтажные крупнопанельные


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. Здания и сооружения коммунально-бытового назначения

2. Здания бытового обслуживания населения

Таблица 119. Бани одноэтажные кирпичные

Таблица 120. Бани одноэтажные деревянные

Таблица 121. Бани двухэтажные кирпичные

Таблица 122. Душевые и сушилки одноэтажные кирпичные

Таблица 123. Приемо-сдаточный пункт одноэтажный кирпичный

Таблица 124. Прачечные одноэтажные кирпичные

Таблица 125. Прачечные одноэтажные деревянные

Таблица 126. Прачечные двухэтажные кирпичные

Таблица 127. Бани-прачечные одноэтажные кирпичные

Таблица 128. Бани-прачечные одноэтажные деревянные

Таблица 129. Бани-прачечные трехэтажные кирпичные

Таблица 130. Прачечные-химчистки производительностью 225 кг в смену одноэтажные кирпичные

Таблица 131. Прачечные-химчистки производительностью 380-1065 кг в смену двухэтажные кирпичные

Таблица 132. Мастерские по химической чистке и крашению одежды, производительностью 200 и 250 кг в смену одноэтажные кирпичные

Таблица 133. Фабрики по химчистке и крашению одежды производительностью 1000 кг в смену одноэтажные кирпичные

Таблица 134. Комбинаты бытового обслуживания на 15 и 22 рабочих места одноэтажные кирпичные

Таблица 135. Комбинаты бытового обслуживания на 30 и 60 рабочих мест двухэтажные кирпичные

Таблица 136. Комбинаты бытового обслуживания на 35 и 70 рабочих мест двухэтажные кирпичные

Таблица 137. Комбинаты бытового обслуживания на 100 рабочих мест двухэтажные крупнопанельные

Таблица 138. Комплексный приемный пункт на 100 рабочих мест двухэтажный крупнопанельный

Таблица 139. Дом быта пятиэтажный крупнопанельный

Таблица 140. Мастерская по ремонту обуви мощностью 30 тыс. пар в год одноэтажная кирпичная

Таблица 141. Механизированные мастерские по ремонту обуви мощностью 200 и 500 пар в смену двухэтажные кирпичные

Таблица 142. Мастерские по ремонту металлоизделий одноэтажные кирпичные

Таблица 143. Мастерская по ремонту металлоизделий двухэтажная кирпичная

Таблица 144. Специализированное предприятие по ремонту электробытовых машин, приборов, часов, здание двухэтажное кирпичное

Таблица 145. Павильон по ремонту мебели одноэтажный кирпичный

Таблица 146. Мастерская по изготовлению мебели одноэтажная кирпичная

Таблица 147. Специализированный фотокомбинат двухэтажный кирпичный

Таблица 148. Ателье индивидуального пошива одежды двухэтажное кирпичное

Таблица 149. Ателье индивидуального пошива одежды трехэтажное кирпичное

Таблица 150. Дом моды пятиэтажный крупнопанельный


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. Здания и сооружения коммунально-бытового назначения

3. Прочие здания и сооружения коммунального назначения

Таблица 151. Котельная отопительная одноэтажная кирпичная

Таблица 152. Котельные отопительные одноэтажные кирпичные

Таблица 153. Парикмахерские на 7 и 15 рабочих мест одноэтажные кирпичные

Таблица 154. Киоски для справок одноэтажные деревянные

Таблица 155. Веранды одноэтажные деревянные

Таблица 156. Террасы открытые

Таблица 157. Навесы деревянные на деревянных столбах с платформами

Таблица 158. Навесы деревянные на деревянных стульях с платформами и без платформ

Таблица 159. Сараи одноэтажные кирпичные

Таблица 160. Сараи одноэтажные из штучного камня

Таблица 161. Сараи одноэтажные из саманного кирпича

Таблица 162. Сараи одноэтажные деревянные рубленые

Таблица 163. Сараи одноэтажные каркасно-засыпные

Таблица 164. Пристройки холодные одноэтажные деревянные

Таблица 165. Тамбуры одноэтажные деревянные

Таблица 166. Общественные уборные одноэтажные кирпичные (с санитарно-техническими приборами)

Таблица 167. Общественные уборные одноэтажные кирпичные

Таблица 168. Общественные уборные одноэтажные кирпичные для Москвы

Таблица 169. Уборные одноэтажные деревянные рубленые

Таблица 170. Уборные одноэтажные из штучного камня

Таблица 171. Люфт-клозеты деревянные с деревянными выгребами в одноэтажных зданиях

Таблица 172. Люфт-клозеты кирпичные с каменными выгребами в двухэтажных зданиях

Таблица 173. Погреба со сводчатыми перекрытиями кирпичные

Таблица 174. Погреба с деревянным перекрытием

Таблица 175. Заборы деревянные

Таблица 176. Заборы и ворота деревянные архитектурно оформленные, окрашенные


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий коммунально-бытового назначения и предназначается для переоценки основных фондов.

Жилые дома типа дежурных помещений (линейно-путевые дома на железных дорогах, дома обходчиков на магистральных трубопроводах и пр.) следует оценивать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий.

Показатели стоимости зданий здравоохранения, учебных заведений, детских садов и яслей, торговых зданий, зрелищных предприятий и клубов, зданий и сооружений спортивного назначения помещены в сборниках № 31-35.

Перечень всех сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений приведен в общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из трех отделов:

I - жилые здания;

II - общественные здания;

III - здания и сооружения коммунально-бытового назначения.

3. Кроме настоящей технической части, содержащей общие указания ко всему сборнику в целом, каждый из отделов сборника имеет свою техническую часть, в которой приведены примеры пользования сборником в части определения восстановительной стоимости объектов.

4. Укрупненные показатели составлены в нормах, ценах и тарифах, введенных в строительстве с 1 января 1969 г.

5. Укрупненные показатели учитывают полную восстановительную стоимость зданий и сооружений и в том числе:

а) накладные расходы и плановые накопления;

б) затраты, связанные с производством работ в зимнее время;

в) прочие вне объемные затраты, за вычетом возвратных сумм, как-то: затраты на временные здания и сооружения, содержание улиц и вывозку мусора, затраты по применению прогрессивно-премиальной системы оплаты труда строительно-монтажных рабочих и оргнабору рабочих, затраты на проектно-изыскательские работы и авторский надзор, на содержание аппарата заказчика и др. В полной восстановительной стоимости учтены также затраты на непредвиденные работы.

6. Укрупненные показатели составлены в виде по-объектных таблиц, которые включают восстановительную стоимость всех общестроительных и специальных строительных работ и в том числе:

а) санитарно-технических устройств (центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация и их вводы в здание, мусоропровод и другие виды благоустройства);

б) электрических и слаботочных устройств - освещение, лифт, радио, телефон, телевидение, а также газоснабжение.

7. В состав оценочных таблиц входят следующие показатели:

а) группа капитальности здания;

б) характеристика конструкций здания и элементов его благоустройства;

в) стоимость единицы строительного объема за 1 м3;

г) необходимые примечания, поправочные коэффициенты, надбавки и уменьшения, связанные с наличием или отсутствием в оцениваемом здании того или иного вида благоустройства;

д) удельные веса отдельных конструктивных элементов в %.

8. Определение группы капитальности жилых и общественных зданий производится по табл. 1.

Таблица 1

№	Конструкции	Группа капитальности
п/п		I	II	III	IV	V	VI
1	Фундаменты	Железобетонные, бетонные, бутовые, бутобетонные кирпичные,	Деревянные стулья или каменные столбы	Глинобитные, грунтовые
2	Стены	Кирпичные, из естественного камня, крупноблочные, крупнопанельные	Каменные облегченные из всех видов кирпича и легких камней	Деревянные, рубленые и брусчатые, смешанные (кирпичные или деревянные)	Щитовые, каркасно- засыпные, саманные, глинобитные	Каркасно-камышитовые и другие облегченные
3	Перекрытия	Железобетон- ные	Смешанные (металлические балки и деревянное заполнение)	Деревянные
4	Кровля	Железная, асбестоцементная, черепичная
9. Объекты в настоящем сборнике распределены по этажности, по видам стеновых материалов, по строительному объему.

10. Укрупненные показатели восстановительной стоимости определены в рублях, с одним десятичным знаком, т. е. с точностью до 10 коп.

11. Приведенные в таблицах поправочные коэффициенты, надбавки и уменьшения позволяют корректировать стоимость оцениваемого здания при наличии в нем иных конструктивных решений или иных разновидностей благоустройства.

При этом, при корректировке, следует из стоимости оцениваемого здания исключить отсутствующий вид благоустройства и добавить имеющееся в здании санитарно-техническое или иное благоустройство. Например, при наличии в оцениваемом здании печного отопления следует из его табличной стоимости исключить стоимость центрального отопления и добавить стоимость печного отопления.

12. Определение строительных объемов зданий производится в соответствии с правилами, изложенными в общей части к сборникам.

13. Полная восстановительная стоимость здания или сооружения определяется умножением табличной стоимости единицы измерения оцениваемого объекта на его объем (или иные присущие ему показатели) с учетом поправок, приведенных в технических частях сборника и отдела, а также в примечаниях к оценочной таблице.

14. Укрупненные показатели разработаны для 10 территориальных поясов по уровню сметной стоимости для II климатического района.

Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам приведено в общей части к сборникам.

15. Для определения восстановительной стоимости по I, III, IV климатическим районам следует пользоваться поправочными коэффициентами, приведенными в технических частях соответствующих отделов настоящего сборника.

16. Здания и сооружения настоящего сборника подразделены по характеру внутренней отделки на простую и повышенную.

Простая отделка предусматривает штукатурку стен и потолков, клеевую окраску или оклейку простыми обоями, окраску панелей в кухнях и санузлах (душевых, мыльных) масляной краской, полы в комнатах, коридорах и кухнях дощатые с окраской, а в санузлах и на лестничных клетках цементные или асфальтовые, ступени бетонные и железобетонные.

Повышенная отделка предусматривает штукатурку, окраску, оклейку обоями повышенного качества, облицовку панелей в санузлах, душевых, мыльных керамической плиткой, полы в комнатах и коридорах паркетные, на кухнях дощатые с линолеумом, в санузлах и на лестничных площадках из керамической плитки или террацциевые, ступени железобетонные, мозаичные.

17. В тех случаях, когда в оценочных таблицах настоящего сборника не предусматриваются имеющиеся в наличии встроенные помещения другого назначения (магазины, детские учреждения, мастерские бытового обслуживания и др.), восстановительная стоимость строительного объема этих встроенных помещений определяется с учетом соответствующего вида внутренней отделки по цене основного здания.

Метод определения строительного объема встроенных помещений указан в технической части второго отдела настоящего сборника (п. 5).

Соответствующая стоимость объема встроенных помещений указывается отдельно - в числе общей восстановительной стоимости всего здания.

18. При оценке зданий с деревянными стенами, расположенных в перечисленных ниже областях, к табличной их стоимости применяются следующие поправочные коэффициенты:

для Иркутской области - 0,97;

для Красноярского края - 0,92;

для Карельской АССР -0,94;

для Томской области  - 0,95.

19. В тех случаях когда на- подлежащие переоценке типовые здания имеются утвержденные в установленном порядке сметы в ценах, введенных в, строительство с 1 января 1969 г., оценочные стоимости этих зданий можно устанавливать по пообъектным сметам.

20. Восстановительная стоимость здания определяется в следующей последовательности:

а) в соответствующей таблице с учетом объема оцениваемого здания и его территориального пояса отыскивается цена единицы; например, кирпичное 5-этажное здание объемом в 4960 куб. м по III территориальному поясу стоит 25 руб. за 1 м3;

б) по техническим частям к сборнику в целом и к первому отделу, по дополнениям к оценочной таблице, определяются все надбавки и повышающие коэффициенты, связанные с оцениваемым зданием, причем надбавки, выраженные в процентах, преобразуют в коэффициент;

например, надбавка в 2,5% соответствует коэффициенту 1,025;

в) все повышающие коэффициенты перемножаются между собой с целью получения единого для оцениваемого здания повышающего коэффициента; например, коэффициенты 1,1х1,05х1,025=1,18;

г) восстановительная стоимость 1 м3 здания получается путем умножения его цены (подпункт «а») на общий повышающий коэффициент; например, 25х1,1=29,5 руб.;

д) по техническим частям к сборнику и к первому отделу, по дополнениям к оценочной таблице, определяется сумма поправок, выраженная в процентах, снижающих стоимость оцениваемого здания; эта сумма преобразуется в общий понижающий коэффициент; например 100-(1,5-1,2-0,5) : 100=0,97;

е) по техническим частям к сборнику и к первому отделу, по дополнениям к оценочной таблице, определяются также все коэффициенты, понижающие стоимость оцениваемого здания; например 0,85, 0,92, 0,95;

ж) все понижающие по подпунктам «д» и «е» коэффициенты перемножаются между собой с целью получения единого для оцениваемого здания понижающего коэффициента; например (0,85х0,92х0,95) х 0,97 =0,72;

з) фактическая стоимость оцениваемого здания получается перемножением стоимости, полученной по подпункту «г» (29,5 руб.), на общий понижающий коэффициент, полученный по подпункту «ж» (0,72); 29,5х0,72=21,2 руб.;

и) полная восстановительная стоимость оцениваемого здания определяется умножением его объема на стоимость единицы, полученной по подпункту «з», 4960х21,2=105152 руб.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий отдел включены жилые здания:

с полнометражными квартирами;

с малометражными квартирами:

для Москвы;

для районов с особыми геологическими условиями.

2. Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых зданий рассчитаны за 1 м3 строительного объема для условий II климатического района по 10 территориальным поясам.

3. Для определения оценочной стоимости жилых зданий по I, III, IV климатическим районам к единичной стоимости соответствующего территориального пояса применяются поправочные коэффициенты по табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Конструктивная характеристика	Поправочный коэффициент по климатическим районам
		I	III	IV
1	Кирпичные	1,08	0,95	0,91
2	Деревянные	1,06	0,94	0,93
3	Смешанной конструкции	1,07	0,94	0,92
4	Крупноблочные	1,07	0,94	0,91
5	Крупнопанельные	1,07	0,94	0,91
6	Каркасно-панельные	1,09	0,96	0,93
4. В настоящем отделе приведены восстановительные стоимости жилых зданий со средней полезной высотой комнат 3 м, а также восстановительные стоимости жилых зданий с планировкой под малометражные квартиры.

В том случае когда полезная высота комнат оцениваемого объекта (кроме зданий с малометражными квартирами) имеет отклонения от принятой расчетной высоты 3 м к ее табличной стоимости, вводятся поправочные коэффициенты по табл. 2.

Таблица 2

Здание	Полезная высота в м	Поправочный коэффициент
Жилое	2,5	1,05
	2,6	1,04
	2,7	1,03
	2,8	1,02
	2,9	1,01
	3	1,00
	3,1	0,99
	3,2	0,98
	3,3	0,97
	3,4	0,96
	3,5	0,95
	3,6	0,94
	3,7	0,93
	3,8	0,92
	3,9	0,91
	4	0,90
5. При одной и той же полезной высоте комнат, но с различными размерами жилой площади в квартирах показатели оценочной стоимости определяются с применением поправочных коэффициентов по табл. 3.

Таблица 3

Размер жилой площади в квартирах	Поправочный
дома в м2	коэффициент
До 20 включительно	1,15
От 21 до 30 включительно	1,05
от 31 до 35 включительно	1
от 36 до 45 включительно	0,97
от 46 до 55 включительно	0,95
от 56 до 65 включительно	0,93
от 66 до 85 включительно	0,91
от 86 до 120 включительно	0,89
Более 120	0,88
Примечания:

1. Для жилых домов с малометражными квартирами (п.п. 4 и 5) поправочные коэффициенты не применяются.

2. При наличии в одном доме квартир с различной площадью средняя жилая площадь определяется путем деления общей жилой площади в доме на число квартир.

6. В показателях для 1-4-этажных жилых зданий предусмотрена лишь частичная штукатурка фасадов (цоколи, откосы, карнизы) с расшивкой швов стен. Для зданий свыше 5 этажей предусмотрена облицовка (полностью или частично) лицевым или силикатным кирпичом, а в некоторых случаях керамическими блоками.

При наличии у оцениваемых жилых зданий фасадов полностью оштукатуренных цементно-известковыми растворами их табличную стоимость следует увеличивать на проценты, указанные в табл. 4.

Таблица 4

Архитектурное оформление	Этажность
фасада	до 5	5 и более
Простое	2,8	2,2
Средней сложности	3,4	2,7
Сложное	5,1	4
Примечание. При наличии фасадов, оштукатуренных терразитовым или цветным раствором, указанные надбавки принимаются с коэффициентом 1,5, а с мраморной крошкой - 2, причем коэффициенты применяются лишь в тех случаях, когда показателями сборника не предусмотрена частичная наружная штукатурка фасадов или облицовка. В тех случаях когда стоимость этого вида работ учтена табличной стоимостью, применение указанных в настоящем пункте надбавок допускается с понижением поправочного коэффициента - в первом случае до 1,5х0,8=1,2 и во втором .случае до 2х0,8=1,6.

7. При наличии у оцениваемых зданий других, не отмеченных в конструктивной характеристике особенностей (планировочных, конструктивных и т. п.), к стоимости применяются следующие поправочные коэффициенты:

а) при отсутствии специальных помещений кухонь в квартирах всего здания - 0,85;

б) при наличии совмещенных санитарных узлов (за исключением домов с совмещенными санитарными узлами в малометражных однокомнатных квартирах) - 0,98.

Примечание. В том случае если часть квартир дома имеет помещения кухонь или раздельные санитарные узлы, коэффициенты (соответственно 0,85 и 0,98) увеличиваются пропорционально удельному весу квартир с такими помещениями кухонь и раздельными санузлами;

в) при отсутствии мусоропроводов в домах, где предусмотрен лифт, - 0,98;

г) при наличии надстроенных этажей - 0,95;

д) в домах, где отдельные виды инженерного оборудования сооружены до 1930 г., оценочная стоимость их понижается путем применения поправки 0,5 к соответствующим коэффициентам по таблицам; при отсутствии таких благоустройств к оценочной стоимости применяются понижающие коэффициенты согласно соответствующей таблице;

е) в домах с пристроенными лифтами - 1,11, если стоимость лифта не учтена в таблице.

8. Восстановительная стоимость жилых зданий с малометражными квартирами (в том числе жилые здания Москвы и в районах с особыми геологическими условиями) определена по смете.

При отклонении таких зданий от характеристики стоимость надлежит увеличивать на следующие проценты:

при устройстве полов из дубового паркета вместо дощатых - 5,1;

то же, из букового паркета - 3,3;

то же, на буковой паркетной доски - 2,6; при настиле линолеума по дощатым полам - 2,5;

при устройстве в ванных комнатах и кухнях вместо масляной окраски глазурованной плитки - 0,7;

при устройстве местного горячего водоснабжения (газовые колонки) - 3,5;

при облицовке фасадов белыми керамическими блоками - 1,8.

При замене обоев клеевой краской стоимость уменьшается на 0,4.

9. При отсутствии в жилых зданиях с малометражными квартирами (в том числе в жилых зданиях Москвы и районов с особыми геологическими условиями) одного или нескольких видов благоустройства, их восстановительную стоимость надлежит уменьшать по табл. 5 (в %).

Таблица 5

		Благоустройство
Этажность	Конструктивная характеристика	горячее водоснабжение	газо- снабжение	телевидение	телефон
Пяти-	Кирпичные	1,4	1,3	0,3	0,02
этажные	Крупноблочные	1,5	1,6	0,3	0,08
здания	Крупнопанельные	1,5	1,2	0,1	0,04
Девяти-	Кирпичные	1,3	0,?	0,1	0,01
этажные	Крупноблочные	1,5	1,4	0,2	0,02
здания	Крупнопанельные	1,5	1,1	0,1	0,01
	Каркасно-панельные	1,2	0,6	0,1	0,02
10. Восстановительная стоимость жилых зданий, построенных по типовым проектам с применением альбомов строительных конструкций и изделий, разработанных только для Москвы, определена в сметных ценах и нормах, введенных для московского строительства, без подразделения по территориальным поясам.

11. В том случае если в номенклатуре жилых зданий с полнометражными и малометражными квартирами отсутствуют те или иные объекты, их восстановительная стоимость может определяться по соответствующим таблицам восстановительной стоимости жилых зданий Москвы, с соблюдением при этом всех расчетных правил, установленных в настоящем сборнике.

Точно так же при отсутствии в номенклатуре жилых зданий Москвы тех или иных объектов их восстановительная стоимость может определяться по таблицам восстановительной стоимости жилых зданий с полнометражными и малометражными квартирами.

2. ПРИМЕР ПЕРЕОЦЕНКИ ЖИЛЫХ ЗДАНИИ

12. Требуется переоценить в Краснодаре двухэтажный деревянный, брусчатый дом объемом 1800 л;3, на бутовых столбах, с простой отделкой. Дом имеет печное отопление, водопровод, канализацию, электроосвещение, радиосеть. Полезная высота комнат 2,8 м, средняя жилая площадь квартир 30 м2. Краснодар относится ко 2-му территориальному поясу и расположен в III климатическом районе.

В соответствии с методикой, приведенной в технической части к настоящему сборнику (п. 20 «а» - «и»):

а) восстановительная стоимость такого дома, согласно табл. 13, по 2-му поясу равна 27,1 руб. за 1 м3, но так как Краснодар относится к III климатическому району, то в соответствии с п. 3 технической части к настоящему отделу сборника к восстановительной стоимости применяется понижающий коэффициент 0,94 и стоимость 1 м3 дома составит:

27,1 х 0,94 = 25,5 руб.;

б) к восстановительной стоимости оцениваемого дома применяются также следующие надбавки и повышающие коэффициенты из примечаний к табл. 13:

дом имеет печное отопление; надбавка равна 4,6%;

при преобразовании ее в коэффициент она составит 1,046;

дом имеет полезную высоту комнат 2,8 м; согласно п. 4 настоящей технической части вводится повышающий коэффициент 1,02;

средний размер жилой площади в квартирах дома 30 м2, поэтому согласно п. 5 той же технической части вводится повышающий коэффициент 1,05;

в) общий повышающий коэффициент к восстановительной стоимости дома составит: 1,046х1,02х1,05=1,12;

г) полная восстановительная стоимость 1 м3 дома будет равна: 25,5х1,12=28,6 руб.;

д) в оцениваемом доме отсутствует ряд благоустройств, учтенных конструктивной характеристикой табл. 13, в связи с чем к его полной восстановительной стоимости применяются взятые из примечаний к табл. 13 следующие уменьшающие поправки (в процентах):

центральное отопление 5,8

телефон 0,4

Итого 6,2

при преобразовании 6,2% в коэффициент он будет равен: (100-6,2)/100=0,94;

е) в доме отсутствуют помещения кухонь, в связи с чем к восстановительной стоимости дома применяется согласно п. 7 «а» понижающий коэффициент 0,85;

ж) общий понижающий коэффициент к полной восстановительной стоимости 1 м3 оцениваемого дома составит: 0,94х0,85=0,8;

з) фактическая стоимость 1 м3 оцениваемого дома в Краснодаре составит: 28,6х0,8=22,9 руб.;

и) полная восстановительная стоимость оцениваемого дома будет равна: 1800х22,9=41220 руб.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные кирпичные

Группа капитальности II

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные с наружной штукатуркой; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля железная по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 1

	Объем здания в м3, до
Территориаль-	500	1000	2000	3000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	34,5	26,9	23,7	25,7	21,4	23,9	21	23,5
2	26	28,5	25,1	27,2	22,7	25,4	22,3	25
3	27,4	30,1	26,5	28,7	24	26,8	23,5	26,8
4	28,9	31,7	28	30,4	25,3	28,3	24,8	27,8
5	30,6	33,6	30	32,5	26,7	29,8	26,2	29,3
6	49	53,8	47,4	51,4	42,8	47,8	42	47
7	60	65,8	58,1	63	52,4	58,5	51,4	57.5
8	63,7	69,9	61,6	66,8	55,6	62,1	54,6	61,1
9	68,6	75,3	66,4	72	59,9	66,9	58,8	65,8
10	77,4	84,9	74,9	81,2	67,6	75,5	66,4	74,3
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	8,3	7,6	9	8,2	7,4	6,6	7,5	6,7
Водопровод	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7
Канализация	2,6	2,3	2,8	2,5	3,1	2,8	3,2	2,9
Электроосвещение	3,3	3	3,3	3	3,6	3,2	3,7	3,3
Радио	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,3	0,3	0.4	0,3	0.4	0,3	0,3	0,3
Телевидение	1.6	1.5	1,5	1,5	1,4	1,6	1.4	1,6
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,4%;
ванн с газовыми колонками	3,6%;
ванн с дровяными колонками	4,4%;
горячего водоснабжения	2,6%;
печного отопления	3,9%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 1А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	18	16	12	11	12	11	11	10
2	Стены и перегородки	19	18	21	19	21	19	21	19
3	Перекрытия	7	7	6	5	7	6	7	6
4	Крыши	6	5	6	6	7	7	7	7
5	Полы	8	11	10	12	8	12	9	12
6	Проемы	9	8	9	8	8	7	8	7
7	Отделочные работы	10	14	13	17	14	18	14	18
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	17	16	18	16	17	16	17	16
9	Прочие работы	6	5	5	6	6	4	6	5
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные кирпичные, со светелками

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля из оцинкованного железа по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется печное отопление, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 2

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль-	400	800
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,1	27,5	26,1	28,3
2	26,6	29,2	27,7	30
3	28,1	30,8	29,2	31,7
4	29,6	32,5	30,8	33,4
5	31,4	34,4	32	35,3
6	50,2	55,1	52,2	56,6
7	61,5	67,5	63,9	69,3
8	65,3	71,6	67,9	73,6
9	70,3	77,1	73,1	79,2
10	79,3	87	82,5	89,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Электроосвещение	2,8	2	2,8	2
Печное отопление	4	4	4	4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,6%;
ванн с газовыми колонками	3,2%;
ванн с дровяными, колонками	4%;
горячего водоснабжения	2,3%;
телевидения	1,8%;
центрального отопления	8%;
водопровода	0,7%;
канализации	2,3%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 2А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	16	14	13	12
2	Стены и перегородки	27	24	36	33
3	Перекрытия	5	5	4	4
4	Крыши	8	8	4	4
5	Полы	12	16	9	11
6	Проемы	10	9	9	9
7	Отделочные работы	9	12	11	15
8	Печное отопление	4	4	4	4
9	Электроосвещение	3	2	3	2
10	Прочие работы	6	6	7	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы; стены бревенчатые; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные, дощатые.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 3

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	200	600	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	35,5	39	32,3	35,5	29,8	32,6	26,7	29,3
2	37,6	41,3	34,2	37,6	31,6	34,5	28,3	31
3	40,1	44	36,5	40,1	33,7	36,8	30,3	33,1
4	42,2	46,3	38,4	42,2	35,5	38,8	31,8	34,9
5	44,4	48,8	40,4	44,4	37,2	40,7	33,4	36,6
6	71	78	64,6	70,9	59,6	65,1	53,4	58,6
7	87	95,5	79,1	86,9	73	79,8	65,4	71,7
8	92,3	101,3	84	92,2	77,5	84,7	69,4	76,1
9	99,4	109,1	90,4	99,3	83,4	91,2	74,8	82,1
10	112,2	123,2	102,1	112,1	94,2	103	84,4	92,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	8,1	7,4	9,1	8,2	9,6	8,6	7.5	6.7
Горячее водоснабжение	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Водопровод	1,2	1,1	0,7	0,6	0,7	0,7	0,9	1
Канализация	2	1,9	1,3	1	1,3	1,1	1,5	1,6
Электроосвещение	2,9	2,7	3,3	3	3,4	3,1	3,6	3,3
Радио	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0.4	0.4
Телефон	0,4	0,3	0.4	0,4	0,4	0.4	0,5	0,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,7%;
ванн с газовыми колонками	5,1%;
ванн с дровяными колонками	4,8%;
печного отопления	3,7%;
телевидения	1,5%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 3А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	7	6	5	5	5	5	5	4
2	Стены и перегородки	26	24	23	23	22	21	22	19
3	Перекрытия	5	5	6	6	7	7	7	7
4	Крыши	7	6	7	7	8	8	8	8
5	Полы	9	13	12	15	12	14	13	16
6	Проемы	8	8	9	8	9	9	9	9
7	Отделочные работы	12	14	12	14	12	13	12	14
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	16	18	16	18	17	17	16
9	Прочие работы	8	8	8	6	7	6	7	7
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые с оштукатуренным цоколем; стены бревенчатые; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 4

	Объем здания в куб. м, до
Территориаль	500	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	32,7	35,9	30,1	32,9	27,2	29,8
2	34,7	38,1	31,9	34,9	28,8	31,6
3	37	40,6	34	37,2	30,7	33,7
4	38,9	42,7	35,8	39,2	32,4	35,5
5	40,9	44,9	37,6	41,1	34	37,3
6	65,4	71,8	60,2	65,8	54,4	59,7
7	80,1	87,9	73,7	80,6	66,6	73,1
8	85	93,3	78,3	85,6	70,7	77,6
9	91,6	100,6	84,3	92,1	76,2	83,6
10	103,3	113,4	95,1	103,9	86	94,3
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	9,6	8,6	10	9	8	7,2
Водопровод	1,4	1,3	1,4	1,2	1,4	1,2
Канализация	2,4	2,1	2,6	2,3	2,8	2,5
Электроосвещение	3,5	3,1	3,6	3,3	3,9	3,4
Радио	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
Телефон	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,6%;
ванн с газовыми колонками	3,7%;
ванн с дровяными колонками	4,5%;
горячего водоснабжения	2,7%;
печного отопления	4%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 4А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	5	5	5	5	5
2	Стены и перегородки	24	22	24	21	23	21
3	Перекрытия	6	6	7	6	7	6
4	Крыши	8	7	8	7	9	8
5	Полы	10	15	11	15	12	17
6	Проемы	9	8	9	8	9	8
7	Отделочные работы	11	14	11	14	11	14
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	16	18	17	17	15
9	Прочие работы	8	7	7	7	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленные из бревен

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые с оштукатуренным цоколем; стены бревенчатые; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 5

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	200	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	31,3	34,4	29,2	32,1	27,7	30,3	26,1	28,6
2	33,2	36,5	31	34	29,4	32,1	27,7	30,4
з	35,4	38,9	33	36,2	31,3	34,2	29,5	32,4
4	37,2	40,8	34,7	38,1	33	36,1	31,1	34,1
5	39,1	42,9	36,5	40,1	34,6	37,8	32,6	35,8
6	62,6	68,7	58,4	64,1	55,4	60,6	52,2	57,3
7	76,7	84,2	71,5	78,5	67,9	74,2	63,9	70,1
8	81,4	89,4	75,9	83,3	72	78,7	67,9	74,5
9	87,6	96,2	81,8	89,8	77,6	84,8	73,1	80,2
10	98,9	108,6	92,3	101,3	87,5	95,6	8?,5	90,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	5,9	5,3	9,6	8,6	10	9	8	7,2
Водопровод	1,2	1,1	1,4	1,3	1,4	1,2	1,4	1,2
Канализация	2,3	2	2,4	2,1	2,6	2,3	2,8	2,5
Электроосвещение	3,2	2,9	3,5	3,1	3,6	3,3	3,9	3,4
Радио	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Телефон	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,6%;
ванн с газовыми колонками	3,7%;
ванн с дровяными колонками	4,5%;
печного отопления	4%;
телевидения	1,6%;
горячего водоснабжения	2,7%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 5А

№ п/п	Конструкции	а	б	13	г	д	е	ж	ч
1	Фундаменты	7	7	6	5	5	5	5	5
2	Стены и перегородки	29	26	24	22	24	21	23	21
3	Перекрытия	6	5	6	6	7	6	7	6
4	Крыши	7	7	8	7	8	7	9	8
5	Полы	9	14	10	15	11	16	12	17
6	Проемы	9	8	9	8	9	8	9	8
7	Отделочные работы	11	14	11	14	11	14	11	14
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	12	18	16	18	17	17	15
9	Прочие работы	8	7	8	7	7	6	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные деревянные, брусчатые, с мансардами

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы; стены брусчатые; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 6

	Объем здания в куб. м, до 500
	с холодной	с теплой
Территориальные	мансардой	мансардой
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,6	29,3	27,1	29,8
2	28,2	31	28,7	31,6
3	30,1	33,1	30,6	33,7
4	31,7	34,9	32,2	35,5
5	33,2	36,6	33,9	37,3
6	53,2	58,6	54,2	59,7
7	65,2	71,8	66,4	73,1
8	69.2	76,2	70,5	77,6
9	74,5	82	75,9	83,6
10	84.1	92,6	85,6	94,2
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	10,6	9,6	10,8	9,9
Водопровод	1,4	1,2	1,4	1,2
Канализация	2,7	2,6	2,7	2,5
Электроосвещение	3,8	3,5	3,7	3,4
Радио	0,4	0,3	0,4	0,3
Телефон	0,6	0,5	0,6	0,5
Горячее водоснабжение с ваннами	5,8	5,4	5,7	5,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,6%;
ванн с газовыми колонками	5,8%;
ванн с дровяными колонками	5,1 %;
печного отопления	4,4%;
телевидения	1,8%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 6А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	5	5	6	5
2	Стены и перегородки	21	21	22	21
3	Перекрытия	5	4	4	3
4	Крыши	8	7	8	7
5	Полы	8	13	8	12
6	Проемы	10	9	10	9
7	Отделочные работы	10	11	10	13
8	Внутренние санитарно-технические и электрические работы	25	23	25	23
9	Прочие работы	8	7	7	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные деревянные, брусчатые, с мансардами

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья; стены брусчатые; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 7

	Объем здания в куб. м, до 500
	с холодной	с теплой
Территориальные	мансардой	мансардой
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,1	27,6	25,6	28,2
2	26,6	29,3	27,1	29,8
3	28,4	31,3	28,9	31,8
4	29,9	32,9	30,5	33,6
5	31,4	34,6	32	35,2
6	50,2	55,3	51,2	56,4
7	61,5	67,7	62,7	69
8	65,3	71,9	66,6	73,3
9	70,3	77,4	71,7	78,9
10	79,3	87,3	80,9	89,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	11,4	10,6	11,2	10,3
Водопровод	1,5	1,4	1,4	1,3
Канализация	2,9	2,6	2,9	2,6
Электроосвещение	4	3,6	4	3,6
Радио	0,4	0,3	0,4	0,3
Телефон	0,6	0,6	0,6	0,6
Горячее водоснабжение с ваннами	6,2	5,6	6,1	5,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,8%;
ванн с газовыми колонками	6,5%;
ванн с дровяными колонками	6%;
печного отопления	5,3%;
телевидения	1,8%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 7А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	23	20	25	22
3	Перекрытия	4	4	4	4
4	Крыши	9	9	9	8
5	Полы	7	11	7	11
6	Проемы	10	9	10	9
7	Отделочные работы	11	14	10	14
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	27	25	26	24
9	Прочие работы	6	5	6	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные деревянные, брусчатые без мансард

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья; стены брусчатые; перегородки деревянные; перекрытия деревянные отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 8

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	28,5	31,4	26,9	28,1	25,5	27,5
2	30,2	33,2	28,5	29,8	27	29,1
3	32,2	35,5	30,4	30,8	28,8	31
4	33,9	37,3	32	33,5	30,3	32,6
5	35,6	39,2	33,6	35,1	31,3	34,4
6	57	62,8	53,8	56,3	51	54,9
7	69,8	76,8	65,9	68,9	62,5	67,3
8	74,1	81,6	69,9	73,1	66,3	71,4
9	79,8	87,9	75,3	78,8	71,4	76,9
10	90,1	99,2	85	88,9	80,6	86,8
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	11	11	10,2	8,7	9,3	8,6
Водопровод	1,4	1,2	1,4	1,4	1,6	1,4
Канализация	2,8	2,6	3	2,8	3,1	2,8
Электроосвещение	3,9	3,6	4,1	3,9	4,3	3,9
Радио	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
Телефон	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Горячее водоснабжение	2,3	1,8	2,1	2	2,3	2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,8 %;
ванн с газовыми колонками	6%;
ванн с дровяными колонками	5,6%;
печного отопления	4,7%;
телевидения	1,8%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 8А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	4	4	4	4	4	4
2	Стены и перегородки	23	22	23	22	23	22
3	Перекрытия	6	5	6	5	6	6
4	Крыши	9	8	9	8	9	8
5	Полы	9	13	9	13	9	13
6	Проемы	9	8	9	8	8	7
7	Отделочные работы	10	13	10	13	10	13
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	21	22	20	22	20
9	Прочие работы	8	6	8	7	9	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные каркасно-засыпные

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасно-засыпные; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 9

	Объем здания в м3, до
Территориальные	200	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	23,3	26,3	23	27,2	22.1	25	21,7	24,5
2	24,7	27,9	24,4	28,8	23,4	26,4	23	25,9
3	26,3	29,7	26	30,7	25	28,3	24,5	27,6
4	27,7	31,3	27,4	32,4	26,3	29,7	25,8	29,1
5	29,1	32,9	28,7	33,9	27,6	31,2	27,1	30,6
6	46,6	52,6	46	54,3	44,2	49,9	43,4	49
7	57,1	64,5	56,3	66,5	54,1	61,1	53,2	60
8	60,1	67.9	59,8	70,6	57,5	65	56,4	63,6
9	65,2	73,6	64,4	76,1	61,9	69,9	60,8	68,6
10	73,6	83,1	72,7	85,9	69,8	78,9	68,6	77.4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	9,7	8,5	10,5	9.4	10,9	9,7	8,5	7,5
Водопровод	1.3	1,3	1,3	1,2	1.4	1,2	1,5	1,3
Канализация	2,6	2,2	2,8	2,4	2,9	2,6	3	2,6
Электроосвещение	3.9	3,5	4,1	3,6	3,8	3,8	4,5	3,8
Радио	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
Телефон	0,5	0,4	0,5	0.4	0,4	0,4	0,5	0,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,6 %;
ванн с газовыми колонками	3,8%;
ванн с дровяными колонками	4,6%;
горячего водоснабжения	2,7%;
печного отопления	4,1%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 9А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	2	2	2	2	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	23	21	20	19	19	17	20	18
3	Перекрытия	6	6	7	6	7	7	8	7
4	Крыши	8	7	9	7	9	8	9	8
5	Полы	11	15	11	16	12	17	12	17
6	Проемы	9	8	10	9	9	8	10	8
7	Отделочные работы	15	18	13	17	14	16	13	17
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	16	20	17	20	18	18	16
9	Прочие работы	8	7	8	7	7	6	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные из саманного кирпича

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены из саманного кирпича; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы дощатые. Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, печное отопление.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 10

	Объем здания в я3, до
Территориальные	150	200	300	800
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	26	28,5	20,5	22,5	20	21,9	18,6	20,2
2	27,6	30,3	21,7	23,8	21,2	23,3	19,5	21,4
3	29,1	31,9	23	25,2	22,4	24,6	20,8	22,5
4	30,7	33,7	24,2	26,5	23,6	25,9	21,9	23,7
5	32,5	35,7	25,6	28,1	25	27,4	23,2	25,1
6	52	57	41	45	40	43,9	37,2	40,3
7	63,7	69,9	50,2	55,1	49	53,7	45,6	49,4
8	67,6	74,2	53,3	58,5	52	57	48,4	52,5
9	72,8	79,9	57,4	63	56	61,4	52,1	56,5
10	82,2	90,2	64,8	71,1	63,2	69,3	58,8	63,7
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	р	д	е	ж	3
Водопровод	1	0.9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Канализация	1,5	1,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3
Электроосвещение	2,5	3,2	3,3	3,5	3,9	4	4,1	4,2
Печное отопление	4,1	4	3,9	3,7	4,2	4,1	5	4,6
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,6%;
ванн с газовыми колонками	4,2%;
ванн с дровяными колонками	5,2%;
горячего водоснабжения	3%;
телевидения	1,8%;
центрального отопления	4,6%;
радио	0,2%;
телефона	0,2%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 10А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2 3 4	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля	14 23 7 13	17 18 7 11	15 17 8 13	13 15 8 12	11 13 10 13	14 19 7 13	15 17 8 12	13 15 10 13
5	Полы	9	8	10	12	14	11	12	14
6	Проемы	9	8	9	15	12	12	9	8
7	Отделочные работы	14	17	15	14	13	10	12	13
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	5	6	7	6	7	7	7	7
9	Прочие работы и печное отопление	6	8	6	5	7	7	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания одноэтажные из саманного кирпича

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены из саманного кирпича; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам, полы дощатые.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, отопление печное.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 11

	Объем здания в куб. м, до 1200
Территориальные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная
	а	б
1	16,9	18,3
2	17,9	19,4
3	18,9	20,5
4	19,9	21,6
5	21,1	22,9
6	33,8	36,6
7	41,4	44,9
8	43,9	47,6
9	47,3	51,3
10	53,4	57,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Водопровод	1,2	1
Канализация	2	1,8
Электроосвещение	2,5	3,2
Печное отопление	5	4.5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

центрального отопления	8,3%
газоснабжения	1,6%
ванн с газовыми колонками	4,2%
ванн с дровяными колонками	5,2%
горячего водоснабжения	3%;
телевидения	1,8%
радио	0,3%
телефона	0,5%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 11А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	14	17
2	Стены и перегородки	21	19
3	Перекрытия	7	7
4	Крыши	12	10
5	Полы	9	9
6	Проемы	9	8
7	Отделочные работы	14	17
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	6	6
9	Прочие работы и печное отопление	8	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания двухэтажные кирпичные

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 12

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	1500	2000	3000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	21,6	23,7	21,2	23,6	20,1	22,4	19,6	22
2	22,9	25,1	22,5	25	21,3	23,7	20,8	23,3
3	24,2	26,6	23,7	26,4	22,5	25	21,9	24,5
4	25,5	28	25	27,8	23,7	26,4	23,1	25,9
5	27	29,6	26,5	29,5	25,1	27,9	24,5	27,5
6	43,2	47,4	42,4	47,1	40,2	44,7	39,2	43,3
7	52,9	58,1	51,9	57,7	49,2	54,7	48	53,8
8	56,2	61,7	55,1	61,3	52,3	58,2	51	57,2
9	60,5	66,4	59,4	66	56,3	62,6	54,9	61,5
10	68,3	75	67	74,5	63,5	70,6	61,9	69,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	4,6	4,3	4,6	4,1	3,2	2,9	3,4	2,9
Водопровод	1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
Канализация	1,5	1,4	2,4	2,2	2,2	2	2,2	2
Электроосвещение	3	2,7	3,6	3,3	3,8	3,4	3,9	3,5
Радио	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,2	0,2	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Горячее водоснабжение	2,4	2,3	2,8	2,6	3	2,7	3	2,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,7%;
ванн с газовыми колонками	3,9%;
ванн с дровяными колонками	4,8%;
печного отопления	4,3%;
телевидения	1,5%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 12А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	4	4	7	7	7	7	7	6
2	Стены и перегородки	31	29	26	23	24	23	24	23
3	Перекрытия	12	11	7	6	7	7	8	8
4	Крыши	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Полы	6	8	7	11	10	12	10	12
6	Проемы	13	12	10	10	9	8	9	9
7	Отделочные работы	10	13	16	17	17	19	17	19
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	12	15	14	14	13	14	13
9	Прочие работы	7	7	8	8	8	7	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания двухэтажные деревянные, брусчатые

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы; стены из брусьев; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные, отепленные; кровля этернитовая по деревянным. стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 13

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	27,5	28,8	25,6	27,6	24,2	26,1
2	29,2	30,5	27,1	29,2	25,7	27,7
3	31,1	32,5	28,9	31,1	27,3	29,4
4	32,7	34,2	30,5	32,8	28.8	31
5	34,4	36	32	34,5	30,2	32,5
6	55	57,5	51,2	55,1'	48,4	52,1
7	67,4	70,5	62,7	67,5	59,3	63,9
8	71,5	74,8	66,6	71,7	62,9	67,7
9	77	80,5	71,7	77,2	67,8	73
10	86	90,9	80,9	87,1	76,5	82,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление Водопровод	6,3 1,2	5,1 1	5,8 1,2	5,1 1	4,8 0,9	4,5 0,8
Канализация	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,3
Электроосвещение	4,1	3,5	4,1	3,1	4,4	3,8
Радио	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2%;
ванн с газовыми колонками	4,3%;
ванн с дровяными колонками	4,6%;
горячего водоснабжения	1,8%;
печного отопления	4,6%;
телевидения	1,9%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 13А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	2	2	3	2	3	2
2	Стены и перегородки	26	25	24	24	25	23
3	Перекрытия	8	8	9	9	10	10
4	Крыши	5	4	5	5	5	5
5	Полы	13	16	14	17	16	18
6	Проемы	10	10	10	10	10	9
7	Отделочные работы	13	15	13	14	12	15
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	12	14	12	12	10
9	Прочие работы	8	8	8	7	7	8
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания двухэтажные каркасно-засыпные

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, столбовые; стены каркасно-засыпные; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 14

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	22	24,9	21,4	24,2	20,5	23,2
2	23,3	26,4	22,7	25,6	21,7	24,6
3	24,9	28,2	24,2	27,3	23,2	26,3
4	26,2	29,7	25,5	28,8	24,4	27,7
5	27,5	31,2	26,8	30,3	25,6	29
6	44	49,9	42,8	48,3	41	46,5
7	53,9	61,1	52,4	59,2	50,2	56,9
8	57,2	64,8	55,6	62,8	53,3	60,4
9	61,6	69,8	59,9	67,6	57,4	65,1
10	69,5	78,7	67,6	76,3	64,8	73,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	4,2	3,7	4,3	3,8	3,4	2,9
Водопровод	1.1	1	1,1	1	0,9	0,8
Канализация	2,3	1,8	2,4	2,1	2,4	2,1
Электроосвещение	4,1	3,8	3,4	3,3	3,4	3
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
Горячее водоснабжение с ваннами	5,7	5,1	5,9	5,1	4,3	3,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2%;
ванн с газовыми колонками	4,8%
ванн с дровяными колонками	4,5%
печного отопления	4,3%
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 14А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	2	2	2	2	2	2
2	Стены и перегородки	27	24	28	24	29	25
3	Перекрытия	8	7	8	7	9	8
4	Крыши	4	4	4	4	4	4
5	Полы	10	15	10	15	11	16
6	Проемы	10	8	10	9	10	9
7	Отделочные работы	14	16	14	15	12	16
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	16	18	16	16	14
9	Прочие работы	7	8	6	8	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания двухэтажные смешанной конструкции (без подвала)

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, ленточные; стены первого этажа кирпичные, второго рубленные из бревен; перегородки деревянные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, отопление печное.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 15

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	1000	2000	3000	5000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	24,8	27,6	23,3	26,1	21,9	24,7	21,4	24,2
2	26,3	29,3	24,7	27,7	23,2	26,2	22,7	25,7
3	27,8	31	26,1	29,3	24,5	27,7	24	27,2
4	29,3	32,6	22,5	30,9	25,8	29,2	25,3	28,6
5	32	35,6	30,1	33,8	28,3	32	27,6	31,2
6	51,1	56,9	48	53,9	45,1	51	44,1	49,9
7	62,7	69,8	59	66,2	55,4	62,6	54,1	61,2
8	66,5	74,1	62,4	70	58,7	66,3	57,4	65
9	71,7	79,9	67,3	75,5	63,3	71,5	61,8	70
10	80,8	90	76	85,3	71,4	80,7	69,8	79
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Водопровод	1,1	1	1,1	1,1	0,8	0,7	0,9	0,8
Канализация	2,2	1,9	2,3	2	2,4	2,2	2,5	2,2
Электроосвещение	2,7	2,5	2.9	2,7	3,1	2,7	3,2	2,7
Радио	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0.4	0,4	0,4
Телефон	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
Печное отопление	4,5	4	4,7	4,3	4,9	4,5	5,1	4,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,9%;
ванн с газовыми колонками	1%;
ванн с дровяными колонками	4%;
горячего водоснабжения	1,6%;
телевидения	1,7%;
центрального отопления	8%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 15А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	8	7	7	7	7	6	7	6
2	Стены и перегородки	24	22	24	21	25	22	24	22
3	Перекрытия	7	6	7	6	7	6	8	7
4	Крыши	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Полы	8	12	8	13	9	14	9	15
6	Проемы	10	9	10	8	10	9	10	8
7	Отделочные работы	12	15	13	16	13	17	13	16
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	11	13	11	11	11	12	11
9	Прочие работы	15	14	14	14	14	11	13	11
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки гипсолитовые; перекрытия - из сборных железобетонных плит; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 16

Территориальные	Объем зданий в м3, до 5000; фундаменты
пояса	бутовые	сборные железобетонные
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	23,5	27,3	24,7	28,7
2	24,9	28,9	26,2	30,4
3	26,3	30,5	27,7	32,2
4	37,7	32,2	29,1	33,8
5	29,4	34,1	30,9	35,9
6	47	54,6	49,4	57,4
7	57,6	66,9	60,5	70,2
8	61,1	70,9	64,2	74,5
9	65,8	76,4	69,2	80,3
10	74,3	86,3	78	90,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	2,7	2,4	2,6	2,3
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,2	1	1,2	1
Электроосвещение	2,7	2,3	2,3	2,2
Радио	0,5	0.4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	3,6	3,2	3,4	3,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,1%;
ванн с газовыми колонками	3,8%;
ванн с дровяными колонками	3,4%;
печного отопления	4,1%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 16А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	5	5	9	8
2	Стены и перегородки	28	24	27	23
3	Перекрытия	12	10	11	10
4	Кровля	3	3	3	3
5	Полы	6	12	6	11
6	Проемы	11	10	11	9
7	Отделочные работы	16	19	16	19
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	10	11	10
9	Прочие работы	7	7	6	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки деревянные; перекрытия железобетонные; кровля этернитовая по деревянным стропилам, полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 17

	Объем зданий в куб. м до 10000; фундаменты
Территориальные	бутовые	бутобетонные	сборные железобетонные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	21,6	25,1	22,1	25,7	23,1	26,8
2	22,9	26,6	23.4	27,2	24,5	28,4
3	24,2	28,1	24,8	28,8	25,9	30,1
4	25,5	29,6	26,1	30,3	27,3	31,7
5	27	31,3	27,6	32	28,9	33.6
6	43,2	50,2	44,2	51,3	46,2	53,6
7	52,9	61,4	54,1	62,8	56,6	65,7
8	56,2	65.2	57,6	66,8	60	69.7
9	60,5	70,2	61,9	71,9	64,7	75,1
10	68,3	79,3	69,8	81	73	84,8
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,7	2,4	2,7	2,3	2,5	2,2
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,2	1,1	1,2	1	1,1	1
Электроосвещение	2,7	2,4	2,6	2,3	2,5	2,2
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	4,5	3,8	4,4	3,7	4,1	3,5
Примечание, При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,1%;
ванн с газовыми колонками	3,8%;
ванн с дровяными колонками	3,5%;
печного отопления	4%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 17А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	5	6	6	12	10
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	27 6	24 5	27 6	24 5	26 6	23 5
4	Крыши	'3	2	2	3	2	3
5	Полы	7	13	8	13	6	12
6	Проемы	12	11	12	11	11	10
7	Отделочные работы	19	21	19	20	18	20
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	11	12	10	11	10
9	Прочие работы	8	8	8	8	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания трехэтажные шлакобетонные

Группа капитальности II

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные железобетонные; стены из легких бетонных блоков; перегородки гипсолитовые; перекрытия - из сборных железобетонных плит; кровля асбестоцементная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 18

	Объем зданий в куб. м до 10000; фундаменты
Территориальные	бутовые	бутобетонные	сборные железобетонные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,8	23	20,2	23,4	21,2	24,6
2	21	24,3	21,4	24.8	22,4	26
3	22,2	25,7	22,6	26,2	23,7	27,5
4	23,4	27,2	23,8	27,6	25	29
5	24,8	28,7	25,3	41,6	26,5	30,8
6	40	46,4	40,4	46,9	42,4	49,2
7	50	58	50	58	52	60,3
8	51,5	59,8	53	59,8	55,1	63,8
9	55,4	64,3	57	66,1	59,4	68,9
10	62,6	72,7	64	74,3	67	77,8
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,9	2,5	2,9	2,5	2,7	2,4
Водопровод	0,7	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,3	1,1	1,3	1,1	1,2	1,1
Электроосвещение	2,9	2,5	2,9	2,5	2,7	2,3
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0.4	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	4,5	3,2	4,6	3,9	4,4	3,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,1%;
ванн с газовыми колонками	4%;
ванн с дровяными колонками	3,7%;
печного отопления	4,3%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 18А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	5 24 13	4 21 11	6 24 12	5 21 10	10 23 12	8 20 10
4	Крыши	3	3	3	3	3	3
5	Полы	7	12	7	12	6	12
6	Проемы	12	10	12	10	11	10
7	Отделочные работы	16	20	16	20	16	20
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	11	13	11	13	10
9	Прочие работы	6	8	7	8	6	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания трехэтажные шлакобетонные

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные и сборные железобетонные; стены - из легких бетонных блоков; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные Отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 19

	Объем зданий в м3, до 10000; фундаменты
Территориальные	бутовые и бутобетонные	сборные железобетонные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	18,2	19,8	19,6	21,3
2	19,3	21	20,8	22,6
3	20,4	22,2	22	23,9
4	21,5	23,4	23,1	25,1
5	22,8	24,8	24,5	26,6
6	36,4	40	39,2	42,6
7	44,6	48,5	48	52,2
8	47,3	51,4	51	55,4
9	50,9	55,3	54,9	60
10	57,5	62,5	61,9	67,3
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление Водопровод	3,2 0,7	2,7 0,6	3 0,6	2,5 0,6
Канализация	1,4	1,2	1,4	1,1
Электроосвещение	3,2	2,7	3	2,3
Радио	0,6	0,5	0,5	0,4
Телефон	0,5	0,4	0,4	0,4
Горячее водоснабжение с ваннами	4,5	3,9	4,4	3,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,6%;
ванн с газовыми колонками	4,4%;
ванн с дровяными колонками	4%;
печного отопления	4,6%;
телевидения	1,8%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 19А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	5	11	9
2	Стены и перегородки	24	20	22	19
3	Перекрытия	8	7	7	6
4	Крыши	3"	2	3	3
5	Полы	7	14	7	13
6	Проемы	13	11	12	11
7	Отделочные работы	18	22	17	21
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	12	13	11
9	Прочие работы	7	7	8	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания трехэтажные из легких бетонных блоков

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, бутобетонные и из сборных железобетонных блоков; стены - из легкобетонных камней; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 20

	Объем зданий в м3, до 5000; фундаменты
Территориальные	бутовые	бутобетонные	сборные железобетонные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	20,7	23,5	21,2	24,1	22,2	25,2
2	22	25	22,5	25,5	23,5	26,7
3	23,2	26,3	23,7	27	24,9	28,3
4	24,4	27,7	25	28,4	26,2	29,8
5	25,9	29,4	26,5	30,1	27,8	31,5
6	41,4	47,1	42,4	48,2	44,4	50,4
7	50,7	57,6	51,9	59	54,4	61,7
8	53,8	61,1	55,1	62,7	57,7	65,5
9	58	66	59,4	67,5	62,2	70,6
10	65,4	74,3	67	76,2	70,2	79,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,8	2,5	2,8	2,4	2,6	2,3
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1
Горячее водоснабжение с ваннами	4,1	3,6	4	3,5	3,8	3,4
Электроосвещение	2,8	2,4	2,7	2,4	2,6	2,3
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1 %;
ванн с газовыми колонками	3,9%;
ванн с дровяными колонками	3,5%;
печного отопления	4,1%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 20А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	6 24	6 21	7 24	6 21	12 23	11 20
3	Перекрытия	6	6	7	6	6	5
4	Кровля	3	3	2	2	2	2
5	Проемы	13	11	13	11	12	10
6	Полы	8	14	7	14	7	13
7	Отделочные работы	20	21	20	21	19	21
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	11	12	10	11	10
9	Прочие работы	8	7	8	9	8	8
	Итого	100	100'	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания трехэтажные смешанной конструкции

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные и на легкобетонных камней; перегородки гипсолитовые, частично шлакобетонные; перекрытия - из сборных железобетонных плит; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 21

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные	5000	10000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	26,7	30,2	23,5	26,6
2	28,3	32	24,9	28,2
3	29,9	33,8	26,3	29,8
4	31,5	35,7	27,7	31,4
5	34,4	38,9	30,3	34,3
6	55	62,3	48,4	54,8
7	67,6	76,5	59,5	67,4
8	71,6	81,1	63	71,3
9	72,2	87,4	67,9	76,9
10	87	98,5	76,6	86,7
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства зданий восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	2,6	2,2	2,8	2,4
Водопровод	0,5	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,1	1	1,3	1,1
Электроосвещение	2,5	2,2	2,8	2,4
Радио	0,4	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,3	0,3	0,4	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	4	3,6	4,6	3,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1%;
ванн с газовыми колонками	3,8%;
ванн с дровяными колонками	3,5 %;
печного отопления	4%;
телевидения	1,5%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 21А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	6	6	6
2	Стены и перегородки	26	23	27	23
3	Перекрытия	12	11	11	10
4	Крыши	3	3	3	2
5	Полы	7	12	7	13
6	Проемы	11	10	11	9
7	Отделочные работы	18	20	18	20
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	10	13	10
9	Прочие работы	6	5	4	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания трехэтажные смешанной конструкции

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены смешанные, кирпичные и бревенчатые; перегородки деревянные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 22

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные	5000	10000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	24,1	27,3	21,3	24,1
2	25,5	28,9	22,6	25,6
3	27	30,6	23,9	27,1
4	28,4	32,1	25,1	28,4
5	31,1	35,2	27,5	31,1
6	49,6	56,1	43,9	49,7
7	61	69,1	53,9	61
8	64,6	73,1	57,1	64,6
9	69,6	78,8	61,6	69,7
10	78,6	89	69,4	78,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление Водопровод	2,6 0,6	2,4 0,5	3,0 1,7	2,6 0,6
Канализация	1,3	1,1	1,4	1,2
Электроосвещение	2,8	2,4	3,1	2,6
Радио	0,5	0,4	0,5	0,5
Телефон	0.4	0,3	0,4	0,4
Горячее водоснабжение с ваннами	4	3,6	4,6	3,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять а следующих размерах:

газоснабжения	1,2%
ванн с газовыми колонками	4,2%
ванн с дровяными колонками	3,8%
печного отопления	4,4%
телевидения	1,7%
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 22А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	5	6	,5
2	Стены и перегородки	26	23	27	23
3	Перекрытия	6	6	6	5
4	Кровля	3	2	.4	2
5	Полы	8	14	8	14
6	Проемы	13	11	11	10
7	Отделочные работы	20	22	18	22
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	10	13	11
9	Прочие работы	6	7	8	8
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания четырехэтажные кирпичные, без подвала

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки шлакобетонные; перекрытия - из сборных железобетонных плит; кровля - из оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 23

	Объем зданий в куб. м
Территориальные	10000	15000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	21,7	23,6	20,5	23,7
2	23	25	21,7	25,1
3	24,3	26,4	23	26,6
4	25,6	27,8	24,2	28
5	27,1	29,5	25,6	29,6
6	43,4	47,2	41	47,5
7	53,2	57,8	50,2	58,1
8	56,4	61,3	53,3	61,7
9	60,8	66,1	57,4	66,5
10	68,6	74,6	64,8	75
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	2,4	2,3	2,8	2,4
Водопровод	0,2	0,2	0,2	0,5
Канализация	2,8	2,6	1,3	1.1
Электроосвещение	3,1	2,7	2,8	2,4
Газоснабжение	1,2	1,2	1,2	1,2
Радио	0,2	0,2	0,5	0,4
Телевидение	0,3	0,3	0,3	0,3
Телефон	0,2	0,2	0,4	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	4,1	3,6	4,4	3,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	4%;
ванн с дровяными колонками	4,9%;
печного отопления	4,4%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 23А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	6	4	3
2	Стены и перегородки	27	25	28	24
3	Перекрытия	14	12	13	11
4	Крыши	2	2	2	2
5	Полы	6	8	6	12
6	Проемы	15	14	12	10
7	Отделочные работы	13	17	16	20
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	13	13	12
9	Прочие работы	3	3	6	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания четырехэтажные кирпичные, без подвала

Группа капитальности II

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных блоков; стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 24

	Объем зданий в куб. м до 15 000; фундаменты
Территориальные	бутовые	сборные железобетонные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	19,8	21,5	20,5	22,3
2	21	22,8	21,7	23,6
3	22,2	24,1	23	25
4	23,4	25,4	24,2	26,3
5	24,7	26,8	25,6	27,8
6	39,6	43	41	44,6
7	48,5	52,7	50,2	59,1
8	51,5	56	53,3	62,5
9	55,4	60,2	57,4	67
10	62,6	68	64,8	75
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление Водопровод	3 0,7	2,6 0,6	2,9 0,6	2,5 0,5
Канализация	1,4	1,2	1,3	1,1
Электроосвещение Горячее водоснабжение с ваннами	3 4,1	2,5 3,6	2,9 3,9	2,5 3,4
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,4	0,4	0,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,5%;
ванн с газовыми колонками	3,5%;
ванн с дровяными колонками	3,6%;
печного отопления	4,2%;
телевидения	1,7%. •
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 24А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	4 28	3 24	7 27	6 23
3	Перекрытия	8	7	8	8
4	Крыши	2	2	2	2
5	Полы	7	13	8	13
6	Проемы	13	11	12	10
7	Отделочные работы	17	21	17	21
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	11	12	10
9	Прочие работы	8	8	7	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания четырехэтажные кирпичные, с подвалом

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые и из сборных железобетонных блоков; стены кирпичные; перегородки гипсолитовые; перекрытия - из сборных железобетонных плит; кровля этернитовая, по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление; горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 25

	Объем зданий в куб. м, до 15 000; фундаменты
Территориальные	бутовые	сборные железобетонные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	21,7	25,1	22,7	26,9
2	23	26,6	24,1	27,9
3	24,3	28,1	25,4	29,4
4	25,6	29,6	26,8	31
5	27,1	31,4	28,4	32,9
6	43,4	50,3	45,4	52,6
7	53,2	61,6	55,6	64,3
8	56,4	65,3	59	68,3
9	60,8	70,4	63,6	73,6
10	68,6	79,4	71,7	83
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	2,6	2,3	2,5	2,1
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,2	1	1,1	1
Электроосвещение	2,6	2,2	2,5	2,1
Радио	0,5	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,3	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	4,1	3,6	3,9	3,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,5%
ванн с газовыми колонками	3,8%
печного отопления	4,0%
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 25А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	7	6	11	9
2	Стены и перегородки	28	24	27	24
3	Перекрытия	12	10	11	10
4	Крыши	2	1	1	1
5	Полы	6	12	6	12
6	Проемы	11	10	11	9
7	Отделочные работы	16	20	15	19
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	10	11	10
9	Прочие работы	6	7	7	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания четырехэтажные кирпичные, с подвалом

Группа капитальности II

Характеристика здания

Фундаменты бутовые и из сборных железобетонных блоков; стены кирпичные; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 26

	Объем зданий в куб. м, до 15 000; фундаменты
	бутовые	сборные железобетонные
Территориальные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	21,2	23,3	22,1	24,3
2	22,5	24,7	23,4	25,7
3	23,7	26	24,8	27,2
4	25	27,4	26,1	28,6
5	26,5	29	27,6	30,3
6	42,4	46,6	44,2	48,5
7	52	57	54,1	59,4
8	55,1	60,4	57,5	63,1
9	59,4	65,2	62	68
10	67	73,5	70	76,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	2,8	2,4	2,6	2,2
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,2	1,1	1,2	1
Электроосвещение	2,8	2,4	2,6	2,2
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,4
Горячее водоснабжение с ваннами	4	3,4	3,8	3,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,5%;
ванн с газовыми колонками	3,2%;
ванн с дровяными колонками	3,6%;
печного отопления	4,2%;
телевидения	1,7%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 26А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	7 28	6 24	11 27	10 23
3	Перекрытия	9	7	8	7
4	Крыши	2	2	2	2
5	Полы	7	13	6	12
6	Проемы	11	10	11	10
7	Отделочные работы	17	21	16	20
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства .	12	11	12	10
9	Прочие работы	7	6	7	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания четырехэтажные из легких бетонных блоков, без подвала

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые и сборные железобетонные; стены - из легких бетонных блоков; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 27

	Объем зданий в куб. м, до 15 000; фундаменты
Территориальные	бутовые	сборные железобетонные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	19	21	19,8	21,7
2	20,1	22,1	21	23,1
3	21,3	23,4	22,2	24,4
4	22,4	24,6	23,4	25,7
5	23,8	26,1	24,8	27,2
6	38	41,7	39,6	43,5
7	46,6	51,2	48,6	53,3
8	49,4	54,2	51,5	56,5
9	53,2	58,4	55,4	60,8
10	60	65,9	62,6	68,7
Примечание. В. случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	3	2 6	3	2,6
Водопровод	0,7	0 6	0,7	0,6
Канализация	1,4	1 2	1,4	1,2
Электроосвещение	3,1	2 6	3	2,6
Радио	0,6	0 5	0,5	0,4
Телефон	0,4	0 4	0,4	0,4
Горячее водоснабжение с ваннами	4,3	3,7	4,1	3,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,3%;
ванн с газовыми колонками	4,2%;
ванн с дровяными колонками	3,8%;
печного отопления	4,5%;
телевидения	1,8%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 27А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	4	3	8	7
2	Стены и перегородки	26	22	24	21
3	Перекрытия	9	7	8	7
4	Крыши	2	2	2	2
5	Полы	7	13	7	13
6	Проемы	13	11	13	11
7	Отделочные работы	18	22	17	21
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства .	14	12	13	11
9	Прочие работы ....	7	8	8	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания четырехэтажные из легких блоков, с подвалом

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные и из сборных железобетонных блоков; стены из легких бетонных блоков, перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 28

	Объем зданий в м3, до 15 000; фундаменты
Территориальные	бутовые	сборные железобетонные
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	20,8	24,1	21,9	25,4
2	22	25,5	23,2	26,9
3	23,3	27	24,5	28,4
4	24,5	28,4	25,8	29,9
5	26	30,1	27,4	31,7
6	41,6	48,2	43,8	50,7
7	51	59	53,7	62,2
8	54,1	62,6	56,9	65,9
9	58,2	67,4	61,3	71
10	65,7	76,1	69,2	80,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	2,9	2,4	2,7	2,3
Водопровод	0,6	0,5	0,6	0,5
Канализация	1,3	1,1	1,2	1,1
Электроосвещение	2,8	2,4	2,7	2,3
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4
Телефон	0,4	0.3	0,4	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	4,6	3,9	4,4	3,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,3%;
ванн с газовыми колонками	4,2%;
ванн с дровяными колонками	3,8%;
печного отопления	4,5%;
телевидения	1,8%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 28А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	, 7	6	12	10
2	Стены и перегородки	25	21	24	21
3	Перекрытия	9	8	7	7
4	Крыша	2	2	2	2
5	Полы	7	13	7	13
6	Проемы	13	10	12	10
7	Отделочные работы	17	21	17	20
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	11	13	11
9	Прочие работы	6	8	6	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные; стены - из семищелевого кирпича с облицовкой силикатным кирпичом; перегородки гипсолитовые, частично шлакобетонные; перекрытия - из сборных железобетонных плит; кровля - из оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, газоснабжение, а в зданиях до 20 тыс. м3 - лифты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 29

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные	10000	20000 (без лифта)	20000 (с лифтом)
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	21,8	24	20,8	22,7	23,8	25,9
2	23,1	25,4	22	24	25,2	27,5
3	24,4	26,8	23,3	25,4	26,7	29,1
4	25,7	28,2	24,5	26,7	28,1	30,6
5	27,3	30	26	28,3	29,7	32,4
6	43,6	47,9	41,6	45,3	47,6	51,9
7	53,4	58,6	51	55,6	58,3	63,5
8	56,7	62,3	54,1	59	61,9	67,5
9	61	67	58,2	63,4	66,6	72,6
10	69	75,8	65,7	71,6	75,2	82
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,5	2,2	2,4	2,2	1,9	1,8
Водопровод	0,5	10,5	0,6	0,5	0,5	0,4
Канализация	!,1	1,1	1,2	1,1	1	0,9
Электроосвещение	3,4	3,1	3,4	.4,1	2,8	2,6
Радио	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Лифты	-	-	-	-	6,8	6,2
Телефон	0,1	10,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Горячее водоснабжение с ваннами	4,5	4,1	4,6	3,9	4,5	3,9
Газоснабжение	3.3	3	3,4	3,1	3,3	3,1
Телевидение	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с дровяными колонками - 3,2%;

печного отопления                   - 4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 29А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	11	10	11	10	14	12
2	Стены и перегородки	26	24	26	24	23	21
3	Перекрытия	13	12	14	12	11	10
4	Крыши	3	2	3	3	2	2
5	Полы	6	11	6	10	4	10
6	Проемы	11	10	11	10	11	10
7	Отделочные работы	9	12	9	12	9	11
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	14	16	14	21	19
9	Прочие работы	6	5	4	5	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, без лифта

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные; стены - из семищелевых блоков, облицованные кирпичом; перегородки - из панелей, гипсолитовые и кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; кровля - из волнистой асбофанеры по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 30

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные	8000	15000	более
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	20,8	22,7	20,2	22,1	19,9	21,8
2	22	24	21,4	23,4	21,1	23,1
3	23,3	25,4	22,6	24,7	22,3	24,4
4	24,5	26,7	23,8	26	23,5	25,7
5	26	28,4	25,2	27,6	24,9	27,3
6	41,6	45,4	40,4	44,2	39,8	43,6
7	51	55,6	49,5	54,2	48,8	53,4
8	54	58,9	52,5	57,4	51,7	56,6
9	58,2	63,5	56,6	61,9	55,7	61
10	65,7	71,7	63,8	70	62,9	68,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление Водопровод	2,8 0,5	2,5 0,5	2,6 0,5	2,4 0,5	2,6 0,6	2,3 0,5
Канализация	2	1.8	2	1,8	1,8	1,7
Электроосвещение	3,5	3,1	3,5	3,2	4	3,1
Горячее водоснабжение с ваннами	4,5	4,1	.4,3	4,0	4,5	3,9
Газоснабжение	1,2	1,2	1,3	1,1	0,5	1,5
Телевидение	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Радио	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	5%;
ванн с дровяными колонками	4,5%;
печного отопления	4,4%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 30А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	8 27 14	8 24 13	8 24 14	7 22 13	8 23 15	7 22 14
4	Крыши	2	2	2	2	2	2
5	Полы	7	14	8	15	8	15
6	Проемы	10	9	11	10	11	10
7	Отделочные работы	6	9	9	10	6	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	13	15	13	14	13
9	Прочие работы	11	8	12	8	13	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания шестиэтажные кирпичные, с подвалом

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные; стены кирпичные, облицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсолитовые, перекрытия сборные железобетонные; кровля - из оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы паркетные, частично плиточные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, лифты, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 31

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные	20000	более 20 000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	24,3	26,1	21,9	24,2
2	25,8	27,7	23,2	25,6
3	27,2	29,2	24,5	27
4	28,7	30,8	25,8	28,5
5	30,4	32,6	27,4	30,2
6	48,6	52,1	43,8	48,3
7	59,5	63,8	53,7	59,2
8	63,2	67,8	56,9	62,8
9	68	73	61,3	67,6
10	76,8	82,4	69,2	76,3
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Радио	0,2	0.1	0,2	0,2
Лифты	2,6	2,4	2,7	2,5
Телефон	0,1	0,1	0,1	0,1
Горячее водоснабжение с ваннами	2,4	2,4	2,9	2,7
Газоснабжение	2,1	2	1,2	1,1
Телевидение	0,1	0,1	0,1	0,1
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	3,б°/о;
ванн с дровяными колонками	3,3%;
мусоропровода	0,1%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 31А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	17	16	10	9
2	Стены и перегородки	22	21	26	24
3	Перекрытия	14	13	14	13
4	Крыши	2	2	2	2
5	Полы	6	10	4	11
6	Проемы	7	7	11	10
7	Отделочные работы	11	11	8	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства .	16	15	20	18
9	Прочие работы	5	5	5	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания семиэтажные кирпичные, без подвала

Группа капитальности I

Характеристика знания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, облицованные керамическими блоками; перегородки гипсолитовые и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля - из оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, .мусоропровод, лифты, газоснабжение

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 32

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	20000	более 20000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	21,8	23,8	20,5	22,1
2	23,1	25,2	21,7	23,4
3	24,4	26,6	23	24,8
4	25,7	28	24,2	26,1
5	27,2	29,6	25,6	27,6
6	43,6	47,5	41	44,2
7	53,4	58,2	50,2	58,7
8	56,7	61,8	53,3	62
9	61	66,5	57,4	66,5
10	68,9	75,1	64,8	74,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Радио	0,1	0,1	0,6	0,5
Лифты	2,9	2,7	2,5	2,3
Телефон	0,1	0,1	0,7	0,7
Горячее водоснабжение с ваннами	2,9	2,7	3,1	3
Газоснабжение	0,9	0,9	0,8	0,8
Мусоропровод	0,1	0,1	0,1	0,1
Телевидение	0,8	0,8	0,7	0,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	4,3%;

ванн с дровяными колонками	3,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 32А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	13	12	15	14
2	Стены и перегородки	26	25	24	23
3	Перекрытия	15	14	15	14
4	Крыше	2	2	2	2
5	Полы	6	10	6	11
6	Проемы	10	10	12	11
7	Отделочные работы	7	8	6	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	14	13	12
9	Прочие работы	6	5	7	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания семиэтажные кирпичные, с подвалом

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, частично облицованные керамическими блоками; перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля - из оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 33

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	25000	более 25 000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,6	28,2	23	24,9
2	27,1	29,9	24,4	26,4
3	28,7	31,7	25,8	27,9
4	30,2	33,3	27,1	29,3
5	32	35,3	28,8	31,2
6	51,2	56,5	46	49,8
7	62,7	62,9	56,4	61
8	66,6	73,5	59,8	64,7
9	71,7	79,1	64,4	69,7
10	80,9	89,2	72,7	78,7
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Горячее водоснабжение с ваннами	2,9	2,7	3,1	3
Газоснабжение	0,9	0,9	0,8	0,8
Мусоропровод Телевидение	0,1 0,8	0,1 0,8	0,1 0,7	0,1 0,7
Радио	0,3	0,3	0,3	0,2
Телефон	0,9	0,8	0,6	0,6
Лифты	2,9	2,7	2,4	2,2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	3,4%;

ванн с дровяными колонками	3,1%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 33А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	11	10	15	14
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	24 12	22 11	18 15	17 14
4	Крыши	1	1	2	2
5	Полы	5	10	6	9
6	Проемы	9	8	8	9
7	Отделочные работы	11	13	10	13
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	17	17	16
9	Прочие работы	9	8	9	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания восьмиэтажные кирпичные, с подвалом

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из бетонных и железобетонных блоков; стены кирпичные, облицованные керамическими блоками; перегородки гипсолитовые и шлакобетонные; перекрытия - из сборных железобетонных элементов; кровля - из волнистых асбестоцементных листов, по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, лифты, газоснабжение, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 34

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные	40000	более 40000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,3	27,4	23,9	26,9
2	26,8	29,1	25,3	27,3
3	28,3	30,7	26,8	28,9
4	29,9	32,4	28,2	30,4
5	31,6	34,3	29,9	32,3
6	50,6	54,9	47,8	51,6
7	62	67,3	58,6	63,2
8	65,8	71,4	62,1	67
9	70,8	76,8	66,9	72,2
10	79,9	86,7	75,5	81,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Радио	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,1	0,1	0,1	0,1
Горячее водоснабжение с ваннами	2,9	2,5	2,2	2,2
Газоснабжение	0,9	0,9	1	0,9
Мусоропровод Телевидение	0,1 0,3	0,1 0,3	0,1 0,3	0,1 0,3
Лифты	4,7	4,3	3,8	3,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

ванн с газовыми колонками	3,3%;

ванн с дровяными колонками	3,4%;

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 34А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	5	9	8
2	Стены и перегородки	31	28	25	23
3	Перекрытия	16	15	15	14
4	Крыши	а	2	2	2
5	Полы	7	14	6	11
6	Проемы	10	9	10	10
7	Отделочные работы	6	9	8	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства .	16	14	14	13
9	Прочие работы	6	4	11	9
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания девятиэтажные кирпичные, с подвалом

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных железобетонных блоков; стены кирпичные, облицованные керамическими блоками; перегородки гипсолитовые частично из шлакоблоков; перекрытия сборные железобетонные; кровля - из оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 35

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	60000	более 60000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	27,5	29,4	28,8	30,5
2	29,2	31,2	30,5	32,3
3	30,8	33	32,3	34,2
4	32,5	34,8	34	36
5	34,4	36,8	36	38,2
6	55	58,8	57,6	61,1
7	67,4	72,1	70,6	74,8
8	71,5	76,5	74,9	79,4
9	77	82,4	80,6	85,4
10	86,9	93	91	96,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Горячее водоснабжение с ваннами	2,4	2,3	2,2	2,1
Газоснабжение	1,2	1,1	1,6	1,4
Мусоропровод Телевидение	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,1	0,1 0,1
Лифты	2,2	2	4,5	4,2
Радио	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,3	0,3	0,2	0,2
Примечание. При наличии ванн с газовыми колонками стоимость их определять в размере 3,5%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 35А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	18	18	7	7
2	Стены и перегородки	21	23	21	19
3	Перекрытия	15	14	17	16
4	Крыши	1	1	1	1
5	Полы	6	9	6	8
6	Проемы	8	8	9	9
7	Отделочные работы	8	12	11	15
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	13	19	17
9	Прочие работы	6	2	9	8
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания десятиэтажные кирпичные, с подвалом

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные с облицовкой цоколя гранитом и керамическими блоками; стены кирпичные; перегородки шлакобетонные и кирпичные; перекрытия сборные железобетонные; кровля - из оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 36

	Объем зданий в куб. м, до 150 000
Территориальные пояса	с облицовкой цоколя гранитом	с облицовкой керамическими блоками
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,6	27,9	23	25
2	27,1	29,5	24,4	26,6
3	28,7	31,3	25,8	28,1
4	30,2	32,9	27,1	29,5
5	32	34,8	28,8	31,4
6	51,2	55,8	46	50
7	62,7	68,3	56,4	61,4
8	66,6	72,5	59,8	65,1
9	71,7	78,1	64,4	70,1
10	80,9	88,1	72,7	79,2
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Горячее водоснабжение с ваннами	2,4	2,1	2,7	2,4
Газоснабжение	0,9	0,9	1,1	1
Мусоропровод	0,1	0,1	0,1	0,1
Телевидение	0,2	0,2	0,1	0,1
Лифты	4,4	4,1	5	4,5
Радио	0,1	3,1	0,1	0,1
Телефон	0,1	0,1	0,6	0,6
Примечание. При наличии ванн с газовыми колонками стоимость их определять в размере 2,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 36А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	14	13	8	7
2	Стены и перегородки	31	29	27	25
3	Перекрытия	11	10	15	14
4	Крыши	1	1	1	1
5	Полы	5	9	5	10
6	Проемы	7	8	10	10
7	Отделочные работы	10	11	9	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	14	18	17
9	Прочие работы	6	5	7	6
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЛНОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания двенадцатиэтажные кирпичные, с подвалом

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные; стены кирпичные; перегородки гипсолитовые; перекрытия сборные железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 37

	Объем зданий в м3, до 80000
	с облицовкой лицевым кирпичом	с облицовкой керамическим кирпичом
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,7	29	27,7	31,2
2	27,2	30,7	29,4	33,1
3	28,8	32,5	31	34,9
4	30,3	34,1	32,7	36,9
5	32,1	36,2	34,6	39
6	51,4	57,9	55,4	62,4
7	63	71	67,9	76,5
8	66,8	75,3	72	81,1
9	72	81,1	77,6	87,5
10	81,2	91,5	87,5	98,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Радио	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,2	0,2	0,3	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	3,3	3	3,2	2,8
Газоснабжение	1,3	1,2	1,2	1,1
Мусоропровод	0,1	0,1	0,1	0,1
Телевидение	0,3	0,2	0,2	0,2
Лифты	2,7	2,4	2,6	2,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 37А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	8	7	9	8
2	Стены и перегородки	26	23	20	20
3	Перекрытия	14	13	17	15
4	Крыши	2	2	2	2
5	Полы	4	8	7	10
6	Проемы	8	7	9	9
7	Отделочные работы	16	20	14	16
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	17	15	16	15
9	Прочие работы	5	5	6	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из эффективного кирпича; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 38

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	10000	15000	20000	25000
	а	б	в	г
1	23,6	23,1	23	22,6
2	25	24,5	24,4	24
3	26,4	25,9	25,8	25,3
4	27,8	27,3	27,1	26,7
5	29,5	28,9	28,8	28,3
6	47,2	46,2	46	45,2
7	57,8	56,6	56,4	55,4
8	61,4	60,1	59,8	58,8
9	66,1	64,7	64,4	63,3
10	74,6	73	72,7	71,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 38А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	35	33	32	31
3	Перекрытия	15	16	16	16
4	Крыши	3	3	3	3
5	Полы	7	7	7	7
6	Проемы	12	12	12	12
7	Отделочные работы	6	6	7	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	14	13	14
9	Прочие работы	6	6	7	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены - из семищелевых блоков с частичной облицовкой силикатным кирпичом; перегородки гипсобетонные и шлакобетонные; перекрытия железобетонные; кровля из асбофанеры по деревянным стропилам; полы пакетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 39

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	8000	12000	15000
	а	б	в
1	25,4	25	24,9
2	26,9	26,5	26,5
3	28,5	28	27,9
4	30	29,5	29,4
5	31,7	31,2	31,2
6	58,8	50	49,9
7	62,3	61,2	61,2
8	66,1	65	64,9
9	71,1	70	69,8
10	80,3	79	78,8
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 39А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	3	3	3
2	Стены и перегородки	33	34	33
3	Перекрытия	14	13	14
4	Крыши	4	4	4
5	Полы	10	10	9
6	Проемы	10	10	10
7	Отделочные работы	6	6	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	14	14
9	Прочие работы	6	6	7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, для малосемейных, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 40

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м, до 15000
	а
1	29,1
2	30,8
3	32,6
4	34,3
5	36,4
6	58,2
7	71,3
8	75,7
9	81,5
10	92
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 40А

№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	8
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	33 11
4	Крыши	3
5	Полы	11
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	17
9	Прочие работы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, кооперативные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение. радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 41

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	10000	16000	20000
	а	б	в
1	24,2	23,9	23,3
2	25,7	25,3	24,7
3	27,1	26,8	26,1
4	28,6	28,2	27,5
5	30,3	29,9	29,1
6	48,4	47,8	46,6
7	59,3	58,6	57,1
8	62,9	62,1	60,6
9	67,8	66,9	65,2
10	76,5	75,5	73,6
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 41А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	3	3	2
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	30 16	31 16	31 15
4	Крыши	3	3	3
5	Полы	7	6	7
6	Проемы	12	12	12
7	Отделочные работы	7	7	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	14	15
9	Прочие работы	7	8	8
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, облицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые, цементные, из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, грузовой лифт, радио, телевидение, телефон.

В здании в первом этаже - продовольственный магазин полезной площадью 1357 м2 на 30 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 кв. м ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 42

	Объем здания в куб. м, до 20 000
Территориальные  пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б
1	28,3	121
2	30	128,3
3	31,7	135,5
4	33,4	142,8
5	35,4	151,5
6	56,6	242
7	69,3	296,4
8	73,6	314,6
9	79,2	338,8
10	89,4	382,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 42А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	3	3
2	Стены и перегородки	31	28
3	Перекрытия	16	14
4	Крыши	3	2
5	Полы	10	10
6	Проемы	10	12
7	Отделочные работы	6	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	16	18
9	Прочие работы	5	4
	Итого	100	100
Примечание. В состав п. 8 входит в том числе лифт грузовой - 3%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, со встроенными предприятиями торговли, с техническими

подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, облицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые и из керамической плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телефон, телевидение.

В здании в первом этаже - булочная полезной площадью 113 м.2 на 3 рабочих места.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 43

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	15000	25000
пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б	в	г
1	24,6	102	24,2	102
2	26,1	108,1	25,7	108,1
3	27,6	114,6	27,1	114,6
4	29	120,3	28,6	120,3
5	30,8	127,5	30,3	127,5
6	49,2	204	48,4	204
7	60,3	249,9	59,3	249,9
8	64	265,2	62,9	265,2
9	68,9	285,6	67,8	285,6
10	77,7	322,3	76,5	322,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 43А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	30	28	29	28
3	Перекрытия	16	14	17	14
4	Крыши	3	2	3	2
5	Полы	11	12	10	12
6	Проемы	10	12	10	12
7	Отделочные работы	7	10	7	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	16	14	16
9	Прочие работы	6	3	7	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные кирпичные, со встроенными предприятиями торговли,

с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, облицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телефон, телевидение.

В здании в первом этаже - магазин электротоваров полезной площадью 310 м2 на 7 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 44

	Объем здания в 1 куб. м до
Территориальные	15000	25000
пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б	в	г
1	25.4	97	24,8	97
2	26,9	102,8	26,3	102,8
3	28,4	108,6	27,8	108,6
4	30	114,5	29,3	114,5
5	31,8	121,3	31	121,3
6	50,8	194	49,6	194
7	62,2	237,7	60,8	237,7
8	66	252,2	64,5'	252,2
9	71,1	271,6	69,4	271,6
10	80,3	306,5	78,4	306,5
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 44А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	31	29	30	29
3	Перекрытия	16	14	17	14
4	Крыши	3	2	3	2
5	Полы	8	10	9	10
6	Проемы	10	12	10	12
7	Отделочные работы	7	9	7	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	17	15	17
9	Прочие работы	7	4	6	4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 45

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	10000	15000	20000	25000
	а	б	в	г
1	25,5	24,7	24,3	23,8
2	26,8	25,9	25,5	25
3	28,1	27,2	26,7	26,2
4	29,3	28,4	27,9	27,4
5	31,9	30,9	30,4	29,8
6	51	49,4	48,6	47,6
7	62,5	60,5	59,5	58,3
8	66,3	64,2	63,2	61,9
9	71,4	69,2	68	66,6
10	80,6	78,1	76,8	75,2
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 45А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	34	34	33	34
3	Перекрытия	13	13	12	12
4	Крыши	4	4	4	4
5	Полы	9	10	11	10
6	Проемы	13	12	12	12
7	Отделочные работы	5	5	6	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	13	12	13
9	Прочие работы	7	6	7	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, для малосемейных, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных легкобетонных блоков; перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 46

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м, до 15000
	а
1	35,5
2	37,3
3	39,1
4	40,8
5	44,4
6	71
7	87
8	92,3
9	99,4
10	112,9
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 46А

№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	3
2	Стены и перегородки	35
3	Перекрытия	11
4	Крыши	4
5	Полы	8
6	Проемы	12
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13
9	Прочие работы	8
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, со встроенными предприятиями торговли,

с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы дощатые и из керамической плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телефон, телевидение.

В здании в первом этаже - булочная-кондитерская полезной площадью 116 м2 на 3 рабочих места.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 47

	Объем здания в м3 до
Территориальные	15000	25000
пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б	в	г
1	25,5	99	25,2	99
2	27	104	26,7	104
3	28,6	108,9	28,2	108,9
4	30,1	113,8	29,7	113,8
5	31,9	123,8	31,5	123,8
6	51	198	50,4	198
7	62,5	242,6	61,7	242,6
8	66,3	257,4	65,5	257,4
9	71,4	277,2	70,6	277,2
10	80,6	312,8	79,6	312,8
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 47А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	34	29	33	29
3	Перекрытия	14	11	14	11
4	Крыши	3	2	3	2
5	Полы	8	11	9	11
6	Проемы	11	13	11	13
7	Отделочные работы	6	9	6	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	18	14	18
9	Прочие работы	7	4	7	4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупноблочные, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли,

с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые и из керамической плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, грузовой лифт, радио, телефон, телевидение.

В здании в первом этаже - магазин одежды полезной площадью 1405 м2 на 30 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 48

	Объем здания в куб. м до 20 000
Территориальные пояса	всего здания за 1 м3	в том числе магазина за 1 м2
	а	б
1	26,7	103
2	28	108,1
3	29,4	113,3
4	30,7	118,5
5	33,4	128,8
6	53,4	206
7	65,4	252,4
8	69 4	267,8
9	74,8	288,4
10	84,4	325,5
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 48А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	3	3
2	Стены и перегородки	33	29
3	Перекрытия	15	13
4	Крыши	3	2
5	Полы	8	10
6	Проемы	11	13
7	Отделочные работы	6	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	21
9	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100
Примечание, В состав п. 8 входит в том числе грузовой лифт - 3 %.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из трехслойных панелей, утепленных минеральной ватой, заполненные дверными и оконными проемами; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение; электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 49

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	8000	12000	18000	24000
	а	б	в	г
1	26,5	25,4	25,3	24,9
2	27,8	26,7	26,6	26,1
3	29,2	27,9	27,8	27,4
4	30,5	29,2	29,1	28,6
5	33,1	31,8	31,6	31,1
6	53	50,8	50,6	49,8
7	64,9	62,2	62	61
8	68,9	66	65,8	64,7
9	74,2	71,1	70.8	69,7
10	83,7	80,3	79,9	78,7
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 49А

№ п.п.	Конструкций	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	2	2
2	Стены и перегородки	43	43	43	42
3	Перекрытия	10	11	11	11
4	Крыши	7	6	7	7
5	Полы	12	12	12	13
6	Проемы (в перегородках)	6	6	6	6
7	Отделочные работы	3	3	3	3
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства .	13	12	12	12
9	Прочие работы	3	4	4	4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных панелей из ячеистого бетона, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые и дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 50

Территориальные	Объем здания в м3, до
пояса	18000	24000
	а*	б**
1	27,5	24,2
2	28,9	25,4
3	30,3	26,6
4	31,6	27,8
5	34,4	30,3
6	55	48,4
7	67,4	59,3
8	71,5	62,9
9	77	67,8
10	86,9	76,5
* Полы линолеумовые. ** Полы дощатые.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 50А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	3	3
2	Стены и перегородки	43	42
3	Перекрытия	11	12
4	Крыши	7	8
5	Полы	11	8
6	Проемы (в перегородках)	6	6
7	Отделочные работы	4	4
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	14
9	Прочие работы	2	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, с подвалами и с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных блоков; стены - из крупных газобетонных панелей, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые («а») и линолеумовые («б» и «в»).

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 51

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	6000	10000	15000
пояса	с подвалами	с техподпольем
	а	б	в
1	29	28,6	25,1
2	30,5	30	26,4
3	31,9	31,5	27,6
4	33,4	32,9	28,9
5	36,3	35,8	31,4
6	58	57,2	50,2
7	71,1	70,1	61,5
8	75,4	74,9	65,3
9	81,2	80,1	70,3
10	91,6	90,4	79,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 51А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	3	3	3
2	Стены и перегородки	44	43	43
3	Перекрытия	12	11	11
4	Крыши	7	7	7
5	Полы	8	11	11
6	Проемы (в перегородках)	6	5	4
7	Отделочные работы	5	5	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	13	13
9	Прочие работы	2	2	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, гостиничного типа, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных трехслойных железобетонных панелей, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон,

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 52

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м до 15000
	а
1	28,1
2	29,5
3	30,9
4	32,3
5	35,1
6	56,2
7	68,8
8	73,1
9	78,1
10	88,8
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 52А

№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	3
2	Стены и перегородки	42
3	Перекрытия	11
4	Крыши	7
5	Полы	9
6	Проемы (в перегородках)	6
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14
9	Прочие работы	3
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, кооперативные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных ячеистобетонных панелей, заполненные оконными и дверными проемами; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые и линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 53

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	12000	16000	18000	20000
	а*	б**	в**	г*
1	26,2	25,9	25,5	24,9
2	27,5	27,2	26,8	26,1
3	28,8	28,5	28,1	27,4
4	30,1	29,8	29,3	28,6
5	32,8	32,4	31,9	31,1
6	52,4	51,8	51	49,8
7	64,2	63,5	62,5	61
8	68,1	67,3	66,3	64,7
9	73,4	72,5	71,4	69,7
10	82,8	81,8	80,6	78,7
* Полы дощатые. ** Полы линолеумовые.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 53А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	42	43	44	43
3	Перекрытия	12	11	12	13
4	Крыши	6	6	6	6
5	Полы	8	11	11	8
6	Проемы (в перегородках)	6	5	5	6
7	Отделочные работы	4	4	3	4
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	13	13	14
9	Прочие работы	5	4	3	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания пятиэтажные крупнопанельные, с пристроенными предприятиями торговли, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных железобетонных трехслойных панелей, утепленных минеральной ватой, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

В здании в первом этаже - булочная-кондитерская полезной площадью 317 кв. м на 8 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 54

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	18000	22000
пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б	в	г
1	29,2	112	28,8	112
2	30,7	117,6	30,2	117,6
3	32,1	123,2	31,7	123,2
4	33,6	128,8	33,1	128,8
5	36,5	140	36	140
6	58,4	224	57,6	224
7	71,5	274,5	70,6	274,5
8	75,9	291,2	74,9	291,2
9	81,8	313,6	80,6	313,6
10	92,3	354,9	91	354,9
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 54А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	3	3
2	Стены и перегородки	41	37	42	37
3	Перекрытия	11	10	11	10
4	Крыши	6	4	6	4
5	Полы	10	11	10	11
6	Проемы (в перегородках)	6	8	5	8
7	Отделочные работы	4	7	4	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	16	14	16
9	Прочие работы	5	4	5	4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания девятиэтажные кирпичные, с подвалами и с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с облицовкой лицевым кирпичом, перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком; полы дощатые и линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 55

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	10000	30000	45000
пояса	с техподпольем	с подвалом	с техподпольем
	а	б	в
1	29,7	30,9	30
2	31,5	32,8	31,8
3	33,3	34,6	33,6
4	35	36,5	35,4
5	37,1	38,6	37,5
6	59,4	61,8	60
7	72,8	75,7	73,5
8 9	77,2 83,2	80,3 86,5	78 84
10	93,9	97,6	94,8
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 55А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	2	2	2
2	Стены и перегородки	31	32	31
3	Перекрытия	13	13	13
4	Крыши	2	2	2
5	Полы	9	10	9
6	Проемы	12	12	11
7	Отделочные работы	6	6	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	18	18
9	Прочие работы	7	5	7
	Итого	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входит в том числе лифт - 4%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания девятиэтажные кирпичные, для малосемейных, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, облицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 56

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 20000
пояса	а
1	32,1
2	34
3	36
4	37,9
5	40,1
6	64,2
7	78,6
8	83,5
9	89,9
10	101,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 56А

№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	2
2	Стены и перегородки	32
3	Перекрытия	13
4	Крыши	2
5	Полы	10
6	Проемы	12
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20
9	Прочие работы	3
	Итого	100
Примечание. В состав п. 8 входит в том числе лифт - 4%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания девятиэтажные кирпичные, со встроенно-пристроенными предприятиями торговли,

с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные, облицованные лицевым кирпичом; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, телефон.

В здании в первом этаже - магазин посуды и хозяйственных товаров полезней площадью 811 м2 на 16 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 57

	Объем здания в куб. м до 45 000
Территориальные пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б
1	28,3	91
2	30	96,5
3	31,7	101,9
4	33,4	107,3
5	35,4	113,8
6	56,5	182
7	69,3	223
8	73,6	236,6
9	79,2	254,8
10	89,4	287,6
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 57А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	2	2
2	Стены и перегородки	29	27
3	Перекрытия	13	12
4	Крыши	2	2
5	Полы	9	11
6	Проемы	10	12
7	Отделочные работы	6	8
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	23
9	Прочие работы	8	3
	Итого	100	100
Примечание. В состав п. 8 входят лифты пассажирский - 4% и грузовой - 3%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания девятиэтажныё крупноблочные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 58

Территориальные	Объем здания в м3, до 10000
пояса	а
1	28,6
2	30
3	31,5
4	32,9
5	35,8
6	57,2
7	70,1
8	74,4
9	80,1
10	90,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 58А

№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	3
2	Стены и перегородки	31
3	Перекрытия	12
4	Крыши	4
5	Полы	9
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18
9	Прочие работы	7
	Итого	100
Примечание. В состав п. 8 входит в том числе лифт - 5%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания девятиэтажные крупноблочные, для малосемейных, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных легкобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 59

Территориальные	Объем здания в куб. м до 20000
пояса	а
1	32,4
2	34
3	35,6
4	37,3
5	40,5
6	64,8
7	79,4
8	84,2
9	90,7
10	102,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 59А

№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	3
2	Стены и перегородки	32
3	Перекрытия	12
4	Крыши	4
5	Полы	11
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18
9	Прочие работы	3
	Итого	100
Примечание. В состав п. 8 входит в том числе лифт—5%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания девятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных трехслойных панелей, утепленных минеральной ватой, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 60

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	8000	12000	15000	45000	65000
	а	б	в	г	д
1	29,5	29,2	28,9	28,8	28,2
2	31	30,7	30,3	30,2	29,6
3	32,5	32,1	31,8	31,7	31
4	33,9	33,6	33,2	33,1	32,4
5	36,9	36,5	36,1	36	35,3
6	59	58,4	57,8	57,6	56,4
7	72,3	71,5	70,8	70,6	69,1
8	76,7	75,9	75,1	74,9	73,3
9	82,6	81,8	80,9	80,6	79
10	93,2	92,3	91,3	91	89,1
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 60А

№ п.п.	Конструкции	а	6	в	г	д
1	Фундаменты	4	4	4	4	4
2	Стены и перегородки	35	35	36	35	35
3	Перекрытия	12	12	12	12	11
4	Крыши	4	4	4	4	5
5	Полы	11	12	11	12	11
6 7	Проемы (в перегородках) Отделочные работы	6 5	5 5	6 5	5 5	6 6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	17	17	17	17	17
9	Прочие работы	6	6	5	6	5
	Итого	100	100	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входит в том числе лифт - 5%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания девятиэтажные крупнопанельные, гостиничного типа, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных трехслойных железобетонных панелей, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, мусоропровод, лифт, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 61

Территориальные	Объем здания в м3 до 25 000
пояса	а
1	26,6
2	27,9
3	29,3
4	30,6
5	33,3
6	53,2
7	65,2
8	69,2
9	74,5
10	84,1
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 61А

№№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	36
3	Перекрытия	11
4	Крыши	4
5	Полы	8
6	Проемы (в перегородках)	5
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20
9	Прочие работы	7
	Итого	100
Примечание. В состав п. 8 входит в том числе лифт - 5 %.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ

Жилые здания девятиэтажные крупнопанельные, для малосемейных, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; каркас железобетонный; стены - из трехслойных утепленных минеральной ватой крупных панелей, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам с внутренним водостоком; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, лифт, мусоропровод, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 62

Территориальные	Объем здания в куб. м до 20000
пояса	а
1	30,2
2	31,7
3	33,2
4	34,7
5	37,8
6	60,4
7	74
8	78,5
9	84,6
10	95,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 62А

№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	37
3	Перекрытия	!0
4	Крыши	4
5	Полы	11
6	Проемы (в перегородках)	4
7	Отделочные работы	4
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21
9	Прочие работы	5
	Итого	100
Примечание. В состав п. 8 входит в том числе лифт - 5%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для г. Москвы пятиэтажные кирпичные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 63

Территориальные	Объем здания в м3 до
пояса	7000	10000	15000
	а	б	в
Москва	23,3	22,8	22,6
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 63А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	3	3	3
2	Стены и перегородки	30	30	29
3	Перекрытия	12	12	12
4	Крыши	8	7	7
5	Полы	9	10	10
6	Проемы	12	12	12
7	Отделочные работы	6	7	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	13	13
9	Прочие работы	7	6	7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для г. Москвы пятиэтажные крупноблочные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены - из крупных шлакокерамзитобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 64

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	6000	10000	15000
	а	б	в
Москва	26	25,2	24,9
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 64А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	3	3	3
2	Стены и перегородки	32	31	31
3	Перекрытия	12	12	12
4	Крыши	7	7	7 '
5	Полы	10	10	10
6	Проемы	13	13	13
7	Отделочные работы	4	5	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	12	12
9	Прочие работы	7	7	7
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы пятиэтажные крупнопанельные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных бетонных блоков; стены - из крупных железобетонных панелей, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 65

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	10000	15000	20000
	а	б	в
Москва	24,7	24,6	24,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 65А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	3	3	3
2	Стены и перегородки	42	41	41
3	Перекрытия	11	11	11
4	Крыши	7	7	7
5	Полы	9	9	9
6	Проемы	6	6	6
7	Отделочные работы	4	4	4
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	11	11
9	Прочие работы	7	8	8
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы девятиэтажные кирпичные с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты  из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены кирпичные; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 66

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	20000	25000	30000
	а	б	в
Москва	24,8	24,6	24.4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 66А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	2	2	2
2	Стены и перегородки	29	29	28
3	Перекрытия	14	14	14
4	Крыши	2	2	2
5	Полы	8	9	9
6	Проемы	12	12	12
7	Отделочные работы	6	6	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	17	18
9	Прочие работы	9	9	9
	Итого	100	100	100
Примечание. В -состав п. 8 входит в том числе лифт - 6%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы со встроенно-пристроенными предприятиями торговли

девятиэтажные кирпичные, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены кирпичные, облицованные щелевым кирпичом; перегородки гипсобетонные, в магазинах из шлакобетонных блоков; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; витрины в магазинах выносные из металлических элементов; полы дощатые, в магазинах - керамическая плитка и линолеум.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты пассажирские и в магазинах грузовые.

В жилом здании объемом до 30 000 м3 в первом этаже - встроенный продовольственный магазин полезной площадью 1468 м2, на 30 рабочих мест.

В жилом здании объемом до 40 000 м3 в первом этаже - встроенный продовольственный магазин полезной площадью - 1832 м2, на 36 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 67

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	30000	40000
пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б	в	г
Москва	23,7	88	23,7	92
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 67А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	2	2	2	2
2	Стены и перегородки	28	27	28	26
3	Перекрытия	14	13	14	12
4	Крыши	2	2	2	2
5	Полы	9	11	8	11
6	Проемы	11	13	11	14
7	Отделочные работы	7	9	7	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства .	19	21	20	20
9	Прочие работы	8	2	8	4
	Итого	100	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входит в том числе лифт - 6% (пассажирский).


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы девятиэтажные крупноблочные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков, стены - из крупных шлакокерамзитобетонных блоков; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телефон, телевидение, мусоропровод, лифты, сантехкабины.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 68

Территориальные	Объем здания в куб. м до 12 000
пояса	а
Москва	26,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 68А

№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	3
2	Стены и перегородки	29
3.	Перекрытия	12
4	Крыши	3
5	Полы	9
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	3
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	26
9	Прочие работы	6
	Итого	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе санитарно-технические кабины - 14%, лифты - 3%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы девятиэтажные крупнопанельные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных керамзитобетонных панелей, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки железобетонные перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты, сантехкабины.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 69

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	30000	45000
	а	б
Москва	29,8	29,6
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 69А

с	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	2	2
2	Стены и перегородки	37	37
3	Перекрытия	14	14
4	Крыши	5	5
5	Полы	9	9
6	Проемы (в перегородках)	4	4
7	Отделочные работы	3	3
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20	20
9	Прочие работы	6	6
	Итого	100	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе санитарно-технические кабины - 10%, лифты - 4%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы девятиэтажные крупнопанельные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены - из крупных железобетонных многослойных панелей, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки железобетонные: перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты, сантехкабины.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 70

	Объем здания в м3, до
Территориальные пояса	30000	45000	60000
	а	б	в
Москва	30,7	30,5	30,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 70А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	?	2	2
2	Стены и перегородки	42	42	42
3	Перекрытия	11	11	11
4	Крыши	3	3	3
5	Полы	8	8	8
6	Проемы (в перегородках)	3	3	3
7	Отделочные работы	3	3	3
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	22	22
9	Прочие работы	6	6	6
	Итого	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе санитарно-технические кабины - 11%, лифты - 5%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы девятиэтажные из крупных прокатных панелей, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных прокатных керамзитобетонных панелей, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные; перекрытия - из прокатных железобетонных плит; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы - из линолеума на мягкой основе.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты, сантехкабины.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 71

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	20000	35000	45000	70000
	а	б	в	г
Москва	32,4	32,1	31,9	31,6
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 71А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	2	2	2	2
2	Стены и перегородки	42	41	42	42
3	Перекрытия	11	11	11	11
4	Крыши	4	4	4	4
5	Полы	8	8	8	8
6	Проемы (в перегородках)	4	4	4	4
7	Отделочные работы	2	2	2	2
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	19	19	19	19
9	Прочие работы	8	9	8	8
	Итого	100	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе санитарно-технические кабины - 10%, лифты - 4%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы со встроенно-пристроенными предприятиями торговли

девятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены - из крупных керамзитобетонных панелей; в пристроенной части магазина - железобетонный каркас с заполнением керамическими камнями; перегородки гипсобетонные, железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; витрины в магазине металлические; полы линолеумовые, в магазинах наливные из поливинилацетатной эмульсии.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты пассажирские и грузовые, сантехкабины.

В жилых зданиях объемом до 45 000 м3 в первом этаже размещаются пристроенный промтоварный магазин полезной площадью 1150 м2, на 28 рабочих мест и пристроенный продовольственный магазин полезной площадью 1118 м2, на 28 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 72

	Объем здания в куб. м, до 45000
Территориальные	промтоварный магазин	продовольственный магазин
пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б	в	г
Москва	29,2	100	29,8	112
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 72А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	2	2	2	2
2	Стены и перегородки	34	31	35	30
3	Перекрытия	13	11	13	10
4	Крыши	7.	7	7	7
5	Полы	9	11	9	12
6	Проемы (в перегородках)	5	8	5	9
7	Отделочные работы	3	6	4	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	22	21	21
9	Прочие работы	6	2	4	3
	Итого	100	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе санитарно-технические кабины - 10%, лифты - 4% (пассажирские).


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы со встроенно-пристроенными предприятиями торговли

девятиэтажные крупнопанельные, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных бетонных блоков и монолитной железобетонной подушки; стены - из крупных керамзитобетонных панелей, облицованных малогабаритной керамической плиткой, заполненные оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные, а в магазинах - из шлакобетонных блоков; перекрытия железобетонные, кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые в магазинах из керамической плитки; витрины в магазинах металлические.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты пассажирские и грузовые, сантехкабины.

В жилых зданиях объемом до 35 000 м3 в первом этаже - продовольственный магазин полезной площадью 1878 м2, на 36 рабочих мест.

В жилых зданиях объемом до 50 000 м3 в первом этаже - продовольственный магазин полезной площадью 2603 кв. м, на 48 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ

1 кв. м ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 73

	Объем здания в м3 до
Территориальные	35000	50000
пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б	в	г
Москва	29,3	136	29,2	135
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 73А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	5	5	5	5
2	Стены и перегородки	34	31	34	30
3	Перекрытия	11	10	11	9
4	Крыши	4	4	4	4
5	Полы	8	10	8	9
6	Проемы	6	9	6	10
7	Отделочные работы	4	8	5	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20	21	19	21
9	Прочие работы	8	2	8	2
	Итого	100	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе санитарно-технические кабины - 7%, лифты - 4% (пассажирские)


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы двенадцатиэтажные крупноблочные (дома-башни), с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных керамзитобетонных блоков; перегородки гипсобетонные и шлакобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты, сантехкабины.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 74

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 15000
пояса	а
Москва	28,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 74А

№ п.п.	Конструкции	а
1	Фундаменты	4
2	Стены к перегородки	31
3	Перекрытия	10
4	Крыши	2
5	Полы	8
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	3
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	26
9	Прочие работы	6
	Итого	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе санитарно-технические кабины - 12%, лифты - 6%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы со встроенно-пристроенными предприятиями торговли

двенадцатиэтажные крупноблочные, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены - из крупных керамзитобетонных блоков; в пристроенной части магазина - железобетонный каркас с заполнением керамическими камнями; перегородки гипсобетонные, в магазине - шлакобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; витрины в магазине металлические, полы дощатые, в магазине - из метлахской и мозаичной плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты пассажирские и грузовые, сантехкабины.

В жилых зданиях объемом до 25000 м3 в первом этаже размещаются пристроенный промтоварный магазин полезной площадью 1728 м2, на 36 рабочих мест и встроенно-пристроенный продовольственный магазин полезной площадью 1728 м2, па 37 рабочих мест.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗДАНИЯ И

1 м2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОГО МАГАЗИНА В РУБ.

Таблица 75

	Объем здания в м3, до 26 000
Территориальные	промтоварный магазин	продовольственный
пояса	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м	всего здания за 1 куб. м	в том числе магазина за 1 кв. м
	а	б	в	г
Москва	25,4	82,2	26,2	91,5
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 75А

№ п/п	Конструкция	а	б	в	г
1	Фундаменты	4	4	4	4
2	Стены и перегородки	30	28	29	27
3	Перекрытия	10	9	9	8
4	Крыши	7	6	7	6
5	Полы	8	9	8	10
6	Проемы	10	12	10	11
7	Отделочные работы	4	6	4	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	23	22	23
9	Прочие работы	5	3	7	4
	Итого	110	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе санитарно-технические кабины - 8%, лифты - 4% (пассажирские)


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С МАЛОМЕТРАЖНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ МОСКВЫ

Жилые здания для Москвы четырнадцатиэтажные кирпичные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты свайные, железобетонные; стены - железобетонный каркас и кирпичные; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 76

Территориальные	Объем здания в куб. м, до 30000
пояса	а
Москва	26,5
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 76А

№ п/п	Конструкции	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	30
3	Перекрытия	13
4	Крыши	2
5	Полы	11
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14
9	Прочие работы	8
	Итого	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе лифты - 4%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В РАЙОНАХ С ОСОБЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Жилые здания для Москвы шестнадцатиэтажные каркасно-панельные, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты свайные, железобетонные; стены - сборный железобетонный каркас, с крупными керамзитобетонными панелями, облицованными малогабаритной керамической плиткой; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые на войлочной основе.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты, сантехкабины.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 77

Территориальные	Объем здания в м3, до 25000
пояса	а
Москва	34
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 77А

№ п/п	Конструкции	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	34
3	Перекрытия	19
4	Крыши	2
5	Полы	8
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	2
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18
9	Прочие работы	2
	Итого	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе санитарно-технические кабины - 8%, лифты - 4%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В РАЙОНАХ С ОСОБЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Жилые здания в районах вечной мерзлоты пятиэтажные кирпичные, с малометражными квартирами,

с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 78

Территориальные	Объем здания в м3, до 20 000
пояса	а
1	31,9
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 78А

№ п/п	Конструкции	а
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	34
3	Перекрытия	14
4	Крыши	7
5	Полы	12
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	10
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В РАЙОНАХ С ОСОБЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Жилые здания в районах вечной мерзлоты пятиэтажные крупнопанельные,

с малометражными квартирами, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из многослойных железобетонных плит, утепленные минеральной ватой, с заполненными оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные и железобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы линолеумовые, из метлахских плиток и бетонные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 79

Территориальные	Объем здания и м3, до
пояса	15000	20000	25000
	а	б	в
1	30,5	30,2	30,1
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 79А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	5	5	5
2	Стены и перегородки	44	43	43
3	Перекрытия	12	12	11
4	Крыши	6	7	6
?	Полы	11	11	12
6	Проемы (в перегородках)	5	5	6
7	Отделочные работы	4	4	4
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	11	11
9	Прочие работы	2	2	2
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В РАЙОНАХ С ОСОБЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Жилые здания в районах вечной мерзлоты девятиэтажные крупнопанельные,

с малометражными квартирами, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из многослойных железобетонных панелей, утепленных минеральной ватой, с заполненными оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные и железобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам, совмещенная, вентилируемая; полы линолеумовые, из керамических плиток и бетонные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, лифты, мусоропровод, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 80

Территориальные	Объем здания в м3, до
пояса	8000	15000	40000
	а	б	в
1	32,1	31,6	30,2
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 80А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	5	5	5
2	Стены и перегородки	42	42	41
3	Перекрытия	10	11	11
4	Крыши	6	7	7
5	Полы	10	9	10
6	Проемы (в перегородках)	5	5	5
7	Отделочные работы	4	4	4
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	16	16	16
9	Прочие работы	2	1	1
	Итого	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе и лифты — 4%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В РАЙОНАХ С ОСОБЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Жилые здания в районах с сейсмичностью 7 баллов пятиэтажные крупнопанельные,

с малометражными квартирами, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных блоков с монолитными участками; стены - из многослойных железобетонных панелей с заполнением оконных и дверных проемов; перегородки гипсобетонные и железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; крыша плоская, совмещенная с неограниченным стоком воды; полы линолеумовые, бетонные и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 81

Территориальные	Объем здания в м3, до
пояса	8000	12000	18000	25000
	а	б	в	г
1	32,4	32.2	32	31,8
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 81А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	5	5	5	5
2	Стены и перегородки	44	45	44	44
3	Перекрытия	12	11	12	12
4	Крыши	6	6	6	6
5	Полы	10	10	10	10
6	Проемы (в перегородках)	6	6	6	6
7	Отделочные работы	4	4	4	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	10	11	11	10
9	Прочие работы	3	2	2	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В РАЙОНАХ С ОСОБЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Жилые здания в районах с просадочными грунтами и сейсмичностью 7-8 баллов

пятиэтажные крупнопанельные, с малометражными квартирами, с техническими подпольями

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены - из трехслойных железобетонных панелей, с заполненными оконными и дверными проемами; перегородки гипсобетонные и железобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; крыша совмещенная, вентилируемая; полы линолеумовые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телевидение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 82

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	8000	12000	20000	25000
	а	б	в	г
1	32,7	32,6	32,4	32,1
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 82А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	4 45	4 44	4 43	4 43
3	Перекрытия	13	12	11	11
4	Крыши	6	7	7	6
5	Полы	10	10	10	10
6	Проемы (в перегородках)	5	5	5	6
7	Отделочные работы	4	4	5	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	12	12	12
9	Прочие работы	2	2	3	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В РАЙОНАХ С ОСОБЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Жилые здания в районах с сейсмичностью 9 баллов девятиэтажные каркасно-панельные,

с малометражными квартирами, с подвалами

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бетонные; железобетонный каркас и железобетонные панели; перегородки гипсобетонные и железобетонные; перекрытия - из железобетонных панелей; кровля рулонная по железобетонным плитам, крыша плоская, совмещенная, вентилируемая; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, лифты, мусоропровод, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 83

Территориальные	Объем здания в куб. м, до
пояса	15000	40000	50000
	а	б	в
1	37,2	36,7	39.4
Примечание. Дом по графе «в» - каркасно-панельный галерейно-секционного типа.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 83А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	5 54	5 55	5 56
3	Перекрытия	12	12	11
4	Крыши	2	2	2
5	Полы	6	6	5
6	Проемы	4	4	4
7	Отделочные работы	3	2	2
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	11	12
9	Прочие работы	3	3	3
	Итого	100	100	100
Примечание. В состав п. 8 входят в том числе и лифты - 3%.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий отдел включены:

а) административные здания;

б) библиотеки;

в) танцевальные площадки.

2. Укрупненные показатели восстановительной стоимости общественных зданий рассчитаны на 1 м3 строительного объема для условий второго климатического района по 10 территориальным поясам.

3. Для определения восстановительной стоимости общественных зданий по I, III и IV климатическим районам к единичной стоимости соответствующего территориального пояса применяются поправочные коэффициенты по таблице:

Здания	Поправочные коэффициенты по климатическим районам
	I	III	IV
Кирпичные	1.07	0,94	0,92
4. В таблицах восстановительная стоимость общественных зданий определена:

а) по административным зданиям I-, 2- и 4-этажным, сооруженным до 1960 г. в двух вариантах с простой и повышенной внутренней отделкой;

б) по остальным общественным зданиям, сооруженным после 1960 г., в одном варианте, с повышенной внутренней отделкой.

5. Встроенные в жилые здания помещения общественного, а также коммунально-бытового назначения оцениваются по их строительному объему, по восстановительной стоимости основного здания, с учетом необходимых повышающих и понижающих коэффициентов, предусмотренных в общей технической части настоящего сборника.

Строительный объем встроенного помещения определяется по методике, указанной в общей части к сборникам, как исчисление строительного объема здания по его частям. При этом разграничивающие стены между встроенной и жилой частью здания относятся к жилой части его.

Пример. В жилом 5-эгажном кирпичном здании, на 1-м этаже, в торцовой части встроена сберегательная касса размером 11,44х9 м.

При определении строительного объема встроенной сберкассы учитываются толщины одной поперечной и двух продольных наружных стен здания. В данном случае по встроенному помещению, при обмере в натуре, будет:

а) строительная длина 11,44+0,53х2=12,5 м;

б) ширина 9+0,53=9,53 м.

в) высота (между уровнями полов 1-го и 2-го этажей) - 3,7 м

Таким образом, строительный объем встроенной сберегательной кассы составит

12,5х9,53х3,7=441 м3.

6. Переоценка общественных зданий производится по примерам, приведенным в технической части к первому отделу (п. 12) и в соответствии с п. 20 технической части к настоящему сборнику.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания одноэтажные кирпичные

Группа капитальности 1

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные; стены кирпичные; перегородки гипсобетонные, частично шлакобетонные и железобетонные; перекрытия железобетонные; кровля - из асбофанеры по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 84

	Объем зданий в м3, до 10 000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	23,1	25,6
2	24,5	27,2
з	25,9	28,7
ч	27,3	30,3
5	28,9	32,1
6	46,2	51,1
7	56,6	62,8
8	60,1	66,7
9	64,7	71,8
10	73	81
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	4,1	3,7
Водопровод	0,2	0,2
Канализация	0,8	0,8
Электроосвещение	3,3	3
Радио	0,2	0,2
Телефон	2,3	2,2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 4,7%;

телевидения - 0,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 84А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	4	4
2	Стены и перегородки	35	33
3	Перекрытия	24	23
4	Крыши	2	2
5	Полы	6	9
6	Проемы	7	6
7	Отделочные работы	8	11
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	10
9	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перегородки - из гипсобетонных и железобетонных плит; перекрытия железобетонные; кровля - из асбофанеры по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется электроосвещение, радио, телефон, печное отопление.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 85

	Объем зданий в куб. м, до 10 000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	19,1	20,4
2	20,2	21,6
3	21,4	22,9
4	22,5	24,1
5	23,8	25,4
6	38,2	40,8
7	46,7	49,9
8	49,6	53
9	53,4	57,1
10	60,3	64,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Электроосвещение	2,4	2,2
Радио	0,5	0,4
Телефон	0,8	0,7
Печное отопление	4,7	4,2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

центрального отопления - 4,1 %;

телевидения             - 1 %;

водопровода            - 0,8 %;

канализации            -0,7 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 85 А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	9	8
2	Стены и перегородки	21	19
3	Перекрытия	14	13
4	Крыши	4	3
5	Полы	8	10
6	Проемы	10	9
7	Отделочные работы	16	21
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	9	8
9	Прочие работы	9	9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания двухэтажные кирпичные

(Отделение связи - почта и телеграф)

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены кирпичные, облицованные лицевым кирпичом; перегородки шлакобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; крыша бесчердачная; полы дощатые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, радио, телефон, грузовой подъемник грузоподъемностью 100 кг.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 86

Территориальные пояса	Объем зданий в м3, до 4000
1	22,2
2	23,8
3	24,6
4	26
5	27,1
6	43.3
7	53,1
8	56,4
9	60,6
10	68,8
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Центральное отопление	1,7
Горячее водоснабжение	2,7
Водопровод	0,5
Канализация	0,5
Радио	0,5
Телефон	0,8
Лифт грузовой	2,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 4,6%;

газоснабжения       - 1,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 86А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	7
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	25 7
4	Крыши	13
5	Полы	7
6	Проемы	17
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12
9	Прочие работы	6
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания двухэтажные кирпичные

(Отделение милиции)

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены кирпичные; перегородки шлакобетонные; перекрытия железобетонные; кровле рулонная по железобетонным плитам, крыша совмещенная, железобетонная; полы дощатые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 87

Территориальные пояса	Объем зданий в м3, до 4000
1	21,9
2	23,4
3	24,3
4	25,6
5	26,7
6	42,7
7	52,6
8	55,6
9	59,8
10	67,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Центральное отопление	1,9
Горячее водоснабжение	2,9
Водопровод	0,6
Канализация	0,6
Электроосвещение	2
Радио	0,6
Телефон	0,4
Газоснабжение	1,4
Примечание, При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах: печного отопления - 4,6%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 87А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	10
2	Стены и перегородки	28
3	Перекрытия	5
4	Крыши	14
5	Полы	14
6	Проемы	8
7	Отделочные работы	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	10
9	Прочие работы	2
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания двухэтажные кирпичные

(Хозяйственный блок для микрорайонов)

Группа капитальности II

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков; стены - из семищелевого кирпича, с облицовкой лицевым кирпичом; перегородки шлакобетонные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; крыша совмещенная, железобетонная; полы - из поливинилхлоридной плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, горячее водоснабжение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 88

Территориальные пояса	Объем зданий в м3, до 4000
1	23,8
2	24,7
3	26,4
4	27,8
5	29
6	46,4
7	56,9
8	60,5
9	65
10	73,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Центральное отопление	2,4
Горячее водоснабжение	3,2
Водопровод	0,8
Канализация	0,8
Электроосвещение	3,4
Радио	0,8
Телефон	0,6
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 5,2%;

газоснабжения        - 1,5%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 88А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	23
3	Перекрытия	17
4	Крыши	8
5	Полы	10
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12
9	Прочие работы	9
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания двухэтажные кирпичные

(служебные здания для госбанков с сберкассами)

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бетонные; стены кирпичные оштукатуренные; перегородки кирпичные, шлакобетонные; перекрытия железобетонные; полы дощатые, цементные и из метлахской плитки; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 89

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные пояса	2000	3000
	а	б
1	24,6	22,6
2	26,1	23,9
3	27,3	25
4	28,8	26,4
5	30	27,5
6	48	44
7	58,8	53,9
8	62,5	57,3
9	67,2	61,6
10	76	69,7
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	1,9	1,8
Вентиляция	3,3	3,1
Водопровод	0,6	0,6
Канализация	0,6	0,5
Электроосвещение	6,6	6,1
Радио	0,6	0,5
Телефон	0,4	0,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения        - 0,7%;

печного отопления - 3,6%;

телевидения            - 0,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 89А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	7	7
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	26 8	26 8
4	Крыши	14	16
5	Полы	6	7
6	Проемы	10	9
7	Отделочные работы	6	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	13
9	Прочие работы	9	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания трехэтажные кирпичные

(служебные здания для госбанков с сберкассами)

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, бетонные; стены кирпичные оштукатуренные; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; полы цементные, мозаичные, из метлахской плитки и линолеума; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 90

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м, до 8000
1	24,9
2	26,4
3	27,6
4	29,1
5	30,4
6	48,5
7	59,5
8	63,2
9	67,9
10	76,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Радио	0,4
Телефон	0,3
Вентиляция	4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения  - 0,6%;

телевидения      - 0,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 90А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	26
3	Перекрытия	8
4	Крыши	11
5	Полы	9
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	19
9	Прочие работы	5
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания четырехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты сборные железобетонные и бетонные; стены кирпичные; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля - из оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, лифты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 91

	Объем зданий в куб. м, до 10 000
Территориаль ные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	19,9	21,7
2	20,9	22,8
3	22,1	24,2
4	23,1	25,2
5	25,1	27,4
6	40,2	43,9
7	49,1	53,7
8	52,1	56,9
9	56,1	61,3
10	63,5	69,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Радио	0,3	0,3
Телефон	1,7	1,3
Лифты	4,5	4,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

телевидения - 0,6%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 91 А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	10
2	Стены и перегородки	22	20
3	Перекрытия	17	16
4	Крыши	2	2
5	Полы	6	9
6	Проемы	9	8
7	Отделочные работы	14	18
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	13
9	Прочие работы	6	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания четырехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бетонные; стены кирпичные, оштукатуренные; перегородки кирпичные, бетонные; перекрытия железобетонные; полы дощатые, цементные, из метлахской плитки и линолеума; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 92

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м, до 8000
1	27
2	28,7
3	30
4	31,6
5	33
6	52,7
7	64,6
8	68,7
9.	73,8
10	83,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Радио	0,5
Телефон	0,1
Вентиляция	3,9
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения - 0,7%;

телевидения     - 0,6%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 92А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	28
3	Перекрытия	9
4	Крыши	6
5	Полы	7
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20
9	Прочие работы	14
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания семиэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бетонные; стены кирпичные оштукатуренные; перегородки кирпичные, бетонные; перекрытия железобетонные; полы из метлахской плитки, линолеума, цементные; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 93

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м, до 15000
1	30
2	31,8
3	33,3
4	35,1
5	36,6
6	58,5
7	71,7
8	76,2
9	81,9
10	92,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Радио	0,4
Телефон	0,7
Вентиляция	3,9
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения   - 0,5%;

телевидения       - 0,3 %;

мусоропровода  - 0,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 93А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	3
2	Стены и перегородки	27
3	Перекрытия	11
4	Крыши	5
5	Полы	8
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20
9	Прочие работы	15
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Библиотеки двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бетонные; стены кирпичные оштукатуренные; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; полы из метлахской плитки, релина, цементные, мозаичные; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 94

Территориальные пояса	Объем зданий в м3, до 5000
1	30
2	31,8
3	33,2
4	35
5	36,5
6	58,4
7	71,6
8	76,1
9	81,8
10	92,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Центральное отопление	1,9
Водопровод	0,6
Канализация	0,3
Радио	0,1
Телефон	0,1
Вентиляция	2,6
Лифт (грузоподъемностью 100 кг)	3,6
Примечание- При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 4,4 %;

газоснабжения        - 1.1%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 94А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	5
2	Стены и перегородки	16
3	Перекрытия	6
4	Крыши	12
5	Полы	7
6	Проемы	7
7	Отделочные работы	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21
9	Прочие работы	20
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Библиотеки трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бетонные; стены кирпичные оштукатуренные; перегородки кирпичные, гипсобетонные; перекрытия железобетонные; полы - из метлахской плитки, линолеума, цементные, мозаичные; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 95

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м до 13000
1	31,9
2	33,8
3	35,4
4	37,3
5	38,9
6	62,2
7	76,2
8	81
9	87,1
10	98,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Радио	0,1
Телефон	0,2
Вентиляция	4,3
Лифт	3,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения - 1,1%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 95А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	3
2	Стены и перегородки	17
3	Перекрытия	8
4	Крыши	8
5	Полы	8
6	Проемы	4
7	Отделочные работы	8
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	17
9	Прочие работы	27
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Библиотеки четырехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бетонные; стены кирпичные, оштукатуренные; перегородки кирпичные, гипсобетонные; перекрытия железобетонные; полы - из метлахской плитки, линолеума, паркетные, цементные; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 96

Территориальные пояса	Объем здания в куб. м до 26000
1	33
2	35
3	36,6
4	38,6
5	40,3
6	64,3
7	78,9
8	83,8
9	90,1
19	101,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Радио	0,2
Телефон	0,5
Вентиляция	2,7
Лифт	3,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения - 0,8%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 96А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	4
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	17 9
4	Крыши	6
5	Полы	9
6	Проемы	3
7	Отделочные работы	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	16
9	Прочие работы	29
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Крытые танцевальные площадки одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные и бетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; полы дощатые, паркетные, бетонные, из метлахской плитки; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ПАРУ ТАНЦУЮЩИХ В РУБ.

Таблица 97

Территориальные пояса
1	376
2	399
3	417
4	440
5	459
6	733
7	899
8	963
9	1026
10	1162
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

Водопровод	0,2
Канализация	0,1
Радио	4,9
Телефон	1
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 97А

№ п/п	Конструкции
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	8
3	Перекрытия	13
4	Крыши	31
5	Полы	15
6	Проемы	1
7	Отделочные работы	8
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11
9	Прочие работы	7
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий отдел включены:

а) жилые коммунальные здания - общежития, гостиницы;

б) здания бытового обслуживания населения - бани, душевые, сушилки, приемо-сдаточные пункты, прачечные, бани-прачечные, прачечные-химчистки, мастерские и фабрики по химчистке и крашению одежды, комбинаты бытового обслуживания, комплексные приемные пункты, дома быта, мастерские по ремонту обуви, металлоизделий, электробытовых машин, приборов, часов, мебели, фотокомбинаты, ателье индивидуального пошива одежды, дома моды;

в) прочие здания к сооружения коммунального назначения - котельные отопительные, парикмахерские, киоски для справок, веранды, террасы, навесы, саран, пристройки, тамбуры, общественные уборные, люфт-клозеты, погреба, заборы

2. Показатели восстановительной стоимости зданий коммунально-бытового назначения определены для условий II климатического района по 10 территориальным поясам.

3. Для определения восстановительной стоимости зданий по I, III и IV климатическим районам к единичной стоимости соответствующего территориального пояса применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице:

№		Климатические районы
п/п	Здания	I	III	IV
1	Кирпичные и смешанной конструкции	1,07	0,94	0,92
2	Деревянные	1,05	0,93	0,91
3	Из легких бетонных блоков, крупноблочные и крупнопанельные	1,07	0,94	0,91
4. В том случае если в жилое здание будет встроено помещение коммунально-бытового назначения (общежитие, гостиница, комбинат бытового обслуживания, прачечная, ремонтная мастерская, общественная уборная и т. п.) подсчет его строительного объема и стоимость определяются в соответствии с п. 5 технической части ко второму отделу и с п. 17 Общей технической части настоящего сборника.

5. Переоценка зданий и сооружений коммунально-бытового назначения производится по примерам, приведенным в технической части к первому отделу (п. 12) и в соответствии с п. 20 общей технической части к настоящему сборнику.


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Общежития одноэтажные кирпичные

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные, оштукатуренные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 98

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,7	27,2	22,9	25,4	22,3	24,8
2	25,9	28,5	24	26,6	23,4	26
3	27,4	30,1	25,4	28,1	24,8	27,5
4	28,7	31,6	26,6	29,5	25,9	28,7
5	31,1	34,2	28,9	32	28,1	31,2
6	49,9	54,9	46,3	51,3	45	49,9
7	61	67,1	56,6	62,7	55,1	61,2
8	64,7	71,2	60	66,5	58,4	64,8
9	69,7	76,7	64,6	71,6	62,9	69,8
10	78,8	86,7	78	80,9	71,1	78,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	6	5,4	5,5	5	5,6	5,1
Водопровод	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1
Канализация	2,4	2,2	2,2	2	2,2	2
Электроосвещение	3,7	3,4	3,4	3	3,4	3
Горячее водоснабжение	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
Радио	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
Телефон	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,7%
ванн с газовыми колонками	1,9%
ванн с дровяными колонками	1,7%
горячего водоснабжения	0,8%
печного отопления	4,1%
телевидения	1,8%
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 98А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	14	12	13	11	12	10
2	Стены и перегородки	22	20	22	20	22	19
3	Перекрытия	6	6	7	6	7	6
4	Крыши	7	6	7	7	7	8
5	Полы	8	12	9	13	9	13
6	Проемы	8	8	8	8	8	7
7	Отделочные работы	12	15	12	16	13	17
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	13	14	13	14	12
9	Прочие работы	8	8	8	6	6	8
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Общежития двухэтажные кирпичные

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые столбовые; стены кирпичные; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные, отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 99

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	2000	3000	6000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	19,5	21,6	18,8	21,1	17,8	20,2
2	20,5	22,7	19,7	22,2	18,7	21,2
3	21,6	23,9	20,9	23,5	19,8	22,5
4	22,6	25	21,8	24,5	20,6	23,4
5	24,6	27,3	23,7	26,7	22,4	25,4
6	39,4	43,7	38	42,7	36	40,9
7	48,2	53,4	48,4	52,2	44	50
8	51,1	56,6	49,3	55,5	46,6	52,9
9	55	60,9	53	59,6	50,2	57
10	62,2	68,9	60	67,5	56,8	64,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	5,5	4,9	3,2	2,8	3,2	2,8
Водопровод	1,1	1	1,8	1,6	1,9	1,7
Канализация	2,1	1,8	3,6	3,2	3,6	3,2
Электроосвещение	4,5	4	4	3,6	4,2	3,7
Радио	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Телефон	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,3%;
ванн с газовыми колонками	1,4%;
ванн с дровяными колонками	2,1%;
ванн при централизованном снабжении горячей водой	1,4%;
горячего водоснабжения	0,9%;
печного отопления	4,8%;
телевидения	1,9%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 99А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	8	7	9	8	8	7
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	25 8	22 7	24 8	21 7	25 8	22 7
4	Крыши	4	4	4	4	5	4
5	Полы	8	12	8	13	9	14
6	Проемы	10	9	10	9	10	9
7	Отделочные работы	13	17	14	18	14	18
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	13	14	12	14	12
9	Прочие работы	10	9	9	8	7	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Общежития двухэтажные деревянные рубленые

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые столбовые; стены бревенчатые; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; полы паркетные; кровля этернитовая по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 100

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,9	27,8	23,9	26,7	23,6	26,5
2	26,4	29,5	25,3	28,3	25	28,1
3	28,1	31,4	27	30,2	26,7	30
4	29,6	33,1	28,4	31,8	28,1	31,6
5	31,1	34,8	29,9	33,4	29,5	33,2
6	49,8	55,7	47,8	53,4	47,2	53,1
7	61	68,2	58,6	65,5	57,8	65
8	64,7	72,3	62,1	69,4	61,4	69,5
9	69,7	77,9	66,9	74,8	66,1	74,4
10	68,7	88	75,5	84,4	74,6	83,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	4,5	3,9	5	4	3,6	3.2
Водопровод	1,3	1,1	1,3	1,2	0,9	0,8
Канализация	2,4	2,1	2,6	2,2	6,4	5,6
Электроосвещение	4	3,6	4,3	3,7	4,2	3,8
Радио	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Телефон	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,2%;
ванн с газовыми колонками	2,1%;
ванн с дровяными колонками	1%;
ванн при централизованном снабжении горячей водой	1,4%;
горячего водоснабжения	0,9%;
печного отопления	4,8%;
телевидения	1,7%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 100А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	3	2	3	2	3	2
2	Стены и перегородки	31	27	28	25	27	24
3	Перекрытия	9	8	9	9	10	9
4	Крыши	5	4	5	4	5	4
5	Полы	10	16	11	17	11	18
6	Проемы	10	9	10	9	10	9
7	Отделочные работы	11	15	12	15	11	14
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	12	14	12	16	14
9	Прочие работы	8	7	8	7	7	6
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Общежития двухэтажные деревянные, брусчатые

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы; стены брусчатые; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные, отепленные; полы дощатые; кровля этернитовая по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 101

	Объем зданий в м3 до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	24,3	26,7	22,7	25,2	22,1	24,5
2	25,8	28,4	24,1	26,7	23,4	26
3	27,5	30,2	25,7	28,5	25	27,7
4	28,9	31,8	27	29,9	26,3	29,2
5	30,4	33,4	28,4	31,5	27,6	30,6
6	48,6	53,4	45,4	50,3	44,2	49,1
7	59,5	65,4	55,6	61,6	54,1	60
8	63,2	69,5	59	65,4	57,4	63,7
9	68	74,8	63,6	70,5	61,9	68,7
10	76,8	84,5	71,7	79,4	69,8	77,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	4,6	4	4,9	4	3,8	3,3
Водопровод	1,3	1.1	1,2	1,1	1	0,8
Канализация	2,5	2,2	2,2	2,2	4,6	4
Электроосвещение	4.1	3.6	4,1	3,6	4,2	3,7
Радио	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6
Телефон	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,7%;
ванн с газовыми колонками	2,2%;
ванн с дровяными колонками	2%;
ванн при централизованном снабжении горячей водой	1,4%;
горячего водоснабжения	0,9%;
печного отопления	4,8%;
телевидения	1,9%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 101 А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	3	3	3	2	3	2
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	30 9	26 8	27 10	24 9	26 10	23 9
4	Крыши	5	4	5	4	5	4
5	Полы	10	16	11	18	12	19
6	Проемы	9	8	9	8	9	8
7	Отделочные работы	12	15	12	15	12	15
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	12	13	12	15	13
9	Прочие работы	8	8	10	8	8	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Общежития двухэтажные каркасно-засыпные

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены каркасно-засыпные; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; полы дощатые, частично паркетные; кровля этернитовая по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 102

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	20,1	22,8	19,5	22	19,1	21,7
2	21,3	24,1	20,7	23,4	20,2	22,9
3	22,7	25,7	22	24,8	21,6	24,5
4	23,9	27,1	23,2	26,2	22,7	25,7
5	25,1	28,4	24,4	27,5	23,9	27,1
6	40,2	46,5	39	44	38,2	43,3
7	49,2	55,7	47,8	54	46,8	53,1
8	52,3	59,3	50,7	57,2	50	56,7
9	56,3	63,8	54,6	61,6	53,5	60,7
10	63,5	71,9	61,6	69,5	60,4	68,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать о следующих размерах (в %):

	а	б	б	г	д	е
Центральное отопление	5	4,2	5,3	4,5	4,8	4
Водопровод	1,2	1	1,3	1,1	1,4	1,2
Канализация	2,4	2	2,5	2,2	2,8	2,4
Электроосвещение	4	3,4	4,2	3,6	4	3,7
Радио	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,8%;
ванн с газовыми колонками	2,3%;
ванн с дровяными колонками	2,1%;
ванн при централизованном снабжении горячей водой	1,5%;
горячего водоснабжения	1%;
печного отопления	5,1%;
телевидения	1,2%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 102А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	3	2	3	2	3	2
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	22 9	19 8	21 10	18 9	22 11	18 9
4	Крыши	5	4	5	5	6	5
5	Полы	12	18	12	18	13	19
6	Проемы	9	8	10	8	9	8
7	Отделочные работы	16	21	15	19	12	19
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	14	12	14	12	14	12
9	Прочие работы	10	8	10	9	10	8
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы двухэтажные кирпичные

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые, ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные; перекрытия деревянные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 103

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	3000 с подвалом	5000 с подвалом	5000 без подвала
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	23,1	25,64	24,18	26,84	22,88	25,4
2	24,26	26,92	25,39	28,18	24,02	26,66
3	25,64	28,44	26,84	29,79	25,4	28,19
4	26,8	29,75	28,05	31,14	26,54	29,46
5	29,11	32,31	30,47	33,82	28,83	32
6	46,66	51,79	48,84	54,21	46,22	51,3
7	57,06	63,34	59,72	66,39	56,61	62,73
8	60,52	67,18	63,35	70,32	59,95	66,54
9	65,14	72,31	68,19	75,69	64,52	71,62
10	73,69	81,8	77,13	85,61	72,99	81,02
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	2,5	2,2	2,4	2,2	2,2	1,9
Водопровод	0,6	0,6	0,6	0.6	0,6	0,6
Канализация	1,6	1,6	2,3	2	1,4	1,3
Электроосвещение	2,3	2,1	2,2	2	3,2	3,1
Радио	0,5	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3
Телефон	0,4	0,4	0,4	0,3	1	0,4
Горячее водоснабжение с ваннами	4,5	4,3	4,4	4	4,4	4,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,5%;
ванн с газовыми колонками	2,4%;
ванн с дровяными колонками	2,1 %;
печного отопления	4,5%;
телевидения	2,2%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 103А

	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	12	11	5	5	12	11
2	Стены и перегородки	24	22	30	26	22	21
3	Перекрытия	8	7	12	10	8	7
4	Крыши	3	3	7	6	3	3
5	Полы	9	12	7	15	9	12
6	Проемы	17	16	14	12	17	16
7	Отделочные работы	10	13	8	11	10	13
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	12	13	11	13	12
9	Прочие работы	5	4	4	4	6	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы двухэтажные кирпичные

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные; стены из легкого дырчатого кирпича с облицовкой силикатным кирпичом; перегородки гипсобетонные и шлакобетонные; перекрытия деревянные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, канализация, электроосвещение, радио, телефон,

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 104

	Объем здания в куб. м, до 6000 с подвалом
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	25,09	27,85
2	26,34	29,24
3	27,85	30,91
4	29,1	32,3
5	31,61	35,09
6	50,68	56,25
7	61,97	68,79
8	65,74	72,97
9	70,75	78,53
10	80,04	88,84
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	2,3	2.2
Водопровод	0,6	0,6
Канализация	1,4	1,3
Электроосвещение	2,3	2,3
Радио	0,6	0,6
Телефон	0,2	0,2
Горячее водоснабжение с ваннами	4,1	3,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	0,8 %;
ванн с газовыми колонками	3,2%;
ванн с дровяными колонками	3%;
печного отопления	3,6%;
телевидения	11,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 104А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	11	10
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	25 11	24 10
4	Крыши	7	6
5	Полы	7	9
6	Проемы	15	14
7	Отделочные работы	7	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	11
9	Прочие работы	5	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы двухэтажные из легкого кирпича

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные; стены из легкого дырчатого кирпича; перекрытия деревянные; перегородки гипсобетонные и шлакобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 105

	Объем зданий в м3, до 5000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	25,7	27,9
2	27,2	29,5
3	28,8	31,2
4	30,3	32,9
5	32,1	34,8
6	51,4	55,8
7	63	68,4
8	66,8	72,5
9	72	78,1
10	81,2	88,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства зданий восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	2,3	1,9
Водопровод	0,6	0,6
Канализация	1,4	1,3
Электроосвещение	2,3	2
Радио	0,6	0,6
Телефон	0,2	0,2
Горячее водоснабжение с ваннами	4,1	3,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	0,7%;
ванн с газовыми колонками	3,2%;
ванн с дровяными колонками	3%;
печного отопления	3,8%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 105А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	11	10
2	Стены и перегородки	25	22
3	Перекрытия	11	10
4	Крыши	7	6
5	Полы	7	13
6	Проемы	15	13
7	Отделочные работы	7	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12	10
9	Прочие работы	5	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы двухэтажные смешанной конструкции

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены первого этажа - кирпичные, второго этажа - деревянные, рубленые; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные, отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 106

	Объем зданий в куб. м, до
Территориаль	1000	2000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	26,6	29,6	25	28	23,3	26,2	22,2	24,9
2	28,2	31,4	26,5	29,7	24,7	27,7	23,5	26,4
3	29,8	33,2	28	31,4	26,1	29,3	24,9	28
4	31,4	35	29,5	33,1	27,5	30,9	26,2	29,4
5	34,3	38,2	32,3	36,2	30,1	33,8	28,6	32,1
6	54,8	61	51,5	57,7	48	53,9	45,7	51,3
7	67,3	75	63,9	71	58,9	66,1	56,2	63,1
8	71,3	79,4	67	75,1	62,4	70	59,5	66,8
9	76,9	85,7	72,3	81	67,3	75,6	64,2	72,1
10	86,7	96,6	81,5	91,4	76	85,3	72,4	81,3
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшить в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Центральное отопление	3,7	3,3	3,8	3,4	3,4	2,3	3,4	2,3
Водопровод	1	0,9	1,1	1	0,8	0,7	0,8	0,7
Канализация	2	1,8	2,2	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Электроосвещение	3,3	3	3,5	3,2	2,8	3,4	2,8	3,4
Радио	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Телефон	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,7%;
ванн с газовыми колонками	3,8%;
ванн с дровяными колонками	4,7%;
горячего водоснабжения	2,7%;
печного отопления	4,1%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 106А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	8	7	8	7	8	7	8	7
2	Стены и перегородки	29	27	28	26	29	27	29	27
3	Перекрытия	5	5	5	5	7	6	8	7
4	Крыши	5	5	5	5	5	4	4	4
5	Полы	7	10	8	11	8	11	9	12
6	Проемы	14	12	13	12	12	11	11	10
7	Отделочные работы	15	18	15	18	15	19	16	19
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	10	12	10	9	9	9	9
9	Прочие работы	6	6	6	6	7	6	6	5
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы двухэтажные крупноблочные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены из крупных бетонных блоков; перегородки гипсобетонные и шлакобетонные; перекрытия железобетонные; полы паркетные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 107

	Объем зданий в м3, до 5000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	28,9	32,4
2	30,3	34
3	31,8	35,7
4	33,2	37,2
5	36,1	40,5
6	57,8	64,9
7	70,8	79,4
8	75,1	84,3
9	80,9	90,8
10	91,3	102,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстанови тельную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	2,1	1,9
Водопровод	0,5	0,4
Канализация	1,2	1,1
Электроосвещение	2	1,3
Радио	0,4	0,4
Телефон	0,4	0,3
Горячее водоснабжение с ваннами	3,7	3,2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных  решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1 %;
ванн с газовыми колонками	2,7%;
печного отопления	3,3%;
телевидения	1,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 107А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	9
2	Стены и перегородки	28	27
3	Перекрытия	15	14
4	Крыши	6	6
5	Полы	7	9
6	Проемы	12	11
7	Отделочные работы	5	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	10	9
9	Прочие работы	7	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I и III (см. таблицу)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия для I группы капитальности железобетонные, для II группы капитальности деревянные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 108

	Объем зданий в м3, до 5000
Территориальные	группа капитальности I	группа капитальности III
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	23	25,1	21,6	23,5
2	24,1	26,3	22,7	24,7
3	25,5	27,8	24	26,2
4	26,7	29,1	25,1	27,4
б	29	31,6	27,2	29,6
6	46,5	50,7	43,6	47,5
7	56,8	61,9	53.4	58,2
8	60,3	65,7	56,6	61,7
9	64,9	70,7	60,9	66,4
10	73,4	80	68,9	75,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление Водопровод	3 0,8	2,7 0,7	2,8 0,7	2,5 0,6
Радио	0,9	0,8	0,8	0,7
Телефон	0,8	0,7	0,7	0,6
Горячее водоснабжение	2,2	2	2,4	2,2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,5%;
ванн с газовыми колонками	2,4%;
ванн с дровяными колонками	2,1 %;
печного отопления	4,5%;
телевидения	2,6%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 108А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	9 24	9 34	9 23	9 22
3	Перекрытия	8	8	7	7
4	Крыши	2	2	3	3
5	Полы	12	11	12	11
6	Проемы	16	15	16	15
7	Отделочные работы	13	14	14	18
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	10	11	10
9	Прочие работы	5	7	5	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы трехэтажные крупноблочные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных бетонных блоков; стены из крупных бетонных блоков; перегородки дощатые оштукатуренные и гипсолитовые; перекрытия железобетонные; полы паркетные; кровля из оцинкованного железа по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 109

	Объем зданий в куб. м, до 10000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	26,7	30
2	28	31,4
3	29,4	33
4	30,7	34,4
5	33,4	37,5
6	53,4	59,9
7	65,4	73,4
8	69,4	77,9
9	74,8	83,9
10	84,4	94,7
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Радио	0,6	0,6
Телефон	0,2	0,2
Горячее водоснабжение	2,4	2,2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства V конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,4%;
ванн с газовыми колонками	3,2%;
телевидения	1,4%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 109А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	10
2	Стены и перегородки	23	22
3	Перекрытия	16	16
4	Крыши	5	4.
5	Полы	6	7
6	Проемы	12	11
7	Отделочные работы	5	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	10
9	Прочие работы	12	11
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы трехэтажные крупнопанельные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных железобетонных блоков; стены из трехслойных железобетонных панелей; перегородки из однослойных железобетонных панелей; перекрытия железобетонные; полы паркетные; крыша совмещенная утепленная; кровля рулонная по железобетонным плитам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 110

	Объем зданий в м3, до 10 000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	23,5	27,5
2	24,7	28,9
3	25,8	30,2
4	27	31,6
5	29,4	34,5
6	47	55,1
7	57,6	67,5
8	61,1	71,6
9	65,8	77,1
10	74,3	87,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Радио	0,6	0,6
Телефон	0,2	0,2
Горячее водоснабжение	0,8	0,6
Мусоропровод	0,1	0,1
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,3%;
ванн с газовыми колонками	3,2%;
телевидения	0,2 %.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 110А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	9
2	Стены и перегородки	20	18
3	Перекрытия	19	18
4	Крыши	4	3
5	Полы	8	11
6	Проемы	12	11
7	Отделочные работы	8	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	9	8
9	Прочие работы	10	10
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы четырехэтажные кирпичные

Группа капитальности I и III (см. таблицу)

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки дощатые, оштукатуренные; перекрытия деревянные, отепленные и железобетонные; полы паркетные, частично плиточные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 111

	Объем зданий в куб. м, до 20000
Территориальные	группа капитальности I	группа капитальности III
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	18,3	20,9	15,1	17,2
2	19,4	22,1	16	18,2
3	20,5	23,4	16,9	19,3
4	21,6	24,6	17,8	20,3
5	22,9	26,1	18,9	21,5
6	36,6	41,7	30,2	34,4
7	44,8	51,1	37	42,2
8	47,6	54,3	39,3	44,8
9	51,2	58,4	42,3	48,2
10	57,8	65,9	47,7	54,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	3,1	2,8	2,6	2,3
Радио	1,1	1	1	0,9
Телефон	0,8	0,7	0,7	0,6
Горячее водоснабжение с ваннами	3,6	3,1	4,2	4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,5%;
ванн с газовыми колонками	2,4%;
ванн с дровяными колонками	2,1%;
печного отопления	4,5%;
телевидения	2,5%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 111А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	8	7	8	7
2	Стены и перегородки	24	25	24	23
3	Перекрытия	10	10	9	9
4	Крыши	2	2	2	2
5	Полы	10	12	10	14
6	Проемы	17	15	17	15
7	Отделочные работы	12	15	12	15
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	12	12	11
9	Прочие работы	4	2	6	4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы четырехэтажные крупноблочные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных бетонных блоков; стены из крупных бетонных блоков; перегородки гипсолитовые, частично дощатые, оштукатуренные; перекрытия железобетонные; кровля из оцинкованной стали по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, вариант с лифтами и без лифтов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 112

	Объем зданий в м3, до 20000
Территориальные	с лифтами	без лифтов
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	26,9	29,5	22,9	25,9
2	28,2	30,9	24	27,1
3	29,6	32,5	25,2	28,5
4	30,9	33,9	26,3	29,7
5	33,6	36,9	28,6	32,3
6	53,8	59	45,8	51,8
7	65,9	72,3	56,1	63,4
3	69,9	76,7	59,5	67,3
9	75,9	82,6	64,1	72,5
10	85	93,2	72,4	81,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Радио	0,6	0,6	0,7	0,5
Телефон	0,2	0.2	0,7	0,6
Горячее водоснабжение с ваннами	2,4	2,2	3	2,9
Лифты	6	5,2	-	-
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,4%;
ванн с газовыми колонками	3,2%;
телевидения	1,2%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 112А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	10	9	7	6
2	Стены и перегородки	20	18	27	24
3	Перекрытия	19,	18	17	16
4	Крыши	3	3	3	3
5	Полы	6	9	5	10
6	Проемы	12	11	11	10
7	Отделочные работы	5	9	8	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	17	16	12	12
9	Прочие работы	8	7	10	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы летнего типа четырехэтажные крупноблочные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты ленточные из сборных железобетонных блоков; стены из крупных бетонных блоков; перегородки гипсолитовые, частично шлакобетонные; перекрытия железобетонные; полы паркетные; кровля асбофанерная во деревянным стропилам.

Имеется горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон,

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 113

	Объем зданий в м3, до 12 000
	Внутренняя отделка
Территориальные пояса	простая	повышенная
	а	б
1	21,2	22,6
2	22,3	23,8
3	23,3	24,9
4	24,4	26
5	26,5	28,3
6	42,4	45,2
7	51,9	55,4
8	55,1	58,8
9	59,4	63,4
10	67	71,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Радио	0,6	0,6
Телефон	0,6	0,5
Горячее водоснабжение	1.4	1,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,9 %;
ванн с газовыми колонками поэтажно	0,8%;
ванн с дровяными колонками поэтажно	0,7%;
центрального отопления	1,7%;
печного отопления	4,3%;
телевидения	2,4%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 113А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	7	6
2	Стены и перегородки	16	15
3	Перекрытия	23	22
4	Крыши	5	4
5	Полы	7	10
6	Проемы	17	16
7	Отделочные работы	7	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	9	9
9	Прочие работы	9	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы четырехэтажные крупнопанельные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты из сборных железобетонных блоков; стены из трехслойных панелей; перегородки из однослойных железобетонных панелей; перекрытия железобетонные; крыша совмещенная утепленная; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 114

	Объем зданий в куб. м, до 20000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	22,7	26,6
2	23,8	27,9
3	25	29,3
4	26,1	30,6
5	28,4	33,3
6	45,4	53,2
7	55,6	65,2
8	59	69,1
9	63,6	74,5
10	71,7	84
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Радио	0,6	0,5
Телефон	0,4	0,4
Горячее водоснабжение с ваннами	3,4	3,3
Телевидение	1,2	1,2
Мусоропровод	0,1	0,1
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения                       - 1,3%;

ванн с газовыми колонками  - 3,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 114А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	2	2
2	Стены и перегородки	32	30
3	Перекрытия	13	12
4	Крыши	5	5
5	Полы	4	4
6	Проемы	13	12
7	Отделочные работы	3	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	23	22
9	Прочие работы	5	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы пятиэтажные из эффективного кирпича

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты ленточные из сборных бетонных и железобетонных блоков; стены из эффективного кирпича; перегородки гипсобетонные, частично шлакобетонные; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 115

	Объем зданий в куб. м, от 15 до 30000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	21,8	24,7
2	23,1	26,2
3	24,4	27,7
4	25,7	29,1
5	27,3	31
6	43,6	49,4
7	53,4	60,6
8	56,7	64,3
9	61	69,2
10	68,9	78,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Радио	0,5	0,5
Телефон	1,2	1
Горячее водоснабжение с ваннами	2,9	2,5
Лифты	5,2	5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,1%;
ванн с газовыми колонками	4,2%;
ванн с дровяными колонками	3,2%;
телевидения	2,2 %;
мусоропровода	0,3%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 115А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	9	8
2	Стены и перегородки	24	23
3	Перекрытия	19	16
4	Крыши	2	2
5	Полы	7	11
6	Проемы	11	10
7	Отделочные работы	7	11
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	13
9	Прочие работы	6	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы пятиэтажные из кирпичных блоков

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных бетонных и железобетонных блоков; стены - из кирпичных блоков; перегородки гипсобетонные, частично шлакобетонные; перекрытия железобетонные; полы паркетные- частично цементные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, лифт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 116

	Объем зданий в м3. от 15 до 30000
	Внутренняя отделка
Территориальные пояса	простая	повышенная
	а	б
1	23,1	26,2
2	24,5	27,8
3	25,9	29,4
4	27,3	31
5	28,9	32,8
6	46,2	52,4
7	56,6	64,2
8	60,1	68,2
9	64,7	73,4
10	73	82,8
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Радио	0,4	0,4
Телефон	1,2	1
Горячее водоснабжение с ваннами	2,9	2,9
Лифты	6	5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,1%;
ванн с газовыми колонками	4,2%;
ванн с дровяными колонками	3,8%;
телевидения	1,9%;
мусоропровода	0,3%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 116А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	9	8
2	Стены и перегородки	29	25
3	Перекрытия	18	16
4	Крыши	2	2
5	Полы	7	13
6	Проемы	10	9
7	Отделочные работы	5	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	13
9	Прочие работы	5	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы пятиэтажные крупноблочные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных бетонных блоков; стены - из крупных бетонных блоков; перегородки дощатые и гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля - из оцинкованного железа по деревянным стропилам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, вариант с лифтами и без лифтов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 117

	Объем зданий в куб. м, до 20000
Территориальные	с лифтом	без лифта
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	25,4	27,9	21,5	24,3
2	26,7	29,3	22,6	25,6
3	27,1	29,7	23,6	26,7
4	29,2	32	24,7	27,9
5	31,7	34,8	26,9	30,4
6	50,8	55,7	43	48,6
7	62,2	68,2	52,7	59,6
8	66	72,4	55,9	63,2
9	71,1	78	60,2	68,1
10	80,3	88,1	67,9	76,8
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Радио	0,6	0,6	0,7	0,5
Телефон	0,2	0,2	0,7	0,6
Горячее водоснабжение с ваннами	2,4	2,2	3	2,9
Лифты	6	5	-	-
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	2,2%;
ванн с газовыми колонками	3,2%;
телевидения	1,9%;
мусоропровода	0,3%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 117А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	10	9	4	3
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	20 19	18 18	30 17	27 16
4	Крыши	3	3	2	2
5	Полы	6	9	5	10
6	Проемы	12	11	12	11
7	Отделочные работы	5	9	8	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	17	16	12	11
9	Прочие работы	8	7	10	8
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЖИЛЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Гостиницы пятиэтажные крупнопанельные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных трехслойных железобетонных панелей; перегородки - из однослойных железобетонных панелей; перекрытия железобетонные; крыша совмещенная, утепленная; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы паркетные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, мусоропровод, лифты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 118

	Объем зданий в куб. м, до 20000 на 450-500 мест
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	21,4	25,1
2	22,5	26,4
3	23,5	27,5
4	24,6	28,8
5	26,7	31,3
6	42,8	50,2
7	52,4	61,4
8	55.6	65,2
9	59,9	70,2
10	67,6	79,2
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Радио	0,8	0.6
Телефон	0,4	0,4
Горячее водоснабжение	1,6	1,4
Телевидение	1,4	1,4
Лифты	6	5
Мусоропровод	0,3	0,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения                      - 1,3%;

ванн с газовыми колонками - 3,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 118А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	2	2
2	Стены и перегородки	34	33
3	Перекрытия	13	12
4	Крыша	5	5
5	Полы	4	5
6	Проемы	13	12
7	Отделочные работы	3	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	23	21
9	Прочие работы	3	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бани одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы цементные, частично дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 119

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	27,2	29,5	23,3	25,2	21,3	23,3
2	29,9	32,4	25,6	27,7	23,4	25,6
3	31	33,6	26,6	28,8	24,3	26,6
4	32,4	35,1	27,7	30	25,3	27,6
5	35,1	38	30,1	32,6	37,5	30,1
6	56	60,6	48	51,9	43,9	48
7	68,8	74,5	58,9	63,7	53,9	58,9
8	72,9	78,9	62,4	67,5	57,1	62,4
9	78,6	85,1	67,3	72,8	61,6	67,3
10	88,7	96,1	76	82,2	69,4	75,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	5	4,6	4,6	4,3	4,4	4
Горячее водоснабжение	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
Вентиляция	2,7	2,5	2,5	2,4	2,1	2
Радио	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Телефон	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения	1,4%;
ванн при централизованном снабжении горячей водой	1,1%;
печного отопления	3,7%;
пароснабжения	1,3%.
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 119А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	11 27	10 25	11 26	11 24	11 24	10 22
3	Перекрытия	7	6	8	7	9	8
4	Крыши	5	5	6	6	7	6
5	Полы	6	8	7	9	7	9
6	Проемы	6	6	7	7	9	8
7	Отделочные работы	12	15	12	16	13	18
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	15	15	16	15	15	14
9	Прочие работы	11	10	7	5	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бани одноэтажные деревянные

Группа капитальности IV

Характерно гика здания

Фундаменты бутовые столбовые; стены рубленые бревенчатые; перегородки дощатые чистые; перекрытия деревянные отепленные; полы асфальтовые и дощатые; кровля этернитовая по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 120

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	27,7	31,4	23,6	26,7	21,9	24,8
2	29,6	33,5	25,9	28,6	23,4	26,5
3	31,6	35,8	26,9	30,5	25	28,3
4	33,5	37,9	28,6	32,4	26,5	30
5	35,7	40,4	30,4	34,4	28,3	32
6	57,1	64,6	48,6	55	45,1	51
7	70,1	79,4	59,7	67,6	55,4	62,7
8	74,2	84	63,2	71,5	58,7	66,4
9	80,1	90,7	68,2	77,2	63,3	71,6
10	90,3	102,2	76,9	87	71,4	80,8
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	6,5	6,2	5,9	5,6	5,2	5
Водопровод	2,1	2	2,3	2,2	1,8	1,8
Канализация	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,1
Горячее водоснабжение	1,8	1,7	2	1,9	2,2	1,7
Вентиляция	3,6	3,3	3,9	3,7	4,3	3,3
Электроосвещение	3,5	3,4	3,7	3,5	3,5	3,6
Радио	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в .следующих размерах:

газоснабжения         - 2,2%;

пароснабжения        - 1,3%;

печного отопления  - 3,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 120А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	6	6	5	6	5
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	31 6	30 6	33 7	32 7	34 8	33 7
4	Крыши	7	7	8	7	8	8
5	Полы	8	11	8	12	9	13
6	Проемы	8	8	9	9	10	9
7	Отделочные работы.	2	2	2	2	2	2
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	20	21	20	20	19
9	Прочие работы	11	10	6	6	3	4
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бани двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены кирпичные; перегородки деревянные и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы цементные, плиточные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, пароснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 121

	Объем зданий в куб. м, до 5000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	25,4	27,2
2	27,9	29,9
3	29	31
4	30,2	32,3
5	32,8	35,1
6	52,3	56
7	64,3	68,8
8	68,1	72,9
9	73,4	78,5
10	82,8	88,6
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Радио	0,5	0,1
Телефон	0,1	0,1
Вентиляция	2,5	4,4
Пароснабжение	1,4	1,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения - 1,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 121А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	5	4
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	30 7	28 7
4	Крыши	3	2
5	Полы	5	5
6	Проемы	8	8
7	Отделочные работы	16	21
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	19
9	Прочие работы	5	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Душевые и сушилки одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из бетонных блоков; стены - из кирпичных и частично из бетонных блоков; перегородки шлакобетонные, частично кирпичные; перекрытия железобетонные; полы цементные и плиточные; кровля железная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электро-, освещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 122

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	33,3	36	33	36,1
2	35	37,9	34,6	37,8
3	37	40	36,6	40
4	38,6	41,8	38,3	41,9
5	42	45,4	41,6	45,5
6	67,3	72,8	66,7	72,9
7	82,2	88,9	81,5	89,1
8	87,2	94,4	86,5	94,5
9	93,9	101,6	93,1	101,8
10	106,2	114,9	105,3	115,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	9,6	8,9	10,1	9,5
Водопровод	2	1,9	2,8	2,7
Канализация	2	2	1,7	1.5
Электроосвещение	2,4	2,3	2,4	2,3
Вентиляция	1,4	1,3	2,1	2
Горячее водоснабжение	1	1	1,2	1.1
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления  - 4,2%;

газоснабжения         - 1,8%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 122А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	8	8	9	8
2	Стены и перегородки	27	26	23	25
3	Перекрытия	8	8	7	10
4	Крыши	10	9	9	10
5	Полы	6	5	5	5
6	Проемы	7	7	6	6
7	Отделочные работы	13	15	14	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	17	20	19
9	Прочие работы	3	5	7	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Приемо-сдаточный пункт одноэтажный кирпичный

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные и гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы дощатые и плиточные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 123

	Объем зданий в м3, до 1000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	31,6	34,2
2	34,8	37,7
3	36	39
4	37,6	40,7
5	40,8	44,1
6	65,1	70,4
7	79,9	86,5
8	84,7	91,6
9	91,3	98,8
10	103	111,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	5,7	5,4
Водопровод	1,5	1,4
Канализация	2,9	2,7
Электроосвещение	0,6	0,6
Вентиляция	1,9	1,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения        - 1,7%

радио                       - 0,6%

телефона                 - 0,8%

печного отопления - 4,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 123А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	9
2	Стены и перегородки	19	18
3	Перекрытия	13	13
4	Крыши	9	9
5	Полы	9	8
6	Проемы	10	9
7	Отделочные работы	14	19
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	12
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Прачечные одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатуренные и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы цементные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 124

	Объем здания в м3, до
Территориаль-	1000	2000	3000	5000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	20,5	21,3	19,1	19,8	17,1	17,7	15,5	16,1
2	22,5	23,4	21	21,8	18,8	19,5	17	17,6
3	23,4	24,3	21,8	22,6	19,5	20,2	17,7	18,3
4	24,4	25,3	22,7	23,6	20,3	21	18,4	19,1
5	26,4	27,4	24,6	25,5	22	22,8	20	20,7
6	42,2	43,8	39,3	40,8	35,3	36,5	31,9	33
7	51,9	53,9	48,3	50,1	43,3	44,9	39,2	40,6
8	54,9	57	51,2	53,1	45,8	47,4	41,5	43
9	59,2	61,4	55,2	57,3	49,4	51,2	44,8	46,4
10	66,8	69,3	62,3	64,7	55,7	57,7	50,5	52,3
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е	ж	з
Радио	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
Телефон	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Горячее водоснабжение	4,4	4	4,8	4,6	4,2	5	4,7	5,2
Вентиляция	3	2,7	2,3	3	4,8	4,6	4,1	3,9
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения   - 1,4%;

пароснабжения  - 1,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 124А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	13	12	11	11	9	8	10	9
2	Стены и перегородки	27	26	27	26	28	27	28	27
3	Перекрытия	7	7	7	7	7	7	7	7
4	Крыши	7	7	7	7	7	7	7	7
5	Полы	7	9	8	9	8	10	9	10
6	Проемы	8	7	8	8	8	8	8	8
7	Отделочные работы	9	12	9	11	9	11	10	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	17	18	18	20	20	20	19
9	Прочие работы	4	3	5	3	4	2	1	1
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Прачечные одноэтажные деревянные

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые столбовые: стены деревянные рубленые; перегородки деревянные из чистых досок; перекрытия деревянные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы цементные и дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 125

	Объем зданий в куб. м, до
Территориаль-	500	1000	2000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	22,9	24,8	19,9	21,5	19,3	20
2	24,5	26,5	21,3	23	20,7	21,5
3	26,1	28,3	22,7	24,6	22	22,8
4	27,7	30	94,1	26,1	23,4	24,3
5	29,5	31,9	25,7	27,8	24,9	25,8
6	47,2	51,1	41	44,4	39,8	41,3
7	57,9	62,7	50,3	54,4	48,8	50,7
8	61,4	66,5	53,3	57,7	51,7	53,7
9	66,2	71,7	57,5	62,2	55,8	57,9
10	74,7	80,9	64,9	70,2	62,9	65,3
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	3,7	3,5	4,2	4	4,3	4,1
Водопровод	1,2	1	1,4	1,2	1,1	1
Канализация	1,8	1,6	2,1	1,9	1,8	1,6
Электроосвещение	3,4	3,2	4	3,8	4,2	4
Радио	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
Телефон	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Горячее водоснабжение	4,7	4,3	5,3	4,9	5,6	6
Вентиляция	3,1	2,8	3,6	3,3	2,7	2,6
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения                  - 2,2%;

пароснабжения                 - 1,6%;

печного отопления           - 4,4%;

местного подогрева воды - 1,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 125А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	6 28	5 26	5 27	5 26	5 25	5 25
3 4 5	Перекрытия Крыши Полы	7 7 16	7 7 19	8 8 14	8 8 16	9 9 13	8 8 15
6	Проемы	13	8	10	8	11	10
7	Отделочные работы	2	6	2	5	2	4
8	Внутренние санитарно-технические электрические устройства	19	17	22	20	21	20
9	Прочие работы	5	5	4	4-	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Прачечные двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные и сборные из бетонных блоков; стены кирпичные; перегородки железобетонные и гипсолитовые; перекрытия - из железобетонных многопустотных и ребристых плит; полы цементные плиточные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 126

	Объем зданий в куб. м, до
Территориаль	2000	5000	10000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	в	б	в	г	д	е
1	36,2	37,6	24,3	25,2	16	16,8
2	39,8	41,3	26,7	27,7	17,6	18,4
3	41,3	42,9	27,7	28,7	18,2	19,1
4	43,1	44,7	28,9	29,9	19	19,9
5	46,7	48,5	31,3	32,4	20,6	21,6
6	74,6	77,4	50	51,8	33	34,6
7	91,6	95,1	61,5	63,7	40,5	42,4
8	97	100,7	65,1	67,4	42,9	44,9
9	104,6	108,6	70,2	72,7	46,2	48,4
10	118	122,5	79,2	82	52,2	54,7
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Радио	0,2	0,2	1,5	1,4	0,2	0,2
Телефон	0,1	0,1	0,6	0,6	0,1	0.1
Горячее водоснабжение	2,4	2,3	2,8	2,7	1,9	1,8
Вентиляция	2,3	2,2	6,6	6,4	5	4,9
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определить в следующих размерах:

газоснабжения - 1,6%;

пароснабжения - 1,3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 126А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	11	10	8	8	9	9
2	Стены и перегородки	28	27	27	26	30	29
3	Перекрытия	6	6	6	6	7	6
4	Крыши	6	6	6	6	7	6
5	Полы	8	8	8	7	9	8
6	Проемы	9	9	8	7	8	8
7	Отделочные работы	8	11	10	12	9	13
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	18	17	25	24	15	14
9	Прочие работы	6	6	2	4	6	7
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бани-прачечные одноэтажные кирпичные

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки дощатые; перекрытия деревянные, частично железобетонные; кровля железная по деревянным стропилам; полы плиточные, цементные, дощатые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м.3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 127

	Объем зданий в м3, до
Территориаль-	500	1000	свыше 1000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	22,5	24,4	22,3	24,1	20,8	22,7
2	24,7	26,7	24,5	26,5	22,9	25
3	25,6	27,7	25,4	27,5	23,7	25,9
4	26,8	29	26,5	28,7	24,8	27,1
5	29	31,4	28,8	31,2	26,8	29,3
6	46.3	50,1	45,9	49,7	42,8	46,8
7	56,9	61,6	56,4	61	59,6	57,5
8	60,3	65,3	59,8	64,7	55,7	60,9
9	65	70,4	64,4	69,7	60,1	65,7
10	73,3	79,4	72,7	78,7	67,8	74,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	6,6	6,1	6.3	5,8	6,3	5,6
Водопровод	1,9	1,8	1,3	1,2	1,4	1,3
Канализация	3,3	3,1	4,7	4,4	4,2	3,9
Электроосвещение	4,3	4	4,2	3.9	4	3,8
Радио	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Телефон	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4
Горячее водоснабжение с ваннами	3,8	2,6	3,8	2,6	4,1	3,8
Вентиляция	3	3	3,1	2,9	2,8	3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения                  - 1,4%;

пароснабжения                 - 1,3%;

местного подогрева воды - 0,9%;

печного отопления           - 4,5%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 127А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	8	8	8	8	8	8
2	Стены и перегородки	24	23	23	22	23	22
3	Перекрытия	8	8	8	8	8	8
4	Крыши	7	7	6	7	7	7
5	Полы	6	7	6	7	6	7
6	Проемы	8	8	8	8	7	7
7	Отделочные работы	8	9	8	9	8	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	21	24	22	24	22
9	Прочие работы	9	9	9	9	9	9
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бани-прачечные одноэтажные деревянные

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые столбовые; стены деревянные, рубленные из бревен; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы цементные, дощатые, частично плиточные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 128

	Объем зданий в я3, до
Территориаль-	500	1000	свыше 1000
ные пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	27	29,6	25,4	27,8	22,9	25,1
2	28,9	31,7	27,2	29,7	24,5	26,9
3	30,8	33,8	29	31,7	26,1	28.6
4	32,7	35,9	30,7	33,6	27,7	30,4
5	34,8	38,2	32,8	35,8	29,5	32,4
6	55,6	61	52,3	57,2	47,2	51,8
7	68,3	75	64,3	70,3	57,9	63,5
8	72,4	79,5	68,1	74,4	61,4	67,4
9	78	85,6	73,4	80,2	66,2	72,6
10	88	96,6	82,8	90,2	74,7	81,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	3,7	3,3	4,2	3,8	4,3	3,9
Водопровод	1,2	1,1	1,4	1,3	1,1	1
Канализация	1,8	1,6	2,1	1,9	1,8	1,6
Электроосвещение	3,4	3,1	4	3,6	4,2	3,7
Радио	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5
Телефон	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
Горячее водоснабжение	1,8	1,7	1,9	1,8	1,6	1,7
Вентиляция	3,6	3,4	3,3	3,1	2,4	2,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

газоснабжения                  - 2,3%;

пароснабжения                 - 1,7%;

печного отопления           - 4,8%;

местного подогрева воды - 1,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 128А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	6	5	5	5	5	5
2	Стены и перегородки	32	30	32	30	30	30
3	Перекрытия	7	7	8	7	9	8
4	Крыши	7	7	8	8	9	8
5	Полы	16	17	14	15	14	15
6	Проемы	10	10	10	10	11	10
7	Отделочные работы	2	4	2	5	2	4
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	16	15	18	16	17	15
9	Прочие работы	4	5	3	4	3	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бани-прачечные трехэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты - из сборных железобетонных блоков; стены кирпичные; перегородки шлакобетонные; перекрытия железобетонные; кровля - из оцинкованного железа по деревянным стропилам; полы плиточные, дощатые и цементные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, газоснабжение, лифт грузовой.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 129

	Объем зданий в м3, до
Территориаль-	15000	20000	25000
ные пояса	Внутренняя, отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	37,5	41,4	29,8	33,9	27,2	31,5
2	41,2	45,5	32,8	37,3	29,9	34,7
3	42,8	47,3	34	38,6	31	35,9
4	44,6	49,3	35,5	40,3	32,4	37,6
5	48,4	53,5	38,4	43,6	35,1	40,7
6	77,2	85,3	61,4	69,8	56	64,9
7	94,9	104,9	75,4	85,7	68,8	79,7
8	100,5	111,1	79,9	90,8	72,9	84,5
9	108,4	119,8	86,1	97,8	78,6	91,1
10	122,2	135	97,1	110,3	88,7	102,8
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Радио	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Горячее водоснабжение	2,5	2,2	3,1	2,6	2,2	1,9
Вентиляция	1,2	1,1	3	2,8	3,1	2,7
Газоснабжение	1,2	1,1	1	0,9	2	1,7
Лифты	2,6	2 4	9 8	2 5	1,8	1,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

пароснабжения                                                                  - 1,8%;

ванн при централизованном снабжении горячей водой - 1,3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 129А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1	Фундаменты	7	6	11	10	14	12
2	Стены и перегородки	20	19	21	18	21	18
3	Перекрытия	12	11	12	11	15	13
4	Крыши	2	2	2	2	2	1
5	Полы	5	7	4	6	2	5
6	Проемы	6	8	5	5	5	5
7	Отделочные работы	16	19	16	19	18	15
8	Внутренние санитарно-технические электрические устройства	18	16	23	23	20	22
9	Прочие работы	14	12	6	6	3	9
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Прачечные-химчистки производительностью 225 кг в смену одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты сборные бетонные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные: кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы - из керамических плиток и цементные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 130

	Объем здания в куб. м, до 4000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	25	25,9
2	27,5	28,5
3	28,5	29,5
4	29,8	30,8
5	32,2	33,4
6	51,5	53,3
7	63,2	65,5
8	67	69,4
9	72,2	74,8
10	81,5	84,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	1,3	1,3
Вентиляция	9	8,7
Газоснабжение	1,3	1,2
Горячее водоснабжение	1,4	1,3
Телефон	0,3	0,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 4,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 130А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	4	4
2	Стены и перегородки	22	21
3	Перекрытия	-	-
4	Крыши	27	26
5	Полы	8	7
6	Проемы	4	4
7	Отделочные работы	6	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	22
9	Прочие работы	7	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Прачечные-химчистки производительностью 380-1065 кг в смену двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля мягкая по железобетонным плитам утепленная; полы из керамических плиток, цементные и релиновые.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 131

Территориальные	Производительность в кг в смену
пояса	380	575	600	1065
	а	б	в	г
1	30,4	26,2	28,3	24,2
2	33,4	28,8	31,1	26,6
3	34,7	29,9	32,3	27,6
4	36,2	31,2	33,7	28,8
5	39,2	33,8	36,5	31,2
6	62,6	54	58,3	49,8
7	76,9	66,3	71,6	61,2
8	81,5	70,2	75,8	64,9
9	87,9	75,7	81,8	69,9
10	99,1	85,4	92,3	78,9
Примечания:

1. Восстановительная стоимость дана для зданий с простой внутренней отделкой. При повышенной внутренней отделке указанная стоимость повышается на 3,6%.

2. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	1,2	1,4	0,8	1,3
Вентиляция	7	8,1	6,1	7,1
Газоснабжение	1,1	1,2	1	0,9
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 4,8%;

пароснабжения       - 1%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 131А

		а	б	в	г
		Внутренняя отделка
	Конструкции	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная	простая	повы- шенная
1	Фундаменты	10	10	4	4	7	7	5	5
2 3 4 5	Стены и перегородки Перекрытия Крыши Полы	18 6 13 8	17 6 13 7	20 9 14 8	19 8 14 8	18 6 15 8	17 6 14 7	16 10 12 11	15 10 12 10
6	Проемы	8	7	4	4	7	7	4	4
7	Отделочные работы	6	9	8	12	8	11	9	13
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	22	23	23	22	22	23	23
9	Прочие работы	9	9	10	8	9	9	I»	8
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мастерские по химической чистке и крашению одежды, производительностью 200 и 250 кг в смену одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, ленточные; стены кирпичные, с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля в мастерской производительностью 200 кг в смену - асбофанерная по деревянным стропилам, в мастерской производительностью 250 кг в смену - рулонная, по железобетонным плитам; полы бетонные, из керамических плиток, дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, электроосвещение, газоснабжение, пароснабжение, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 132

	Объем зданий в м3, до
Территориальные	2000	6000
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	20,7	22,8	16,7	18
2	22,8	25,1	18,3	19,7
3	23,6	26	19,2	20,6
4	24,6	27,1	19,9	21,4
5	26,7	29,4	21,5	23,1
6	42,6	47	34,4	37
7	52,3	57,7	41,3	45,5
8	55,3	61	44,8	48,2
9	59,8	65,9	48,4	52
10	67,4	74,3	54,5	58,6
Примечания:

1. Производительность мастерских для граф: а - 200 кг в смену, а для в - 250 кг в смену.

2. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление Горячее водоснабжение	2 2	2 1,9	2,8 0,9	2,7 0,8
Вентиляция	6,9	6,8	7	6,9
Газоснабжение	1	1	1	0,9
Радио	0,5	0,4	0,3	0,2
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,3
Телевидение	0,1	0,1	0,1	0,1
Пароснабжение	2	1,8	1,5	1,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления           - 4,9%;

местного подогрева воды - 1,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 132А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	5	5	6	5
2	Стены и перегородки	22	21	20	19
3	Перекрытия	18	17	13	12
4	Крыши	6	5	10	9
5	Полы	7	6	8	8
6	Проемы	9	8	10	10
7	Отделочные работы	9	12	10	15
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	23	21	20
9	Прочие работы	2	3	2	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Фабрики по химчистке и крашению одежды производительностью 1000 кг в смену одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы ксилолитовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение, пароснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 133

	Объем комплекса зданий в м3, до 20000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	11,4	12,3
2	12,6	13,5
3	13,1	14,1
4	13,5	14,6
5	14,7	15,8
6	23,5	25.3
7	28,9	31,1
8	30,7	33
9	33	35.5
10	37,3	40,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Вентиляция	10	9,9
Газоснабжение	1	1
Радио	0,1	0,1
Телефон	0,1	0,1
Телевидение	0,1	0,1
Пароснабжение	1,4	1,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения - 0,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 133А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	8	8
2	Стены и перегородки	21	20
3	Перекрытия	12	11
4	Крыши	18	17
5	Полы	7	7
6	Проемы	6	6
7	Отделочные работы	4	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	23	23
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Комбинаты бытового обслуживания на 15 и 22 рабочих места одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и армокирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы линолеумовые, дощатые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 134

	Объем зданий в м3, до
	1000	2000
Территориальные	Число рабочих мест
пояса	15	22
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	20,3	22,1	17,8	19,6
2	22,3	24,3	19,6	21,6
3	23,1	25,2	20,2	22,3
4	24,1	26,3	21,1	23,3
5	26,2	28,5	22,9	25,3
6	41,8	45,5	36,6	40,4
7	51,3	55,9	45	49,6
8	54,3	59,2	47,6	52,5
9	58,7	63,9	52,2	57,5
10	66,2	72,1	58,9	64,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	3,6	3,5	3,1	3
Газоснабжение	1	0,9	0,8	0,7
Радио	0,4	0,3	0,3	0,3
Телевидение	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,4	0,3	0,3	0,2
Вентиляция	4	4	4,1	4
Водопровод	1,8	1,2	1,7	1,6
Канализация	1,4	1,3	0,9	0,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения - 0,8%;

печного отопления.         - 4,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 134А

№ п/п	Конструкции	а	6	в	г
1	Фундаменты	8	7	7	6
2	Стены и перегородки	24	23	22	22
3	Перекрытия	11	10	11	10
4	Крыши	12	11	11	10
5	Полы	8	9	10	10
6	Проемы	9	8	8	7
7	Отделочные работы	5	8	6	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	21	22	22
9	Прочие работы	2	3	3	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Комбинаты бытового обслуживания на 30 и 60 рабочих мест двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и армокирпичные; перекрытия железобетонные, кровля рулонная по железобетонным .плитам утепленная; полы дощатые, асфальтовые, линолеумовые и из метлахской плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 135

	Объем здания в куб. м, до
	2500	4000
Территориальные	Число рабочих мест
пояса	30	60
	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	14,9	16	19,4	20,9
2	16,3	17,5	21,3	22,9
3	17	18,3	22,2	23,9
4	17,7	19	23,3	25
5	19,2	20,6	25	26,9
6	30,7	33	40,1	43,1
7	37,7	40,5	49,2	52,9
8	39,9	42,9	52,1	56
9	42,9	46,2	56,2	60,4
10	48,5	52,2	63,3	68,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	6	5,8	6,1	6
Водопровод	1,6	1,5	1,7	1,6
Канализация	0,8	0,7	0,8	0,7
Газоснабжение	1,2	1,1	1	0,9
Радио	0,5	0,4	0,4	0,3
Телевидение	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,4	0,3	0,3	0,2
Вентиляция	6,1	5,9	6	5,8
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения - 1,2%;

печного отопления          - 4,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 135А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	10 22	10 21	12 25	11 24
3	Перекрытия	14	13	12	12
4	Крыши	7	6	7	7
5	Полы	9	8	7	7
6	Проемы	9	9	8	7
7	Отделочные работы	6	10	6	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	21	21	20
9	Прочие работы	2	2	2	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Комбинаты бытового обслуживания на 35 и 70 рабочих мест двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы - из керамических плиток, цементные, релиновые и поливинилхлоридные.

Имеется центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 136

	Объем зданий в куб. м, до
	3500	5000
	Число рабочих мест
Территориальные	35	70
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	24,9	25,8	24,8	25,7
2	27,4	28,4	27,3	28,3
3	28,4	29,4	28,3	29,3
4	29,6	30,7	29,5	30,6
5	32,1	33,3	32	33,1
6	51,3	53,1	51,1	52,9
7	63	65,3	62,7	65
8	66,7	69,1	66,5	68,8
9	72	74,5	71,7	74,2
10	81,2	84,1	80,8	83,8
Примечание, В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит, уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	1,8	1,7	1,8	1,7
Горячее водоснабжение	0,9	0,8	0,9	0,8
Газоснабжение	1	0,9	0,9	0,8
Радио	0,4	0,3	0,3	0,2
Телевидение	0,1	0,1	0,1	0,1
Телефон	0,4	0,3	0,3	0,2
Вентиляция	4,2	4	4,6	4,4
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 4,9%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 136А

№ п.п.	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	5	5	5
2	Стены и перегородки	18	17	18	18
3 4	Перекрытия Крыши	12 14	12 14	10 17	9 17
5	Полы	10	10	9	8
6	Проемы	11	10	10	10
7	Отделочные работы	4	8	4	7
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	20	23	22
9	Прочие работы	4	4	4	4
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Комбинаты бытового обслуживания на 100 рабочих мест двухэтажные крупнопанельные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены - из крупных железобетонных панелей; перегородки гипсобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы - из керамических плиток, цементные, релиновые и поливинилхлоридные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, газоснабжение, вентиляция, радио, телефон, телевидение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 137

	Объем здания в куб. м до 6000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	25,9	29,1
2	28,5	32
3	29,5	33,1
4	30,8	34,6
5	33,4	37,5
6	53,3	59,9
7	65,5	73,5
8	69,4	77,9
9	74,8	84
10	84,4	94,7
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Вентиляция	4,6	4,1
Телефон	0,3	0,2
Телевидение	0,1	0,1
Горячее водоснабжение	1,7	1,6
Газоснабжение	1,1	1,0
Радио	0,3	0,2
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 137А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	5	4
2	Стены и перегородки	19	18
3	Перекрытия	13	12
4	Крыши	16	15
5	Полы	9	9
6	Проемы	9	9
7	Отделочные работы	4	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	21
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Комплексный приемный пункт на 100 рабочих мест двухэтажный крупнопанельный

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены крупнопанельные; перегородки гипсобетонные и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля мягкая по железобетонным плитам утепленная; полы - из керамических плиток, цементные, релиновые и поливинилхлоридные.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 138

	Объем зданий в куб. м до 6000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	26,1	29,3
2	28,7	32,2
3	29,7	33,4
4	31,1	34,8
5	33,7	37,8
6	53,8	60,3
7	66	74,1
8	69,9	78,5
9	75,4	84,6
10	85,1	95,5
Примечав, и е. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	2	1,8
Вентиляция	4,9	4,4
Горячее водоснабжение	0,8	0,7
Газоснабжение	1,2	1,1
Телефон	0,2	0,1
Телевидение	0,1	0,1
Радио	0,3	0,2
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 138А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	5	5
2	Стены и перегородки	19	18
3	Перекрытия	15	14
4	Крыша	15	14
5	Полы	10	9
6	Проемы	9	8
7	Отделочные работы	5	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20	20
9	Прочие работы	2	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Дом быта пятиэтажный крупнопанельный

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные свайные с монолитным ростверком; стены крупнопанельные; перегородки гипсобетонные; перекрытия железобетонные; кровля мягкая по железобетонным плитам утепленная; полы - из керамических плиток, цементные, дощатые и поливинилацетатные.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 139

	Объем зданий в м3, до 25 000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	24,9	32,6
2	27,4	35,9
3	28,4	37,2
4	29,6	38,8
5	32,1	42,1
6	51,3	67,2
7	63	82,5
8	66,7	87,4
9	72	94,3
10	81,2	106,3
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Вентиляция	5,9	5,2
Горячее водоснабжение	1,3	1,2
Газоснабжение	1,4	1,3
Телефон	0,1	0,1
Радио	0,2	0,1
Телевидение	0,1	0,1
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 139А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	5	5
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	15 17	14 16
4	Крыши	7	7
5	Полы	10	9
6	Проемы	11	10
7	Отделочные работы	7	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	22	21
9	Прочие работы	6	6
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мастерская по ремонту обуви мощностью 30 тыс. пар в год одноэтажная кирпичная

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы ксилолитовые, бетонные, дощатые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 140

	Объем зданий в куб. м до 2000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	18,4	20,3
2	20,2	22,3
3	21	23,1
4	21,9	24,2
5	23,8	26,2
6	37,9	41,8
7	46,6	51,4
8	49,3	54,4
9	53,2	58,7
10	60	66,2
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	4,1	4
Водопровод	2,2	2,2
Канализация	1,3	1,2
Газоснабжение	1	1
Радио	0,4	0,3
Телевидение	0,1	0,1
Телефон	0,4	0,3
Вентиляция	9,1	9
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения - 0,7%;

печного отопления          - 5,3%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 140А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	8	8
2	Стены и перегородки	27	27
3	Перекрытия	10	9
4	Крыши	7	7
5	Полы	6	5
6	Проемы	8	7
7	Отделочные работы	8	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	25	24
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Механизированные мастерские по ремонту обуви мощностью 200 и 500 пар в смену двухэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля мягкая по железобетонным плитам утепленная; полы ксилолитовые, цементные и из метлахской плитки.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 141

	Объем зданий в куб. м до
	2000	3000
	Производительность пар обуви в смену
Территориальные	200	500
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	16,8	18,1	14,7	15,8
2	18,3	19,7	16,1	17,3
3	19,2	20,7	16,8	18,1
4	20	21,5	17,5	18,8
5	21,6	23,3	18,9	20,3
6	34,7	37,3	30,2	32,5
7	42,6	45,8	37,2	40
8	45,1	48.5	39,3	42,3
9	48,6	52,3	42,5	45,7
10	54,9	59	47,9	51,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	4,3	4,2	4,7	4,6
Водопровод	0,7	0,7	1,.9	1,9
Канализация	1	1	1,6	1,6
Газоснабжение	1	1	1	0,9
Горячее водоснабжение	0.8	0,8	0,4	0,4
Вентиляция	6,5	6,4	9,7	9,7
Радио	0,3	0,2	0,2	0,1
Телефон	0,4	0,3	0,3	0,2
Телевидение	0,1	0,1	0,1	0,1
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 5,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 141А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	6	6	6	6
2	Стены и перегородки	29	28	21	20
3	Перекрытия	12	11	13	12
4	Крыши	9	9	10	9
5	Полы	5	5	7	7
6	Проемы	9	9	8	8
7	Отделочные работы	7	10	7	11
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	20	26	25
9	Прочие работы	2	2	2	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мастерские по ремонту металлоизделий одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы дощатые, бетонные, линолеумовые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, вентиляция, радио, телевидение, телефон, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 142

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1700	2200
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	19,6	21,6	21,3	22,9
2	21,6	23,8	23,3	25,1
3	22,3	24,6	24,4	26,2
4	23,3	25,7	25,2	27,1
5	25,3	27,9	27,3	29,4
6	40,1	44,5	43,8	47,1
7	49,5	54,6	53,9	58
8	51,6	56,9	57,2	61,4
9	56,9	62,5	61,4	66,1
10	63,9	70,4	69,3	74,5
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость .надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г
Центральное отопление	3,9	3,9	4,5	4,4
Водопровод	1,6	1,5	1	0,8
Канализация	1,7	1,6	1	1
Газоснабжение	1	1	1	1
Радио	0,4	0,3	0,4	0,4
Телевидение	0,1	1,1	0,1	0,1
Телефон	0,4	0,3	0,4	0,4
Вентиляция	11,1	11	8,7	8,7
Горячее водоснабжение	0,9	0,8	0,7	0,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 5,1 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 142А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	12	12	13	13
2	Стены и перегородки	21	21	22	22
3	Перекрытия	9	9	9	9
4	Крыши	14	13	16	14
5	Полы	6	6	6	6
6	Проемы	9	8	8	7
7	Отделочные работы	7	10	6	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	20	19	18
9	Прочие работы	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мастерская по ремонту металлоизделий двухэтажная кирпичная

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы ксилолитовые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 143

	Объем зданий в м3, до 2000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	19,9	21,9
2	21,8	24
3	22,6	24,9
4	23,7	26,1
5	25,7	28,3
6	40,9	45,1
7	50,3	55,4
8	53,2	58,7
9	57,4	63,3
10	64,8	71,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	2,5	2,4
Водопровод	1,2	1,2
Канализация	1,3	1,3
Газоснабжение	1	1
Радио	0,5	0,5
Телевидение	0,02	0,02
Телефон	0,4	0,4
Вентиляция	5,1	5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения - 0,8%;

печного отопления          - 5,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 143А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	10
2	Стены и перегородки	28	27
3	Перекрытия	10	10
4	Крыши	6	6
5	Полы	5	5
6	Проемы	19	19
7	Отделочные работы	8	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	13	13
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Специализированное предприятие по ремонту электробытовых машин, приборов, часов, здание двухэтажное кирпичное

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам, утепленная; полы из керамических плиток, бетонные, поливинилхлоридные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 144

	Объем зданий в куб. м, до 3000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	22,3	24
2	23,5	25,3
3	25,5	27,4
4	26,6	28,6
5	28,7	30,9
6	45,9	49,4
7	56,5	60,7
8	59,8	64,3
9	64,5	69,4
10	72,7	78,2
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	3,3	3,2
Водопровод	0,5	0,5
Канализация	0,7	0,7
Газоснабжение	1	1
Радио	0,5	0,5
Телевидение	0,02	0,02
Телефон	0,4	0,4
Вентиляция	8	8
Горячее водоснабжение	0,3	0,3
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 5,3%;

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 144А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	10
2	Стены и перегородки	20	20
3	Перекрытия	18	17
4	Крыши	9	8
5	Полы	7	6
6	Проемы	10	10
7	Отделочные работы	6	9
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	19	19
9	Прочие работы	1	1
	Итого	1.00	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Павильон по ремонту мебели одноэтажный кирпичный

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы дощатые и асфальтовые.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 145

	Объем зданий в куб. м до 2 700
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	16,2	17,4
2	17,7	19,1
3	18,4	19,8
4	19,3	20,7
5	20,7	22,4
6	33,3	35,8
7	40,9	44
8	43,3	46,6
9	46,8	50,3
10	52,7	56,7
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	2,1	2,1
Водопровод	2,8	2,8
Канализация	0,7	0,7
Газоснабжение	1	1
Радио	0,5	0,5
Телефон	0,4	0,4
Телевидение	0,03	0,03
Вентиляция	8,6	8,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения - 1,3 %;

печного отопления          - 4,9 %.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 145А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	8	8
2	Стены и перегородки	20	20
3	Перекрытия	13	13
4	Крыши	13	12
5	Полы	11	10
6	Проемы	7	7
7	Отделочные работы	5	8
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	21	20
9	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мастерская по изготовлению мебели одноэтажная кирпичная

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые и кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля мягкая по железобетонным плитам утепленная; полы асфальтовые, цементные, дощатые

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение, пароснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 146

	Объем зданий в м3 до 2 700
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	15,1	16,3
2	16,6	17,9
3	17,3	18,6
4	18	19,4
5	1Р,6	20
6	31,2	33,6
7	38,3	41,2
8	40,6	43,7
9	43,8	47,1
10	49,3	53,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	3,3	3,3
Водопровод	2,4	2,3
Канализация	0,9	0,8
Пароснабжение	3	3
Газоснабжение	1	1
Радио	0,5	0,5
Телефон	0,02	0,02
Телевидение	0,4	0,4
Вентиляция	7,2	7,2
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения - 1,4%;

печного отопления          - 5,1%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 146А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	9	9
2	Стены и перегородки	22	22
3	Перекрытия	12	11
4	Крыши	15	14
5	Полы	6	6
6	Проемы	10	10
7	Отделочные работы	5	8
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20	19
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Специализированный фотокомбинат двухэтажный кирпичный

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные, стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы дощатые, цементные, линолеумовые, из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 147

	Объем зданий в куб. м, до 2 300
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	22,8	24,5
2	24,9	26,8
3	26	28
4	27,1	29,2
5	29,3	31,5
6	47	50,5
7	57,6	61,9
8	61,6	65,7
9	65,8	70,8
10	74,3	79,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	4,4	4,3
Водопровод	1,8	1,8
Канализация	1	1
Газоснабжение	1	1
Вентиляция	4,8	4,8
Радио	0,3	0,3
Телефон	0,4	0,4
Телевидение	0,1	0,1
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения - 1,2%;

печного отопления          - 5,4%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 147А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	9
2	Стены и перегородки	24	23
3	Перекрытия	13	12
4	Крыши	6	6
5	Полы	8	9
6	Проемы	10	9
7	Отделочные работы	7	11
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20	19
9	Прочие работы	2	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ателье индивидуального пошива одежды двухэтажное кирпичное

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля мягкая по железобетонным плитам утепленная; полы дощатые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление,. водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 148

	Объем зданий в м3, до 3400
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	20,3	21,8
2	22,2	23,9
3	23,1	24,9
4	24	25,9
5	26	28-
6	41,4	44,8
7	51,3	55,2
8	54,3	58,4
9	58,6	63
10	63,3	68,1
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	3,2	3,1
Водопровод	2	1,9
Канализация	0,9	0,9
Газоснабжение	1,1	1
Вентиляция	3,2	3
Радио	0,3	0',2
Телефон	0,4	0,3
Телевидение	0,1	0,1
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения - 1,1%;

печного отопления          - 5,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 148А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	7	7
2	Стены и перегородки	26	24
3	Перекрытия	13	12
4	Крыши	5	5
5	Полы	9	8
6	Отделочные работы	8	14
7	Проемы	11	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20	19
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ателье индивидуального пошива одежды трехэтажное кирпичное

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, ленточные; стены кирпичные с расшивкой швов; перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам утепленная: полы дощатые, паркетные, асфальтовые, из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция; радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 149

	Объем зданий в куб. м, до 4600
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	18,8	20,2
2	20,5	22,1
3	21,4	23,1
4	22,3	24
5	24,2	26
6	38,6	41,6
7	47,5	51,1
8	50,1	53,9
9	54,2	58,4
10	61,2	65,8
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Вентиляция	3,1	3,1
Газоснабжение	1	0,9
Радио	0,3	0,2
Телефон	0,4	0,3
Телевидение	0,1	0,1
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

горячего водоснабжения  - 0,7%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 149А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	9	9
2	Стены и перегородки	23	23
3	Перекрытия	14	14
4	Крыши	5	5
5	Полы	9	9
6	Проемы	13	13
7	Отделочные работы	6	6
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	20	20
9	Прочие работы	1	1
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2. ЗДАНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Дом моды пятиэтажный крупнопанельный

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены из крупных керамзитобетонных панелей; перегородки кирпичные и из профильного стекла; перекрытия железобетонные; кровля, рулонная по железобетонным плитам утепленная; полы асфальтовые, паркетные, террацевые, линолеумовые и из керамических плиток.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, горячее водоснабжение, вентиляция, радио, телефон, телевидение, лифты, газоснабжение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 150

	Объем здания в куб. м, до 10000
Территориальные	Внутренняя отделка
пояса	простая	повышенная
	а	б
1	24,4	24,9
2	26,9	27,5
3	27,9	28,5
4	29.1	29,7
5	31,6	32,7
6	50,4	51,4
7	61,9	63,2
8	65,6	66,9
9	70,7	72,1
10	79,7	81,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Газоснабжение	0,8	0,7
Радио	0,2	0,1
Телефон	0,1	0,1
Горячее водоснабжение	0,4	0,3
Телевидение	0,1	0.1
Вентиляция	4,7	4,7
Лифты	1,5	1,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 150А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	10 25	9 24
3	Перекрытия	12	11
4	Крыши	5	4
5	Полы	7	6
6	Проемы	12	12
7	Отделочные работы	6	12
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	16	15
9	Прочие работы	7	7
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Котельная отопительная одноэтажная кирпичная

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; полы - из керамических плиток; крыша совмещенная с рубероидной кровлей.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 151

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные пояса	2000, высота 6 м	2000, высота 10 м	3000, высота б м	3000, высота 10 м
	а	б	в	г
1	9,97	8,2	8,7	8,1
2	11	9	9,6	8,9
3	11,4	9,3	9,9	9,2
4	11,9	9,8	10,4	9,6
5	12,9	10,6	11,2	10,4
6	20,5	16,9	17,9	16,7
7	25,2	20,7	22	20,5
8	26,7	22	23,3	21,7
9	28,8	23,7	25,1	23,4
10	32,5	26,7	28,4	26,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 151А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	10	9	11	10
2	Стены и перегородки	24	23	24	23
3	Перекрытия	7	6	7	6
4	Крыши	6	5	6	5
5	Полы	2	3	2	3
6	Проемы	7	8	7	8
7	Отделочные работы	4	4	4	4
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	10	9	9	9
9	Прочие работы	2	4	2	3
10	Дымовая труба	20	22	20	22
11	Фундаменты под трубу	8	7	8	7
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Котельные отопительные одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; крыша совмещенная; кровля из рулонных материалов; полы цементные и асфальтовые.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 152

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные пояса	5003	10000
	а	б
1	10,6	7,6
2	11,7	8.4
3	12,1	8,7
4	12,6	9
5	13,7	9,8
6	21,8	15,7
7	26,8	19,2
8	28,4	20,4
9	30,6	22
10	34,6	24,8
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 152А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	11
2	Стены и перегородки	44	45
3	Перекрытия	2	7
4	Крыши	12	12
5	Полы	6	3
6	Проемы	5	4
7	Отделочные работы	6	5
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	11	10
9	Прочие работы	4	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Парикмахерские на 7 и 15 рабочих мест одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы - из керамических плиток, линолеумовые, паркетные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, радио, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 153

	Объем зданиями куб. м, до
Территориальные пояса	500	1000
	а	б
1	31,8	30,6
2	33,4	32,1
3	34,9	33,7
4	36,6	35,2
5	39,8	38,3
6	63,6	61,2
7	77,9	74,9
8	82,7	79,6
9	89,1	85,7
10	100,5	96,7
Примечания:

1. Качество внутренней отделки повышенное. При простой отделке применять понижающий коэффициент 0,92.

2. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Центральное отопление	2,4	2,2
Горячее водоснабжение	1,8	1,7
Газоснабжение	1,6	1,5
Радио	0,5	0,5
Телефон	0,8	0,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления            - 4,5%;

местного подогрева воды  - 1,5%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 153А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	3	3
2	Стены и перегородки	28	27
3	Перекрытия	13	12
4	Крыши	3	3
5	Полы	11	12
6	Проемы	12	13
7	Отделочные работы	10	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	17	18
9	Прочие работы	3	2
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Киоски для справок одноэтажные деревянные

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасные из брусьев, обшитые досками; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля рубероидная по деревянному настилу.

Имеется электроосвещение, телефон.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 154

	Внутренняя отделка
Территориальные пояса	простая	повышенная
	а	б
1	112	126,8
2	119,8	135,6
3	127,7	144,6
4	135,5	153,4
5	144,5	163,6
6	230,7	261,2
7	283,4.	320,8
8	300,2	339,8
9	323,7	366,4
10	365,1	413,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б
Электроосвещение	6,6	6
Телефон	1,4	1,4
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 154А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	8	8
2	Стены и перегородки	27	25
3	Перекрытия	11	10
4	Крыши	14	12
5	Полы	7	10
6	Проемы	7	7
7	Отделочные работы	13	17
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	8	7
9	Прочие работы	5	4
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Веранды одноэтажные деревянные

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы или деревянные стулья; стены - деревянный каркас с обшивкой досками; перекрытия деревянные; кровля железная по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПОЛА ВЕРАНДЫ В РУБ.

Таблица 155

	Остекленные	Неостекленные
Территориальные	на бутовых столбах	на деревянных стульях	на бутовых столбах	на деревянных стульях
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	60,2	69,9	57,1	66,3	36,1	41,9	15	17,4
2	63,8	74,1	60,5	70,2	38,3	44,5	15,9	18,5
3	68	78,9	64,5	74,9	40,8	47,4	16,9	19,6
4	71,6	83,1	67,9	78,8	43	49,9	17,8	20,7
5	75,2	87,3	71,4	82,9	45,1	52,4	18,7	21,7
6	120,4	139.8	114,2	132,6	72,2	83,8	30,0	34,8
7	147,5	171,2	139,9	162,4	88,4	102,6	36,7	42,6
8	156,5	181,7	148,5	172,4	93,9	109	39	45,3
9	168,6	195,7	152,9	185,6	101,1	117,4	42	48,8
10	190,2	220,8	180,4	209,4	114,1	132,5	47,4	55
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 155 А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Фундаменты	10	10	5	5	11	10	5	5
2	Стены и перегородки	9	8	10	9	5	5	6	5
3	Перекрытия	8	7	9	8	11	10	9	8
4	Крыши	25	23	26	24	27	25	30	27
5	Полы	22	20	22	20	23	21	25	23
6	Проемы	8	7	7	6	7	6	7	6
7	Отделочные работы	12	19	15	22	10	17	12	20
8	Внутреннее электроосвещение	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Прочие работы	4	4	4	4	4	4	4	4
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Террасы открытые

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы и деревянные стулья по периметру террас; деревянные барьеры; полы чистые дощатые; перекрытия деревянные; кровля рулонная по дощатым стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м2 ПОЛА ТЕРРАСЫ В РУБ.

Таблица 156

	Фундаменты
Территориальные	на бутовых столбах	на деревянных стульях
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г
1	17	18,6	13,6	14,9
2	18,2	19,9	14,5	15,9
3	19,4	21,2	15,5	16,9
4	20,6	22,5	16,5	18
5	21,3	24	17,5	19,2
6	35	38,3	28	30,6
7	43	47	34,4	37,6
8	45.6	49,8	36,4	39,8
9	49,1	53,7	39,3	42,9
10	55,4	60,6	44,3	48,5
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 156А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	18	17	14	13
2	Стены и перегородки	23	22	24	23
3	Перекрытия	14	13	15	14
4	Полы	19	18	19	19
5	Крыши	17	16	18	17
6	Отделочные работы	6	11	7	10
7	Внутреннее электроосвещение	2	2	2	3
8	Прочие работы	1	1	1	1
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Навесы деревянные на деревянных столбах с платформами

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные столбы; стены дощатые с обшивкой по бревенчатому каркасу; полы - естественный грунт; кровля толевая по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ, СТОИМОСТЬ 1 м2 ПОЛА НАВЕСА В РУБ.

Таблица 157

Территориальные	С обшивкой	С обшивкой	С обшивкой
пояса	трех сторон	двух сторон	одной стороны
	а	б	в
1	11,4	10,2	8
2	12,1	10,8	8,5
3	12,9	11,5	9
4	13,6	12,1	9,5
5	14,2	12,8	10
6	22,8	20,4	16
7	27,9	25	19,6
8	29,6	26,5	20,8
9	31,9	28,6	22,4
10	36	32,2	25,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 157А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	4	4	4
2	Стены и перегородки	32	25	20
3	Перекрытия	-	-	-
4	Крыши	49	56	60
5	Полы	7	8	10
6	Проемы	-	-	-
7	Отделочные работы	3	2	1
8	Внутреннее электроосвещение	2	2	2
9	Прочие работы	3	3	3
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Навесы деревянные на деревянных стульях с платформами и без платформ

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья; стены каркасные с обшивкой досками одной стороны; перегородки деревянные чистые; полы глинобитные; кровля рубероидная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПОЛА НАВЕСА В РУБ.

Таблица 158

	Площадь навеса в м2 до
	500	1000
Территориальные пояса	с платформой	без платформы	с платформой	без платформы
	а	б	в	г
1	18,6	17,8	17,4	17
2	19,7	18,9	18,4	18
3	21	20,1	19,7	19,2
4	22,1	21,2	20,7	20,2
5 .	23,2	22,2	21,8	21,2
6	37,2	35,6	34.8	34
7	45,6	43,6	42,6	41,6
8	48,4	46,3	45,2	44,2
9	52,1	49,8	48,7	47,6
10	58,8	56,2	55	53,7
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 158А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	3	3	4	3
2	Стены и перегородки	7	10	8	11
3	Перекрытия	-	-	-	-
4	Крыши	53	54	57	56
5	Полы	17	17	23	23
6	Проемы	-	-	-	-
7	Отделочные работы	-	-	-	-
8	Внутреннее электроосвещение	3	2	2	2
9	Прочие работы	17	14	6	5
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сараи одноэтажные кирпичные

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены кирпичные; стены подвала из бутового камня; перегородки деревянные; перекрытия над подвалом деревянные с дощатыми люками; полы щебеночные, а по перекрытию дощатые; кровля железная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ЗАСТРОЙКИ САРАЯ В РУБ.

Таблица 159

	Характеристика сооружения
Территориальные пояса	с подвалом	без подвала
	а	б
1	59,1	30,4
2	62,1	31,9
3	65,6	33,7
4	68,6	35,3
5	74,5	38,3
6	119,4	61,4
7	146	75,1
8	154,8	79,6
9	166,7	85,7
10	188,5	97
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 159А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	20	16
2	Стены и перегородки	32	42
3	Перекрытия	8	-
4	Крыши	16	18
5	Полы	13	15
6	Проемы	2	2
7	Отделочные работы	2	2
8	Внутреннее электроосвещение	3	2
9	Прочие работы	4	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сараи одноэтажные из штучного камня

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены - из штучного камня; чердачные перекрытия деревянные; перегородки деревянные; кровля железная по деревянным стропилам; полы дощатые и грунтовые.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПОЛА САРАЯ В РУБ.

Таблица 160

	Характеристика сооружения
Территориальные пояса	с потолком и дощатым полом	без потолка с дощатым полом	с потолком и грунтовым полом	без потолка с грунтовым полом
	а	б	в	г
1	32,6	30,9	30	28,3
2	34,2	32,4	31,5	29,7
3	36,2	34,3	33,3	31,4
.4	37,8	35,8	34,8	32,8
5	41,1	38,9	37,8	35,7
6	65,9	62,4	60,6	57,2
7	80,5	76,3	74,1	69,9
8	85,4	81	78,6	74,1
9	91,9	87,1	84,6	79,8
10	104	98,6	95,7	90,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 160А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	12	13	13	14
2	Стены и перегородки	39	45	47	56
3	Перекрытия	13	-	15	-
4	Крыши	18	20	18	20
5	Полы	12	13	2	2
6	Проемы	3	4	2	3
7	Отделочные работы	1	2	1	2
8	Внутреннее электроосвещение	2	3	2	3
9	Прочие работы	-	-	-	-
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сараи одноэтажные из саманного кирпича

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - из кирпичного щебня; стены - из саманного кирпича; чердачные перекрытия деревянные; перегородки деревянные; кровля железная по деревянным стропилам; полы дощатые и грунтовые.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПОЛА САРАЯ В РУБ.

Таблица 161

	Характеристика сооружения
Территориальные пояса	с потолком и дощатым полом	без потолка с дощатым полом	с потолком и грунтовым полом	без потолка с грунтовым полом
	а	б	в	г
1	26,9	25	24,4	22,7
2	28,8	26,8	26,1	24,3
3	30,4	28,2	27,6	25,0
4	32,3	30	29,3	27,2
5	34,2	31,8	31	28,8
6	54,6	50,8	49,5	46,1
7	67	62,2	60,8	56,5
8	71	66	64,4	59,9
9	77,7	72,2	70,5	65,6
10	86,3	80,2	78,3	72,9
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 161А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	13	13	14	15
2	Стены и перегородки	43	52	49	58
3 4	Перекрытия Крыши	10 17	- 18	11 18	- 19
5	Полы	10	10	-	-
6	Проемы	5	5	6	6
7	Отделочные работы	2	2	2	2
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сараи одноэтажные деревянные рубленые

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья; стены - из пластин; перегородки деревянные; перекрытия над подвалом деревянные с дощатыми люками и лестницами; полы щебеночные, над подвалом дощатые; кровля железная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПОЛА САРАЯ В РУБ.

Таблица 162

	Характеристика сооружения
Территориальные пояса	с подвалом	без подвала
	а	б
1	53,2	25,1
2	56,4	26,6
3	60,1	28,4
4	63,3	29,9
5	66,5	31,4
6	106,4	50,2
7	130,3	61,5
8	138,3	65,3
9	149	70,3
10	168,1	79,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 162А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	19	18
2	Стены и перегородки	30	38
3	Перекрытия	7	-
4	Крыши	19	18
5	Полы	12	8
6	Проемы	3	3
7	Отделочные работы	2	4
8	Внутреннее электроосвещение	3	3
9	Прочие работы	5	8
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сараи одноэтажные каркасно-засыпные

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья; стены обшивные по каркасу из круглого леса; стены подвала - из пластин; перекрытия над подвалами деревянные с дощатыми люками; полы щебеночные; над подвалом - дощатые; кровля железная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 кв. м ПОЛА САРАЯ В РУБ.

Таблица 163

	Характеристика сооружения
Территориальные пояса	с погребом	без погреба
	а	б
1	8,9	5,3
2	9,4	5,6
3	10,1	6
4	10,6	6,3
5	11,1	6,6
6	17,8	10,6
7	21,8	13
8	23,1	13,8
9	24,9	14,8
10	28,1	16,7
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 163А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	15	14
2	Стены и перегородки	34	33
3	Перекрытия	8	-
4	Крыши	13	16
5	Полы	14	13
6	Проемы	3	5
7	Отделочные работы	3	5
8 9	Внутреннее электроосвещение Прочие работы	5 5	5 9
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Пристройки холодные одноэтажные деревянные

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы и деревянные стулья; стены обшитые с наружной стороны по деревянному каркасу; перегородки дощатые; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ. СТОИМОСТЬ 1 куб. м ПРИСТРОЙКИ В РУБ.

Таблица 164

	Характеристика сооружения
Территориальные	на бутовых столбах	на деревянных стульях
	а	б
1	10,5	9,7
2	11,1	10,3
3	11,9	11
4	12,5	11,5
5	13,1	12,1
6	21	19,4
7	25,7	23,8
8	27,3	25,2
9	29,4	27,2
10	33,2	30,7
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 164А

№ п.п.	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	11	8
2	Стены и перегородки	26	30
3	Перекрытия	4	3
4	Крыши	13	13
5	Полы	7	7
6	Проемы	14	15
7	Отделочные работы	18	17
8	Внутреннее электроосвещение	4	4
9	Прочие работы	3	3
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тамбуры одноэтажные деревянные

Группа капитальности V

Характеристика здания

Фундаменты - деревянные стулья; стены деревянные, рубленые; перегородки дощатые; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля железная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ТАМБУРА В РУБ.

Таблица 165

	Характеристика сооружений
Территориальные пояса	холодные	теплые	без потолка с совмещенной кровлей
	а	б	в
1	87,4	117,6	76,9
2	92,6	124,7	81,5
3	98,8	132,9	86,9
4	104	139,9	91,5
5	109	147	96,1
6	174,8	235,2	153,8
7	214,1	288,1	188,4
8	227,2	305,8	199,9
9	244,7	329,3	215,3
10	276,2	371,6	243,6
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 165А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	6	4	5
2	Стены и перегородки	29	29	45
3	Перекрытия	10	16	-
4	Крыши	18	20	20
5	Полы	10	9	8
6	Проемы	10	8	11
7	Отделочные работы	8	7	5
8	Внутреннее электроосвещение	3	2	2
9	Прочие работы	6	5	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общественные уборные одноэтажные кирпичные (с санитарно-техническими приборами)

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты - из бетонных блоков; стены - из дырчатого кирпича; перегородки железокирпичные и шлакобетонные; перекрытия железобетонные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам; полы плиточные.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация (приборы - унитазы и писсуары), электроосвещение, вентиляция. .

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 166

Территориальные	Количество установленных санитарно-технических приборов
пояса	8	10	16
	а	б	в
1	44,7	46	46,2
2	46,9	48,3	48,5
3	49,6	51,1	51,3
4	51,8	53,4	53,6
5	56,3	58	58,2
6	90,3	92,9	93,3
7	111,4	113,6	114,1
8	117,1	120,5	121
9	126	129,7	130,3
10	142,6	146,7	147,4
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания оценочную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в
Центральное отопление	8,5	9,6	8,7
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 6,2%.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 166А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	12	12	12
2	Стены и перегородки	21	22	21
3 4	Перекрытия Крыши	}19	}12	}9
5	Полы	3	3	3
6	Проемы	5	6	6
7	Отделочные работы	12	17	21
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	26	23	24
9	Прочие работы	2	5	4
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общественные уборные одноэтажные кирпичные

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены кирпичные; перегородки железокирпичные; перекрытия железобетонные; полы плиточные и цементные; кровля из оцинкованного железа по деревянным стропилам.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляция.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 167

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные	500	1000	1500
пояса	Внутренняя отделка
	простая	повышенная	простая	повышенная	простая	повышенная
	а	б	в	г	д	е
1	42	46,2	41,3	45,4	30,8	34,1
2	44,1	48,5	43,4	47,7	32,3	35,8
ч	46,6	51,3	45,8	50,4	34,2	37,9
4	48,7	53,6	47,9	52,7	35,7	39,6
5	52,9	58,2	52	57,2	38,8	43
6	84,8	93,3	83,4	91,7	62,2	68,9
7	103,7	114,1	102	112,2	76,1	84,3
8	110	121	108,2	119	80,7	89,4
9	118,4	130,2	116,5	128,2	86	96,3
10	134	147,4	131,7	144,9	98,3	108,9
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):

	а	б	в	г	д	е
Центральное отопление	6,3	6	4,9	4,4	4,1	6,5
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:

печного отопления - 6,3%.

УДЕЛЬНЫЕ» ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 167А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г	д	е
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	13 23	12 22	28 15	26 14	14 22	11 17
3	Перекрытия	7	6	8	7	7	5
4	Крыши	6	6	4	4	4	3
5	Полы	2	2	2	2	4	5
6	Проемы	7	6	6	5	6	5
7	Отделочные работы	11	17	11	18	9	22
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	25	23	21	19	29	27
9	Прочие работы	6	6	5	5	5	5
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общественные уборные одноэтажные кирпичные для Москвы

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты железобетонные; стены из семищелевого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные; кровля рулонная по железобетонным плитам; полы - из керамических плиток и линолеума.

Имеется центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 168

Территориальные пояса	Объем здания в м3, до 400
	а
Москва	45,8
Примечание. В здании применены сборные железобетонные изделия по Каталогу московской промышленности строительных материалов.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 168А

№ п/п	Конструкции	а
1	Фундаменты	12
2	Стены и перегородки	41
3	Перекрытия	3
4	Крыши	9
5	Полы	6
6	Проемы	6
7	Отделочные работы	10
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	12
9	Прочие работы	1
	Итого	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Уборные одноэтажные деревянные рубленые

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты - бутовые столбы и деревянные стулья; стены деревянные, рубленые; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля асбофанерная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.

Таблица 169

Территориальные	Фундаменты
пояса	на бутовых столбах	на деревянных стульях
	а	б
1	34	27
2	36	28,6
3	38,4	30,5
4	40,5	32,1
5	42,5	33,8
6	68	54
7	83,3	66,2
8	88,4	70,2
9	95,2	75,6
10	107,4	85,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 169А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты	10	8
2	Стены и перегородки	33	34
3	Перекрытия	12	13
4	Крыши	18	19
5	Полы	13	14
6	Проемы	3	3
7	Отделочные работы	3	2
8	Внутреннее электроосвещение	3	3
9	Прочие работы	5	4
	Итого	100	180


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Уборные одноэтажные из штучного камня

Группа капитальности II

Характеристика здания

Фундаменты бутовые ленточные; стены - из штучного камня оштукатуренные; перекрытия железобетонные; полы плиточные; кровля асбофанерная по деревянным стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 170

Территориальные	Количество очков
пояса	2	4	6	8
	а	б	в	г
1	728	1105	1599	1911
2	800,8	1215,5	1758,9	2102,1
3	829,9	1259,7	1822,9	2178,5
4	866,3	1314,9	1902,8	2274,1
5	939,1	1425,5	2062,7	2465,2
6	1499,7	2276,3	3293,9	3936,7
7	1841,8	2795,7	4045,5	4834,8
8	1951	2961,4	4285,3	5121,5
9	2103,9	3193,5	4621,1	5522,8
10	2373,3	3602,3	5212.7	6229,9
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 170А

№ п/п	Конструкции	а	б	в	г
1	Фундаменты	18	17	17	16
2	Стены и перегородки	35	37	39	39
3	Перекрытия	14	11	12	13
4	Крыши	11	12	11	12
5	Полы	10	11	10	9
6	Проемы	2	2	2	2
7	Отделочные работы	3	3	3	3
8	Внутреннее электроосвещение	3	3	3	3
9	Прочие работы	4	4	3	3
	Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Люфт-клозеты деревянные с деревянными выгребами в одноэтажных зданиях

Группа капитальности IV

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены деревянные, рубленые; стены в выгребе рубленые из бревен, с наружной изоляцией мятой глиной; перекрытия деревянные; кровля железная по дощатым стропилам: полы деревянные.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 171

Территориальные	Количество очков
пояса	1	2	4
	а	б	в
1	355	554	1006
2	376,3	587,2	1066,4
3	401,1	626	1136,8
4	422,4	659,3	1197,1
5	443,7	692,5	1257,5
6	710	1108	2012
7	869,8	1357,3	2464,7
8	923	1440,4	2615,6
9	994	1551,2	2816,8
10	1121,8	1750,6	3178,9
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 171А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты с земляными работами	12	13	12
2	Стены и перегородки	38	38	37
3	Перекрытия	11	10	9
4	Крыши	15	16	16
5	Полы	10	9	11
6	Проемы	2	2	3
7	Отделочные работы	4	4	3
8	Внутренние санитарно-технические и электрические устройства	3	3	3
9	Прочие работы	5	5	6
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Люфт-клозеты кирпичные с каменными выгребами в двухэтажных зданиях

Группа капитальности I

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены наружные и в выгребе кирпичные; перекрытия железобетонные; полы плиточные; крыша железная по дощатым стропилам.

Имеется электроосвещение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 172

	Количество очков
Территориальные пояса	спаренные на 4	раздельные на 2
	а	б
1	925	607
2	971,2	637,4
3	1026,8	673,8
4	1073	704,1
5	1165,5	764,8
6	1868,5	1226,1
7	2284,8	1499,3
8	2423,5	1590,3
9	2608,5	1717,7
10	2950,8	1936,3
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 172А

№ п/п	Конструкции	а	б
1	Фундаменты с земляными работами	18	18
2	Стены и перегородки	32	31
3	Перекрытия	10	11
4	Крыши	15	16
5	Полы	10	9
6	Проемы	3	3
7	Отделочные работы	4	4
8	Внутреннее электроосвещение	3	3
9	Прочие работы	5	5
	Итого	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Погреба со сводчатыми перекрытиями кирпичные

Группа капитальности II

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены кирпичные, бутовые, из штучного камня; перекрытия сводчатые; крыша - по сводчатому перекрытию земляная засыпка; полы глинобитные; вентиляция естественная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 173

	Стены
Территориальные пояса	кирпичные	из бута	из штучного камня
	а	б	в
1	104	93	120
2	110,2	98,6	127,2
3	117,5	105,1	135,6
4	123,8	110,7	142,8
5	130	116,2	150
6	208	186	240
7	254,8	227,8	294
8	270,4	241,8	312
9	291,2	260,4	336
10	328,6	293,9	379,2
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 173А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	10	12	11
2	Стены	43	35	41
3	Перекрытия	28	30	31
4	Крыши	5	6	4
5	Полы	4	5	4
6	Прочие работы	10	12	9
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Погреба с деревянным перекрытием

Группа капитальности III

Характеристика здания

Фундаменты бутовые; стены кирпичные, бутовые, из штучного камня; перекрытия деревянные; крыша - по деревянным перекрытиям земляная засыпка; полы дощатые; вентиляция естественная.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 СООРУЖЕНИЯ В РУБ.

Таблица 174

	Стены
Территориальные пояса	кирпичные	из бута	из штучного камня
	а	б	в
1	98	81	95
2	103,9	85,9	100,7
3	110,7	91,5	107,3
4	116,6	96,4	113
5	122,5	101,2	118,7
6	196	162	190
7	240,1	198,4	232,7
8	254,8	210,6	247
9	274,4	226,8	266
10	309,7	256	300,2
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ

Таблица 174А

№ п/п	Конструкции	а	б	в
1	Фундаменты	12	11	12
2	Стены	43	36	38
3	Перекрытия	26	28	29
4	Крыши	4	5	4
5	Полы	10	12	12
6	Прочие работы	5	8	5
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Заборы деревянные

Группа капитальности V

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЗАБОРА В РУБ.

Таблица 175

	Заборы
Территориальные пояса	сплошные	решетчатые	верх решетчатый, цоколь сплошной
	а	б	в
1	8	6,1	7
2	8,5	6,5	7,4
3	9	6,9	7,9
4	9,5	7,3	8,3
5	10	7,6	8,8
6	16	12,2	14
7	19,6	14,9	17,2
8	20,8	15,9	18,2
9	22,4	17,1	19,6
10	25,3	19,3	22,1


СБОРНИК № 28

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

III. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Заборы и ворота деревянные архитектурно оформленные, окрашенные

Группа капитальности IV

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЗАБОРА В РУБ.

Таблица 176

	Заборы
Территориальные пояса	архитектурно оформленные, с козырьком по периметру	забор с калиткой и воротами
	за 1 м	за 1 звено
	а	б
1	15	49
2	15,9	51,9
3	17	55,4
4	17,8	58,3
5	18,8	61,2
6	30	98
7	36,8	120
8	39	127,4
9	42	137,2
10	47,4	154,8


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Таблица 3. Троллейбусные и трамвайные депо

Таблица 4. Тяговые подстанции

Таблица 5. Станции (павильоны) ожидания на промежуточных пунктах трамвая и троллейбуса

Таблица 6. Станции (павильоны) на конечных пунктах трамваев и троллейбусов

Пути трамвайные из рельсов железнодорожного и трамвайного профиля

Таблица 7. А. Трамвайные пути на деревянных шпалах

Таблица 8. Б. Трамвайные пути на железобетонных шпалах

Таблица 9. Дорожные покрытия трамвайных путей и путевой дренаж

Контактная сеть трамвая

Таблица 10. А. Опоры железобетонные

Таблица 11. Б. Опоры металлические

Контактная сеть троллейбуса

Таблица 12. А. Опоры железобетонные

Таблица 13. Б. Опоры металлические

Таблица 14. Питающая и отсасывающая сети для трамвайных и троллейбусных линий


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные показатели восстановительной стоимости, приведенные в данном сборнике, предназначены для переоценки зданий и сооружений городского электротранспорта.

2. Укрупненные показатели зданий и сооружений, являющиеся общими для многих отраслей промышленности и не приведенные в данном сборнике, следует принимать по другим сборникам, перечисленным в «Общей части» к сборникам, изданной отдельной брошюрой.

3. Сборник содержит: характеристику зданий и сооружений, стоимость единицы измерения в рублях по территориальным поясам и удельные веса конструктивных элементов.

4. Приведенная в таблицах сборника восстановительная стоимость соответствующей единицы измерения включает полную стоимость работ: накладные расходы, плановые накопления, расходы на содержание дирекции строящегося предприятия и технадзор, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда строителей, проектно-изыскательские работы, вывозка мусора, удорожание работ, производимых в зимнее время для II климатического района, и непредвиденные работы и затраты.

5. В укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий не включены затраты, связанные с сооружением фундаментов под оборудование. Эти затраты должны включаться дополнительно по ценникам для переоценки машин, оборудования и транспортных средств.

6. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены для девяти территориальных поясов.

Восстановительную стоимость единицы измерения по 10-му территориальному поясу следует принимать по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам, а также распределение территории СССР по климатическим районам приведено в «Общей части» к сборникам.

7. Восстановительная стоимость в сборнике дана для II климатического района.

Для других климатических районов восстановительную стоимость следует принимать с учетом поправочных коэффициентов, приведенных в табл. 1.

Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости зданий и сооружении

Таблица 1

Климатический	Поправочный коэффициент
район	для зданий	для сооружений
I	1,1	1,03
II	1	1
III	0,94	0,99
IV	0,93	0,98
ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ И ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЯ

Требуется определить восстановительную стоимость трамвайного депо на 100 вагонов в г. Новосибирске объемом 35040 м3; фундаменты  сборные железобетонные, стены - из бетонных блоков; покрытие - крупнопанельные железобетонные плиты; кровля рулонная, отепленная; здание - со световыми фонарями.

Согласно «Общей части» к сборникам г. Новосибирск отнесен ко 2-му территориальному поясу и к I климатическому району.

а) Восстановительная стоимость здания депо согласно табл. 3 настоящего сборника и указаний технической части п. 7 на 1 куб. м составит:

13,1 х 1,1 = 14 р. 41 к.,

где 13 р. 10 к. - восстановительная стоимость 1 куб. м здания для 2-го территориального пояса;

1,1 - поправочный коэффициент для I климатического района.

Восстановительная стоимость здания депо составит:

35040 - 14,41 = 504926 руб.

б) Расчет износа здания приведен в табл. 2. В графе «а» приведены удельные веса конструктивных элементов (табл. 3).

В графе «б» - проценты износа конструктивных элементов, определенных инвентаризационной комиссией на местах.

В графе «в» - удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от восстановительной стоимости здания, полученный путем перемножения данных граф «а» и «б».

Общий износ здания составляет 28,9 %. Физический износ здания депо в денежном выражении составит:

504926 х 0,289 = 145924 руб.

Расчет износа здания

Таблица 2

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
		а	б	в
1	Фундаменты	10	10	1
2	Стены и перегородки	25	20	5
3 4	Покрытия, кровля Полы	20 6	30 40	6 2,4
5	Проемы	8	35	2,8
6	Отделочные работы	3	70	2,1
7	Осмотровые, ремонтные и моечные канавы	12	60	7,2
8	Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	16	15	2,4
	Итого	100	-	28,9


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 1. Троллейбусные и трамвайные депо

Характеристика здании; фундаменты бутобетонные, сборные железобетонные; стены кирпичные, из бетонных блоков, панельные; перегородки кирпичные, гипсолитовые; покрытие железобетонное; кровля рулонная;

полы асфальтовые, дощатые, плиточные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Таблица 3

Территориальный	Объем здания в куб. м, до
пояс	25000	50000	75000	100000	свыше 100000
	а	б	в	г	д
1 2 3	13,5 14 14,9	12,6 13,1 13,9	11,4 11,9 12,5	10,9 11,3 12	10,3 10,7 11,3
4	15,5	14,5	13,1	12,5	11,8
5	16,9	15,8	14,3	13,6	12,9
6	19	17,8	16,1	15,4	14,5
7	29	27	24,5	23,4	22,1
8	29,3	27,3	24,7	23,7	22,4
9	30,9	28,9	26,1	25	23,6
Примечание. Восстановительная стоимость дана для зданий с фонарями. Для зданий без фонарей восстановительную стоимость следует принимать с коэффициентом К = 0,98.

Удельные веса конструктивных элементов зданий депо в процентах

(К табл. 3)

№. п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д
1	Фундаменты	10	10	11	11	12
2 3 4	Стены и перегородки Покрытия, кровля Полы	28 16 6	25 20 6	24 22 7	23 25 7	20 26 8
5	Проемы	8	8	7	7	7
6 7 8	Отделочные работы Осмотровые, ремонтные и моечные канавы Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	3 12 17	3 12 16	2 11 16	2 10 15	2 10 15
	Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 2. Тяговые подстанции

Характеристика зданий: фундаменты сборные железобетонные, бутовые, бутобетонные; стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля рулонная; полы плиточные, асфальтовые.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Таблица 4

Территориальный	Объем здания в куб. м, до
пояс	1500	2500	5000
	а	б	в
1	19,7	19,2	18,4
2	20,5	20	19,1
3	21,7	21,1	20,2
4	22,7	22,1	21,1
5	24,6	24,	23
6	27,8	27,1	25,9
7	42,4	41,3	39,6
8	42,7	41,7	39,9
9	45,1	44	42,1
Удельные веса конструктивных элементов зданий тяговых подстанций в процентах

(К. табл. 4)

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в
1	Фундаменты	21	19	16
2	Стены и перегородки	26	29	31
3	Покрытия	6	8	11
4	Кровля	7	10	11
5	Полы	8	6	5
6	Проемы	9	7	6
7	Отделочные работы	5	5	5
8	Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	18	16	15
	Итого	100	100	100


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 3. Станции (павильоны) ожидания на промежуточных пунктах трамвая и троллейбуса

Характеристика зданий: фундаменты - бетонные блоки, бутобетонные; стены кирпичные, панели; перекрытие железобетонное; кровля рулонная, шиферная; полы асфальтовые.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Таблица 5

Территориальный	Объем здания	Территориальный	Объем здания
пояс	до 80 куб. м	пояс	до 80 куб. м
1	29,4	6	41,4
2	30,5	7	63
3	32,3	8	64
4	33,8	9	67
5	36,7


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§4. Станции (павильоны) на конечных пунктах трамваев и троллейбусов

Характеристика зданий: фундаменты - бетонные блоки, бутобетонные; стены кирпичные; перегородки кирпичные, гипсолитовые плиты; перекрытие железобетонное; кровля рулонная, асбестоцементные листы; полы асфальтовые, цементные и плиточные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Таблица 6

Территориальный	Объем здания в куб. м, до
пояс	600	свыше 600
	а	6
1	28,2	27,8
2	29,3	28,9
3	31	30,5
4	32,4	31,9
5	35,2	34,7
6	39,8	39,1
7	61	60
8	61	60
9	65	64
Удельные веса конструктивных элементов здания в процентах

(К табл. 6)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б
1	Фундаменты	13	11
2	Стены и перегородки	22	24
3	Перекрытие	10	10
4	Кровля	6	6
5	Полы	6	6
6	Проемы	15	16
7	Отделочные работы	13	12
8	Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	15	15
	Итого	100	100


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 5. Пути трамвайные из рельсов железнодорожного и трамвайного профиля

Характеристика: пути - на деревянных или железобетонных шпалах и песчаном балласте; спецчасти - на деревянных шпалах или на брусьях и щебеночном балласте; шпальные ящики засыпаны песком; открытые пути от верха шпал до головки рельсов засыпаны щебнем.

А. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ

Восстановительная стоимость 1 км одиночного пути в рублях

Таблица 7

	Рельсы Р38	Рельсы Р43	Рельсы Р50	Рельсы Тв 60 и Тв 65
Территори- альные пояса	Открытые пути	Закры- тые пути	Открытые пути	Закры- тые пути	Открытые пути	Закры- тые пути	Открытые пути	Закры- тые пути
	Количество шпал на 1 км пути
	1440	1520	1680	1440	1520	1680	1440	1520	1680	1440	1520	1680
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	50400	53100	55600	52800	56300	58700	55600	59000	61000	58800	62000	64000
2	52400	55200	57800	54900	58500	61000	57900	61000	64000	61000	64000	66000
3	55500	58400	61000	58100	62000	65000	61000	65000	68000	65000	68000	70000
4	58000	61000	64000	61000	65000	68000	64000	68000	71000	68000	71000	73000
5	63000	66000	69000	66000	70000	73000	70000	74000	77000	74000	77000	80000
6	71000	75000	78000	74000	79000	83000	78000	83000	87000	83000	87000	90000
7	108000	114000	119000	114000	121000	126000	120000	127000	132000	127000	133000	137000
8	109000	115000	121000	115000	122000	127000	121000	128000	133000	128000	134000	138000
9	115000	122000	127000	121000	129000	134000	127000	135000	141000	135000	141000	146000
Примечания:

1. Восстановительную стоимость трамвайных путей из желобчатых рельсов типов Тн55 и Тн60 принимать по графам «к» - «м» с коэффициентом К = 0,97.

2. Восстановительную стоимость путей, уложенных на щебеночном балласте, принимать с коэффициентом К = 1,07.

3. В закрытых трамвайных путях восстановительная стоимость дорожных покрытий не учтена и должна приниматься по табл. 9.

4. Восстановительную стоимость путевого дренажа следует принимать по табл. 9

Удельные веса конструктивных элементов трамвайных путей на деревянных шпалах

(К табл. 7)

№ п.п.	Наименование конструк- тивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	Земляное полотно	13	12	12	12	12	11	12	11	11	11	11	10
2	Песчаный балласт	19	18	17	19	17	17	17	17	16	17	16	16
3	Верхнее строение путей	68	70	71	69	71	72	71	72	73	72	73	74
	Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 5. Пути трамвайные из рельсов железнодорожного и трамвайного профиля

Характеристика: пути - на деревянных или железобетонных шпалах и песчаном балласте; спецчасти - на деревянных шпалах или на брусьях и щебеночном балласте; шпальные ящики засыпаны песком; открытые пути от верха шпал до головки рельсов засыпаны щебнем.

Б. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

Восстановительная стоимость 1 км одиночного пути в рублях

Таблица 8

	Рельсы Р38	Рельсы Р43	Рельсы Р50	Рельсы Тв 60 и Тв 65
Территори- альные пояса	Открытые пути	Закры- тые пути	Открытые пути	Закры- тые пути	Открытые пути	Закры- тые пути	Открытые пути	Закры- тые пути
	Количество шпал на 1 км пути
	1440	1520	1680	1440	1520	1680	1440	1520	1680	1440	1520	1680
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	58400	61000	63000	59600	62000	64000	63000	65000	68000	67000	69000	71000
2	61000	63000	66000	62000	64000	67000	66000	68000	70000	70000	71000	74000
3	64000	67000	69000	66000	68000	71000	69000	72000	74000	74000	75000	78000
4	67000	70000	72000	69000	71000	74000	72000	75000	78000	78000	79000	82000
5	73000	76000	79000	75000	77000	81000	79000	82000	85000	84000	86000	89000
6	82000	86000	89000	84000	87000	91000	89000	92000	95000	95000	97000	100000
7	126000	131000	135000	128000	133000	138000	135000	140000	146000	145000	148000	153000
8	127000	132000	137000	129000	134000	140000	137000	142000	147000	146000	149000	154000
9	134000	139000	144000	137000	142000	148000	144000	150000	155000	154000	157000	163000
Примечания:

1. Восстановительную стоимость трамвайных путей из желобчатых рельсов типов Тн55 и Тн60 принимать по графам «к» - «м» с коэффициентом К = 0,97.

2. Восстановительную стоимость путей, уложенных на щебеночном балласте, принимать с коэффициентом К = 1,07.

3. В закрытых трамвайных путях восстановительная стоимость дорожных покрытий не учтена и должна приниматься по табл. 9.

4. Восстановительную стоимость путевого дренажа следует принимать по табл. 9.

Удельные веса конструктивных элементов трамвайных путей на железобетонных шпалах

(К табл. 8)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	Земляное полотно	11	11	10	11	10	10	10	10	10	10	10	9
2	Песчаный балласт	17	16	16	16	15	15	16	15	14	14	14	14
3	Верхнее строение путей	72	73	74	73	75	75	74	75	76	76	76	77
	Итого..	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 6. Дорожные покрытия трамвайных путей и путевой дренаж

Характеристика. Мощение булыжным и брусчатым камнем, каменной мелочью; покрытие сборными железобетонными плитами с заполнением швов; укладка асфальтобетона; укладка путевого дренажа с засыпкой каменным материалом.

Восстановительная стоимость покрытия на 10 кв. м и путевого дренажа на 1 км в рублях

Таблица 9

	Покрытие
Территориальный пояс	из булыжного камня	из брусчатого камня	из сборных железо- бетонных плит толщиной в см	из асфальтобетона	Путевой дренаж
			15	7
	а	б	в	г	д	е
1	26	28,4	130	88	17,2	3660
2	27,1	29,6	135	91	17,9	3810
3	28,6	31,3	143	96	18,9	4030
4	29,9	32,7	149	101	19,7	4210
5	32,5	35,5	162	110	21,4	4580
6	36,7	40,1	183	124	24,2	5160
7	55,9	61	279	189	36,9	7900
8	56,5	62	282	190	37,3	7900
9	59,6	65	297	201	39,3	8400


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 7. Контактная сеть трамвая

Характеристика: опоры железобетонные или металлические; подвески - на кронштейнах и гибких поперечинах.

А. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Восстановительная стоимость 1 км контактной сети в рублях

Таблица 10

	Двухпутная простая подвеска	Двухпутная продольно-цепная подвеска
Территори- альный пояс	на гибких поперечинах и опорах сбоку путей	на цепных гибких поперечинах и опорах сбоку путей	на кронштейнах и опорах сбоку путей	на кронштейнах с опорами в междупутье	на гибких поперечинах и опорах сбоку путей	на кронштейнах с опорами в междупутье	на кронштейнах и опорах сбоку путей
	а	б	в	г	д	е	ж
1	15100	15800	16900	11600	13700	10500	14200
2	15700	16500	17600	12100	14200	10900	14800
3	16600	17400	18600	12800	15000	11500	15600
4	17300	18200	19500	13400	15700	12100	16300
5	18800	19800	21200	14600	17100	13100	17800
6	21200	22300	23900	16400	19300	14800	20000
7	32400	34000	36400	25000	29400	22600	30600
8	32700	34400	36800	25300	29700	22800	30800
9	34500	36300	38800	26700	31300	24000	32500
Примечание. Восстановительную стоимость однопутной контактной сети трамвая принимать по стоимости двухпутной (графы «в» и «ж») с коэффициентом К = 0,5.

(К табл. 10)

Удельные веса строительных и монтажных работ контактной сети трамвая на железобетонных опорах в процентах

№ п.п.	Наименование работ	а	б	в	г	д	е	ж
1	Строительные	77	73	68	55	68	65	52
2	Монтажные	23	27	32	45	32	35	48
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 7. Контактная сеть трамвая

Характеристика: опоры железобетонные или металлические; подвески - на кронштейнах и гибких поперечинах.

Б. Опоры металлические

Восстановительная стоимость 1 км контактной сети в рублях

Таблица 11

	Двухпутная простая подвеска	Двухпутная продольно-цепная подвеска
Территори- альный пояс	на гибких поперечинах и опорах сбоку путей	на цепных гибких поперечинах и опорах сбоку путей	на кронштейнах и опорах сбоку путей	на кронштейнах с опорами в междупутье	на гибких поперечинах и опорах сбоку путей	на кронштейнах с опорами в междупутье	на кронштейнах и опорах сбоку путей
	а	б	в	г	д	е	ж
1	14000	14600	15800	11000	12800	9800	13500
2	14600	15200	16400	11400	13300	10200	14000
3	15400	16000	17300	12000	14100	10800	14800
4	16100	16800	18100	12600	14700	11300	15500
5	17500	18300	19700	13700	16000	12300	16800
6	19700	20600	22200	15400	18000	13900	19000
7	30100	31400	33900	23500	27500	21100	29000
8	30400	31700	34200	23800	27700	21300	29200
9	32000	33400	36100	25100	29300	22500	30800
Примечание. Восстановительную стоимость однопутной контактной сети трамвая принимать по стоимости

Удельные веса строительных и монтажных работ контактной сети трамвая на металлических опорах в процентах

(К табл. 11)

№ п.п.	Наименование работ	а	б	в	г	д	е	ж
1 2	Строительные Монтажные	75 25	71 29	66 34	53 47	63 37	62 38	50 50
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 8. Контактная сеть троллейбуса

Характеристика: опоры железобетонные или металлические; подвеска - на кронштейнах и гибких поперечинах.

А. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Восстановительная стоимость 1 км контактной сети в рублях

Таблица 12

	Двухпутная простая подвеска	Двухпутная продольно-цепная подвеска	Поперечно-цепная
Территориаль ный пояс	на гибких поперечинах и боковых опорах	на цепных гибких поперечинах в боковых опорах	на кронштейнах и боковых опорах	на гибких поперечинах и боковых опорах	на кронштейнах и боковых опорах	подвеска на боковых опо- рах для двух линий трамвая и двух линий троллейбуса
	а	б	в	г	д	е
1	21400	22300	23600	21200	21400	26600
2	22300	23200	24500	22000	22300	27700
3	23500	24500	26000	23300	23600	29300
4	24600	25600	27000	24300	24700	30600
5	26800	27800	29500	26400	26800	33300
6	30200	31400	33300	29800	30200	37500
7	46000	47900	50700	45500	46100	57200
8	46500	48300	51200	45900	46500	57700
9	49000	51000	54000	48500	49100	60900
Примечание. Восстановительную стоимость однопутной контактной сети троллейбуса принимать по стоимости двухпутной (графы «в» и «д») с коэффициентом К = 0,5.

Удельные веса строительных и монтажных работ контактной сети троллейбуса на железобетонных опорах в процентах

(К. табл. 12)

№ п.п.	Наименование работ	а	б	в	г	д	е
1 2	Строительные Монтажные	70 30	67 33	63 37	56 44	56 44	57 43
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 8. Контактная сеть троллейбуса

Характеристика: опоры железобетонные или металлические; подвеска - на кронштейнах и гибких поперечинах.

Б. ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Восстановительная стоимость 1 км контактной сети в рублях

Таблица 13

	Двухпутная простая подвеска	Двухпутная продольно-цепная подвеска	Поперечно-цепная
Территориаль ный пояс	на гибких поперечинах и боковых опорах	на цепных гибких поперечинах в боковых опорах	на кронштейнах и боковых опорах	на гибких поперечинах и боковых опорах	на кронштейнах и боковых опорах	подвеска на боковых опо- рах для двух линий трамвая и двух линий троллейбуса
	а	б	в	г	д	е
1	19900	20800	22200	20000	20200	25000
2	20700	21600	23100	20800	21000	26000
3	21900	22900	24400	22000	22200	27500
4	22900	23900	25500	23000	23200	28800
5	24900	26000	27700	25000	25300	31300
6	28000	29300	31200	28200	28500	35300
7	42800	44700	47600	43000	43400	53800
8	43200	45100	48100	43400	43800	54300
9	45600	47600	50700	45800	46300	57300
Примечание. Восстановительную стоимость однопутной контактной сети троллейбуса принимать по стоимости двухпутной (графы «в» и «д») с коэффициентом К = 0,5.

Удельные веса строительных и монтажных работ контактной сети троллейбуса на металлических опорах в процентах

(К табл. 13)

№ п.п.	Наименование работ	а	б	в	г	д	е
1 2	Строительные Монтажные	68 32	65 35	60 40	54 46	54 46	59 41
	Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 30

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с Госстроем СССР

§ 9. Питающая и отсасывающая сети для трамвайных и троллейбусных линий

Характеристика. Рытье и обратная засыпка траншей: вскрытие и восстановление дорожных покрытий, укладка питающих и отсасывающих кабелей с установкой арматуры.

Восстановительная стоимость 1 км питающей и отсасывающей сети в рублях

Таблица 14

Территориальный	Питающая и отсасывающая сеть сечением кабеля в кв. мм, до
пояс	185	240	300	400	500	625	800
	а	б	в	г	д	е	ж
1	9800	10900	12000	13300	15200	17100	19300
2	10200	11300	12500	13900	15900	17800	20100
3	10800	12000	13200	14700	16800	18900	21300
4	11300	12500	13800	15300	17500	19700	22200
5	12300	13600	15000	16700	19100	21400	24200
6	13900	15300	16900	18800	21500	24200	27200
7	21 100	23300	25800	28600	32800	36900	41500
8	21300	23600	26100	28900	33100	37200	41900
9	22500	24900	27500	30500	34900	39300	44200
Удельные веса строительных и монтажных работ питающей и отсасывающей сети в процентах

(К табл. 14)

№ п.п.	Наименование работ	а	б	в	г	д	е	ж
1 2	Строительные Монтажные	38 62	35 65	32 68	28 72	25 75	22 78	20 80
	Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

Техническая часть

Отдел 1. Лечебно-профилактические учреждения

Отдел II. Санатории, дома отдыха, турбазы

Отдел III. Аптеки, центральные аптечные склады. Склады хранения медицинского имущества. Учебные корпуса медицинских институтов. Павильоны климатолечения пионерлагерей


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

Отдел 1. Лечебно-профилактические учреждения

Вводная часть

Таблица 1. Главные корпуса больниц

Таблица 2. Лечебные корпуса больниц

Таблица 3. Поликлиники

Таблица 4. Радиологические корпуса

Таблица 5. Родильные дома

Таблица 6. Патологоанатомические корпуса

Таблица 7. Детские сады - ясли

Таблица 8. Хозяйственные корпуса

Таблица 9. Пищеблоки

Таблица 10. Лечебно-производственные мастерские


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

Отдел II. Санатории, дома отдыха, турбазы

Вводная часть

Таблица 11. Главные корпуса санаториев и домов отдыха

Таблица 12. Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест

Таблица 13. Турбазы

Таблица 14. Общественные корпуса

Таблица 15. Лечебные корпуса для санаториев (профилакториев) и лечебно-бальнеологические корпуса для курортов

Таблица 16. Грязелечебницы и водогрязелечебницы

Таблица 17. Ночные санатории (профилактории)

Таблица 18. Спальные корпуса

Таблица 19. Клубы-столовые

Таблица 20. Столовые

Таблица 21. Клубы и курзалы

Таблица 22. Административные и административно-приемные корпуса

Таблица 23. Хозяйственные корпуса для санаториев и домов отдыха

Таблица 24. Мотели


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

Отдел III. Аптеки, центральные аптечные склады. Склады хранения медицинского имущества. Учебные корпуса медицинских институтов. Павильоны климатолечения пионерлагерей

Вводная часть

Таблица 25. Главные корпуса аптек

Таблица 26. Центральные аптечные склады

Таблица 27. Склады для хранения медицинского имущества

Таблица 28. Учебные корпуса медицинских институтов

Таблица 29. Павильоны климатолечения пионерлагерей


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник № 31 содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для здравоохранения, и предназначается для переоценки основных фондов в ценах, введенных с 1 января 1970 г.

Показатели восстановительной стоимости отдельно стоящих зданий котельных, прачечных, овощехранилищ, ледников и сторожек, летних эстрад, спортплощадок, жилых домов, общежитии, сооружений внешней канализации, гаражей и других зданий и сооружений, входящих в состав лечебных и оздоровительных учреждений, следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

2. Настоящий сборник состоит из трех отделов:

Отдел - Лечебно-профилактические учреждения.

Отдел II - Санатории, дома отдыха, турбазы.

Отдел III - Аптеки, аптечные склады, склады хранения медицинского инструмента, учебные корпуса медицинских институтов, павильоны климатолечения пионерских лагерей.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий здравоохранения приведены в сборнике по десяти территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам приведено в приложении 3 Общей части к сборникам укрупненных показателей.

4. Восстановительная стоимость зданий и сооружений здравоохранения исчислена с учетом стоимости всех общестроительных, а также внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств с учетом накладных расходов и плановых накоплений.

Кроме того, в восстановительную стоимость включены разного рода лимитированные затраты, как-то: на временные здания и сооружения, удорожание работ в зимнее время, на вывоз мусора и содержание уличной полосы, на сдельно-премиальную оплату труда рабочих, на организованный набор рабочих, на содержание дирекции строящегося объекта и технического надзора, а также проектно-изыскательские работы.

5. Восстановительная стоимость не учитывает затрат на технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

6. Сборник не содержит показателей стоимости уникальных зданий и сооружений. Восстановительная стоимость этих зданий и сооружений принимается по балансовой стоимости в ценах 1955 г. с применением средних коэффициентов изменения стоимости от цен 1955 г. к ценам 1969 г.

7. Сборник укрупненных показателей на здания и сооружения разработан для II климатического района. Восстановительная стоимость зданий, расположенных в других климатических районах, устанавливается при пользовании сборником на местах путем применения следующих поправочных коэффициентов:

Климатические районы	Здания лечебно-профилактических учреждений
I	1,12
III	0,98
IV	0,95
8. Для упрощения определения физического износа зданий, сооружений, исходя из состояния отдельных конструкций, в таблицах сборника приводятся данные об удельных весах отдельных конструктивных элементов и видов внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств в общей стоимости (в процентах).

Оценочная стоимость зданий в табл. 1 - 29 приведена с учетом высоты зданий 1 - 2 этажа. Для зданий другой этажности надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

3 - 4-этажные здания	0,98,

5 - этажные здания	0,95

6 - 8-этажные здания	1,03.

Примеры пользования сборником.

Пример 1-й (отдел I сборника). Требуется определить восстановительную стоимость главного корпуса сельской районной больницы на 50 коек, расположенной в Вологодской области.

Конструктивная характеристика здания: фундаменты - ленточные бутобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - сборные железобетонные плиты; проемы - оконные и дверные блоки заводского изготовления; кровля - волнистая асбестоцементная по деревянным стропилам; полы - линолеум и керамические плитки; отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска панелей стен, отделка наружная - стены здания облицованы лицевым кирпичом.

Физический износ отдельных конструктивных элементов выражается в следующем размере: стены и перегородки на 10 %, перекрытия на 10 %, кровля на 30 %, полы на 40 %, проемы на 20 %, отделочные работы на 50 %, сантехнические устройства на 20 %. Объем здания больницы - 5912 куб. м.

Устанавливаем, что Вологодская область относится к II территориальному поясу и II климатическому району.

Расчеты производим в следующей последовательности:

а) определяем полную восстановительную стоимость здания главного корпуса сельской районной больницы согласно табл. 1 (графа а - 1); восстановительная стоимость 1 куб. м здания больницы составляет 24,4 руб. Полная восстановительная стоимость составит 24,4 х 5912 = 144253 руб.;

б) для определения физического износа здания больницы составляем следующую расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	4	-	-
Стенки и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	25 16 6	10 10 30	2,5 1,6 1,8
Полы Проемы	9 10	40 20	3,6 2,0
Отделочные работы	8	50	4,0
Санитарно-технические устройства	15	30	4,5
Электротехнические устройства Прочие работы	5 2	20 -	1,0 -
Итого	100		21,0
В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов (табл. 1, графа а - 1); в графе б - процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемый на месте инвентаризационной комиссией; в графе в - удельный износ отдельных конструктивных элементов, получаемый путем перемножения показателей графы а и графы б.

Таким образом, общий физический износ главного корпуса больницы составляет 21 %.

Физический износ главного корпуса больницы в денежном выражении составляет 144253 х 0,21 = 30293 руб.

Пример 2-й (отдел I сборника). Требуется переоценить стоимость радиологического корпуса на 6 коек, расположенного в Ставропольском крае.

Конструктивная характеристика здания: фундаменты - ленточные бутобетонные; стены - кирпичные; перегородки - шлакобетонные двухслойные; полы - линолеум и керамические плитки; кровля - совмещенная трехслойная из рубероида; проемы - оконные блоки из отдельных элементов; двери - двупольные полусветлые; отделка наружная - улучшенная штукатурка наружных стен; отделка внутренняя - улучшенная штукатурка стен и потолков; облицовка панелей керамическими плитками.

Физический износ отдельных конструктивных элементов выражается в следующих размерах: стены и перегородки на 12 %, перекрытия на 8 %, кровля на 25 %, полы на 50 %, проемы на 15 %, отделочные работы на 60 %, внутренние сантехнические устройства на 40 %, внутренние электротехнические устройства на 30 %. Объем здания радиологического корпуса - 2665 куб. м.

Устанавливаем, что Ставропольский край относятся ко II территориальному поясу и ко II климатическому району.

Расчеты производили в следующей последовательности:

а) определяем полную восстановительную стоимость здания радиологического корпуса согласно табл. 4 (графа в - 4); восстановительная стоимость 1 куб. м здания составляет 39,4 руб. Полная восстановительная стоимость здания радиологического корпуса составит 39,4 х 2665 = 105000 руб.;

б) для определения физического износа здания радиологического корпуса составляем следующую таблицу.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	5	-	-
Стены и перегородки	21	12	2,5
Перекрытия (покрытия)	20	8	1,6
Кровли	5	25	1,3
Полы	6	50	3,0
Проемы	7	15	1,1
Отделочные работы	6	60	3,6
Санитарно-технические устройства	23	40	9,4
Электротехнические устройства	5	30	1,5
Прочие работы	2	-	-
Итого	100		24,0
В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов (табл. 4, графа 4); в графе б—процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемый на месте инвентаризационной комиссией; в графе в - удельный износ отдельных конструктивных элементов, получаемый путем перемножения показателей графы а и графы б.

Таким образом, общий физический износ здания радиологического корпуса составляет 24,0 %.

Физический износ здания радиологического корпуса в денежном выражении составляет 105000 х 0,24 = 25200 руб.

Пример 3-й (отдел III сборника). Требуется определить восстановительную стоимость здания аптеки III категории, расположенной в Свердловске. Конструктивная характеристика здания следующая: фундаменты - бутобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - из сборных железобетонных плит, кровля - рулонная из рубероида; полы - паркет и линолеум, метлахская плитка, цементные; преобладает паркет. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска панелей стен; фасады здания облицованы кирпичом.

Физический износ отдельных конструктивных элементов выражается в следующем размере: стены и перегородки на 10 %, перекрытия на 5 %, кровля на 30 %, полы на 40 %, проемы на 20 %, отделочные работы на 60 %, внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства на 30 %. Объем здания аптеки -2398 куб. м.

Согласно приложению 1 к сборнику устанавливаем, что Свердловская область относится к I территориальному поясу и II климатическому району.

Расчеты производим в следующей последовательности:

а) определяем полную восстановительную стоимость здания аптеки согласно табл. 25 (графа в); восстановительная стоимость 1 куб. м здания аптеки составляет 25,2 руб.

Полная восстановительная стоимость здания аптеки равна 25,2 х 2398 = 60430 руб.;

б) для определения физического износа здания аптеки составляем следующую расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	5	-	-
Стены и перегородки	24	10	2,4
Перекрытия (покрытия) Кровля	16 5	5 30	0,8 1,5
Полы	9	40	3,6
Проемы	10	20	2
Отделочные работы	5	60	3
Внутренние санитарно-технические устройства	12	30	3,6
Электротехнические устройства Прочие работы	9 5	30 -	2,7 -
Итого...	100	-	19,6
В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов: в графе б указан процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемый инвентаризационной комиссией; в графе в - удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, получаемый путем перемножения показателей графы а и графы б.

Таким образом, общий физический износ здания аптеки равен 19,6 %.

Физический износ здания аптеки в денежном выражении составит 60430 х 0,196 = 11844 руб.

Пример 4-й (отдел III сборника). Требуется определить восстановительную стоимость главного корпуса медицинского института в Томске.

Конструктивная характеристика здания следующая: фундаменты - сборные железобетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки - гипсобетонные; перекрытия - сборные железобетонные панели; полы - паркетные; линолеум, керамические плитки; преобладают паркетные; кровля - рулонная из рубероида; отделка внутренняя - повышенного. качества; фасады здания облицованы лицевым кирпичом.

Физический износ отдельных конструктивных элементов выражается в следующем размере: стены и перегородки на 15 %, перекрытия на 5 %, кровля на 20 %, полы на 25 %, проемы на 10 %, отделочные работы на 40 %, внутренние сантехнические устройства на 20 %, электротехнические устройства на 30 %. Объем здания главного корпуса 66080 куб. м.

Согласно приложению 1 к сборнику устанавливаем, что Томск относится ко II территориальному поясу и II климатическому району.

Расчет производим в следующей последовательности:

а) определяем полную восстановительную стоимость здания главного корпуса согласно табл. 28 (графа в) сборника (часть III); восстановительная стоимость 1 куб. м здания главного корпуса института составляет 34,3 руб.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	4	-	-
Стены и перегородки Перекрытия	26 12	15 5	3,9 0,6
Кровли	4	20	0,8
Полы	7	25	1,7
Проемы	5	10	0,5
Отделочные работы	6	40	2,4
Внутренние санитарно-технические устройства	18	20	3,6
Внутренние электротехнические устройства	14	30	4,2
Прочие работы	4	-	-
Итого	100		17,7
Полная восстановительная стоимость здания главного корпуса института равна 34,3 х 66080 = 2266544 руб.;

б) для определения физического износа здания главного корпуса мединститута составляем расчетную таблицу.

В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов. В графе б указывают процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемый на месте инвентаризационной комиссией.

В графе в указывают удельный износ конструктивных элементов, получаемый путем перемножения показателей граф а и б.

Таким образом, общий физический износ здания главного корпуса мединститута составляет 17,7 %. Физический износ здания главного корпуса медицинского института в денежном выражении составит 2266544 х 0,177 = 401178 руб.

Пример 5-й (отдел II-сборника). Требуется определить стоимость главного корпуса санатория на 400 мест, расположенного в Грузинской СССР. Конструктивная характеристика здания следующая: фундаменты - железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - паркетные; отделка внутренняя - повышенного качества, отделка наружная - облицовка керамическим кирпичом.

Физический износ здания - отдельных конструктивных элементов выражается в следующих размерах: стены и перегородки на 12 %, перекрытия на 7 %, кровля на 15 %, полы на 20 %, проемы на 5 %, отделочные работы на 50 %, внутренние сантехнические и электротехнические устройства на 5 %. Объем здания главного корпуса санатория - 30921 куб. м.

Устанавливаем, что Грузинская ССР относится ко II территориальному поясу и IV климатическому району.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	10	-	-
Стены и перегородки	17	12	2,0
Перекрытия (покрытия)	12	7	0,8
Кровли	5	15	0,8
Полы	4	20	0,8
Проемы	5	5	0,3
Отделочные работы	3	50	1,5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	36	5	1,8
Прочие работы	8	-	-
Итого	100		8,0
Расчет производим в следующей последовательности.

а) определяем полную восстановительную стоимость здания главного корпуса. Согласно табл. 11 (графа д) сборника, восстановительная стоимость 1 м3 здания составляет: 23,8 х 0,95 = 22,6 руб., где 0,95 - поправочный коэффициент для IV климатического района.

Полная восстановительная стоимость здания главного корпуса составит 322,6 х 30921 = 698815 руб.;

б) для определения физического износа здания главного корпуса санатория составляем расчетную таблицу.

В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов; в графе б указывают процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемых на месте инвентаризационной комиссией; в графе в - удельный износ отдельных конструктивных элементов, получаемый путем перемножения показателей граф а и б.

Таким образом, общий физический износ здания составляет 8 %.

Общий физический износ здания в денежном выражении составит 698015 х 0,08 = 55905 руб.


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В состав отдела I сборника включены следующие объекты:

1. Главные корпуса больниц.

2. Лечебные корпуса больниц.

3. Поликлиники.

4. Радиологические корпуса.

5. Родильные дома.

6. Патологоанатомические корпуса.

7. Детские сады - ясли.

8. Хозяйственные корпуса.

9. Пищеблоки.

10. Лечебно-производственные мастерские.


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

Группа капитальности I (графы а и б) Группа капитальности IV (графа в)

Характеристика здания

(Графы а, б, в)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перегородки  шлакобетонные и гипсошлаковые. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - из линолеума и керамической плитки. Кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Отделка внутренняя -обыкновенная. Отделка наружная - расшивка швов кирпичной кладки.

Графа б

Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - кирпичные. Перегородки - кирпичные, шлакобетонные. Перекрытия - сборные железобетонные панели. Полы - из линолеума, керамической плитки и листового пластика. Кровля - совмещенная с покрытием рубероидом. Отделка внутренняя - улучшенная. Отделка внешняя - расшивка швов кирпичной кладки.

Графа в

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - деревянные брусчатые. Перегородки - деревянные. Перекрытия - деревянные. Полы - дощатые, цементные, из метлахской плитки. Кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Отделка внутренняя - обыкновенная. Отделка внешняя - штукатурка стен с окраской.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания каменные объемом в куб. м	Деревянные
Территориальные пояса	до 10000	от 10000 до 20000	от 20000 до 50000	от 50000 до 100000	от 100000 до 200000	здания объемом в куб. м до 3000
	а		б			в
	1	2	3	4	5	6
I	23	24,7	33,1	26,8	29,2	32,7
II	24,4	26,1	35,1	28,4	30,9	34,6
III	25,6	27,4	36,7	29,7	32,4	36,9
IV	26,9	28,9	38,7	31,3	34,2	38,9
V	28,1	30,1	40,4	32,6	35,6	40,8
VI	44,9	48,1	64,5	51,2	56,9	65,4
VI	55	58,9	79,1	64	69,8	80,1
VIII	58,5	62,6	84	68	74,1	85
IX	62,8	67,3	90,3	73,1	79,7	91,6
Х	71,1	76,2	102,2	85,9	90,2	103,3
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких сантехнических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудование	а		б			в
	1	2	3	4	5	6
Внутренний водопровод Внутренняя канализация Центральное отопление	2,0 3,8 4,1	0,9 3,5 3,9	0,7 2,4 9,4	0,7 2 2	0,8 2 2,7	1,2 4,2 5,7
Вентиляция	4,2	0,6	4	11,6	5,5	0,6
Горячее водоснабжение	0,9	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5
Электроустройства	4,1	3,8	5,7	6,8	5,3	6,9
Электрослаботочные устройства Холодильные установки	1,1 -	0,5 -	1,5 -	1,9 -	1,4 1	1,1 -
Лифты	-	0,8	3,5	2,7	1,6	-
Кондиционирование воздуха	-	-	6,8	1,8	3,6	-
К таблице 1

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных	а		б			в
элементов и вида работ	1	2	3	4	5	6
Фундаменты	4	3	9	3	0	6
Стены и перегородки	25	27	18	21	28	28
Перекрытия (покрытия) Кровли	16 6	12 8	20 3	22 2	13 2	11 2
Полы	9	10	9	5	10	3
Проемы	10	13	7	8	6	11
Отделочные работы	8	8	5	5	7	17
Внутренние санитарно-технические устройства	16	10	17	10	18	12
Внутренние электротехнические устройства	4	4	10	11	8	8
Прочие работы	2	5	2	4	6	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

(Графы а, б)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - кирпичные, деревянные. Полы - из линолеума, деревянные, из метлахской плитки. Крыша - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - штукатурка стен, окраска. Внутренняя отделка - улучшенная.

Графа б

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума, паркета, из метлахской плитки. Крыша - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - улучшенная.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 1000	от 1000 до 3000	от 3000 до 5000	от 5000 до 10000	от 10000 до 20000
	а	б
	1	2	3	4	5
I	31,6	28	23	24,4	22,8
II	33,4	29,7	24,4	25,8	24,2
III	35,0	31,1	25,5	27,1	25,3
IV	36, а	32,8	26,9	28,5	26.7
V	38,5	34,2	28,1	29,7	27,9
VI	61,5	54,6	44,8	47,5	44,5
VII	75,4	66,9	55	58,3	54,6
VIII	80,1	71,2	58,4	61,9	58
IX	86,1	76,5	62,8	66,6	62,3
Х	97,5	86,6	70,4	75,3	70,5
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
	1	2	3	4	5
Внутренний водопровод	1	0,6	0,6	1,3	1,1
Внутренняя канализация	1,7	1,5	2,3	1,6	2,5
Центральное отопление	5,4	6	3,2	6,2	3,4
Вентиляция	4	1	3,3	3,5	3,8
Горячее водоснабжение	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3	2,2	5,1	4	5,5
Электрослаботочные устройства Лифты	0,2 -	1,5 -	1,8 -	1 -	1,9 1,7
Холодильные установки	-	-	-	-	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-	-
К таблице- 2

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных	а	б
элементов и в вида работ	1	2	3	4	5
Фундаменты	4	5	3	4	4
Стены и перегородки	11	13	27	25	24
Перекрытия (покрытия)	3	2	16	17	17
Кровли	35	39	5	4	4
Полы	9	9	9	10	10
Проемы	10	10	13	13	11
Отделочные работы	7	6	6	5	6
Внутренние санитарно-технические устройства	13	10	10	13	11
Внутренние электротехнические устройства	3	4	7	5	9
Прочие работы	5	2	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Поликлиники

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Группа капитальности IV (графа г)

Характеристика зданий

(Графы а, б, в, г)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа б

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плиток. Перегородки - шлакобетонные и гипсолитовые. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа в

Фундаменты - из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума, керамической плитки и мозаичные. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа г

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - деревянные брусчатые. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые, цементные, из метлахской плитки. Крыша - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - штукатурка цоколя. Отделка внутренняя - обыкновенная.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 5000	от 5000 до 20000	более 20000	деревянные здания до 1000 куб. м
	а	б	в	г
	1	2	3	4
I	24,2	25,7	22,5	37,2
II	25,6	27,2	23,8	39,5
III	26,8	28,5	25	42,1
IV	28,3	30	26,3	44,3
V	29,5	31,3	27,4	46,5
VI	47,1	50	43,9	74,4
VII	57,8	61,3	53,8	91,2
VIII	61,4	65,2	57,1	96,8
IX	66	70,1	61,4	104,2
Х	74,7	79,3	69,5	117,6
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г
	1	2	3	4
Внутренний водопровод	1,3	1,2	0,9	1
Внутренняя канализация	2,4	2,4	2,2	3,3
Центральное отопление	2,9	3,1	2,2	5,1
Вентиляция	3,1	3,5	3,8	1,7
Горячее водоснабжение	0,4	0,5	0,6	0,5
Силовое электрооборудование и электроосвещение	6,3	5,4	7	3,1
Электрослаботочные устройства	1,6	1,4	1,8	0,5
Лифты	-	-	2,6	-
Холодильная установка	-	-	-	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-
Оборудование котельной	3,2	3,2	-	-
К таблице 3

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных	а	б	в	г
элементов и вида работ	1	2	3	4
Фундаменты	5	4	2	8
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия)	31 14	28 13	29 16	28 10
Кровли	4	7	3	4
Полы	9	9	10	6
Проемы	8	9	9	12
Отделочные работы	5	6	6	13
Внутренние санитарно-технические устройства	13	14	12	12
Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	8 3	7 3	9 4	3 4
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРПУСА

Группы капитальности I (графы а, б и в)

Характеристика зданий

(Графы а, б, в)

Графа а

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - штукатурка кирпичных стен. Внутренняя отделка - улучшенная.

Графа б

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - железобетонные, однослойные и двухслойные. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - штукатурка кирпичных стен. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа в

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - из гипсолитовых пли г, кирпичные. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - штукатурка кирпичных стен. Отделка внутренняя - улучшенная.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Количество коек стационара
Территориальные	на 30 коек	на 18 коек	на 10 коек	на 6 коек
пояса	а	б	в
	1	2	3	4
I	31,7	32,5	53,9	37,2
II	33,6	34,5	57,1	39,4
III	35,1	36,1	59,8	41,2
IV	37	38	63	43,5
V	38,6	39,7	65,7	45,3
VI	61,7	63,4	105,1	72.4
VII	75,7	77,7	128,7	88,8
VIII	80,4	82,6	136,8	94,4
IX	86,4	88,8	147	101,4
Х	97,8	100,5	166,4	114,8
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а		б	в
	I	2	3	4
Внутренний водопровод	0,8	0,8	0,7	0,6
Внутренняя канализация	2,8	1,9	1,4	2,7
Центральное отопления	3,7	3,1	2,7	4
Вентиляция	11,5	12,8	5,6	15,4
Горячее водоснабжение	0,7	0,6	0,4	0,5
Силовое электрооборудование и электроосвещение	4,3	3,5	4,5	3,5
Электрослаботочные устройства	1,3	1,5	4,2	0,9
Лифты	-	-	-	-
Холодильные установки	-	-	0,4	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-
К таблице 4

Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в процентах

Наименование конструктивных		а	б	в
элементов и вида работ	1	2	3	4
Фундаменты	5	5	4	5
Стены и перегородки	29	24	30	21
Перекрытия (покрытия)	13	20	19	20
Кровли	5	7	5	5
Полы	9	7	11	6
Проемы	7	7	5	7
Отделочные работы	5	4	4	6
Внутренние санитарно-технические устройства	20	10	16	23
Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	4 3	5 2	4 2	5 2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

Группа капитальности I (графа б). Группа капитальности III (графа а). Группа капитальности IV. (графа в)

Характеристика зданий

(Графы а, б, в)

Графа а

Фундаменты - бутовые столбчатые или ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - деревянные по деревянным балкам. Перегородки - деревянные из гипсошлаковых плит. Полы - деревянные дощатые, цементные. Кровли - из волнистых асбестоцементных листов. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа б

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - железобетонные. Перегородки - из шлакобетонных плит. Полы - из линолеума, цементные. Кровли - из волнистых асбестоцементных листов. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа в

Фундаменты - бутовые ленточные. Стены - деревянные брусчатые. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые, из керамической плитки. Кровли - из волнистых асбестоцементных листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - окраска стен, штукатурка цоколя. Внутренняя отделка — обыкновенная.

Восстановительная стоимость куб. м здания в рублях

Таблица 5

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 1000	от 1000 до 10000	деревянные здания объемом в куб .м до 1000
	а	б	в
	1	2	3
I II III IV V	28,1 29,8 31,2 32,9 34,3	22,7 24 25,2 26,5 27,7	35,8 38 40,5 42,6 44,8
VI VII VIII IX X	54,8 67,1 71,3 76,7 86,8	44,2 54,2 57,6 61,9 70,1	71,6 87,7 93,2 100,2 113,1
Примечание. При отсутствии в Переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Виды оборудования	а	б	в
	1	2	3
Внутренний водопровод	3,4	1,1	1,6
Внутренняя канализация	4,9	4,1	4,4
Центральное отопление	-	4,5	7,5
Вентиляция	0,8	4,4	1,7
Горячее водоснабжение	1,2	1	1
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,4	5,2	2,7
Электрослаботочные устройства	-	1,6	-
Лифты	-	-	-
Холодильные устройства	-	-	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-
К таблице 5

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
	1	2	3
Фундаменты	5	4	3
Стены и перегородки	27	27	37
Перекрытия (покрытия)	12	19	7
Кровля	7	2	5
Полы	8	7	7
Проемы	10	8	10
Отделочные работы	8	7	10
Внутренние санитарно-технические устройства.	10	15	16
Внутренние электротехнические устройства	3	7	3
Прочие работы	10	4	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

(Графы а, б)

Графа а

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перегородки - из шлакобетонных плит. Перекрытие - из сборных железобетонных панелей. Кровли - совмещенные с покрытием из рубероида. Полы - из линолеума и керамической плитки. Внутренняя отделка - обыкновенная. Наружная отделка - облицовка стен силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные	от 300 до 500	от 800 до 1000	от 1000 до 5000	от 5000 до 10000
пояса	а	б
	1	2	8	4
I	32,5	31,9	37,3	36,2
II	34,4	33.9	39,5	38,4
III	36,1	35,5	41,4	40,2
IV	38	37,4	43,6	42,4
V	39,6	39	45,5	44,2
VI	63,4	62,3	72,7	70,7
VII	77,7	76.4	89,1	86,6
VIII	82,5	81,1	94,7	92
IX	88.7	87,2	101,8	98,9
Х	100,4	98,7	115,2	112
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
	1	2	3	4
Внутренний водопровод	1,6	0,7	0,4	0,6
Внутренняя канализация	1,8	4,0	1,4	1
Центральное отопление	3	4,2	3,9	2,7
Вентиляция	0,7	4,4	3,4	4,6
Горячее водоснабжение	1,8	1,1	0,5	0,4
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,2	4 8	6,3	4 2
Электрослаботочные устройства	-	-	0,4	0,3
Лифты	-	-	о 0	1,5
Холодильная установка	8,9	3,4	1,1	0,5
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-
Газоснабжение	-	-	-	0,1
Графа б

Фундаменты - из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перегородки - из сборных железобетонных панелей, гипсолитовых плит. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Кровли  совмещенные с покрытием из рубероида. Полы - из линолеума и керамической плитки. Внутренняя отделка - улучшенная. Наружная отделка - облицовка стен силикатным кирпичом с. расшивкой швов.

К таблице 6

Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в процентах

Наименований конструктивных	а			б
элементов и вида работ	1	2	3	4
Фундаменты	5	8	6	2
Стены и перегородки	29	18	20	24
Перекрытия (покрытия)	12	9	10	20
Кровли	9	11	14	6
Полы	5	7	5	14
Проемы	6	9	7	7
Отделочные работы	5	10	5	8
Внутренние санитарно-технические устройства	18	18	12	11
Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	3 8	5 5	15 6	5 3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ - ЯСЛИ

Группа капитальности I (графа б) Группа капитальности IV (графа а)

Характеристика зданий

(Графы а, б)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - деревянные. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые, из метлахской плитки. Кровли - асбестоцементные листы. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка -обыкновенная.

Графа б

Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - кирпичные, из гипсобетонных блоков. Полы - из линолеума, керамической плитки, цементные. Кровли - совмещенные с рубероидным покрытием. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - улучшенная.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные	до 1500	более 1500
пояса	а	б
	1	2
I	20,5	23,9
II	21,7	25,4
III	23,2	26,6
IV	24,4	28,0
V	25,6	29,2
VI	41,0	46,6
VII	50,3	57,2
VIII	53,4	60,8
IX	57,5	65,3
X	64,8	73,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного пли нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
	1	2
Внутренний водопровод	1,3	1
Внутренняя канализация	5,6	3,3
Центральное отопление	6,8	3,7
Вентиляция	1,8	1,1
Горячее водоснабжение	0,8	2,3
Силовое электрооборудование и электроосвещение	2,7	2,6
Электрослаботочные устройства	0,4	0,2
Лифты
Холодильные установки
Кондиционирование воздуха
К таблице 7

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных	а	б
элементов и вида работ	1	2
Фундаменты	5	7
Стены и перегородки	18	25
Перекрытия (покрытия)	5	12
Кровли	14	7
Полы	8	10
Проемы	12	9
Отделочные работы	14	10
Внутренние санитарно-технические устройства	16	11
Внутренние электротехнические устройства	3	3
Прочие работы	5	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а и б) Группа капитальности IV (графа в)

Характеристика зданий

(Графы а, б, в)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - кирпичные, из шлакобетонных плит. Полы - цементные, из керамической плитки. Кровли - совмещенные, с покрытием рубероидом. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа б

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - кирпичные. Полы - цементные, из керамической плитки. Кровли - совмещенные, с покрытием рубероидом. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа в

Фундаменты — ленточные бутовые или бутобетонные. Стены - брусчатые деревянные. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые по деревянным балкам. Кровли - асбестоцементные листы по деревянным стропилам Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 1000	от 1000 до 2000	от 2000 до 5000	более 5000	деревянные здания объемом 500 куб. м
	а	б	в
	1	2	3	4	5
I	40,9	32,8	33,2	26,4	32,9
II	43,4	34,8	35,1	27,9	34,9
III	45,4	36,4	36,8	29,3	37,2
IV	47,8	38,4	38,8	30,8	39,2
V	49,9	40,0	40,4	32,2	41,2
VI	79,8	63,9	64,6	51,4	65,9
VII	97,8	78,4	79,2	63	80,7
VIII	103,9	83,3	84,2	66,9	85,6
IX	111,7	89,6	90,5	72	92,2
Х	126,4	101,4	102,4	81,5	101,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах

Виды оборудования	а	б	в
	1	2	3	4	5
Внутренний водопровод	1,2	1,5	1,8	2,0	1
Внутренняя канализация	3,7	1,3	0,9	1,3	1,5
Центральное отопление	6,9	3,7	3,2	3,8	4,4
Вентиляция	0,9	1,6	1,8	9,1	2,2
Горячее водоснабжение	1,1	0,5	0,5	1,3	0,6
Силовое электрооборудование и электроосвещение	4,2	4,6	3,3	3,4	3,2
Электрослаботочные устройства	2	0,2	0,1	0,3	-
Оборудование котельной	-	16,8	19,4	6,3	-
Лифты	-	-	-	-	-
Холодильная установка	-	2,3	-	-	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-	-
Газооборудование	-	-	-	2,5	-
К таблице 8

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных	а	б	в
элементов и вида работ	1	2	3	4	5
Фундаменты	7	5	7	6	7
Стены и перегородки	26	20	20	19	31
Перекрытия (покрытия)	15	12	14	11	9
Кровли	6	7	9	12	4
Полы	7	4	5	7	5
Проемы	12	7	7	7	8
Отделочные работы	4	2	4	4	16
Внутренние санитарно-технические устройства	14	27	27	26	7
Внутренние электротехнические устройства	6	5	4	4	3
Прочие работы	3	11	3	4	10
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПИЩЕБЛОКИ

Группа капитальности I (графа а)

Характеристика зданий

(Графа а)

Графа а

Фундаменты - сборные железобетонные и бетонные блоки. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - шлакобетонные, кирпичные, из гипсовых плит. Полы - из линолеума, керамической плитки, цементные. Кровли - совмещенные с покрытием рубероидом. Наружная отделка - облицовка стен керамическим кирпичом. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 5000	от 5000 до 10000
	а
	1	2
I	30,3	30,1
II	32,1	31,9
III	33,7	33,4
IV	35,5	35,2
V	36,9	36,7
VI	59,1	58,7
VII	72,5	71,9
VIII	77	76,4
IX	82,8	82,1
X	93,7	92,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Виды оборудования	а
	1	2
Внутренний водопровод	0,5	0,7
Внутренняя канализация	1,6	2,4
Центральное отопление	1,7	2,5
Вентиляция	3,4	7
Горячее водоснабжение	0,6	0,4
Силовое электрооборудование и электроосвещение	5,4	7,6
Электрослаботочные устройства	0,1	0,4
Лифты	13,1	5,7
Холодильная установка	3,2	1,3
К таблице 9

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных	а
элементов и вида работ	1	2
Фундаменты	6	3
Стены и перегородки	22	24
Перекрытия (покрытия)	11	10
Перекрытия (покрытия)	10	8
Полы	5	9
Проемы	6	3
Отделочные работы	6	7
Внутренние санитарно-технические устройства	11	14
Внутренние электротехнические устройства	19	14
Прочие работы	4	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛЕЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Группа капитальности (графа а)

Характеристика зданий

(Графа а)

Графа а

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные панели. Перегородки - шлакобетонные, гипсошлаковые, деревянные. Полы - из линолеума, цементные, из керамической плитки. Кровля - из асбестоцементных листов Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные	до 5000	от 5000 до 10000
пояса	а
	1	2
I II III IV V	25,3 26,8 28,1 29,6 30,9	30,6 32,5 34 35,9 37,4
VI VII VIII IX X	49,4 60,5 64,3 69,1 78,2	59,8 73,2 77,8 83,6 94,7
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а
	1	2
Внутренний водопровод	0,4	0,7
Внутренняя канализация	2,1	1,1
Центральное отопление	4,3	4,6
Вентиляция	0,5	2,8
Горячее водоснабжение	5,8	0,4
Силовое электрооборудование и электроосвещение	4,2	2,7
Внутренние электротехнические устройства	0,8	0,3
Лифты	-	0,8
К таблице 10

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных	а
элементов и вида работ	1	2
Фундаменты	10	3
Стены и перегородки	20	28
Перекрытия (покрытия)	17	14
Кровли	7	20
Полы	11	10
Проемы	9	7
Отделочные работы	5	4
Внутренние санитарно-технические устройства	13	7
Внутренние электротехнические устройства	5	4
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ. ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В состав отдела II сборника включены следующие объекты:

1 Главные корпуса санаториев и домов отдыха.

2. Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест.

3. Турбазы.

4. Общественные корпуса.

5. Лечебные корпуса для санаториев (профилакториев) и лечебно-бальнеологические корпуса для курортов.

6. Грязелечебницы и водогрязелечебницы.

7. Ночные санатории (профилактории).

8. Спальные корпуса.

9. Клубы-столовые.

10. Столовые.

11. Клубы и курзалы.

12. Административные и административно-приемные корпуса.

13. Хозяйственные корпуса для санаториев и домов отдыха.

14. Мотели.


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ. ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА САНАТОРИЕВ И ДОМОВ ОТДЫХА

Группа капитальности I (графы а, в, д, е) Группа капитальности II (графы б и г)

Характеристика зданий

Здания с подвалами. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Корпуса (графа а). Двух- и четырехэтажные; полы - паркетные; наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки.

Корпуса (графа б). Пятиэтажные. Перекрытия - частично деревянные; полы - паркетные; отделка наружная - штукатурка и облицовка стен керамической плиткой.

Корпуса (графа в). Четырехэтажные. Полы из линолеума, отделка наружная - штукатурка стен.

Корпуса (графа г). Пятиэтажные. Перекрытия - частично деревянные; полы - из линолеума; отделка наружная -облицовка стен керамической плиткой.

Корпуса (графа д). Семиэтажные. Монолитный железобетонный каркас; полы - линолеум, паркет; отделка наружная - облицовка керамическим кирпичом.

Корпуса (графа е). Шестиэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас; полы - линолеум, паркет; отделка наружная— облицовочный кирпич или штукатурка.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Таблица 11

	Санатории и дома отдыха	Туберкулезные санатории	Санатории	Дома отдыха
Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	150	250	200	240	500	1000
	а	б	в	г	д	е
I	24,8	24	22,6	23,5	22,5	30,8
II	26,3	25,5	24	24,9	23,8	32,6
III	27,6	26,7	25,1	26,1	24,9	34,2
IV	29,0	28,1	26,5	27,5	26,3	36,0
V	30,3	29,3	27,6	28,7	27,4	37,6
VI	48,4	47,1	44,1	45,9	43,8	60
VII	59,1	57,5	54,1	56,2	53,7	73,6
VIII	63,1	61.9	57,5	59,8	57,1	78,2
IX	67,8	65,7	61,8	64,2	61,3	84
Х	76,7	74,3	69,9	72,5	69,4	95,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д	е
Водопровод	0,8	0,6	0,7	0,9	1	1
Канализации	2,3	2,1	3,3	3,2	2,8	2,0
Центральное отопление	2,3	2,5	3,5	1,8	2,5	2,2
Вентиляция	2,5	1,3	1,7	3,4	1,5	1,9
Горячее водоснабжение	0,5	0,6	0,3	0,9	1,1	1,2
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,3	3,7	2,9	3,6	4,6	3,6
Слаботочные устройства	2	1,9	1,4	2,1	1,2	1,2
Холодильная установка	1,4	1,7	1,4	0,6	0,2	0,2
Лифты	2,9	3,6	2,8	-	2,2	1,7
К таблице 11

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	5	5	7	6	3	5
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	20 18 3	20 18 3	21 15 3	23 17 3	26 14 4	21 18 7
Полы	12	12	11	10	11	10
Проемы	11	11	9	11	11	10
Отделочные работы	8	8	13	9	4	6
Внутренние сантехнические устройства	10	9	11	11	9	8
Внутренние электротехнические	8	9	7	6	8	7
Прочие работы	5	5	3	4	10	10
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ. ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

КИНОЗАЛЫ ДЛЯ ДОМОВ ОТДЫХА НА 1000 МЕСТ

Группа капитальности I (графа а)

Характеристика зданий

Фундаменты - сборные железобетонные. Здания трехэтажные без подвалов. Стены - кирпичные; перекрытия - сборные железобетонные; полы - паркетные; отделка внутренняя - высококачественная; наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов или штукатурка.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные пояса	Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест
	а
I	30,9
II	32,7
III	34,3
IV	36,1
V	37,7
VI	60,2
VII	73,8
VIII	78,4
IX	84,3
X	95,4
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а
Внутренний водопровод Внутренняя канализация Центральное отопление Вентиляция	1,7 1,1 2,8 6,8
Горячее водоснабжение Силовое электрооборудование и электроосвещение Слаботочные устройства	0,5 4 4
К таблице 12

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а
Фундаменты	5
Стены и перегородки	28
Перекрытия (покрытия)	10
Кровли	7
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические устройства	13
Внутренние электротехнические устройства	8
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ. ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ТУРБАЗЫ

Группа капитальности I (графы а, б, в)

Характеристика здании

Фундаменты - бутобетонные, стены кирпичные, каркас - железобетонный; перекрытия - железобетонные, сборные; полы - поливинилхлоридные.

Здания двух- трехэтажные (графы а, в). Отделка наружная - синтетическая окраска по кирпичу.

Здания двухэтажные (графа б). Отделка наружная - штукатурка, облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	100	200	300
	а	б	в
I	33,9	31,2	34,1
II	35,9	33,0	36,2
III	37,6	34,6	37,8
IV	39,6	36,5	39,9
V	41,3	38,0	41,6
VI	66,0	60,7	66,5
VII	79,2	72,9	79,8
VIII	86,0	79,1	86,7
IХ	92,5	85,0	93,2
Х	104,7	96,3	105,5
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается с процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,8	0,5
Внутренняя канализация	9,1	2,2	2,1
Центральное отопление	3,4	3.4	3,4
Вентиляция	1,2	1,4	1,3
Горячее водоснабжение	0,6	0,6	0,5
Силовое электрооборудование	14,2	7,7	17,5
Слаботочные устройства	0,3	3,6	0,4
К таблице 13

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	5	7	4
Стены и перегородки	15	18	13
Перекрытия (покрытия)	13	13	14
Кровли	9	10	10
Полы	10	9	9
Проемы	11	10	11
Отделочные работы	6	5	6
Внутренние сантехнические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	8 14 9	8 11 9	8 18 7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а, б, в, г, д)

Характеристика зданий

Фундаменты - бутобетонные, монолитные и сборные железобетонные; стены кирпичные, железобетонные перекрытия, полы паркетные и линолеум; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а). Монолитный железобетонный каркас; отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа б). Сборный железобетонный каркас. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графы в, д). Железобетонный каркас. Отделка наружная - синтетическая окраска по кирпичной кладке.

Здания (графа г). Железобетонный каркас. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов или штукатурка.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные	санатории на	дома отдыха на	турбазы
пояса	500 мест	1000 мест	на 100 мест	на 200 мест	на 300 мест
	а	б	в	г	д
I	20,5	28,6	39,1	32,6	38,6
II	21,8	30,3	41,5	34,6	40,9
III	22,8	31,7	43,5	36,2	42,8
IV	24	33,4	45,8	38,1	45,1
V	25.1	34,9	47,8	39,8	47
VI	40	55,7	76,3	63,6	75,2
VII	49,1	68,3	91,6	77.9	92,1
VIII	52,2	72,6	99,4	82,8	97,9
IX	56,1	78	106,9	89	105,2
Х	63,4	88,3	120,9	100,7	119,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 м3 здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	0,4	0 7	0,5	0,9	0,3
Внутренняя канализация	1,4	0,6	1,2	1,4	1
Центральное отопление	3,2	1,7	2,8	2,9	2,5
Вентиляция	3,5	2,8	1,9	2,1	1,5
Горячее водоснабжение	0,9	0,4	0,3	0,3	0,2
Силовое электрооборудование и электроосвещение	6	8	23,7	10,8	26
Слаботочные устройства	0,7	0,3	0,6	6,6	0,5
Холодильная установка	0,6	0,4	-	-	-
Лифты	0,8	2,6	-	-	-
К таблице 14

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	4	6	5	7	4
Стены и перегородки	95	19	11	16	11
Перекрытия (покрытия)	I?	9	11	11	11
Кровли	5	14	11	14	14
Полы	19	8	19	9	10
Проемы	9	11	9	8	8
Отделочные работы	10	5	4	4	4
Внутренние сантехнические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	10 8 5	7 11 10	7 24 6	8 17 6	6 26 6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА ДЛЯ САНАТОРИЕВ (ПРОФИЛАКТОРИЕВ) И ЛЕЧЕБНО-БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОРПУСА ДЛЯ КУРОРТОВ

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Характеристика зданий

Здания двухэтажные без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - паркетные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания лечебного корпуса (графа а). Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания лечебно-бальнеологического корпуса (графа б). Отделка наружная - штукатурка стен.

Здания лечебного корпуса профилактория (графа в). Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания рублях

Территориальные пояса	Лечебный корпус для санаториев	Лечебный бальнеологи- ческий корпус курорта	Лечебный корпус для профилакториев
	300	500	200-300
	а	б	в
I	28,8	22,2	31,1
II	29,6	23,6	33
III	30	24,7	34,5
IV	31,7	26	36,4
V	33,2	27,1	38
VI	54,2	43,4	60,7
VII	66,9	53,1	74,4
VIII	71,2	56,5	79
IX	76,7	60,7	84,9
Х	87,1	68,7	96,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,3	1,2
Внутренняя канализация	9,6	1	1,8
Центральное отопление	3,1	2,4	2
Вентиляция	6	1,7	5,4
Горячее водоснабжение	0,6	0,5	1
Силовое, электрооборудование и электроосвещение Слаботочные устройства	5,3 0,8	2,9 1,2	9,1 0,4
К таблице 15

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	9	9	2
Стены и перегородки	19	31	29
Перекрытия (покрытия)	16	10	10
Кровли	2	4	6
Полы	9	10	7
Проемы	10	8	9
Отделочные работы	12	16	7
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	13 6 4	6 4 9	11 10 9
Итого...	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ И ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ

Группа капитальности I (графы а, б, в)

Характеристика зданий

Здания - одно-, двухэтажные, без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные и бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные, полы - из метлахской плитки, отделка внутренняя - повышенного качества, наружная - расшивка швов кирпичной кладки.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные пояса	20 кушеток	10 ванн и 10 кушеток	30 ванн я 20 кушеток
	а	б	в
I	30	29,2	27,4
II	31,8	31	29,1
III	33,3	32,4	30,5
IV	35,1	34,2	32,1
V	36,6	35,6	33,5
VI	58,4	57	53,5
VII	71,6	69,8	65,6
VIII	76,1	74,2	69,7
IX	81,8	80,3	74,9
Х	92,6	90,3	84,8
Примечание. При отсутствии в оцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а - б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,5
Внутренняя канализация	2,8	2,4
Центральное отопление	3,3	2,8
Вентиляция	6,5	5,6
Горячее водоснабжение	0,6	0,5
Грязеотстойник	3,6	2,3
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,1	3,3
Слаботочные устройства	0,5	0,6
Холодильная установка	-	-
К таблице 16

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а - б	в
Фундаменты	8	8
Стены и перегородки	25	28
Перекрытия (покрытия)	9	10
Кровли	7	4
Полы	9	9
Проемы	7	8
Отделочные работы	13	14
Внутренние санитарно-технические устройства	17	14
Внутренние электротехнические устройства	4	4
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

НОЧНЫЕ САНАТОРИИ (ПРОФИЛАКТОРИИ)

Группа капитальности 1 (графы а, б, в, г, д)

Характеристика зданий

Фундаменты -бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены - кирпичные, перекрытия -железобетонные; полы - паркетные, линолеум и поливинилхлоридные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а) двух-, трехэтажные без подвалов. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графы б, в). Трехэтажные с подвалами. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа г). Пятиэтажные с подвалами. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа д). Шестиэтажные с подвалами. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные	50	58	100	200	300
пояса	а	б	в	г	д
I	25,4	33,2	31,6	28.5	25,9
II	26,9	35,2	33,5	30,2	27,4
III	28,2	36,9	35.1	31,6	28,7
IV	29,7	38,9	37	33,3	30,3
V	31	40,5	38,6	34,8	31,6
VI	49,5	64,8	61.7	55,6	50,5
VII	60.7	79,4	75,6	66,1	61,9
VIII	64,5	84,4	74	72,4	65,7
IX	69,3	90,7	86,4	77,8	70,7
Х	78,5	102,6	97,7	88	88
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	1,8	0,9	1,0	0,9	1
Внутренняя канализация	3,1	2,5	2,8	3,1	'2,1
Центральное отопление	2,7	1,9	2,6	2,6	2,2
Вентиляция	1,4	6,4	4	2,7	1,9
Горячее водоснабжение	0,4	0,8	1,3	0,8	0,9
Силовое электрооборудование и электроосвещение	4,1	8,2	6,0	5,9	4,9
Слаботочные устройства	0,5	1,3	-	0,7	1
Холодильная установка	-	-	0,9	0,8	0,5
Лифты	-	-	-	2,7	2,3
К таблице 17

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	7	3	3	3	3
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия)	25 18	23 14	24 15	22 15	26 15
Кровля	5	4	4	4	5
Полы	8	8	8	8	7
Проемы	9	10	9	10	10
Отделочные работы	9	6	8	8	7
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	9 5 5	12 10 10	11 9 10	10 10 10	7 9 11
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а - н)

Характеристика зданий

Здания без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - из линолеума, паркетные; отделка - внутренняя повышенного качества; отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов, частично штукатурка, керамическая плитка.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания санаториев	Здания домов отдыха	Здания пионерских лагерей, баз отдыха	Здания турбаз
Территориаль	вместимость (мест)
ные пояса	50	100	500	50	75-100	212	406	508	летний корпус 82	80/70	120/106	100-200	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
I	28,1	27,0	24,1	27,7	23,5	29,5	29,6	31,6	25,4	31,0	30,3	29,7	28,9
II	29,8	28,7	25,6	29,4	24,9	31,3	31,4	33,5	27,0	32,8	32,1	31,5	30,5
III	31,2	30,0	26,8	30,7	26,1	32,8	32,8	35,1	28,2	34,4	33,6	33,0	31,9
IV	32,9	31,6	28,9	32,4	27,5	34,6	34,6	37,0	29,8	36,2	35,4	34,8	33,7
V	34,3	33,0	29,4	33,8	28,7	36,0	36,1	38,6	31,0	37,8	36,9	36,3	35,1
VI	54,8	52,7	57.1	54,0	45,9	57,6	57,7	61,6	49,6	60,4	59,0	58,0	56,1
VII	67,1	64,6	57,7	66,2	56,2	70,6	70,7	75,6	60.8	74,0	72,3	71,1	68,8
VIII	71,3	68,7	61,3	70,3	59,8	75,0	75,2	80,3	64,6	78,6	79,9	75,5	73,1
IX	76,7	73,8	65,9	75,6	64,2	80,6	80,8	86,3	69,5	84,5	82,6	81,2	78,5
Х	86,8	83,6	74,6	85,6	72,7	91,3	91,4	97,7	78,6	95,6	93,5	91,9	88,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 м3 здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования а	а	б	в	г - д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Внутренний водопровод	0,5	1,1	1,0	1,5	0,9	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,8	0,7
Внутренняя канализация	3,1	3,3	3,6	4,4	3,2	3,6	2,7	3,5	2,6	2,7	3,0	3,9
Центральное отопление	2,3	2,3	2,3	2,5	2,0	2,0	2,6	1,3	3,4	3,4	4,1	4,8
Вентиляция	3,1	2,2	0,3	3,5	0,3	0,4	0,7	-	0,4	0,4	0,5	1,0
Горячее водоснабжение	-	-	-	-	1,8	1.7	1,4	-	0,5	0,5	0,8	0,9
Электроосвещение	2,0	2,8	3,8	2,8	6,3	5,5	2,0	3,8	2,4	2,3	3,3	3,4
Слаботочные устройства	0,4	0,4	1,6	0,3	0,8	0,8	0,9	1,5	0,8	0,9	1,2	1,1
Лифты	-	3,9	3,1	-	3,7	2,2	1,7	-	-	-	-	-
К таблице 18

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вила работ	а	б	в	г - д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Фундаменты	6	5	3	6	3	3	5	7	7	4	5	5
Стены и перегородки	23	22	26	26	27	25	20	17	23	23	19	16
Перекрытия (покрытия)	18	18	14	13	15	16	22	21	17	18	15	18
Кровли	6	4	4	6	5	5	5	5	6	6	7	4
Полы	9	7	10	8	7	8	9	8	10	9	10	8
Проемы	11	10	12	10	8	10	10	10	10	13	12	14
Отделочные работы	8	9	4	7	7	6	6	10	6	6	7	9
Внутренние сантехнические устройства Внутреннее электрическое устройство Прочие работы	9 3 7	9 7 9	8 9 10	12 3 9	8 11 9	8 9 10	8 5 10	6 5 11	2 3 10	8 3 10	9 5 11	11 5 10
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

КЛУБЫ-СТОЛОВЫЕ

Группа капитальности I (графы а, б, в, д)

Группа капитальности II (графа г)

Характеристика зданий

Фундаменты - бутовые, бутобетонные и бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - паркетные, линолеум, поливинилхлоридные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графы а и б). Двухэтажные с подвалами и перголями. Отделка наружная - штукатурка и облицовка керамической плиткой.

Здания (графа в). Трехэтажные без подвалов. Отделка наружная - облицовка стен железобетонными и керамическими плитками.

Здания (графа г). Трехэтажные с подвалами. Перекрытия - частично деревянные; отделка наружная - штукатурка стен.

Здания (графа д). Двухэтажные с подвалом. Отделка наружная - лицевой кирпич с расшивкой швов, керамическая плитка, штукатурка с покраской поливинилхлоридной краской.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные пояса	100	150	250	350	пионерские лагеря на 300-300 мест
	а	б	в	г	д
I	23,2	23,8	23,3	20	26,4
II	24,6	25,2	24,7	21,4	28
III	25,8	26,4	25,9	22,4	29,3
IV	27,2	27,9	27,3	23,6	30,9
V	28,4	29	28,4	24,6	32,2
VI	45,3	46,4	45,4	39,4	51,5
VII	55,5	56.9	55,7	48,3	63,3
VIII	59	60,5	59,2	51,3	67,1
IX	63,5	65	63,6	55,2	72,2
Х	71,8	73,5	71,3	69,4	81,7
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств оценочная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	0,7	1,1	1,1	0,8	0,9
Внутренняя канализация	1,1	1,7	1,1	0,7	1,3
Центральное отопление	2,6	3,4	2,8	2,1	2,5
Вентиляция	1,9	1,7	2,7	2	3,1
Силовое электрооборудование Слаботочные устройства	0,6 3,8	0,6 4,5	0,8 3,9	0,3 3,0	5,9 0,6
Холодильная установка	-	4,5	4,6	4 2	3,9
Лифты	-	9	3	0,9	2,8
К таблице 19

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	7	19	6	8	3
Стены и перегородки	28	19	22	39	26
Перекрытия (покрытия)	9	13	19	6	14
Кровли	4	3	3	3	6
Полы	10	8	11	10	9
Проемы	8	8	6	5	5
Отделочные работы	16	12	15	11	9
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие устройства	6 4 8	13 7 5	12 8 5	10 4 4	12 9 7
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

СТОЛОВЫЕ

Группа капитальности I (графа в)

Группа капитальности II (графы а и б)

Характеристика здании

Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; полы - из метлахской плитки, паркетные и поливинилхлоридные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а). Одноэтажные без подвалов. Стены - кирпичные; перекрытия - деревянные; отделка наружная - расшивка швов и частичная штукатурка стен.

Здания (графа б). Трехэтажные с подвалами. Стены - кирпичные, перекрытия - деревянные, частично железобетонные; отделка наружная - расшивка швов и частичная штукатурка стен.

Здания (графа в). Трехэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас. Стены - кирпичные и из железобетонных панелей; перекрытия - сборные железобетонные; отделка наружная - офактуровка панелей и облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	50	500	1000
	а	б	в
I	19,2	20,2	31
II	20,3	21,4	32,9
III	21,3	22,4	34,5
IV	22,4	23,6	36,3
V	23,4	24,6	37,9
VI	37,4	39,3	60,5
VII	45,8	48,2	74,2
VIII	48,7	51,2	78,8
IX	52,4	55	84,7
Х	59,3	62,3	95,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1	0.6	0,5
Внутренняя канализация	1,4	0,8	1,4
Центральное отопление	3,1	0,1	1,1
Вентиляция	3	3,5	6
Горячее водоснабжение	1,6	0,5	0,4
Силовое электрооборудование и электроосвещение Слаботочные устройства	5,7 0,2	4,5 0,6	10 0,2
Холодильная установка	-	3,4	1,9
Лифты	-	1,8	2,6
К таблице 20

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	10	7	6
Стены и перегородки	28	31	16
Перекрытия (покрытия)	7	10	17
Кровли	8	4	5
Полы	9	8	11
Проемы	7	7	8
Отделочные работы	12	11	5
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	12 6 1	11 7 4	11 13 8
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

КЛУБЫ И КУРЗАЛЫ

Группа капитальности I (графы а, б)

Группа капитальности II (графа в)

Характеристика зданий

Здания двухэтажные с подвалами. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а) двухэтажный. Полы паркетные; отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа б) двухэтажные. Полы паркетные; отделка наружная - штукатурка стен.

Здания (графа в) двухэтажные. Перекрытия частично деревянные; полы - дощатые; отделка наружная - штукатурка стен.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Зданий вместимостью (мест)
пояса	200	350	550
	а	б	в
I	29,4	28,8	20,2
II	31,2	38,6	21,4
III	32,6	32	22,4
IV	34,4	33,7	23,6
V	35,9	35,2	24,6
VI	57,3	56,2	47,4
VII	70,3	68,9	48,2
VIII	74,7	73,7	51,2
IX	80,3	78,7	55
X	90,9	89,1	62,3
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 м3 здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1,3	1,1	1,9
Электрооборудование и сигнализация сцены	2,7	7,3	4,1
Внутренняя канализация	1	0,6	1,4
Центральное отопление	2,4	2,5	2,9
Вентиляция	1,6	9,8	1,4
Оборудование котельной	2,8	2,8	-
Силовое электрооборудование	5,5	4 9	5,4
Слаботочные устройства	1,5	1,3	1,4
Механическое оборудование сцены	1 2	6,7	-
К таблице 21

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	9	10	10
Стены и перегородки	20	21	35
Перекрытия (покрытия)	13	9	9
Кровли	4	3	3
Полы	7	6	5
Проемы	9	6	4
Отделочные работы	13	10	12
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства	10 10	16 14	8 11
Прочие работы	5	5	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРИЕМНЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графа в)

Группа капитальности II (графы а и б)

Характеристика зданий

Фундаменты - бутовые, бетонные и бутобетонные; стены - кирпичные.

Корпуса (графа а). Одноэтажные без подвала. Перекрытия - деревянные; полы - дощатые; отделка внутренняя - простая, наружная - расшивка швов кирпичной кладки.

Корпуса (графа б). Двухэтажные с подвалами. Перекрытия - железобетонные и деревянные, полы - паркетные и деревянные; отделка внутренняя - повышенного качества, наружная - штукатурка фасадов.

Корпуса (графа в). Двухэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас; перекрытия - сборные железобетонные; полы - линолеум, поливинилхлоридные плитки; отделка внутренняя -повышенного качества, наружная - лицевой кирпич с расшивкой швов, керамическая плитка и декоративная штукатурка.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Объем здания в куб. м
Территориальные пояса	санатории - дома отдыха 1000	санатории - дома отдыха 2000	пионерские лагеря-базы отдыха 1000 - 1500
	а	б	в
I	19,3	26,3	32,9
II	20,4	27,9	34,8
III	21,4	29,2	36,5
IV	22,6	30,8	38,5
V	23,5	32,1	40
VI	37,6	51,3	64,1
VII	46,1	62,9	78,5
VIII	49	66,9	83,5
IX	52,7	71,9	89,7
Х	59,6	81,4	101,5
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1,2	1	0
Внутренняя канализация	1,8	3	3
Центральное отопление	3,3	4	3
Вентиляция	1,2	2 4	1
Горячее водоснабжение	-	0,3	1
Силовое электрооборудование и электроосвещение Слаботочные устройства	3,5 3	2,6 0,8	3,8 0,4
Холодильная установка	-	-	-
Лифты	-	12.2	-
К таблице 22

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	6	10	5
Стены и перегородки	41	29	26
Перекрытия (покрытия)	5	5	16
Кровли	6	2	5
Полы	5	9	9
Проемы	8	6	8
Отделочные работы	12	11	8
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	7 7 3	10 16 2	11 4 8
Итого...	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОРПУСА ДЛЯ САНАТОРИЕВ И ДОМОВ ОТДЫХА

Группа капитальности I (графы а, б, в, г)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные и сборные бетонные и железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - цементные, дощатые; отделка - внутренняя простая, наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа в) одноэтажные. Отделка наружная - облицовка керамическим кирпичом с расшивкой швов и штукатурка.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест) для
Территориальные пояса	санаториев - 150, домов отдыха - 150 - 200	санаториев - 250, домов отдыха - 250-300	домов отдыха - 1000	санаториев - домов отдыха на 400 мест
	а	6	в	г
I	33	30,5	34,7	31,8
II	34	32,4	36,8	33,7
III	36,6	33,9	38,6	35,3
IV	38,6	35,7	40,7	37,2
V	40,2	37,3	42,4	38,8
VI	64,3	59,5	67,7	62
VII	78,8	73	83	76
VIII	83,8	77,6	88,2	80,8
IX	90	83,4	94,8	86,8
Х	101,9	94,3	107,4	98,2
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г
Внутренний водопровод	1,1	1	1	1,8
Внутренняя канализация	1,4	1,2	0,6	1
Центральное отопление	1,5	1,4	1,6	1,5
Вентиляция	3,4	3,1	2,5	1,8
Горячее водоснабжение	0,7	0,7	0,6	0,6
Оборудование котельной	23	22,8	29,2	24,9
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,5	2,3	5,9	3
Слаботочные устройства	0,3	0,2	0,1	0,1
К таблице 23

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов я вида работ	а	б	в	г
Фундаменты	9	9	9	10
Стены и перегородки	20	19	17	17
Перекрытия (покрытия)	8	8	7	12
Кровли	7	7	7	5
Полы	3	4	4	4
Проемы	7	7	4	5
Отделочные работы	3	6	4	4
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	31 4 8	30 3 7	35 6 7	32 3 8
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

МОТЕЛИ

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

Фундаменты - ленточные бутобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - сборные железобетонные; полы - линолеум, метлахские и мозаичные плитки; отделка внутренняя - улучшенного качества; отделка наружная - облицовка силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	100	200
	а	б
I	28,5	26,2
II	30,2	27,8
III	31,5	29,1
IV	33,3	30,7
V	34,7	32
VI	55,5	51,1
VII	68	62,6
VIII	72,3	66,6
IX	77,7	71,6
X	87,9	81
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств оценочная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод	0,5	0,7
Внутренняя канализация	4,0	4,3
Центральное отопление	2,6	2.6
Вентиляция	1,3	3
Горячее водоснабжение	1,2	1,6
Силовое электрооборудование	3,7	5,4
Слаботочные устройства	2,7	1,7
Холодильная установка	1	0,8
К таблице 24

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов	На 100 мест	На 200 мест
	а	б
Фундаменты	9	8
Стены и перегородки	12	11
Перекрытия (покрытия)	14	14
Кровли	8	8
Полы	9	9
Проемы	11	11
Отделочные работы	11	11
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	11 6 9	13 7 8
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В состав отдела III сборника включены следующие объекты:

1. Аптеки.

2. Центральные аптечные склады.

3. Склады хранения медицинского имущества.

4. Учебные корпуса медицинских институтов.

5. Павильоны климатолечения пионерских лагерей.


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА АПТЕК

Группа капитальности I (графы а, б, в и г)

Группа капитальности IV (графа д)

Характеристика зданий

Графы а, б, в

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - из кирпича. Перегородки - гипсобетонные и кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - линолеум, метлахская плитка, цементные. Кровля - совмещенная пятислойная из рубероида. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска стен. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Графа г

Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - из кирпича. Перегородки - гипсобетонные, кирпичные с армированием. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - линолеум, метлахская плитка, цементные. Кровля - совмещенная многослойная из рубероида. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска стен, панелей. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Графа д

Фундаменты - ленточные бутовые. Стены - деревянные брусчатые. Перегородки - дощатые. Перекрытия, стропила - деревянные. Полы - дощатые. Кровля - волнистая асбофанера. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска стен. Отделка наружная - окраска фасадов казеиновой краской.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	от 1000 до 1200	от 1200 до 1800	от 1800 до 2500	от 2500 до 3500	здания деревянные от 500 до 1000
	а	б	в	г	д
I II III IV V VI VII VIII IX Х	31,4 33,3 34,9 36,7 38,3 61,2 75,0 79,7 85,7 97,0	30,2 31,9 33,5 35,3 36,8 58,8 72,1 76,6 82,4 93,2	23,7 25,2 26,4 27,8 28,9 46,3 56,7 60,3 64,8 73,4	28,6 30,3 31,7 33,4 34,8 55,7 68,3 72,5 77,9 88,3	35,7 37,8 40,3 42,5 44,6 71,4 87,4 92,7 99,9 112,8
Примечание. 1. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	0,8	0,6	0,2	0,4	1,3
Внутренняя канализация	1,4	0,1	1 5	1	1
Центральное отопление	6,2	4,6	6,8	9,1	4,7
Вентиляция	1,8	1,6	3,7	3 8	-
Горячее водоснабжение	0,4	0,2	0,1	0,2	1,5
Силовое электрооборудование	4,9	6,2	4	8	3,4
Электрослаботочные устройства Холодильные установки	0,1 -	0,2 -	0,1 -	0,1 2,0	0,3 -
Лифты	4,6	3,6	5,3	3,6	-
Примечание 2

а) Аптеки, размещенные в кирпичных зданиях, но строительным объемом менее 1000 куб. м (с необходимым набором помещений) - переоценивать по таблице № 25, графе «а» с К=1,05

б) Аптечные киоски переоценивать по сборнику № 33 применительно к таблице № 8

К таблице 25

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	4	6	5	7	7
Стены и перегородки	23	25	24	21	34
Перекрытия (покрытия)	14	14	16	13	7
Кровли	6	7	5	6	6
Полы	6	7	9	7	8
Проемы	11	10	10	7	10
Отделочные работы	5	6	5	6	8
Внутренние санитарно-технические устройства	10	7	12	16	9
Внутренние электротехнические устройства	10	10	9	12	4
Прочие работы	11	8	5	5	7
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

Фундаменты - бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные настилы. Перегородки - кирпичные. Полы - асфальтовые, из метлахской плитки и цементные. Крыша - трехслойная из рубероида. Окна - из стеклоблоков. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов. Отделка внутренняя - обыкновенная.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	от 5000 до 10000	от 10000 до 20000
	а	б
I II III IV V	43,7 46,3 48,5 51,1 53,3	28,2 29,8 31,3 32,9 34,3
VI VII VIII IX X	85,1 104,4 110,1 119,2 134,9	54,9 67,3 71,5 76,9 87
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод	0,7	0,6
Внутренняя канализация	0,4	0,5
Центральное отопление	1,7	2,3
Вентиляция	5	6,6
Горячее водоснабжение	0,1	0,2
Силовое электрооборудование	5	5,1
Электрослаботочные устройства	3,3	2,7
Лифты	4,5	3,7
Холодильная установка	1,6	1,4
Кондиционирование воздуха	1,7	1,3
К таблице 26

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ в	а	б
Фундаменты	6	5
Стены и перегородки	28	27
Перекрытия (покрытия)	12	13
Кровли	5	5
Полы	10	11
Проемы	5	4
Отделочные работы	5	6
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства	11 13	13 11
Прочие работы	5	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перегородки - кирпичные. Покрытие - сборные железобетонные кровельные плиты. Кровля - трехслойная рубероидная. Полы - асфальтовые, цементные, из линолеума. Окна - переплеты с двойным остеклением. Отделка внутренняя - обыкновенная. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

Территориальные	Строительный объем зданий в куб. м
пояса	от 2500 до 5000	от 500.0 до 10000
	а	б
I	17,4	16
II	18,5	16,9
III	19,4	17,7
IV	20,4	18,7
V	21,3	19.5
VI	33,9	31,1
VII	41,7	38,1
VIII	44,3	40,5
IX	47,6	43,6
X	53,8	49,3
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод	1,0	1
Внутренняя канализация	0,5	0,7
Центральное отопление	6,7	6,2
Вентиляция	2.3	1,5
Горячее водоснабжение.	-	-
Силовое электрооборудование	3,8	3,4
Электрослаботочные устройства	0,5	0,1
Холодильная установка	4,9	5,1
К таблице 27

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вила работ	а	б
Фундаменты	9	10
Стены и перегородки	21	20
Перекрытия (покрытия)	14	14
Кровли	9	15
Полы	0	9
Проемы	9	7
Отделочные работы	4	1
Внутренние санитарно-технические устройства	15	15
Внутренние электротехнические устройства	4	3
Прочие работы	6	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ

Группа капитальности I (графы а, б, в)

Характеристика зданий

Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - кирпичные. Перегородки - гипсобетонные. Перекрытия - сборные железобетонные панели. Полы - линолеум, керамическая плитка. Кровля - рулонная четырехслойная из рубероида. Отделка внутренняя - повышенного качества. Отделка внешняя - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

Территориальные пояса	Строительный объем в м3
	от 5000 до 10000	от 20000 до 30000	от 40000 до 70000
	а	б	в
I II III IV V	54,1 57,4 60,1 63,3 66,1	31,3 33,2 34,7 36,6 38,2	32,4 34,3 35,9 37,9 39,5
VI VII VIII IX X	105,6 129,4 137,5 147,8 167,3	61 74,8 79,5 85,4 96,7	63,2 77,4 82,3 88,4 100,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1,1	0,6	0,5
Внутренняя канализация	2,1	0,7	1,2
Центральное отопление	2,2	3,1	3
Вентиляция	5,5	10 1	13,1
Горячее водоснабжение	-	0,3	0,2
Силовое электрооборудование	4,9	7,7	13,1
Слаботочные устройства	0,5	2,2	0,7
Холодильная установка	0,9	1	0,2
Газоснабжение	-	0,3	-
Лифты	5,5	1,8	0,8
К таблице 28

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	7	3	4
Стены и перегородки	24	22	25
Перекрытия (покрытия)	14	11	12
Кровли	3	3	4
Полы	6	6	7
Проемы	8	5	5
Отделочные работы	7	7	6
Внутренние санитарно-технические устройства. Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	12 11 8	25 12 6	18 15 4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Характеристика

Графы а, б

Фундаменты -ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные или каркасные с заполнением бетонными блоками. Перегородки - гипсолитовые, шлакобетонные. Перекрытия (покрытия) - железобетонные совмещенные. Полы - линолеум, деревянный, метлахская плитка. Кровля - рулонная пятислойная из рубероида. Отделка внутренняя - клеевая окраска, „масляная окраска, облицовка плиткой. Отделка внешняя - лицевая кладка с расшивкой швов.

Графа в

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные панели. Полы - паркетные, мозаичные, керамическая плитка. Отделка внутренняя - клеевая и масляная окраска, облицовка плиткой. Отделка наружная - солнцезащитная облицовка из асбоцементных листов.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	от 1 000 до 1 500	от 1500 до 3000	от 3000 до 10000
	а	б	в
I	22,1	20,9	23,8
II	23,4	22,1	25,3
III	24,5	23,1	26,5
IV	25,8	24,4	27,9
V	26,9	25,4	29,1
VI	43	40,7	46,5
VII	52,7	49,8	56,9
VIII	56	52,9	60,6
IX	60,2	56,9	65,1
Х	68,2	64,4	73,7
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,7	0,3
Внутренняя канализация	1,4	1,1	1,9
Центральное отопление	2,3	1,8	2,1
Вентиляция	0,6	0,4	2 9
Горячее водоснабжение	0,3	0,2	0,4
Силовое электрооборудование	1,3	1,1	5,4
Слаботочные устройства	1,1	0,8	0,3
К таблице 29

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	14	12	10
Стены и перегородки	20	10	13
Перекрытия (покрытия)	10	12	14
Кровли	6	8	7
Полы	12	13	14
Проемы	18	18	4
Отделочные работы	8	8	13
Внутренние санитарно-технические работы Внутренние электротехнические работы	5 2	4 2	7 6
Прочие работы	5	4	12
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

Техническая часть

Отдел 1. Лечебно-профилактические учреждения

Отдел II. Санатории, дома отдыха, турбазы

Отдел III. Аптеки, центральные аптечные склады. Склады хранения медицинского имущества. Учебные корпуса медицинских институтов. Павильоны климатолечения пионерлагерей


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

Отдел 1. Лечебно-профилактические учреждения

Вводная часть

Таблица 1. Главные корпуса больниц

Таблица 2. Лечебные корпуса больниц

Таблица 3. Поликлиники

Таблица 4. Радиологические корпуса

Таблица 5. Родильные дома

Таблица 6. Патологоанатомические корпуса

Таблица 7. Детские сады - ясли

Таблица 8. Хозяйственные корпуса

Таблица 9. Пищеблоки

Таблица 10. Лечебно-производственные мастерские


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

Отдел II. Санатории, дома отдыха, турбазы

Вводная часть

Таблица 11. Главные корпуса санаториев и домов отдыха

Таблица 12. Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест

Таблица 13. Турбазы

Таблица 14. Общественные корпуса

Таблица 15. Лечебные корпуса для санаториев (профилакториев) и лечебно-бальнеологические корпуса для курортов

Таблица 16. Грязелечебницы и водогрязелечебницы

Таблица 17. Ночные санатории (профилактории)

Таблица 18. Спальные корпуса

Таблица 19. Клубы-столовые

Таблица 20. Столовые

Таблица 21. Клубы и курзалы

Таблица 22. Административные и административно-приемные корпуса

Таблица 23. Хозяйственные корпуса для санаториев и домов отдыха

Таблица 24. Мотели


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

Отдел III. Аптеки, центральные аптечные склады. Склады хранения медицинского имущества. Учебные корпуса медицинских институтов. Павильоны климатолечения пионерлагерей

Вводная часть

Таблица 25. Главные корпуса аптек

Таблица 26. Центральные аптечные склады

Таблица 27. Склады для хранения медицинского имущества

Таблица 28. Учебные корпуса медицинских институтов

Таблица 29. Павильоны климатолечения пионерлагерей


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник № 31 содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для здравоохранения, и предназначается для переоценки основных фондов в ценах, введенных с 1 января 1970 г.

Показатели восстановительной стоимости отдельно стоящих зданий котельных, прачечных, овощехранилищ, ледников и сторожек, летних эстрад, спортплощадок, жилых домов, общежитии, сооружений внешней канализации, гаражей и других зданий и сооружений, входящих в состав лечебных и оздоровительных учреждений, следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для этих зданий и сооружений.

2. Настоящий сборник состоит из трех отделов:

Отдел - Лечебно-профилактические учреждения.

Отдел II - Санатории, дома отдыха, турбазы.

Отдел III - Аптеки, аптечные склады, склады хранения медицинского инструмента, учебные корпуса медицинских институтов, павильоны климатолечения пионерских лагерей.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий здравоохранения приведены в сборнике по десяти территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам приведено в приложении 3 Общей части к сборникам укрупненных показателей.

4. Восстановительная стоимость зданий и сооружений здравоохранения исчислена с учетом стоимости всех общестроительных, а также внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств с учетом накладных расходов и плановых накоплений.

Кроме того, в восстановительную стоимость включены разного рода лимитированные затраты, как-то: на временные здания и сооружения, удорожание работ в зимнее время, на вывоз мусора и содержание уличной полосы, на сдельно-премиальную оплату труда рабочих, на организованный набор рабочих, на содержание дирекции строящегося объекта и технического надзора, а также проектно-изыскательские работы.

5. Восстановительная стоимость не учитывает затрат на технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

6. Сборник не содержит показателей стоимости уникальных зданий и сооружений. Восстановительная стоимость этих зданий и сооружений принимается по балансовой стоимости в ценах 1955 г. с применением средних коэффициентов изменения стоимости от цен 1955 г. к ценам 1969 г.

7. Сборник укрупненных показателей на здания и сооружения разработан для II климатического района. Восстановительная стоимость зданий, расположенных в других климатических районах, устанавливается при пользовании сборником на местах путем применения следующих поправочных коэффициентов:

Климатические районы	Здания лечебно-профилактических учреждений
I	1,12
III	0,98
IV	0,95
8. Для упрощения определения физического износа зданий, сооружений, исходя из состояния отдельных конструкций, в таблицах сборника приводятся данные об удельных весах отдельных конструктивных элементов и видов внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств в общей стоимости (в процентах).

Оценочная стоимость зданий в табл. 1 - 29 приведена с учетом высоты зданий 1 - 2 этажа. Для зданий другой этажности надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

3 - 4-этажные здания	0,98,

5 - этажные здания	0,95

6 - 8-этажные здания	1,03.

Примеры пользования сборником.

Пример 1-й (отдел I сборника). Требуется определить восстановительную стоимость главного корпуса сельской районной больницы на 50 коек, расположенной в Вологодской области.

Конструктивная характеристика здания: фундаменты - ленточные бутобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - сборные железобетонные плиты; проемы - оконные и дверные блоки заводского изготовления; кровля - волнистая асбестоцементная по деревянным стропилам; полы - линолеум и керамические плитки; отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска панелей стен, отделка наружная - стены здания облицованы лицевым кирпичом.

Физический износ отдельных конструктивных элементов выражается в следующем размере: стены и перегородки на 10 %, перекрытия на 10 %, кровля на 30 %, полы на 40 %, проемы на 20 %, отделочные работы на 50 %, сантехнические устройства на 20 %. Объем здания больницы - 5912 куб. м.

Устанавливаем, что Вологодская область относится к II территориальному поясу и II климатическому району.

Расчеты производим в следующей последовательности:

а) определяем полную восстановительную стоимость здания главного корпуса сельской районной больницы согласно табл. 1 (графа а - 1); восстановительная стоимость 1 куб. м здания больницы составляет 24,4 руб. Полная восстановительная стоимость составит 24,4 х 5912 = 144253 руб.;

б) для определения физического износа здания больницы составляем следующую расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	4	-	-
Стенки и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	25 16 6	10 10 30	2,5 1,6 1,8
Полы Проемы	9 10	40 20	3,6 2,0
Отделочные работы	8	50	4,0
Санитарно-технические устройства	15	30	4,5
Электротехнические устройства Прочие работы	5 2	20 -	1,0 -
Итого	100		21,0
В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов (табл. 1, графа а - 1); в графе б - процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемый на месте инвентаризационной комиссией; в графе в - удельный износ отдельных конструктивных элементов, получаемый путем перемножения показателей графы а и графы б.

Таким образом, общий физический износ главного корпуса больницы составляет 21 %.

Физический износ главного корпуса больницы в денежном выражении составляет 144253 х 0,21 = 30293 руб.

Пример 2-й (отдел I сборника). Требуется переоценить стоимость радиологического корпуса на 6 коек, расположенного в Ставропольском крае.

Конструктивная характеристика здания: фундаменты - ленточные бутобетонные; стены - кирпичные; перегородки - шлакобетонные двухслойные; полы - линолеум и керамические плитки; кровля - совмещенная трехслойная из рубероида; проемы - оконные блоки из отдельных элементов; двери - двупольные полусветлые; отделка наружная - улучшенная штукатурка наружных стен; отделка внутренняя - улучшенная штукатурка стен и потолков; облицовка панелей керамическими плитками.

Физический износ отдельных конструктивных элементов выражается в следующих размерах: стены и перегородки на 12 %, перекрытия на 8 %, кровля на 25 %, полы на 50 %, проемы на 15 %, отделочные работы на 60 %, внутренние сантехнические устройства на 40 %, внутренние электротехнические устройства на 30 %. Объем здания радиологического корпуса - 2665 куб. м.

Устанавливаем, что Ставропольский край относятся ко II территориальному поясу и ко II климатическому району.

Расчеты производили в следующей последовательности:

а) определяем полную восстановительную стоимость здания радиологического корпуса согласно табл. 4 (графа в - 4); восстановительная стоимость 1 куб. м здания составляет 39,4 руб. Полная восстановительная стоимость здания радиологического корпуса составит 39,4 х 2665 = 105000 руб.;

б) для определения физического износа здания радиологического корпуса составляем следующую таблицу.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	5	-	-
Стены и перегородки	21	12	2,5
Перекрытия (покрытия)	20	8	1,6
Кровли	5	25	1,3
Полы	6	50	3,0
Проемы	7	15	1,1
Отделочные работы	6	60	3,6
Санитарно-технические устройства	23	40	9,4
Электротехнические устройства	5	30	1,5
Прочие работы	2	-	-
Итого	100		24,0
В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов (табл. 4, графа 4); в графе б—процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемый на месте инвентаризационной комиссией; в графе в - удельный износ отдельных конструктивных элементов, получаемый путем перемножения показателей графы а и графы б.

Таким образом, общий физический износ здания радиологического корпуса составляет 24,0 %.

Физический износ здания радиологического корпуса в денежном выражении составляет 105000 х 0,24 = 25200 руб.

Пример 3-й (отдел III сборника). Требуется определить восстановительную стоимость здания аптеки III категории, расположенной в Свердловске. Конструктивная характеристика здания следующая: фундаменты - бутобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - из сборных железобетонных плит, кровля - рулонная из рубероида; полы - паркет и линолеум, метлахская плитка, цементные; преобладает паркет. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска панелей стен; фасады здания облицованы кирпичом.

Физический износ отдельных конструктивных элементов выражается в следующем размере: стены и перегородки на 10 %, перекрытия на 5 %, кровля на 30 %, полы на 40 %, проемы на 20 %, отделочные работы на 60 %, внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства на 30 %. Объем здания аптеки -2398 куб. м.

Согласно приложению 1 к сборнику устанавливаем, что Свердловская область относится к I территориальному поясу и II климатическому району.

Расчеты производим в следующей последовательности:

а) определяем полную восстановительную стоимость здания аптеки согласно табл. 25 (графа в); восстановительная стоимость 1 куб. м здания аптеки составляет 25,2 руб.

Полная восстановительная стоимость здания аптеки равна 25,2 х 2398 = 60430 руб.;

б) для определения физического износа здания аптеки составляем следующую расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	5	-	-
Стены и перегородки	24	10	2,4
Перекрытия (покрытия) Кровля	16 5	5 30	0,8 1,5
Полы	9	40	3,6
Проемы	10	20	2
Отделочные работы	5	60	3
Внутренние санитарно-технические устройства	12	30	3,6
Электротехнические устройства Прочие работы	9 5	30 -	2,7 -
Итого...	100	-	19,6
В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов: в графе б указан процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемый инвентаризационной комиссией; в графе в - удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, получаемый путем перемножения показателей графы а и графы б.

Таким образом, общий физический износ здания аптеки равен 19,6 %.

Физический износ здания аптеки в денежном выражении составит 60430 х 0,196 = 11844 руб.

Пример 4-й (отдел III сборника). Требуется определить восстановительную стоимость главного корпуса медицинского института в Томске.

Конструктивная характеристика здания следующая: фундаменты - сборные железобетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки - гипсобетонные; перекрытия - сборные железобетонные панели; полы - паркетные; линолеум, керамические плитки; преобладают паркетные; кровля - рулонная из рубероида; отделка внутренняя - повышенного. качества; фасады здания облицованы лицевым кирпичом.

Физический износ отдельных конструктивных элементов выражается в следующем размере: стены и перегородки на 15 %, перекрытия на 5 %, кровля на 20 %, полы на 25 %, проемы на 10 %, отделочные работы на 40 %, внутренние сантехнические устройства на 20 %, электротехнические устройства на 30 %. Объем здания главного корпуса 66080 куб. м.

Согласно приложению 1 к сборнику устанавливаем, что Томск относится ко II территориальному поясу и II климатическому району.

Расчет производим в следующей последовательности:

а) определяем полную восстановительную стоимость здания главного корпуса согласно табл. 28 (графа в) сборника (часть III); восстановительная стоимость 1 куб. м здания главного корпуса института составляет 34,3 руб.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	4	-	-
Стены и перегородки Перекрытия	26 12	15 5	3,9 0,6
Кровли	4	20	0,8
Полы	7	25	1,7
Проемы	5	10	0,5
Отделочные работы	6	40	2,4
Внутренние санитарно-технические устройства	18	20	3,6
Внутренние электротехнические устройства	14	30	4,2
Прочие работы	4	-	-
Итого	100		17,7
Полная восстановительная стоимость здания главного корпуса института равна 34,3 х 66080 = 2266544 руб.;

б) для определения физического износа здания главного корпуса мединститута составляем расчетную таблицу.

В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов. В графе б указывают процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемый на месте инвентаризационной комиссией.

В графе в указывают удельный износ конструктивных элементов, получаемый путем перемножения показателей граф а и б.

Таким образом, общий физический износ здания главного корпуса мединститута составляет 17,7 %. Физический износ здания главного корпуса медицинского института в денежном выражении составит 2266544 х 0,177 = 401178 руб.

Пример 5-й (отдел II-сборника). Требуется определить стоимость главного корпуса санатория на 400 мест, расположенного в Грузинской СССР. Конструктивная характеристика здания следующая: фундаменты - железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - паркетные; отделка внутренняя - повышенного качества, отделка наружная - облицовка керамическим кирпичом.

Физический износ здания - отдельных конструктивных элементов выражается в следующих размерах: стены и перегородки на 12 %, перекрытия на 7 %, кровля на 15 %, полы на 20 %, проемы на 5 %, отделочные работы на 50 %, внутренние сантехнические и электротехнические устройства на 5 %. Объем здания главного корпуса санатория - 30921 куб. м.

Устанавливаем, что Грузинская ССР относится ко II территориальному поясу и IV климатическому району.

Наименование конструктивных элементов и вида работ	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Удельный износ конструктивных элементов в %
	а	б	в
Фундаменты	10	-	-
Стены и перегородки	17	12	2,0
Перекрытия (покрытия)	12	7	0,8
Кровли	5	15	0,8
Полы	4	20	0,8
Проемы	5	5	0,3
Отделочные работы	3	50	1,5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	36	5	1,8
Прочие работы	8	-	-
Итого	100		8,0
Расчет производим в следующей последовательности.

а) определяем полную восстановительную стоимость здания главного корпуса. Согласно табл. 11 (графа д) сборника, восстановительная стоимость 1 м3 здания составляет: 23,8 х 0,95 = 22,6 руб., где 0,95 - поправочный коэффициент для IV климатического района.

Полная восстановительная стоимость здания главного корпуса составит 322,6 х 30921 = 698815 руб.;

б) для определения физического износа здания главного корпуса санатория составляем расчетную таблицу.

В графе а указывают удельные веса отдельных конструктивных элементов; в графе б указывают процент износа отдельных конструктивных элементов, определяемых на месте инвентаризационной комиссией; в графе в - удельный износ отдельных конструктивных элементов, получаемый путем перемножения показателей граф а и б.

Таким образом, общий физический износ здания составляет 8 %.

Общий физический износ здания в денежном выражении составит 698015 х 0,08 = 55905 руб.


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В состав отдела I сборника включены следующие объекты:

1. Главные корпуса больниц.

2. Лечебные корпуса больниц.

3. Поликлиники.

4. Радиологические корпуса.

5. Родильные дома.

6. Патологоанатомические корпуса.

7. Детские сады - ясли.

8. Хозяйственные корпуса.

9. Пищеблоки.

10. Лечебно-производственные мастерские.


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

Группа капитальности I (графы а и б) Группа капитальности IV (графа в)

Характеристика здания

(Графы а, б, в)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перегородки  шлакобетонные и гипсошлаковые. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - из линолеума и керамической плитки. Кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Отделка внутренняя -обыкновенная. Отделка наружная - расшивка швов кирпичной кладки.

Графа б

Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - кирпичные. Перегородки - кирпичные, шлакобетонные. Перекрытия - сборные железобетонные панели. Полы - из линолеума, керамической плитки и листового пластика. Кровля - совмещенная с покрытием рубероидом. Отделка внутренняя - улучшенная. Отделка внешняя - расшивка швов кирпичной кладки.

Графа в

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - деревянные брусчатые. Перегородки - деревянные. Перекрытия - деревянные. Полы - дощатые, цементные, из метлахской плитки. Кровля - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Отделка внутренняя - обыкновенная. Отделка внешняя - штукатурка стен с окраской.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания каменные объемом в куб. м	Деревянные
Территориальные пояса	до 10000	от 10000 до 20000	от 20000 до 50000	от 50000 до 100000	от 100000 до 200000	здания объемом в куб. м до 3000
	а		б			в
	1	2	3	4	5	6
I	23	24,7	33,1	26,8	29,2	32,7
II	24,4	26,1	35,1	28,4	30,9	34,6
III	25,6	27,4	36,7	29,7	32,4	36,9
IV	26,9	28,9	38,7	31,3	34,2	38,9
V	28,1	30,1	40,4	32,6	35,6	40,8
VI	44,9	48,1	64,5	51,2	56,9	65,4
VI	55	58,9	79,1	64	69,8	80,1
VIII	58,5	62,6	84	68	74,1	85
IX	62,8	67,3	90,3	73,1	79,7	91,6
Х	71,1	76,2	102,2	85,9	90,2	103,3
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких сантехнических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудование	а		б			в
	1	2	3	4	5	6
Внутренний водопровод Внутренняя канализация Центральное отопление	2,0 3,8 4,1	0,9 3,5 3,9	0,7 2,4 9,4	0,7 2 2	0,8 2 2,7	1,2 4,2 5,7
Вентиляция	4,2	0,6	4	11,6	5,5	0,6
Горячее водоснабжение	0,9	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5
Электроустройства	4,1	3,8	5,7	6,8	5,3	6,9
Электрослаботочные устройства Холодильные установки	1,1 -	0,5 -	1,5 -	1,9 -	1,4 1	1,1 -
Лифты	-	0,8	3,5	2,7	1,6	-
Кондиционирование воздуха	-	-	6,8	1,8	3,6	-
К таблице 1

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных	а		б			в
элементов и вида работ	1	2	3	4	5	6
Фундаменты	4	3	9	3	0	6
Стены и перегородки	25	27	18	21	28	28
Перекрытия (покрытия) Кровли	16 6	12 8	20 3	22 2	13 2	11 2
Полы	9	10	9	5	10	3
Проемы	10	13	7	8	6	11
Отделочные работы	8	8	5	5	7	17
Внутренние санитарно-технические устройства	16	10	17	10	18	12
Внутренние электротехнические устройства	4	4	10	11	8	8
Прочие работы	2	5	2	4	6	2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

(Графы а, б)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - кирпичные, деревянные. Полы - из линолеума, деревянные, из метлахской плитки. Крыша - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - штукатурка стен, окраска. Внутренняя отделка - улучшенная.

Графа б

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума, паркета, из метлахской плитки. Крыша - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - улучшенная.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 1000	от 1000 до 3000	от 3000 до 5000	от 5000 до 10000	от 10000 до 20000
	а	б
	1	2	3	4	5
I	31,6	28	23	24,4	22,8
II	33,4	29,7	24,4	25,8	24,2
III	35,0	31,1	25,5	27,1	25,3
IV	36, а	32,8	26,9	28,5	26.7
V	38,5	34,2	28,1	29,7	27,9
VI	61,5	54,6	44,8	47,5	44,5
VII	75,4	66,9	55	58,3	54,6
VIII	80,1	71,2	58,4	61,9	58
IX	86,1	76,5	62,8	66,6	62,3
Х	97,5	86,6	70,4	75,3	70,5
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
	1	2	3	4	5
Внутренний водопровод	1	0,6	0,6	1,3	1,1
Внутренняя канализация	1,7	1,5	2,3	1,6	2,5
Центральное отопление	5,4	6	3,2	6,2	3,4
Вентиляция	4	1	3,3	3,5	3,8
Горячее водоснабжение	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3	2,2	5,1	4	5,5
Электрослаботочные устройства Лифты	0,2 -	1,5 -	1,8 -	1 -	1,9 1,7
Холодильные установки	-	-	-	-	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-	-
К таблице- 2

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных	а	б
элементов и в вида работ	1	2	3	4	5
Фундаменты	4	5	3	4	4
Стены и перегородки	11	13	27	25	24
Перекрытия (покрытия)	3	2	16	17	17
Кровли	35	39	5	4	4
Полы	9	9	9	10	10
Проемы	10	10	13	13	11
Отделочные работы	7	6	6	5	6
Внутренние санитарно-технические устройства	13	10	10	13	11
Внутренние электротехнические устройства	3	4	7	5	9
Прочие работы	5	2	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Поликлиники

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Группа капитальности IV (графа г)

Характеристика зданий

(Графы а, б, в, г)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плит. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа б

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных плиток. Перегородки - шлакобетонные и гипсолитовые. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа в

Фундаменты - из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума, керамической плитки и мозаичные. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа г

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - деревянные брусчатые. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые, цементные, из метлахской плитки. Крыша - из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - штукатурка цоколя. Отделка внутренняя - обыкновенная.

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 5000	от 5000 до 20000	более 20000	деревянные здания до 1000 куб. м
	а	б	в	г
	1	2	3	4
I	24,2	25,7	22,5	37,2
II	25,6	27,2	23,8	39,5
III	26,8	28,5	25	42,1
IV	28,3	30	26,3	44,3
V	29,5	31,3	27,4	46,5
VI	47,1	50	43,9	74,4
VII	57,8	61,3	53,8	91,2
VIII	61,4	65,2	57,1	96,8
IX	66	70,1	61,4	104,2
Х	74,7	79,3	69,5	117,6
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г
	1	2	3	4
Внутренний водопровод	1,3	1,2	0,9	1
Внутренняя канализация	2,4	2,4	2,2	3,3
Центральное отопление	2,9	3,1	2,2	5,1
Вентиляция	3,1	3,5	3,8	1,7
Горячее водоснабжение	0,4	0,5	0,6	0,5
Силовое электрооборудование и электроосвещение	6,3	5,4	7	3,1
Электрослаботочные устройства	1,6	1,4	1,8	0,5
Лифты	-	-	2,6	-
Холодильная установка	-	-	-	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-
Оборудование котельной	3,2	3,2	-	-
К таблице 3

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных	а	б	в	г
элементов и вида работ	1	2	3	4
Фундаменты	5	4	2	8
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия)	31 14	28 13	29 16	28 10
Кровли	4	7	3	4
Полы	9	9	10	6
Проемы	8	9	9	12
Отделочные работы	5	6	6	13
Внутренние санитарно-технические устройства	13	14	12	12
Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	8 3	7 3	9 4	3 4
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРПУСА

Группы капитальности I (графы а, б и в)

Характеристика зданий

(Графы а, б, в)

Графа а

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - шлакобетонные и гипсошлаковые. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - штукатурка кирпичных стен. Внутренняя отделка - улучшенная.

Графа б

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - железобетонные, однослойные и двухслойные. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - штукатурка кирпичных стен. Отделка внутренняя - улучшенная.

Графа в

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - из гипсолитовых пли г, кирпичные. Полы - из линолеума и керамической плитки. Крыша - совмещенная с покрытием из рубероида. Наружная отделка - штукатурка кирпичных стен. Отделка внутренняя - улучшенная.

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Количество коек стационара
Территориальные	на 30 коек	на 18 коек	на 10 коек	на 6 коек
пояса	а	б	в
	1	2	3	4
I	31,7	32,5	53,9	37,2
II	33,6	34,5	57,1	39,4
III	35,1	36,1	59,8	41,2
IV	37	38	63	43,5
V	38,6	39,7	65,7	45,3
VI	61,7	63,4	105,1	72.4
VII	75,7	77,7	128,7	88,8
VIII	80,4	82,6	136,8	94,4
IX	86,4	88,8	147	101,4
Х	97,8	100,5	166,4	114,8
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а		б	в
	I	2	3	4
Внутренний водопровод	0,8	0,8	0,7	0,6
Внутренняя канализация	2,8	1,9	1,4	2,7
Центральное отопления	3,7	3,1	2,7	4
Вентиляция	11,5	12,8	5,6	15,4
Горячее водоснабжение	0,7	0,6	0,4	0,5
Силовое электрооборудование и электроосвещение	4,3	3,5	4,5	3,5
Электрослаботочные устройства	1,3	1,5	4,2	0,9
Лифты	-	-	-	-
Холодильные установки	-	-	0,4	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-
К таблице 4

Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в процентах

Наименование конструктивных		а	б	в
элементов и вида работ	1	2	3	4
Фундаменты	5	5	4	5
Стены и перегородки	29	24	30	21
Перекрытия (покрытия)	13	20	19	20
Кровли	5	7	5	5
Полы	9	7	11	6
Проемы	7	7	5	7
Отделочные работы	5	4	4	6
Внутренние санитарно-технические устройства	20	10	16	23
Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	4 3	5 2	4 2	5 2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

Группа капитальности I (графа б). Группа капитальности III (графа а). Группа капитальности IV. (графа в)

Характеристика зданий

(Графы а, б, в)

Графа а

Фундаменты - бутовые столбчатые или ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - деревянные по деревянным балкам. Перегородки - деревянные из гипсошлаковых плит. Полы - деревянные дощатые, цементные. Кровли - из волнистых асбестоцементных листов. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа б

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - железобетонные. Перегородки - из шлакобетонных плит. Полы - из линолеума, цементные. Кровли - из волнистых асбестоцементных листов. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа в

Фундаменты - бутовые ленточные. Стены - деревянные брусчатые. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые, из керамической плитки. Кровли - из волнистых асбестоцементных листов по деревянным стропилам. Наружная отделка - окраска стен, штукатурка цоколя. Внутренняя отделка — обыкновенная.

Восстановительная стоимость куб. м здания в рублях

Таблица 5

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 1000	от 1000 до 10000	деревянные здания объемом в куб .м до 1000
	а	б	в
	1	2	3
I II III IV V	28,1 29,8 31,2 32,9 34,3	22,7 24 25,2 26,5 27,7	35,8 38 40,5 42,6 44,8
VI VII VIII IX X	54,8 67,1 71,3 76,7 86,8	44,2 54,2 57,6 61,9 70,1	71,6 87,7 93,2 100,2 113,1
Примечание. При отсутствии в Переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Виды оборудования	а	б	в
	1	2	3
Внутренний водопровод	3,4	1,1	1,6
Внутренняя канализация	4,9	4,1	4,4
Центральное отопление	-	4,5	7,5
Вентиляция	0,8	4,4	1,7
Горячее водоснабжение	1,2	1	1
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,4	5,2	2,7
Электрослаботочные устройства	-	1,6	-
Лифты	-	-	-
Холодильные устройства	-	-	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-
К таблице 5

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
	1	2	3
Фундаменты	5	4	3
Стены и перегородки	27	27	37
Перекрытия (покрытия)	12	19	7
Кровля	7	2	5
Полы	8	7	7
Проемы	10	8	10
Отделочные работы	8	7	10
Внутренние санитарно-технические устройства.	10	15	16
Внутренние электротехнические устройства	3	7	3
Прочие работы	10	4	2
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

(Графы а, б)

Графа а

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перегородки - из шлакобетонных плит. Перекрытие - из сборных железобетонных панелей. Кровли - совмещенные с покрытием из рубероида. Полы - из линолеума и керамической плитки. Внутренняя отделка - обыкновенная. Наружная отделка - облицовка стен силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные	от 300 до 500	от 800 до 1000	от 1000 до 5000	от 5000 до 10000
пояса	а	б
	1	2	8	4
I	32,5	31,9	37,3	36,2
II	34,4	33.9	39,5	38,4
III	36,1	35,5	41,4	40,2
IV	38	37,4	43,6	42,4
V	39,6	39	45,5	44,2
VI	63,4	62,3	72,7	70,7
VII	77,7	76.4	89,1	86,6
VIII	82,5	81,1	94,7	92
IX	88.7	87,2	101,8	98,9
Х	100,4	98,7	115,2	112
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
	1	2	3	4
Внутренний водопровод	1,6	0,7	0,4	0,6
Внутренняя канализация	1,8	4,0	1,4	1
Центральное отопление	3	4,2	3,9	2,7
Вентиляция	0,7	4,4	3,4	4,6
Горячее водоснабжение	1,8	1,1	0,5	0,4
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,2	4 8	6,3	4 2
Электрослаботочные устройства	-	-	0,4	0,3
Лифты	-	-	о 0	1,5
Холодильная установка	8,9	3,4	1,1	0,5
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-
Газоснабжение	-	-	-	0,1
Графа б

Фундаменты - из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перегородки - из сборных железобетонных панелей, гипсолитовых плит. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Кровли  совмещенные с покрытием из рубероида. Полы - из линолеума и керамической плитки. Внутренняя отделка - улучшенная. Наружная отделка - облицовка стен силикатным кирпичом с. расшивкой швов.

К таблице 6

Удельный вес отдельных конструктивных элементов здания в процентах

Наименований конструктивных	а			б
элементов и вида работ	1	2	3	4
Фундаменты	5	8	6	2
Стены и перегородки	29	18	20	24
Перекрытия (покрытия)	12	9	10	20
Кровли	9	11	14	6
Полы	5	7	5	14
Проемы	6	9	7	7
Отделочные работы	5	10	5	8
Внутренние санитарно-технические устройства	18	18	12	11
Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	3 8	5 5	15 6	5 3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ - ЯСЛИ

Группа капитальности I (графа б) Группа капитальности IV (графа а)

Характеристика зданий

(Графы а, б)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - деревянные. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые, из метлахской плитки. Кровли - асбестоцементные листы. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка -обыкновенная.

Графа б

Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - кирпичные, из гипсобетонных блоков. Полы - из линолеума, керамической плитки, цементные. Кровли - совмещенные с рубероидным покрытием. Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - улучшенная.

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные	до 1500	более 1500
пояса	а	б
	1	2
I	20,5	23,9
II	21,7	25,4
III	23,2	26,6
IV	24,4	28,0
V	25,6	29,2
VI	41,0	46,6
VII	50,3	57,2
VIII	53,4	60,8
IX	57,5	65,3
X	64,8	73,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного пли нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
	1	2
Внутренний водопровод	1,3	1
Внутренняя канализация	5,6	3,3
Центральное отопление	6,8	3,7
Вентиляция	1,8	1,1
Горячее водоснабжение	0,8	2,3
Силовое электрооборудование и электроосвещение	2,7	2,6
Электрослаботочные устройства	0,4	0,2
Лифты
Холодильные установки
Кондиционирование воздуха
К таблице 7

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных	а	б
элементов и вида работ	1	2
Фундаменты	5	7
Стены и перегородки	18	25
Перекрытия (покрытия)	5	12
Кровли	14	7
Полы	8	10
Проемы	12	9
Отделочные работы	14	10
Внутренние санитарно-технические устройства	16	11
Внутренние электротехнические устройства	3	3
Прочие работы	5	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а и б) Группа капитальности IV (графа в)

Характеристика зданий

(Графы а, б, в)

Графа а

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - кирпичные, из шлакобетонных плит. Полы - цементные, из керамической плитки. Кровли - совмещенные, с покрытием рубероидом. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа б

Фундаменты - из сборных железобетонных и бетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей. Перегородки - кирпичные. Полы - цементные, из керамической плитки. Кровли - совмещенные, с покрытием рубероидом. Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Графа в

Фундаменты — ленточные бутовые или бутобетонные. Стены - брусчатые деревянные. Перекрытия - деревянные. Перегородки - деревянные. Полы - дощатые по деревянным балкам. Кровли - асбестоцементные листы по деревянным стропилам Наружная отделка - штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 1000	от 1000 до 2000	от 2000 до 5000	более 5000	деревянные здания объемом 500 куб. м
	а	б	в
	1	2	3	4	5
I	40,9	32,8	33,2	26,4	32,9
II	43,4	34,8	35,1	27,9	34,9
III	45,4	36,4	36,8	29,3	37,2
IV	47,8	38,4	38,8	30,8	39,2
V	49,9	40,0	40,4	32,2	41,2
VI	79,8	63,9	64,6	51,4	65,9
VII	97,8	78,4	79,2	63	80,7
VIII	103,9	83,3	84,2	66,9	85,6
IX	111,7	89,6	90,5	72	92,2
Х	126,4	101,4	102,4	81,5	101,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах

Виды оборудования	а	б	в
	1	2	3	4	5
Внутренний водопровод	1,2	1,5	1,8	2,0	1
Внутренняя канализация	3,7	1,3	0,9	1,3	1,5
Центральное отопление	6,9	3,7	3,2	3,8	4,4
Вентиляция	0,9	1,6	1,8	9,1	2,2
Горячее водоснабжение	1,1	0,5	0,5	1,3	0,6
Силовое электрооборудование и электроосвещение	4,2	4,6	3,3	3,4	3,2
Электрослаботочные устройства	2	0,2	0,1	0,3	-
Оборудование котельной	-	16,8	19,4	6,3	-
Лифты	-	-	-	-	-
Холодильная установка	-	2,3	-	-	-
Кондиционирование воздуха	-	-	-	-	-
Газооборудование	-	-	-	2,5	-
К таблице 8

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных	а	б	в
элементов и вида работ	1	2	3	4	5
Фундаменты	7	5	7	6	7
Стены и перегородки	26	20	20	19	31
Перекрытия (покрытия)	15	12	14	11	9
Кровли	6	7	9	12	4
Полы	7	4	5	7	5
Проемы	12	7	7	7	8
Отделочные работы	4	2	4	4	16
Внутренние санитарно-технические устройства	14	27	27	26	7
Внутренние электротехнические устройства	6	5	4	4	3
Прочие работы	3	11	3	4	10
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПИЩЕБЛОКИ

Группа капитальности I (графа а)

Характеристика зданий

(Графа а)

Графа а

Фундаменты - сборные железобетонные и бетонные блоки. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Перегородки - шлакобетонные, кирпичные, из гипсовых плит. Полы - из линолеума, керамической плитки, цементные. Кровли - совмещенные с покрытием рубероидом. Наружная отделка - облицовка стен керамическим кирпичом. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	до 5000	от 5000 до 10000
	а
	1	2
I	30,3	30,1
II	32,1	31,9
III	33,7	33,4
IV	35,5	35,2
V	36,9	36,7
VI	59,1	58,7
VII	72,5	71,9
VIII	77	76,4
IX	82,8	82,1
X	93,7	92,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Виды оборудования	а
	1	2
Внутренний водопровод	0,5	0,7
Внутренняя канализация	1,6	2,4
Центральное отопление	1,7	2,5
Вентиляция	3,4	7
Горячее водоснабжение	0,6	0,4
Силовое электрооборудование и электроосвещение	5,4	7,6
Электрослаботочные устройства	0,1	0,4
Лифты	13,1	5,7
Холодильная установка	3,2	1,3
К таблице 9

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных	а
элементов и вида работ	1	2
Фундаменты	6	3
Стены и перегородки	22	24
Перекрытия (покрытия)	11	10
Перекрытия (покрытия)	10	8
Полы	5	9
Проемы	6	3
Отделочные работы	6	7
Внутренние санитарно-технические устройства	11	14
Внутренние электротехнические устройства	19	14
Прочие работы	4	8
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛЕЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Группа капитальности (графа а)

Характеристика зданий

(Графа а)

Графа а

Фундаменты - бутобетонные ленточные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные панели. Перегородки - шлакобетонные, гипсошлаковые, деревянные. Полы - из линолеума, цементные, из керамической плитки. Кровля - из асбестоцементных листов Наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка - обыкновенная.

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные	до 5000	от 5000 до 10000
пояса	а
	1	2
I II III IV V	25,3 26,8 28,1 29,6 30,9	30,6 32,5 34 35,9 37,4
VI VII VIII IX X	49,4 60,5 64,3 69,1 78,2	59,8 73,2 77,8 83,6 94,7
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а
	1	2
Внутренний водопровод	0,4	0,7
Внутренняя канализация	2,1	1,1
Центральное отопление	4,3	4,6
Вентиляция	0,5	2,8
Горячее водоснабжение	5,8	0,4
Силовое электрооборудование и электроосвещение	4,2	2,7
Внутренние электротехнические устройства	0,8	0,3
Лифты	-	0,8
К таблице 10

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных	а
элементов и вида работ	1	2
Фундаменты	10	3
Стены и перегородки	20	28
Перекрытия (покрытия)	17	14
Кровли	7	20
Полы	11	10
Проемы	9	7
Отделочные работы	5	4
Внутренние санитарно-технические устройства	13	7
Внутренние электротехнические устройства	5	4
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ. ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В состав отдела II сборника включены следующие объекты:

1 Главные корпуса санаториев и домов отдыха.

2. Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест.

3. Турбазы.

4. Общественные корпуса.

5. Лечебные корпуса для санаториев (профилакториев) и лечебно-бальнеологические корпуса для курортов.

6. Грязелечебницы и водогрязелечебницы.

7. Ночные санатории (профилактории).

8. Спальные корпуса.

9. Клубы-столовые.

10. Столовые.

11. Клубы и курзалы.

12. Административные и административно-приемные корпуса.

13. Хозяйственные корпуса для санаториев и домов отдыха.

14. Мотели.


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ. ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА САНАТОРИЕВ И ДОМОВ ОТДЫХА

Группа капитальности I (графы а, в, д, е) Группа капитальности II (графы б и г)

Характеристика зданий

Здания с подвалами. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Корпуса (графа а). Двух- и четырехэтажные; полы - паркетные; наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки.

Корпуса (графа б). Пятиэтажные. Перекрытия - частично деревянные; полы - паркетные; отделка наружная - штукатурка и облицовка стен керамической плиткой.

Корпуса (графа в). Четырехэтажные. Полы из линолеума, отделка наружная - штукатурка стен.

Корпуса (графа г). Пятиэтажные. Перекрытия - частично деревянные; полы - из линолеума; отделка наружная -облицовка стен керамической плиткой.

Корпуса (графа д). Семиэтажные. Монолитный железобетонный каркас; полы - линолеум, паркет; отделка наружная - облицовка керамическим кирпичом.

Корпуса (графа е). Шестиэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас; полы - линолеум, паркет; отделка наружная— облицовочный кирпич или штукатурка.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Таблица 11

	Санатории и дома отдыха	Туберкулезные санатории	Санатории	Дома отдыха
Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	150	250	200	240	500	1000
	а	б	в	г	д	е
I	24,8	24	22,6	23,5	22,5	30,8
II	26,3	25,5	24	24,9	23,8	32,6
III	27,6	26,7	25,1	26,1	24,9	34,2
IV	29,0	28,1	26,5	27,5	26,3	36,0
V	30,3	29,3	27,6	28,7	27,4	37,6
VI	48,4	47,1	44,1	45,9	43,8	60
VII	59,1	57,5	54,1	56,2	53,7	73,6
VIII	63,1	61.9	57,5	59,8	57,1	78,2
IX	67,8	65,7	61,8	64,2	61,3	84
Х	76,7	74,3	69,9	72,5	69,4	95,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д	е
Водопровод	0,8	0,6	0,7	0,9	1	1
Канализации	2,3	2,1	3,3	3,2	2,8	2,0
Центральное отопление	2,3	2,5	3,5	1,8	2,5	2,2
Вентиляция	2,5	1,3	1,7	3,4	1,5	1,9
Горячее водоснабжение	0,5	0,6	0,3	0,9	1,1	1,2
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,3	3,7	2,9	3,6	4,6	3,6
Слаботочные устройства	2	1,9	1,4	2,1	1,2	1,2
Холодильная установка	1,4	1,7	1,4	0,6	0,2	0,2
Лифты	2,9	3,6	2,8	-	2,2	1,7
К таблице 11

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	5	5	7	6	3	5
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровли	20 18 3	20 18 3	21 15 3	23 17 3	26 14 4	21 18 7
Полы	12	12	11	10	11	10
Проемы	11	11	9	11	11	10
Отделочные работы	8	8	13	9	4	6
Внутренние сантехнические устройства	10	9	11	11	9	8
Внутренние электротехнические	8	9	7	6	8	7
Прочие работы	5	5	3	4	10	10
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ. ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

КИНОЗАЛЫ ДЛЯ ДОМОВ ОТДЫХА НА 1000 МЕСТ

Группа капитальности I (графа а)

Характеристика зданий

Фундаменты - сборные железобетонные. Здания трехэтажные без подвалов. Стены - кирпичные; перекрытия - сборные железобетонные; полы - паркетные; отделка внутренняя - высококачественная; наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов или штукатурка.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные пояса	Кинозалы для домов отдыха на 1000 мест
	а
I	30,9
II	32,7
III	34,3
IV	36,1
V	37,7
VI	60,2
VII	73,8
VIII	78,4
IX	84,3
X	95,4
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а
Внутренний водопровод Внутренняя канализация Центральное отопление Вентиляция	1,7 1,1 2,8 6,8
Горячее водоснабжение Силовое электрооборудование и электроосвещение Слаботочные устройства	0,5 4 4
К таблице 12

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а
Фундаменты	5
Стены и перегородки	28
Перекрытия (покрытия)	10
Кровли	7
Полы	9
Проемы	7
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические устройства	13
Внутренние электротехнические устройства	8
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ. ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ТУРБАЗЫ

Группа капитальности I (графы а, б, в)

Характеристика здании

Фундаменты - бутобетонные, стены кирпичные, каркас - железобетонный; перекрытия - железобетонные, сборные; полы - поливинилхлоридные.

Здания двух- трехэтажные (графы а, в). Отделка наружная - синтетическая окраска по кирпичу.

Здания двухэтажные (графа б). Отделка наружная - штукатурка, облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	100	200	300
	а	б	в
I	33,9	31,2	34,1
II	35,9	33,0	36,2
III	37,6	34,6	37,8
IV	39,6	36,5	39,9
V	41,3	38,0	41,6
VI	66,0	60,7	66,5
VII	79,2	72,9	79,8
VIII	86,0	79,1	86,7
IХ	92,5	85,0	93,2
Х	104,7	96,3	105,5
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается с процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,8	0,5
Внутренняя канализация	9,1	2,2	2,1
Центральное отопление	3,4	3.4	3,4
Вентиляция	1,2	1,4	1,3
Горячее водоснабжение	0,6	0,6	0,5
Силовое электрооборудование	14,2	7,7	17,5
Слаботочные устройства	0,3	3,6	0,4
К таблице 13

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	5	7	4
Стены и перегородки	15	18	13
Перекрытия (покрытия)	13	13	14
Кровли	9	10	10
Полы	10	9	9
Проемы	11	10	11
Отделочные работы	6	5	6
Внутренние сантехнические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	8 14 9	8 11 9	8 18 7
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а, б, в, г, д)

Характеристика зданий

Фундаменты - бутобетонные, монолитные и сборные железобетонные; стены кирпичные, железобетонные перекрытия, полы паркетные и линолеум; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а). Монолитный железобетонный каркас; отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа б). Сборный железобетонный каркас. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графы в, д). Железобетонный каркас. Отделка наружная - синтетическая окраска по кирпичной кладке.

Здания (графа г). Железобетонный каркас. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов или штукатурка.

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные	санатории на	дома отдыха на	турбазы
пояса	500 мест	1000 мест	на 100 мест	на 200 мест	на 300 мест
	а	б	в	г	д
I	20,5	28,6	39,1	32,6	38,6
II	21,8	30,3	41,5	34,6	40,9
III	22,8	31,7	43,5	36,2	42,8
IV	24	33,4	45,8	38,1	45,1
V	25.1	34,9	47,8	39,8	47
VI	40	55,7	76,3	63,6	75,2
VII	49,1	68,3	91,6	77.9	92,1
VIII	52,2	72,6	99,4	82,8	97,9
IX	56,1	78	106,9	89	105,2
Х	63,4	88,3	120,9	100,7	119,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 м3 здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	0,4	0 7	0,5	0,9	0,3
Внутренняя канализация	1,4	0,6	1,2	1,4	1
Центральное отопление	3,2	1,7	2,8	2,9	2,5
Вентиляция	3,5	2,8	1,9	2,1	1,5
Горячее водоснабжение	0,9	0,4	0,3	0,3	0,2
Силовое электрооборудование и электроосвещение	6	8	23,7	10,8	26
Слаботочные устройства	0,7	0,3	0,6	6,6	0,5
Холодильная установка	0,6	0,4	-	-	-
Лифты	0,8	2,6	-	-	-
К таблице 14

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	4	6	5	7	4
Стены и перегородки	95	19	11	16	11
Перекрытия (покрытия)	I?	9	11	11	11
Кровли	5	14	11	14	14
Полы	19	8	19	9	10
Проемы	9	11	9	8	8
Отделочные работы	10	5	4	4	4
Внутренние сантехнические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	10 8 5	7 11 10	7 24 6	8 17 6	6 26 6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА ДЛЯ САНАТОРИЕВ (ПРОФИЛАКТОРИЕВ) И ЛЕЧЕБНО-БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОРПУСА ДЛЯ КУРОРТОВ

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Характеристика зданий

Здания двухэтажные без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - паркетные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания лечебного корпуса (графа а). Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания лечебно-бальнеологического корпуса (графа б). Отделка наружная - штукатурка стен.

Здания лечебного корпуса профилактория (графа в). Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания рублях

Территориальные пояса	Лечебный корпус для санаториев	Лечебный бальнеологи- ческий корпус курорта	Лечебный корпус для профилакториев
	300	500	200-300
	а	б	в
I	28,8	22,2	31,1
II	29,6	23,6	33
III	30	24,7	34,5
IV	31,7	26	36,4
V	33,2	27,1	38
VI	54,2	43,4	60,7
VII	66,9	53,1	74,4
VIII	71,2	56,5	79
IX	76,7	60,7	84,9
Х	87,1	68,7	96,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,3	1,2
Внутренняя канализация	9,6	1	1,8
Центральное отопление	3,1	2,4	2
Вентиляция	6	1,7	5,4
Горячее водоснабжение	0,6	0,5	1
Силовое, электрооборудование и электроосвещение Слаботочные устройства	5,3 0,8	2,9 1,2	9,1 0,4
К таблице 15

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	9	9	2
Стены и перегородки	19	31	29
Перекрытия (покрытия)	16	10	10
Кровли	2	4	6
Полы	9	10	7
Проемы	10	8	9
Отделочные работы	12	16	7
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	13 6 4	6 4 9	11 10 9
Итого...	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ И ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ

Группа капитальности I (графы а, б, в)

Характеристика зданий

Здания - одно-, двухэтажные, без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные и бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные, полы - из метлахской плитки, отделка внутренняя - повышенного качества, наружная - расшивка швов кирпичной кладки.

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные пояса	20 кушеток	10 ванн и 10 кушеток	30 ванн я 20 кушеток
	а	б	в
I	30	29,2	27,4
II	31,8	31	29,1
III	33,3	32,4	30,5
IV	35,1	34,2	32,1
V	36,6	35,6	33,5
VI	58,4	57	53,5
VII	71,6	69,8	65,6
VIII	76,1	74,2	69,7
IX	81,8	80,3	74,9
Х	92,6	90,3	84,8
Примечание. При отсутствии в оцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а - б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,5
Внутренняя канализация	2,8	2,4
Центральное отопление	3,3	2,8
Вентиляция	6,5	5,6
Горячее водоснабжение	0,6	0,5
Грязеотстойник	3,6	2,3
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,1	3,3
Слаботочные устройства	0,5	0,6
Холодильная установка	-	-
К таблице 16

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а - б	в
Фундаменты	8	8
Стены и перегородки	25	28
Перекрытия (покрытия)	9	10
Кровли	7	4
Полы	9	9
Проемы	7	8
Отделочные работы	13	14
Внутренние санитарно-технические устройства	17	14
Внутренние электротехнические устройства	4	4
Прочие работы	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

НОЧНЫЕ САНАТОРИИ (ПРОФИЛАКТОРИИ)

Группа капитальности 1 (графы а, б, в, г, д)

Характеристика зданий

Фундаменты -бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; стены - кирпичные, перекрытия -железобетонные; полы - паркетные, линолеум и поливинилхлоридные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а) двух-, трехэтажные без подвалов. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графы б, в). Трехэтажные с подвалами. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа г). Пятиэтажные с подвалами. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа д). Шестиэтажные с подвалами. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные	50	58	100	200	300
пояса	а	б	в	г	д
I	25,4	33,2	31,6	28.5	25,9
II	26,9	35,2	33,5	30,2	27,4
III	28,2	36,9	35.1	31,6	28,7
IV	29,7	38,9	37	33,3	30,3
V	31	40,5	38,6	34,8	31,6
VI	49,5	64,8	61.7	55,6	50,5
VII	60.7	79,4	75,6	66,1	61,9
VIII	64,5	84,4	74	72,4	65,7
IX	69,3	90,7	86,4	77,8	70,7
Х	78,5	102,6	97,7	88	88
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	1,8	0,9	1,0	0,9	1
Внутренняя канализация	3,1	2,5	2,8	3,1	'2,1
Центральное отопление	2,7	1,9	2,6	2,6	2,2
Вентиляция	1,4	6,4	4	2,7	1,9
Горячее водоснабжение	0,4	0,8	1,3	0,8	0,9
Силовое электрооборудование и электроосвещение	4,1	8,2	6,0	5,9	4,9
Слаботочные устройства	0,5	1,3	-	0,7	1
Холодильная установка	-	-	0,9	0,8	0,5
Лифты	-	-	-	2,7	2,3
К таблице 17

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	7	3	3	3	3
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия)	25 18	23 14	24 15	22 15	26 15
Кровля	5	4	4	4	5
Полы	8	8	8	8	7
Проемы	9	10	9	10	10
Отделочные работы	9	6	8	8	7
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	9 5 5	12 10 10	11 9 10	10 10 10	7 9 11
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графы а - н)

Характеристика зданий

Здания без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - из линолеума, паркетные; отделка - внутренняя повышенного качества; отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов, частично штукатурка, керамическая плитка.

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания санаториев	Здания домов отдыха	Здания пионерских лагерей, баз отдыха	Здания турбаз
Территориаль	вместимость (мест)
ные пояса	50	100	500	50	75-100	212	406	508	летний корпус 82	80/70	120/106	100-200	300
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
I	28,1	27,0	24,1	27,7	23,5	29,5	29,6	31,6	25,4	31,0	30,3	29,7	28,9
II	29,8	28,7	25,6	29,4	24,9	31,3	31,4	33,5	27,0	32,8	32,1	31,5	30,5
III	31,2	30,0	26,8	30,7	26,1	32,8	32,8	35,1	28,2	34,4	33,6	33,0	31,9
IV	32,9	31,6	28,9	32,4	27,5	34,6	34,6	37,0	29,8	36,2	35,4	34,8	33,7
V	34,3	33,0	29,4	33,8	28,7	36,0	36,1	38,6	31,0	37,8	36,9	36,3	35,1
VI	54,8	52,7	57.1	54,0	45,9	57,6	57,7	61,6	49,6	60,4	59,0	58,0	56,1
VII	67,1	64,6	57,7	66,2	56,2	70,6	70,7	75,6	60.8	74,0	72,3	71,1	68,8
VIII	71,3	68,7	61,3	70,3	59,8	75,0	75,2	80,3	64,6	78,6	79,9	75,5	73,1
IX	76,7	73,8	65,9	75,6	64,2	80,6	80,8	86,3	69,5	84,5	82,6	81,2	78,5
Х	86,8	83,6	74,6	85,6	72,7	91,3	91,4	97,7	78,6	95,6	93,5	91,9	88,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 м3 здания соответственно уменьшается в процентах.

Вид оборудования а	а	б	в	г - д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Внутренний водопровод	0,5	1,1	1,0	1,5	0,9	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,8	0,7
Внутренняя канализация	3,1	3,3	3,6	4,4	3,2	3,6	2,7	3,5	2,6	2,7	3,0	3,9
Центральное отопление	2,3	2,3	2,3	2,5	2,0	2,0	2,6	1,3	3,4	3,4	4,1	4,8
Вентиляция	3,1	2,2	0,3	3,5	0,3	0,4	0,7	-	0,4	0,4	0,5	1,0
Горячее водоснабжение	-	-	-	-	1,8	1.7	1,4	-	0,5	0,5	0,8	0,9
Электроосвещение	2,0	2,8	3,8	2,8	6,3	5,5	2,0	3,8	2,4	2,3	3,3	3,4
Слаботочные устройства	0,4	0,4	1,6	0,3	0,8	0,8	0,9	1,5	0,8	0,9	1,2	1,1
Лифты	-	3,9	3,1	-	3,7	2,2	1,7	-	-	-	-	-
К таблице 18

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вила работ	а	б	в	г - д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Фундаменты	6	5	3	6	3	3	5	7	7	4	5	5
Стены и перегородки	23	22	26	26	27	25	20	17	23	23	19	16
Перекрытия (покрытия)	18	18	14	13	15	16	22	21	17	18	15	18
Кровли	6	4	4	6	5	5	5	5	6	6	7	4
Полы	9	7	10	8	7	8	9	8	10	9	10	8
Проемы	11	10	12	10	8	10	10	10	10	13	12	14
Отделочные работы	8	9	4	7	7	6	6	10	6	6	7	9
Внутренние сантехнические устройства Внутреннее электрическое устройство Прочие работы	9 3 7	9 7 9	8 9 10	12 3 9	8 11 9	8 9 10	8 5 10	6 5 11	2 3 10	8 3 10	9 5 11	11 5 10
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

КЛУБЫ-СТОЛОВЫЕ

Группа капитальности I (графы а, б, в, д)

Группа капитальности II (графа г)

Характеристика зданий

Фундаменты - бутовые, бутобетонные и бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - паркетные, линолеум, поливинилхлоридные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графы а и б). Двухэтажные с подвалами и перголями. Отделка наружная - штукатурка и облицовка керамической плиткой.

Здания (графа в). Трехэтажные без подвалов. Отделка наружная - облицовка стен железобетонными и керамическими плитками.

Здания (графа г). Трехэтажные с подвалами. Перекрытия - частично деревянные; отделка наружная - штукатурка стен.

Здания (графа д). Двухэтажные с подвалом. Отделка наружная - лицевой кирпич с расшивкой швов, керамическая плитка, штукатурка с покраской поливинилхлоридной краской.

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест)
Территориальные пояса	100	150	250	350	пионерские лагеря на 300-300 мест
	а	б	в	г	д
I	23,2	23,8	23,3	20	26,4
II	24,6	25,2	24,7	21,4	28
III	25,8	26,4	25,9	22,4	29,3
IV	27,2	27,9	27,3	23,6	30,9
V	28,4	29	28,4	24,6	32,2
VI	45,3	46,4	45,4	39,4	51,5
VII	55,5	56.9	55,7	48,3	63,3
VIII	59	60,5	59,2	51,3	67,1
IX	63,5	65	63,6	55,2	72,2
Х	71,8	73,5	71,3	69,4	81,7
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств оценочная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	0,7	1,1	1,1	0,8	0,9
Внутренняя канализация	1,1	1,7	1,1	0,7	1,3
Центральное отопление	2,6	3,4	2,8	2,1	2,5
Вентиляция	1,9	1,7	2,7	2	3,1
Силовое электрооборудование Слаботочные устройства	0,6 3,8	0,6 4,5	0,8 3,9	0,3 3,0	5,9 0,6
Холодильная установка	-	4,5	4,6	4 2	3,9
Лифты	-	9	3	0,9	2,8
К таблице 19

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	7	19	6	8	3
Стены и перегородки	28	19	22	39	26
Перекрытия (покрытия)	9	13	19	6	14
Кровли	4	3	3	3	6
Полы	10	8	11	10	9
Проемы	8	8	6	5	5
Отделочные работы	16	12	15	11	9
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие устройства	6 4 8	13 7 5	12 8 5	10 4 4	12 9 7
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

СТОЛОВЫЕ

Группа капитальности I (графа в)

Группа капитальности II (графы а и б)

Характеристика здании

Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные; полы - из метлахской плитки, паркетные и поливинилхлоридные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а). Одноэтажные без подвалов. Стены - кирпичные; перекрытия - деревянные; отделка наружная - расшивка швов и частичная штукатурка стен.

Здания (графа б). Трехэтажные с подвалами. Стены - кирпичные, перекрытия - деревянные, частично железобетонные; отделка наружная - расшивка швов и частичная штукатурка стен.

Здания (графа в). Трехэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас. Стены - кирпичные и из железобетонных панелей; перекрытия - сборные железобетонные; отделка наружная - офактуровка панелей и облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	50	500	1000
	а	б	в
I	19,2	20,2	31
II	20,3	21,4	32,9
III	21,3	22,4	34,5
IV	22,4	23,6	36,3
V	23,4	24,6	37,9
VI	37,4	39,3	60,5
VII	45,8	48,2	74,2
VIII	48,7	51,2	78,8
IX	52,4	55	84,7
Х	59,3	62,3	95,9
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1	0.6	0,5
Внутренняя канализация	1,4	0,8	1,4
Центральное отопление	3,1	0,1	1,1
Вентиляция	3	3,5	6
Горячее водоснабжение	1,6	0,5	0,4
Силовое электрооборудование и электроосвещение Слаботочные устройства	5,7 0,2	4,5 0,6	10 0,2
Холодильная установка	-	3,4	1,9
Лифты	-	1,8	2,6
К таблице 20

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	10	7	6
Стены и перегородки	28	31	16
Перекрытия (покрытия)	7	10	17
Кровли	8	4	5
Полы	9	8	11
Проемы	7	7	8
Отделочные работы	12	11	5
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	12 6 1	11 7 4	11 13 8
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

КЛУБЫ И КУРЗАЛЫ

Группа капитальности I (графы а, б)

Группа капитальности II (графа в)

Характеристика зданий

Здания двухэтажные с подвалами. Фундаменты - бутовые, бутобетонные, бетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; отделка внутренняя - повышенного качества.

Здания (графа а) двухэтажный. Полы паркетные; отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа б) двухэтажные. Полы паркетные; отделка наружная - штукатурка стен.

Здания (графа в) двухэтажные. Перекрытия частично деревянные; полы - дощатые; отделка наружная - штукатурка стен.

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Зданий вместимостью (мест)
пояса	200	350	550
	а	б	в
I	29,4	28,8	20,2
II	31,2	38,6	21,4
III	32,6	32	22,4
IV	34,4	33,7	23,6
V	35,9	35,2	24,6
VI	57,3	56,2	47,4
VII	70,3	68,9	48,2
VIII	74,7	73,7	51,2
IX	80,3	78,7	55
X	90,9	89,1	62,3
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 м3 здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1,3	1,1	1,9
Электрооборудование и сигнализация сцены	2,7	7,3	4,1
Внутренняя канализация	1	0,6	1,4
Центральное отопление	2,4	2,5	2,9
Вентиляция	1,6	9,8	1,4
Оборудование котельной	2,8	2,8	-
Силовое электрооборудование	5,5	4 9	5,4
Слаботочные устройства	1,5	1,3	1,4
Механическое оборудование сцены	1 2	6,7	-
К таблице 21

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	9	10	10
Стены и перегородки	20	21	35
Перекрытия (покрытия)	13	9	9
Кровли	4	3	3
Полы	7	6	5
Проемы	9	6	4
Отделочные работы	13	10	12
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства	10 10	16 14	8 11
Прочие работы	5	5	3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРИЕМНЫЕ КОРПУСА

Группа капитальности I (графа в)

Группа капитальности II (графы а и б)

Характеристика зданий

Фундаменты - бутовые, бетонные и бутобетонные; стены - кирпичные.

Корпуса (графа а). Одноэтажные без подвала. Перекрытия - деревянные; полы - дощатые; отделка внутренняя - простая, наружная - расшивка швов кирпичной кладки.

Корпуса (графа б). Двухэтажные с подвалами. Перекрытия - железобетонные и деревянные, полы - паркетные и деревянные; отделка внутренняя - повышенного качества, наружная - штукатурка фасадов.

Корпуса (графа в). Двухэтажные с подвалами. Сборный железобетонный каркас; перекрытия - сборные железобетонные; полы - линолеум, поливинилхлоридные плитки; отделка внутренняя -повышенного качества, наружная - лицевой кирпич с расшивкой швов, керамическая плитка и декоративная штукатурка.

Таблица 22

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Объем здания в куб. м
Территориальные пояса	санатории - дома отдыха 1000	санатории - дома отдыха 2000	пионерские лагеря-базы отдыха 1000 - 1500
	а	б	в
I	19,3	26,3	32,9
II	20,4	27,9	34,8
III	21,4	29,2	36,5
IV	22,6	30,8	38,5
V	23,5	32,1	40
VI	37,6	51,3	64,1
VII	46,1	62,9	78,5
VIII	49	66,9	83,5
IX	52,7	71,9	89,7
Х	59,6	81,4	101,5
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1,2	1	0
Внутренняя канализация	1,8	3	3
Центральное отопление	3,3	4	3
Вентиляция	1,2	2 4	1
Горячее водоснабжение	-	0,3	1
Силовое электрооборудование и электроосвещение Слаботочные устройства	3,5 3	2,6 0,8	3,8 0,4
Холодильная установка	-	-	-
Лифты	-	12.2	-
К таблице 22

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	6	10	5
Стены и перегородки	41	29	26
Перекрытия (покрытия)	5	5	16
Кровли	6	2	5
Полы	5	9	9
Проемы	8	6	8
Отделочные работы	12	11	8
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	7 7 3	10 16 2	11 4 8
Итого...	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОРПУСА ДЛЯ САНАТОРИЕВ И ДОМОВ ОТДЫХА

Группа капитальности I (графы а, б, в, г)

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвалов. Фундаменты - бутовые, бутобетонные и сборные бетонные и железобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; полы - цементные, дощатые; отделка - внутренняя простая, наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Здания (графа в) одноэтажные. Отделка наружная - облицовка керамическим кирпичом с расшивкой швов и штукатурка.

Таблица 23

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

	Здания вместимостью (мест) для
Территориальные пояса	санаториев - 150, домов отдыха - 150 - 200	санаториев - 250, домов отдыха - 250-300	домов отдыха - 1000	санаториев - домов отдыха на 400 мест
	а	6	в	г
I	33	30,5	34,7	31,8
II	34	32,4	36,8	33,7
III	36,6	33,9	38,6	35,3
IV	38,6	35,7	40,7	37,2
V	40,2	37,3	42,4	38,8
VI	64,3	59,5	67,7	62
VII	78,8	73	83	76
VIII	83,8	77,6	88,2	80,8
IX	90	83,4	94,8	86,8
Х	101,9	94,3	107,4	98,2
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г
Внутренний водопровод	1,1	1	1	1,8
Внутренняя канализация	1,4	1,2	0,6	1
Центральное отопление	1,5	1,4	1,6	1,5
Вентиляция	3,4	3,1	2,5	1,8
Горячее водоснабжение	0,7	0,7	0,6	0,6
Оборудование котельной	23	22,8	29,2	24,9
Силовое электрооборудование и электроосвещение	3,5	2,3	5,9	3
Слаботочные устройства	0,3	0,2	0,1	0,1
К таблице 23

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов я вида работ	а	б	в	г
Фундаменты	9	9	9	10
Стены и перегородки	20	19	17	17
Перекрытия (покрытия)	8	8	7	12
Кровли	7	7	7	5
Полы	3	4	4	4
Проемы	7	7	4	5
Отделочные работы	3	6	4	4
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	31 4 8	30 3 7	35 6 7	32 3 8
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ II. САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, ТУРБАЗЫ

МОТЕЛИ

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

Фундаменты - ленточные бутобетонные; стены - кирпичные; перекрытия - сборные железобетонные; полы - линолеум, метлахские и мозаичные плитки; отделка внутренняя - улучшенного качества; отделка наружная - облицовка силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Таблица 24

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Здания вместимостью (мест)
пояса	100	200
	а	б
I	28,5	26,2
II	30,2	27,8
III	31,5	29,1
IV	33,3	30,7
V	34,7	32
VI	55,5	51,1
VII	68	62,6
VIII	72,3	66,6
IX	77,7	71,6
X	87,9	81
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств оценочная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод	0,5	0,7
Внутренняя канализация	4,0	4,3
Центральное отопление	2,6	2.6
Вентиляция	1,3	3
Горячее водоснабжение	1,2	1,6
Силовое электрооборудование	3,7	5,4
Слаботочные устройства	2,7	1,7
Холодильная установка	1	0,8
К таблице 24

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных элементов	На 100 мест	На 200 мест
	а	б
Фундаменты	9	8
Стены и перегородки	12	11
Перекрытия (покрытия)	14	14
Кровли	8	8
Полы	9	9
Проемы	11	11
Отделочные работы	11	11
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	11 6 9	13 7 8
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В состав отдела III сборника включены следующие объекты:

1. Аптеки.

2. Центральные аптечные склады.

3. Склады хранения медицинского имущества.

4. Учебные корпуса медицинских институтов.

5. Павильоны климатолечения пионерских лагерей.


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ГЛАВНЫЕ КОРПУСА АПТЕК

Группа капитальности I (графы а, б, в и г)

Группа капитальности IV (графа д)

Характеристика зданий

Графы а, б, в

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - из кирпича. Перегородки - гипсобетонные и кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - линолеум, метлахская плитка, цементные. Кровля - совмещенная пятислойная из рубероида. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска стен. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Графа г

Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - из кирпича. Перегородки - гипсобетонные, кирпичные с армированием. Перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы - линолеум, метлахская плитка, цементные. Кровля - совмещенная многослойная из рубероида. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска стен, панелей. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Графа д

Фундаменты - ленточные бутовые. Стены - деревянные брусчатые. Перегородки - дощатые. Перекрытия, стропила - деревянные. Полы - дощатые. Кровля - волнистая асбофанера. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка, масляная окраска стен. Отделка наружная - окраска фасадов казеиновой краской.

Таблица 25

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

	Строительный объем в куб. м
Территориальные пояса	от 1000 до 1200	от 1200 до 1800	от 1800 до 2500	от 2500 до 3500	здания деревянные от 500 до 1000
	а	б	в	г	д
I II III IV V VI VII VIII IX Х	31,4 33,3 34,9 36,7 38,3 61,2 75,0 79,7 85,7 97,0	30,2 31,9 33,5 35,3 36,8 58,8 72,1 76,6 82,4 93,2	23,7 25,2 26,4 27,8 28,9 46,3 56,7 60,3 64,8 73,4	28,6 30,3 31,7 33,4 34,8 55,7 68,3 72,5 77,9 88,3	35,7 37,8 40,3 42,5 44,6 71,4 87,4 92,7 99,9 112,8
Примечание. 1. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в	г	д
Внутренний водопровод	0,8	0,6	0,2	0,4	1,3
Внутренняя канализация	1,4	0,1	1 5	1	1
Центральное отопление	6,2	4,6	6,8	9,1	4,7
Вентиляция	1,8	1,6	3,7	3 8	-
Горячее водоснабжение	0,4	0,2	0,1	0,2	1,5
Силовое электрооборудование	4,9	6,2	4	8	3,4
Электрослаботочные устройства Холодильные установки	0,1 -	0,2 -	0,1 -	0,1 2,0	0,3 -
Лифты	4,6	3,6	5,3	3,6	-
Примечание 2

а) Аптеки, размещенные в кирпичных зданиях, но строительным объемом менее 1000 куб. м (с необходимым набором помещений) - переоценивать по таблице № 25, графе «а» с К=1,05

б) Аптечные киоски переоценивать по сборнику № 33 применительно к таблице № 8

К таблице 25

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в	г	д
Фундаменты	4	6	5	7	7
Стены и перегородки	23	25	24	21	34
Перекрытия (покрытия)	14	14	16	13	7
Кровли	6	7	5	6	6
Полы	6	7	9	7	8
Проемы	11	10	10	7	10
Отделочные работы	5	6	5	6	8
Внутренние санитарно-технические устройства	10	7	12	16	9
Внутренние электротехнические устройства	10	10	9	12	4
Прочие работы	11	8	5	5	7
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

Фундаменты - бутобетонные. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные настилы. Перегородки - кирпичные. Полы - асфальтовые, из метлахской плитки и цементные. Крыша - трехслойная из рубероида. Окна - из стеклоблоков. Наружная отделка - облицовочный кирпич с расшивкой швов. Отделка внутренняя - обыкновенная.

Таблица 26

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	от 5000 до 10000	от 10000 до 20000
	а	б
I II III IV V	43,7 46,3 48,5 51,1 53,3	28,2 29,8 31,3 32,9 34,3
VI VII VIII IX X	85,1 104,4 110,1 119,2 134,9	54,9 67,3 71,5 76,9 87
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод	0,7	0,6
Внутренняя канализация	0,4	0,5
Центральное отопление	1,7	2,3
Вентиляция	5	6,6
Горячее водоснабжение	0,1	0,2
Силовое электрооборудование	5	5,1
Электрослаботочные устройства	3,3	2,7
Лифты	4,5	3,7
Холодильная установка	1,6	1,4
Кондиционирование воздуха	1,7	1,3
К таблице 26

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ в	а	б
Фундаменты	6	5
Стены и перегородки	28	27
Перекрытия (покрытия)	12	13
Кровли	5	5
Полы	10	11
Проемы	5	4
Отделочные работы	5	6
Внутренние санитарно-технические устройства Внутренние электротехнические устройства	11 13	13 11
Прочие работы	5	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА

Группа капитальности I (графы а и б)

Характеристика зданий

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные. Перегородки - кирпичные. Покрытие - сборные железобетонные кровельные плиты. Кровля - трехслойная рубероидная. Полы - асфальтовые, цементные, из линолеума. Окна - переплеты с двойным остеклением. Отделка внутренняя - обыкновенная. Отделка наружная - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 27

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

Территориальные	Строительный объем зданий в куб. м
пояса	от 2500 до 5000	от 500.0 до 10000
	а	б
I	17,4	16
II	18,5	16,9
III	19,4	17,7
IV	20,4	18,7
V	21,3	19.5
VI	33,9	31,1
VII	41,7	38,1
VIII	44,3	40,5
IX	47,6	43,6
X	53,8	49,3
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б
Внутренний водопровод	1,0	1
Внутренняя канализация	0,5	0,7
Центральное отопление	6,7	6,2
Вентиляция	2.3	1,5
Горячее водоснабжение.	-	-
Силовое электрооборудование	3,8	3,4
Электрослаботочные устройства	0,5	0,1
Холодильная установка	4,9	5,1
К таблице 27

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вила работ	а	б
Фундаменты	9	10
Стены и перегородки	21	20
Перекрытия (покрытия)	14	14
Кровли	9	15
Полы	0	9
Проемы	9	7
Отделочные работы	4	1
Внутренние санитарно-технические устройства	15	15
Внутренние электротехнические устройства	4	3
Прочие работы	6	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ

Группа капитальности I (графы а, б, в)

Характеристика зданий

Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены - кирпичные. Перегородки - гипсобетонные. Перекрытия - сборные железобетонные панели. Полы - линолеум, керамическая плитка. Кровля - рулонная четырехслойная из рубероида. Отделка внутренняя - повышенного качества. Отделка внешняя - облицовочный кирпич с расшивкой швов.

Таблица 28

Восстановительная стоимость 1 куб. м в рублях

Территориальные пояса	Строительный объем в м3
	от 5000 до 10000	от 20000 до 30000	от 40000 до 70000
	а	б	в
I II III IV V	54,1 57,4 60,1 63,3 66,1	31,3 33,2 34,7 36,6 38,2	32,4 34,3 35,9 37,9 39,5
VI VII VIII IX X	105,6 129,4 137,5 147,8 167,3	61 74,8 79,5 85,4 96,7	63,2 77,4 82,3 88,4 100,1
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	1,1	0,6	0,5
Внутренняя канализация	2,1	0,7	1,2
Центральное отопление	2,2	3,1	3
Вентиляция	5,5	10 1	13,1
Горячее водоснабжение	-	0,3	0,2
Силовое электрооборудование	4,9	7,7	13,1
Слаботочные устройства	0,5	2,2	0,7
Холодильная установка	0,9	1	0,2
Газоснабжение	-	0,3	-
Лифты	5,5	1,8	0,8
К таблице 28

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	7	3	4
Стены и перегородки	24	22	25
Перекрытия (покрытия)	14	11	12
Кровли	3	3	4
Полы	6	6	7
Проемы	8	5	5
Отделочные работы	7	7	6
Внутренние санитарно-технические устройства. Внутренние электротехнические устройства Прочие работы	12 11 8	25 12 6	18 15 4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 31

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством здравоохранения СССР по согласованию с Госстроем СССР 8 июня 1970 г.

ОТДЕЛ III. АПТЕКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА, УЧЕБНЫЕ КОРПУСА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ. ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

ПАВИЛЬОНЫ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ

Группа капитальности I (графы а, б и в)

Характеристика

Графы а, б

Фундаменты -ленточные бутобетонные. Стены - кирпичные или каркасные с заполнением бетонными блоками. Перегородки - гипсолитовые, шлакобетонные. Перекрытия (покрытия) - железобетонные совмещенные. Полы - линолеум, деревянный, метлахская плитка. Кровля - рулонная пятислойная из рубероида. Отделка внутренняя - клеевая окраска, „масляная окраска, облицовка плиткой. Отделка внешняя - лицевая кладка с расшивкой швов.

Графа в

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных блоков. Стены - кирпичные. Перекрытия - сборные железобетонные панели. Полы - паркетные, мозаичные, керамическая плитка. Отделка внутренняя - клеевая и масляная окраска, облицовка плиткой. Отделка наружная - солнцезащитная облицовка из асбоцементных листов.

Таблица 29

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях

Территориальные	Строительный объем в куб. м
пояса	от 1 000 до 1 500	от 1500 до 3000	от 3000 до 10000
	а	б	в
I	22,1	20,9	23,8
II	23,4	22,1	25,3
III	24,5	23,1	26,5
IV	25,8	24,4	27,9
V	26,9	25,4	29,1
VI	43	40,7	46,5
VII	52,7	49,8	56,9
VIII	56	52,9	60,6
IX	60,2	56,9	65,1
Х	68,2	64,4	73,7
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:

Вид оборудования	а	б	в
Внутренний водопровод	0,6	0,7	0,3
Внутренняя канализация	1,4	1,1	1,9
Центральное отопление	2,3	1,8	2,1
Вентиляция	0,6	0,4	2 9
Горячее водоснабжение	0,3	0,2	0,4
Силовое электрооборудование	1,3	1,1	5,4
Слаботочные устройства	1,1	0,8	0,3
К таблице 29

Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах

Наименование конструктивных элементов и вида работ	а	б	в
Фундаменты	14	12	10
Стены и перегородки	20	10	13
Перекрытия (покрытия)	10	12	14
Кровли	6	8	7
Полы	12	13	14
Проемы	18	18	4
Отделочные работы	8	8	13
Внутренние санитарно-технические работы Внутренние электротехнические работы	5 2	4 2	7 6
Прочие работы	5	4	12
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Техническая часть

Отдел I. Школы общеобразовательные

Отдел II. Профессионально-технические и ремесленные училища

Отдел III. Высшие учебные заведения и техникумы

Отдел IV. Детские сады и ясли


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I. Школы общеобразовательные

Таблица 1. Школы деревянные одноэтажные

Таблица 2. Школы деревянные двухэтажные со спортивным залом

Таблица 3. Школы кирпичные одноэтажные

Таблица 4. Школы кирпичные двухэтажные

Таблица 5. Школы кирпичные двух - трехэтажные со спортзалом и столовой

Таблица 6. Школы кирпичные двухэтажные с котельной и спортивным залом

Таблица 7. Школы кирпичные трехэтажные с котельной и спортивным залом

Таблица 8. Школы кирпичные четырехэтажные с котельной и спортивным залом

Таблица 9. Школы кирпичные четырехэтажные с котельной

Таблица 10. Школы кирпичные четырехэтажные со спортзалом и столовой

Таблица 11. Школы каркасно-панельной конструкции двух - четырехэтажные

Таблица 12. Школы крупнопанельной конструкции четырехэтажные со спортивным и актовым залами

Таблица 13. Школы кирпичные двух - трехэтажные на 1496 ученических мест


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. Профессионально-технические и ремесленные училища

Таблица 14. Ремесленные училища двух - и трех - четырехэтажные

Таблица 15. Ремесленные училища трех - четырехэтажные

Таблица 16. Учебные корпуса ремесленных училищ четырех - и двухэтажные

Таблица 17. Учебные корпуса училищ механизации сельского хозяйства четырехэтажные

Таблица 18. Профессионально-техническое училище металлообрабатывающего профиля

Таблица 19. Профессионально-техническое училище каркасно-панельной конструкции швейной промышленности в один и четыре этажа

Таблица 20. Профессионально-техническое училище из трех блоков для подготовки рабочих строительства

Таблица 21. Профессионально-техническое училище для подготовки рабочих химической промышленности (из трех блоков)

Таблица 22. Учебно-производственные мастерские к ремесленным училищам угольной промышленности. Здание одноэтажное

Таблица 23. Корпуса для практических занятий при училищах механизации сельского хозяйства


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. Высшие учебные заведения и техникумы

Таблица 24. Учебный корпус зоотехнического факультета для сельскохозяйственных вузов - трехэтажный

Таблица 25. Лабораторный корпус вузов машиностроительного профиля двух - трехэтажный в двух вариантах - кирпичный и из блоков

Таблица 26. Учебный корпус общетехнического факультета заочного и вечернего обучения вузов - четырехэтажный

Таблица 27. Главный учебный корпус сельскохозяйственных вузов четырехэтажный

Таблица 28. Учебно-лабораторные корпуса вузов

Таблица 29. Главный учебный корпус технических вузов двух- и пятиэтажный

Таблица 30. Учебно-лабораторный корпус физического факультета госуниверситета в два и четырнадцать этажей

Таблица 31. Учебно-производственные корпуса при техникумах одноэтажные

Таблица 32. Учебно-производственные корпуса при техникумах двухэтажные

Таблица 33. Учебные корпуса индустриальных техникумов четырехэтажные

Таблица 34. Индустриальный техникум машиностроительного профиля в три этажа со спортивным и актовым залами

Таблица 35. Индустриальный техникум металлургического профиля в четыре этажа со спортивным и актовым залами

Таблица 36. Индустриальный техникум электротехнического профиля в три и четыре этажа

Таблица 37. Сельскохозяйственный техникум (два корпуса)


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел IV. Детские сады и ясли

Таблица 38. Детские сады деревянные одноэтажные

Таблица 39. Детские сады кирпичные одноэтажные

Таблица 40. Детские сады кирпичные двухэтажные

Таблица 41. Детские сады-ясли панельные двухэтажные с дневным пребыванием детей на 140 мест

Таблица 42. Детские сады-ясли панельные двухэтажные с круглосуточным пребыванием детей на 140 мест

Таблица 43. Детские сады-ясли панельные двухэтажные с дневным пребыванием детей на 280 мест

Таблица 44. Детские сады-ясли кирпичные двухэтажные с круглосуточным пребыванием детей на 280 мест


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий учебных заведений и детских садов и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, не являющихся специфическими для учебных заведений и детских садов, как, например, зданий складов, водопроводно-канализационных сооружений и т. п., должны приниматься по соответствующим сборникам. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоит из четырех отделов:

I. Школы общеобразовательные.

II. Профессионально-технические и ремесленные училища.

III. Высшие учебные заведения и техникумы.

IV. Детские сады и ясли.

3. Восстановительная стоимость зданий, приведенная в настоящем сборнике, исчислена с учетом стоимости всех общестроительных, санитарно-технических и электроосветительных работ.

Кроме прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений в восстановительную стоимость включены также и в необъемные затраты: стоимость проектно-изыскательских работ, затраты по освоению площадки, применению прогрессивно-премиальной оплаты труда рабочих, удорожанию производства работ в зимнее время, уборке территории, стоимость содержания дирекции строящихся предприятий, затраты по временным зданиям и сооружениям, необходимым для осуществления строительства, за вычетом возврата, и др.

4. По уровню стоимости зданий и сооружений вся территория СССР разделена на 10 поясов. Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам приведено в Общей части к сборникам.

В сборнике восстановительная стоимость зданий приведена по 9 территориальным поясам. По 10-му территориальному поясу (к которому отнесена часть территории, расположенной севернее Полярного круга) восстановительная стоимость определяется по показателям для смежного пояса, расположенного южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

5. Восстановительные стоимости зданий, помещенные в настоящем сборнике, по всем территориальным поясам определены для условий II климатического района.

Для определения восстановительных стоимостей зданий, расположенных в других климатических районах, к показателям соответствующего территориального пояса надлежит следующие поправочные коэффициенты:

для I климатического района   - 1 09;

для III климатического района  -0,95;

для IV климатического района - 0,93.

Распределение отдельных частей территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к Сборникам

6. При определении восстановительной стоимости зданий с деревянными стенами, расположенных в перечисленных ниже областях к стоимости, исчисленной по настоящему сборник, должны применяться следующие поправочные коэффициенты:

для Иркутской области  - 0,97;

для Красноярского края - 0,92;

для Карельской АССР    - 0,94;

для Томской области     - 0,95

7. Восстановительная стоимость установлена на 1 куб. м строительного объема зданий.

Полная восстановительная стоимость здания определяется умножением стоимости 1 куб. м здания на его объем. Определение строительных объемов здании следует производить в соответствии с правилами указанными в Общей части к сборникам.

8. Восстановительные стоимости приведены в зависимости от группы капитальности здания. Классификация зданий по группам капитальности приведена в Общей части к сборникам.

9. Восстановительная стоимость в сборнике приводится для двух видов внутренней отделки: простой и повышенной. К простой отделке относятся здания с дощатыми полами в классах и коридорах с цементными полами и масляными панелями в санузлах. К повышенной отделке относятся здания с паркетными полами в классах и коридорах, с метлахскими полами и панелями из глазурованных плиток в санузлах.

10. Все таблицы показателей восстановительной стоимости зданий, помещенные в настоящем сборнике, сопровождаются данными об удельном весе стоимости отдельных конструктивных элементов здании в процентах от его общей стоимости.

Эти данные приводятся для исчисления среднего процента физического износа здания в зависимости от износа отдельных его частей Процент физического износа отдельных конструктивных частей здания определяется на месте инвентаризационными комиссиями.

Для всех зданий в настоящем сборнике приведены таблицы удельных весов конструктивных элементов с указанием внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств.

При отсутствии одного или нескольких видов устройств характерных только для данного здания, восстановительную стоимость надлежит уменьшать в размерах, указанных к каждой таблице в %.

Например, из приложения к табл. 36 в графе «Конструктивные элементы» - внутренние сантехнические и электротехнических устройства имеют в том числе газоснабжение 0,1 % и киноустановки 0,9 %, на что и следует уменьшать восстановительную стоимость при их отсутствии.

Кроме того, в деревянных зданиях школ и детских садов-яслей в случае замены печного отопления на центральное, восстановительная стоимость здания не меняется, так как стоимость этих видов отопления одинакова (4 %).

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Пример 1

Требуется определить восстановительную стоимость здания средней школы в г. Барнауле.

Краткая характеристика здания

Здание двухэтажное кирпичное объемом 8000 куб. м с встроенной котельной и спортивным залом.

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия деревянные и частично железобетонные, полы дощатые. В здании имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение.

Город Барнаул (Алтайский край) в соответствии с Общей частью к сборникам отнесен ко 2-му территориальному поясу и I климатическому району.

В соответствии с Общей частью к сборникам здание этой школы по своей конструктивной характеристике относится ко II группе капитальности.

а) Полная восстановительная стоимость здания школы составит:

23,3 х 1,09 х 8000 = 203180 руб.,

где 23,3 - оценочная стоимость 1 куб. м здания в руб. для 2-го территориального пояса, принятая по табл. 6 настоящего сборника;

1,09 - поправочный коэффициент для перехода от II климатического района к I району, принятый по п. 5 технической части настоящего сборника;

8000 - строительный объем здания;

203180 - полная восстановительная стоимость здания школы.

б) Определяем физический износ здания в процентах и в денежном выражении, для чего составляем следующую таблицу

Конструктивные элементы	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Средневзвешенный % износа конструктивных элементов
	а	б	в
Фундаменты	16	10	1,6
Стены и перегородки	30	15	4,5
Перекрытия	10	29	2,9
Кровля	5	20	1
Полы	6	30	1,8
Проемы	4	25	1
Отделочные работы	12	15	1,8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	20	2,4
Прочие работы	5	20	1
Итого	100	-	18
В графе «а» помещены удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах из приложения к табл. 6.

В графе «б» помещены. проценты износа отдельных конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией на месте.

В графе «в» помещен средневзвешенный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученный путем перемножения показателей графы «а» на данные в графе «б».

Общий процент физического износа здания равен 18 %.

Следовательно, физический износ в стоимостном выражении составит:

203180 18 / 100 = 36570 руб.

Пример 2

Требуется переоценить в г. Нижнем Тагиле 4-этажное здание профтехучилища объемом 25 тыс. куб. м на сборных железобетонных фундаментах с повышенной отделкой, стены панельные из ячеистого бетона, каркас и перекрытие из сборного железобетона, полы паркетные, линолеум и керамические плитки, кровля совмещенная рулонная. Имеется водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства. Группа капитальности I.

В соответствии с Общей частью к сборникам устанавливаем, что Нижний Тагил расположен во 2-м территориальном поясе и в I климатическом районе.

Расчет производится в следующей последовательности.

а) Определение полной восстановительной стоимости здания.

Согласно табл. 19 сборника и указанию п. 5 Технической части восстановительная стоимость 1 куб. м здания профтехучилища составит:

26 х 1,09 = 28 р. 30 к.

где 26 руб. - восстановительная стоимость 1 куб. м здания для 2-го территориального пояса.

Вводятся поправки на отсутствующие виды внутренних устройств (из конструктивных элементов к табл. 19) в %:

холодильная камера      - 1,5.

киноустановка               - 1,2,

подлежит исключению  - 2,7

Восстановительная стоимость 1 куб. м переоцениваемого здания составит:

28,3 - (28,3 х 0,027) = 27 р. 10 к.

Полная восстановительная стоимость здания будет:

27,1 х 25000 = 677500 руб.

б) Определение физического износа в процентах и в денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляется следующая таблица.

Конструктивные элементы	Удельный вес. конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Средневзвешенный % износа конструктивных элементов
	а	б	в
Фундаменты	4	-	-
Стены и перегородки	30	10	3
Перекрытия	17	10	1,7
Кровля	3	20	0,6
Полы	15	30	4,5
Проемы	8	20	1,6
Отделочные работы	3	40	1,2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	10	1,7
Прочие работы	3	25	0,7
Итого	100	-	15
Общий физический износ здания составляет 16 %.

Физический износ здания в денежном выражении составит:

677500 х 0,15 = 101625 руб.


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, стены деревянные рубленые, перекрытия деревянные, полы дощатые, кровля железная и шиферная.

Отопление печное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 1

	Объем зданий в куб. м, до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	24	22,4	21
2	25,2	23,5	22,1
3	27,6	25,8	24,2
4	28,8	26,9	25,2
5	30	28	26,3
6	43,2	40,3	37,8
7	48	44,8	42
8	50,4	47	44,1
9	64,8	60,5	56,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 1)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля	5 29 7 7	4 28 7 8	4 28 8 8
Полы	15	16	17
Проемы	10	10	9
Отделочные работы	11	11	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	5
Прочие работы	11	11	11
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ СО СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, стены деревянные, перекрытия деревянные, полы дощатые, кровля железная и шиферная.

Отопление печное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 2

	Объем зданий до 5000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка простая
	а
1	24,2
2	25,4
3	27,8
4	29
5	30,3
6	43,6
7	48,4
8	50,8
9	65,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 2)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки	27
Перекрытия	12
Кровля	6
Полы	7
Проемы	12
Отделочные работы	16
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2
Прочие работы	12
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия деревянные, полы дощатые, кровля железная и шиферная.

Отопление печное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 3

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	1000	2000	3000
пояса	Внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	25,7	23,4	21,9
2	27	24,6	23
3	29,6	26,9	25,2
4	30,8	28,1	26,3
5	32,1	29,3	27,4
6	46,3	42,1	39,4
7	51,4	46,8	43,8
8	54	49,1	46
9	69,4	63,2	59,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 3)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты	12	11	10
Стены и перегородки	27	27	27
Перекрытия	5	5	6
Кровля	7	7	8
Полы	7	8	9
Проемы	10	10	10
Отделочные работы	15	15	15
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	4
Прочие работы	12	12	11
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные, стены кирпичные, перекрытия деревянные, полы дощатые, кровля железная и шиферная.

Отопление центральное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 4

	Объем зданий в куб. м до
Территориальные	5000	10000
пояса	Внутренняя отделка простая
	а	б
1	20	18,3
2	21	19,2
3	23	20,9
4	24	22
5	25	24,9
6	36	32,9
7	40	36,6
8	42	38,4
9	54	49,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 4)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	8	6
Стены и перегородки	30	29
Перекрытия	7	8
Кровля	4	5
Полы	7	9
Проемы	11	11
Отделочные работы	16	17
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	10
Прочие работы	6	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХ - ТРЕХЭТАЖНЫЕ СО СПОРТЗАЛОМ И СТОЛОВОЙ

Характеристика зданий

Здания двух - трехэтажные с размещением спортзала и столовой в двухэтажной пристройке.

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные с расшивкой швов, перекрытия сборные железобетонные, полы дощатые по втопленным лагам, релиновые, керамические, цементные, кровля совмещенная рулонная.

Водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, газоснабжение, электроосвещение, радио, телефон и электрочасы.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 5

	Объем зданий до 18 000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	21,7
2	22,8
3	25
4	26
5	27,1
6	39,1
7	43,4
8	45,6
9	58,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 5)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	5
Стены и перегородки	25
Перекрытия	18
Кровля	6
Полы	10
Проемы	9
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе газоснабжение 0,2 %)	11
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ С КОТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия деревянные и частично железобетонные, полы дощатые, кровля железная и шиферная.

Отопление центральное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 6

	Объем зданий до 10000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка простая
	а
1	22,2
2	23,3
3	25,5
4	26,6
5	27,8
6	40
7	44,4
8	46,6
9	59,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 6)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	16
Стены и перегородки	31
Перекрытия	9
Кровля	5
Полы	6
Проемы	4
Отделочные работы	12
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ТРЕХЭТАЖНЫЕ С КОТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, а над спортивным залом - деревянные, полы дощатые и паркетные, кровля железная и шиферная.

Отопление центральное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 7

	Объем зданий до 10 000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	26,7
2	28
3	30,7
4	32
5	33,4
6	48,1
7	53,4
8	56,1
9	72,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 7)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	15
Стены и перегородки	30
Перекрытия	12
Кровля	5
Полы	8
Проемы	10
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ С КОТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы дощатые и паркетные, кровля железная и шиферная.

Отопление центральное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 8

	Объем зданий до 20000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	21,8
2	22,9
3	25,1
4	26,2
5	27,3
6	39,2
7	43,6
8	45,8
9	58,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 8)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	3
Стены и перегородки	28
Перекрытия	9
Кровля	3
Полы	9
Проемы	12
Отделочные работы	19
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ С КОТЕЛЬНОЙ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия деревянные и частично железобетонные, полы паркетные, кровля железная и шиферная.

Отопление центральное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 9

	Объем зданий до 20000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	21
2	22,1
3	24,2
4	25,2
5	26,3
6	37,8
7	42
8	44,1
9	56,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 9)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	5
Стены и перегородки	36
Перекрытия	11
Кровля	4
Полы	7
Проемы	8
Отделочные работы	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ СО СПОРТЗАЛОМ И СТОЛОВОЙ

Характеристика зданий

Здание четырехэтажное с одно-двухэтажной пристройкой для размещения столовой и спортзала.

Фундаменты сборные железобетонные и бетонные, стены кирпичные с расшивкой швов, перекрытия сборные железобетонные, полы дощатые, керамические и цементные, релиновые в двух - трехэтажных зданиях, кровля совмещенная, с рулонным покрытием.

Водопровод, горячая вода, канализация, внутренние водостоки, центральное отопление и вентиляция, элеваторный узел, газопровод - в двух - трехэтажных зданиях, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 10

	Объем здания до 17500 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	20,9
2	21,9
3	24
4	25,1
5	26,1
6	37,6
7	41,8
8	43,9
9	56,4
Удельные веса отдельной конструктивных элементов в процентах (к табл. 10)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	5
Стены и перегородки	28
Перекрытия	17
Кровля	5
Полы	7
Проемы	10
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУХ - ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания четырехэтажные с двухэтажной пристройкой для размещения спортивного и актового залов.

Фундаменты сборные железобетонные, стены - сборные керамзитобетонные панели, каркас сборный железобетонный, перекрытия сборные железобетонные, полы дощатые, релиновые и керамические, кровля совмещенная рулонная с керамзитовым утеплителем.

Водопровод, горячая вода, канализация, внутренние водостоки, центральное отопление и вентиляция, тепловой узел, холодильная камера - в двух - четырехэтажном здании.

Электроосвещение, слаботочные устройства с радио, телефоном, электрочасами, киноустановка.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 11

	Объем здания в куб. м до
	23000	18500
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а	б
1	20,8	23,3
2	21,8	24,5
3	23,9	26,8
4	25	28
5	26	29,1
6	37,4	41,9
7	41,6	46,6
8	43,7	48,9
9	56,2	62,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 11)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	4 36 16	4 33 16
Кровля	5	5
Полы	10	7
Проемы	9	12
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе холодильная камера 0,6 % в гр. «а», киноустановка 0,7 % в гр. «а» газоснабжение 0,4 % в гр. «б»)	3 12	4 12
Прочие работы	5	7
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ СО СПОРТИВНЫМ И АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

Характеристика зданий

Здание четырехэтажное с двухэтажной пристройкой для размещения спортивного и актового залов и др.

Фундаменты сборные железобетонные блоки, стены самонесущие, крупные панели из легкого бетона, каркас сборный железобетонный, перекрытия - сборные железобетонные крупноразмерные, панели многопустотные, полы дощатые, керамические и цементные, кровля совмещенная рулонная с утеплителем из минерального войлока и керамзитового гравия.

Водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, теплоузел, газопровод.

Электроосвещение, слаботочные устройства с радио, телефоном, электрочасами.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 12

	Объем здания до 22500 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	20
2	21
3	23
4	24
5	25
6	36
7	40
8	42
9	54
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 12)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	7
Стены и перегородки	29
Перекрытия	19
Кровля	6
Полы	8
Проемы	10
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе газоснабжение 0,2 %)	12
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел I ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ШКОЛЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХ - ТРЕХЭТАЖНЫЕ НА 1496 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ

Характеристика зданий

Здание двух - трехэтажное с размещением спортивного, актового залов и столовой в двухэтажной части.

Фундаменты сборные железобетонные блоки, стены кирпичные с облицовкой лицевым кирпичом, колонны сборные железобетонные, перекрытия сборные железобетонные, полы дощатые с линолеумом, керамические, цементные, кровля совмещенная рулонная, невентилируемая, утепленная керамзитом, с внутренним водостоком.

Водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, газопровод, холодильная установка, бойлерная и элеваторный узел.

Электроосвещение и слаботочные устройства с радио, телефоном, электрочасами, звуко - и кинофикацией.

Группа капитальности I

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 13

	Объем здания до 27000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	21,9
2	23
3	24,2
4	26,3
5	27,4
6	39,4
7	43,8
8	46
9	69,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 13)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки	23
Перекрытия	19
Кровля	6
Полы	8
Проемы	11
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе газоснабжение 0,4 %, холодильная камера 0,5 % и киноустановка 0,6 %)	14
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА ДВУХ - И ТРЕХ - ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные, перекрытия деревянные и железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные. Полы дощатые и паркетные.

Водопровод, канализация, центральное отопление и вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 14

Территориальные	Двухэтажные	Трех. четырехэтажные
пояса	Объем здания в куб. м, до
	5000	10000	10000	15000	25000
	а	б	в	г	д
	Внутренняя отделка повышенная
1	21,2	19,5	22.5	22,4	20,9
2	22,3	20,5	23,6	23,5	22
3	24,4	22,4	25,9	25,8	24
4	25,4	23,4	27	26,9	25,1
5	26,5	24,4	28,1	28	26,1
6	38,2	35,1	40,5	40,3	37,6
7	42,4	39	45	44,8	41,8
8	44,5	41	47,3	47	43,9
9	57,2	52,7	60,8	60,5	56,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 14)

Конструктивные элементы	а	б	в	г	д
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля	9 30 7 4	7 27 8 4	6 28 13 4	5 28 15 4	4 28 18 3
Полы	9	10	8	11	12
Проемы	16	17	13	14	12
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	14 10 1	14 11 2	9 14 5	10 11 2	11 10 2
Итого	100	100	100	100'	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА ТРЕХ - ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровли железные, асбестоцементные, черепичные, полы дощатые и паркетные.

Водопровод, канализация, центральное отопление и вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 15

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные	20000	25000
пояса	а	б
	Внутренняя отделка повышенная
1	23	22,2
2	24,2	23,3
3	26,5	25,5
4	27,6	26,6
5	28,8	27,8
6	41,4	40
7	46	44,4
8	48,3	46,6
9	62,1	59,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 15)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	5	5
Стены и перегородки Перекрытия Кровля	31 19 4	30 19 4
Полы	8	12
Проемы	11	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	6 12 4	7 11 3
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩ ЧЕТЫРЕХ- И ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы; в четырехэтажных - паркетные и плиточные, в двухэтажных - дощатые, цементные и плиточные, фасады четырехэтажного корпуса оштукатурены, двухэтажного - с расшивкой швов, кровля железная и асбестоцементная.

Центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 16

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	10000	25000
пояса	Вид внутренней отделки
	простая	повышенная
	двухэтажный корпус	четырехэтажный корпус
	а	б
1 2 3 4	21,6 22,7 24,8 25,9	23,1 24,3 26,6 27,7
5 6 7 8 9	27 38,9 43,2 45,4 58,3	28,9 41,6 46,2 48,5 62,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 16)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	5	6
Стены и перегородки Перекрытия	33 17	33 21
Кровля	2	4
Полы	12	7
Проемы	8
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	9 11 3	5 10 5
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА УЧИЛИЩ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы дощатые и частично плиточные и цементные, кровля железная и асбестоцементная.

Отопление центральное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 17

	Объем здания до 10 000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка простая
	а
1	22,7
2	23,8
3	26,1
4	27,2
5	28,4
6	40,9
7	45,4
8	47,7
9	61,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 17)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки Перекрытия Кровля	31 19 4
Полы	6
Проемы	10
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	13 5
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОФИЛЯ

Характеристика здания

Здание двухэтажное с встроенной котельной.

Фундаменты ленточные бутобетонные, стены кирпичные с расшивкой швов, столбы из бетонных блоков, перекрытия сборные железобетонные, полы дощатые, цементные и керамическая плитка. Кровля двускатная с деревянными наслонными стропилами и с волнистой асбофанерой.

Водопровод, канализация, центральное отопление от встроенной котельной, вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 18

	Объем здания до 16000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	18,6
2	19,5
3	21,4
4	22,3
5	23,3
6	33,5
7	37,2
8	39,1
9	50,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 18)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	6  32  14
Кровля	5
Полы	8
Проемы	11
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе котельная 3,3 %)	5  16
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОДИН И ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА

Характеристика здания

Здание четырехэтажное с одноэтажной пристройкой для размещения столовой, спортивного и актового залов.

Фундаменты сборные, железобетонные, стены панельные навесные из ячеистого бетона, каркас сборный железобетонный, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, линолеум и керамические плитки, кровля совмещенная с рулонным покрытием.

Водопровод, горячая вода, канализация, центральное отопление и вентиляция, элеваторный узел, бойлерная, холодильная камера. Электроосвещение, слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы и кинофикация).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 19

Территориальные	Объем здания до 27000 куб. м
пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	24,8
2	26
3	28,5
4	29,8
5	31
6	44,6
7	49,6
8	52,1
9	67
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 19)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	4
Стены и перегородки Перекрытия Кровля	30  9  11
Полы	15
Проемы	8
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе холодильная камера 1,5 %, киноустановка 1,2 %) Прочие работы	3  17  3
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА ИЗ ТРЕХ БЛОКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Характеристика зданий

Учебный комбинат состоит из трех блоков, размещенных в отдельных зданиях:

1-й блок для теоретических занятий - здание четырехэтажное объемом 9500 куб. м;

2-й блок для практических занятий - здание двухэтажное объемом 10 200 куб. м;

3-й блок общественно-бытовой - двухэтажное здание объемом 8400 куб. м.

По конструктивным элементам здания одинаковые, фундаменты сборные железобетонные и бетонные, стены кирпичные с облицовкой Лицевым кирпичом, перекрытия сборные железобетонные, полы из линолеума, цементные, керамической плитки, кровли совмещенные рулонные.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление, вентиляция, компрессорная, разводка сжатого воздуха, бойлерная, холодильная камера, электроосвещение, слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы, кинопроекционная).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 20

	1-й блок теоретических занятий	2-й блок практических занятий	3-й блок общественный
Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	9500	10200	8400
	Внутренняя отделка повышенная
	а	б	в
1	24,4	20,7	28,6
2	25,6	21,7	30
3	28,1	23,8	32,9
4	29,3	24,8	34,3
5	30,5	25,9	35,8
6	43,9	37,3	51,5
7	48,8	41.4	57,3
8	51,2	43,5	60,1
9	65,9	55.9	77,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 20)

Конструктивные элементы	1-й блок теоретических занятий	2-й блок практических занятий	3-й блок общественный
	а	б	в
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	2  31  19	5  18  22	4  22  20
Кровля	3	6	4
Полы	12	0	12
Проемы	8	11
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе по гр. «в» холодильная камера 1,3 %, киноустановка 5 %)	5  11	5  21	5  22
Прочие работы	9	3	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИЗ ТРЕХ БЛОКОВ)

Характеристика зданий

Учебный комбинат состоит из 3 блоков, размещенных в отдельных зданиях:

1-й блок для теоретических занятий - четырехэтажное здание объемом до 9500 куб. м;

2-й блок для практических занятий - двухэтажное здание объемом до 6000 куб. м;

3-й блок общественно-бытовой - двухэтажное здание объемом до 8400 куб. м.

По конструктивным элементам здания одинаковые, фундаменты сборные железобетонные и бетонные, стены кирпичные с облицовкой лицевым кирпичом, перекрытия сборные железобетонные, полы из линолеума, цементные, керамические, кровли совмещенные рулонные.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление, вентиляция, газоснабжение, компрессорная, разводка сжатого воздуха, бойлерная, холодильная камера, электроосвещение, слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы, кинопроекционная).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 21

	1-й блок теоретических занятий	2-й блок практических занятий	3-й блок общественный
Территориальные	Объем зданий в куб. м, до
пояса	9500	6000	8400
	Внутренняя отделка повышенная
	а	б	в
1	26,5	20,9	28,6
2	27,8	22	30
3	30,5	24	32,9
4	31,8	25,1	34,3
5	33,1	26,1	35,8
6	47,7	37,6	51,5
7	53	41,8	57,3
8	55,7	43,9	60,1
9	71,6	56,4	77,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 21)

Конструктивные элементы	1-й блок теоретических занятий	2-й блок теоретических занятий	3-й блок общественный
	а	б	в
Фундаменты	2	5	4
Стены и перегородки	31	21	22
Перекрытия	19	22	20
Кровля	3	6	4
Полы	12	9	12
Проемы	8	11	6
Отделочные работы	5	5	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе по гр. «а» газоснабжение 1,2 %, по гр. «в» холодильная камера 1,3 %, киноустановка 5 %)	15	18	22
Прочие работы	5	3	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ К РЕМЕСЛЕННЫМ УЧИЛИЩАМ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЗДАНИЕ ОДНОЭТАЖНОЕ

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные, бутобетонные и железобетонные, стены кирпичные с расшивкой швов, перекрытия сборные железобетонные, полы дощатые, цементные и керамическая плитка, кровля рулонная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 22

	Объем здания до 4500 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	18,2
2	19,1
3	20,9
4	21,8
5	22,8
6	32,8
7	36,4
8	38,2
9	49,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 22)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки	22
Перекрытия	21
Кровля	8
Полы	7
Проемы	17
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно технические и электротехнические устройства	13
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

КОРПУСА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРИ УЧИЛИЩАХ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы в корпусах для занятий по тракторам - дощатые, бетонные, цементные и плиточные; в корпусах для занятий по комбайнам - бетонные, цементные и плиточные.

Центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 23

	Объем здания в куб. м, до
	6000	5000
Территориальные пояса	Внутренняя отделка простая
	по тракторам	по комбайнам
	а	б
1	17,9	18,8
2	18,8	19,8
3	20.6	22,1
4	21,5	22,6
5	22,4	23,5
6	32,2	33,8
7	35,8	37,6
8	37,6	40,5
9	48,3	50,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 23)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля	6  26  17  5	6  24  21  8
Полы	7	7
Проемы	14	16
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	4  17  4	4  12  2
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЗООТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ - ТРЕХЭТАЖНЫЙ

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные из сборных железобетонных блоков, стены кирпичные с облицовкой силикатным и отборным красным кирпичом, колонны сборные железобетонные, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, из линолеума (в лабораториях) и керамические, кровля совмещенная рулонная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, бойлерная, холодильная камера, газ, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон и электрочасы).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 24

Территориальные пояса	Объем здания до 20000 куб. м
	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	23,5
2	24,7
3	27
4	28,2
5	29,4
6	42,3
7	47
8	49,4
9	63,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 24)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки Перекрытия	23  21
Кровля	5
Полы	6
Проемы	8
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе газоснабжение 0,7 %, холодильная камера 1,2 %)	19
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ВУЗОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ДВУХ - ТРЕХЭТАЖНЫЙ В ДВУХ ВАРИАНТАХ - КИРПИЧНЫЙ И ИЗ БЛОКОВ

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные бутобетонные, стены кирпичные с облицовкой отборным кирпичом и блочные, колонны сборные железобетонные, столбы кирпичные, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, цементные и керамические, кровля совмещенная рулонная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, бойлерная, холодильная установка, компрессорная, разводка сжатого воздуха, газогенераторная. Электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 25

	Объем здания до 30000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	кирпич	блоки
	а	б
1	22,3	23,8
2	23,4	25
3	25,7	27,4
4	26,8	28,7
5	27,9	29,8
6	40,1	43
7	44,6	47,8
8	46,8	50,2
9	60,2	64,5
Удельные веса отдельных конструктивных, элементов в процентах (к табл. 25)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	5	7
Стены и перегородки	23	24
Перекрытия	23	22
Кровля	7	7
Полы	8	8
Проемы	10	9
Отделочные работы	4	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе газогенераторная 1 % в гр. «а» и «б»)	18	17
Прочие работы	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

УЧЕБНЫЙ КОРПУС ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО И ВЕЧЕРНЕГО ОБУЧЕНИЯ ВУЗОВ - ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЙ

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные бутобетонные, стены кирпичные с облицовкой отборным кирпичом, столбы из сборных бетонных блоков, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, из линолеума (в лабораториях и книгохранилище), цементные и керамические плитки, кровля совмещенная рулонная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, бойлерная, воздушная установка с разводкой сжатого воздуха, газ, электроосвещение, слаботочные устройства (радио, телефон и электрочасы), электромеханическое зашторивание.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 26

	Объем здания до 35000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	21,9
2	23
3	25,2
4	26,3
5	27,4
6	39,4
7	43,8
8	46
9	59,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 26)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	4
Стены и перегородки	24
Перекрытия	22
Кровля	6
Полы	13
Проемы	9
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе газоснабжение 0,3 %, электромеханическое зашторивание 0,6 %)	13
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЙ

Характеристика зданий

Фундаменты сборные железобетонные и бетонные блоки, стены кирпичные с облицовкой лицевым кирпичом, колонны сборные железобетонные, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, линолеум (в книгохранилище), керамическая плитка, кровля совмещенная рулонная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, компрессорная и разводка сжатого воздуха, бойлерная, газ, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы и кино).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 27

Территориальные пояса	Объем здания до 50000 куб. м
	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	22,2
2	23,3
3	25,5
4	26,6
5	27,8
6	40
7	44,4
8	46,6
9	59,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к. табл. 27)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки	22
Перекрытия	23
Кровля	4
Полы	10
Проемы	8
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе газоснабжение 0,4 %	18
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ КОРПУСА ВУЗОВ

Характеристика зданий

Фундаменты бетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы паркетные и частично дощатые, метлахские и цементные, фасады оштукатурены, кровля железная и асбестоцементная.

Водопровод, канализация, центральное отопление и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 28

	Объем здания до 60000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	22,7
2	23,8
3	26,1
4	27,2
5	28,4
6	40,9
7	45,4
8	47,7
9	61,3
Примечание. При наличии встроенной котельной восстановительная стоимость 1 куб. м здания увеличивается на 3,5 %, включая объем котельной.

Удельные веса отдельных конструктивный элементов в процентах (к табл. 28)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	4
Стены и перегородки	29
Перекрытия	15
Кровля	3
Полы	12
Проемы	10
Отделочные работы	14
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ДВУХ- И ПЯТИЭТАЖНЫЙ

Характеристика зданий

Здание пятиэтажное с шахтой под лифт и с двухэтажной пристройкой для размещения спортивного и актового залов.

Фундаменты и колонны сборные железобетонные, стены из навесных керамзитобетонных панелей, связи металлические, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, из линолеума, керамическая, метлахская и полихлорвиниловая плитки, кровля совмещенная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, газ, бойлерная, разводка сжатого воздуха, электроосвещение, электромеханическое зашторивание, слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы, телевидение и кино широкоэкранное).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 29

Территориальные пояса	Объем здания до 75000 куб. м
	Внутренняя отделка повышенная
1	22,8
2	23,9
3	26,2
4	27,4
5	28,5
6	41
7  8  9	45,6  47,9  61,6
Примечание. При наличии лифта к общей стоимости добавлять девять тысяч рублей (по 1-му поясу).

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 29)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	4
Стены и перегородки	27
Перекрытия	18
Кровля	4
Полы	10
Проемы	9
Отделочные работы	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (я том числе газоснабжение 0,2 %, электромеханическое зашторивание 1,1 %, киноустановка 1,8 %) Прочие работы	18  7
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГОСУНИВЕРСИТЕТА В ДВА И ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЭТАЖЕЙ

Характеристика зданий

Здание четырнадцатиэтажное с шахтой под лифты и с двухэтажной пристройкой столовой.

Фундаменты и свайное основание из сборного железобетона, стены из керамзитобетонных панелей и сборных бетонных блоков и кирпичные с утеплением фибролитом, металлический каркас и пояс, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, метлахские и плитки «Брекчия», частично гранитные, кровля совмещенная рулонная.

Фасад оштукатурен терразитовым раствором и частично облицован гранитными и мраморными плитами.

Водопровод, канализация, горячая вода, газ, центральное отопление и вентиляция, мусоропровод, холодильная установка, кондиционирование воздуха, компрессорная, насосная, пыледымоудаление, пожарно-дымовая сигнализация, автоматика к ним.

Электроосвещение и электромеханическое зашторивание, слаботочные устройства с радиоузлом, телефонами, учебным телевидением и кинофикацией.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 30

	Объем здания до 80000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	42,1
2	44,2
3	48,4
4	50,5
5	52,6
6	75,8
7	84,2
8	88,4
9	113,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 30)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки	26
Перекрытия	7
Кровля	2
Полы	5
Проемы	18
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе кондиционирование воздуха 2,4 %, мусоропровод 0,1 %, электромеханическое зашторивание 0,6 %, киноустановка 0,2 %, учебное телевидение 5,1 %)	26
Прочие работы	5
Итого	100
Примечание. Стоимость оборудования лифтами с монтажом надлежит дополнительно включать в восстановительную стоимость в размере 9 %.


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ПРИ ТЕХНИКУМАХ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы торцовые, мозаичные, метлахские, дощатые, кровля железная и асбестоцементная.

Центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 31

	Объем здания до 5000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	25,5
2	26,8
3	29,3
4	30,6
5	31,9
6	45,9
7	51
8	53,6
9	68,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 31)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки	26
Перекрытия	17
Кровля	8
Полы	9
Проемы	12
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	12  2
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ПРИ ТЕХНИКУМАХ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы паркетные, торцовые, асфальтовые, мозаичные, дощатые, кровля железная и асбестоцементная.

Центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности I

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 32

	Объем здания до 10000 куб. м
	Внутренняя отделка повышенная
Территориальные пояса	без кузнечно-сварочных и термических мастерских	с кузнечно-сварочными мастерскими
	а	б
1	22,5	23,1
2	23,6	24,3
3	25,9	26,6
4	27	27,7
5	28,1	28,9
6	40,5	41,6
7	45	46,2
8	47,3	48,5
9	60,8	62,4
Удельные веса отдельных конструктивный элементов в процентах (к. табл. 32)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	5	5
Стены и перегородки Перекрытия	25  19	23  19
Кровля	5	4
Полы	12	13
Проемы	15	14
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	6  11  2	6  14  2
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНИКУМОВ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы паркетные и частично дощатые, из метлахской плитки и цементные, кровля железная и асбестоцементная.

Центральное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 33

	Объем здания в куб. м до
Территориальные пояса	20000	30000
	Внутренняя отделка повышенная
	а	б
1	23,3	21,2
2	24,5	22,3
3	26,8	24,4
4	28	25,4
5	29,1	26,5
6	41,9	38,2
7	46,6	42,4
8	48,9	44,5
9	62,9	57,2
Примечание. При наличии встроенной котельной восстановительная стоимость 1 куб. м здания увеличивается на 3,5 %, включая объем котельной.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 33)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	5	5
Стены и перегородки Перекрытия	30  19	29  20
Кровля	3	4
Полы	11	12
Проемы	12	10
Отделочные работы	6	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	11
Прочие работы	2	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В ТРИ ЭТАЖА СО СПОРТИВНЫМ И АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

Характеристика зданий

Здание трехэтажное с одноэтажной пристройкой для размещения спортивного и актового залов.

Фундаменты ленточные сборные железобетонные и бетонные блоки, стены кирпичные, столбы сборные бетонные, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, из линолеума в вестибюле и книгохранилище, керамическая плитка, кровля совмещенная рулонная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, бойлерная, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы и кинопроекционная).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 34

	Объем здания до 35000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	19,9
2	20,9
3	22,9
4	23,9
5	24,9
6	35,8
7	39,8
8	41,8
9	53,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 34)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	7
Стены и перегородки	19
Перекрытия	20
Кровля	7
Полы	12
Проемы	8
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе киноустановка 0,2 %) Прочие работы	20  2
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА СО СПОРТИВНЫМ И АКТОВЫМ ЗАЛАМИ

Характеристика зданий

Здание четырехэтажное с одноэтажной пристройкой для размещения спортивного и актового залов.

Фундаменты ленточные из сборных железобетонных блоков, стены кирпичные с облицовкой силикатным и отборным красным кирпичом, колонны сборные железобетонные, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, из линолеума в лабораториях, керамическая плитка, кровля совмещенная рулонная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, бойлерная, компрессорная, разводка сжатого воздуха, газ, электроосвещение, слаботочные устройства (радио, телефонная станция, электрочасы и кино).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 35

	Объем здания до 40000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	20,6
2	21,6
3	23,7
4	24,7
5	25,8
6	37,1
7	41,2
8	43,3
9	55,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 35)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	7
Стены и перегородки	24
Перекрытия	20
Кровля	6
Полы	10
Проемы	9
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе газоснабжение 0,3 %, электромеханическое зашторивание 0,2 %, киноустановка 0,5 %) Прочие работы	17  3
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ТРИ И ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА

Характеристика зданий

Здание высотой в три и четыре этажа со спортивным и актовым залами, расположенными в отдельных одноэтажных пристройках.

Фундаменты ленточные и столбовые - сборные железобетонные и бетонные блоки, стены кирпичные с облицовкой отборным кирпичом, столбы сборные бетонные, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, из линолеума в книгохранилище, керамическая плитка, кровля совмещенная рулонная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, бойлерная, компрессорная, разводка сжатого воздуха, газ. Электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон, электрочасы и кино).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 36

	Объем здания до 45000 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	21,5
2	22,6
3	24,7
4	25,8
5	26,9
6	38,7
7	43
8	45,2
9	58,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 36)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	5
Стены и перегородки	22
Перекрытия	22
Кровля	5
Полы	14
Проемы	9
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе газоснабжение 0,1 %, электромеханическое зашторивание 0,4 %, киноустановка 0,9 %) Прочие работы	17  3
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ (ДВА КОРПУСА)

Характеристика зданий

Здание имеет два корпуса:

1-й корпус—для учебных занятий четырехэтажный объемом 38 000 м3, с двухэтажной пристройкой для размещения спортивного и актового залов;

2-й корпус—для практических занятий одноэтажный объемом 25 000 м3 с грузовым краном.

По конструктивным элементам одинаковые. Фундаменты сборные железобетонные и бетонные блоки, стены кирпичные с облицовкой лицевым кирпичом, колонны и столбы - сборные железобетонные и бетонные блоки, перекрытия сборные железобетонные, полы паркетные, линолеум, цементные, керамическая плитка, кровля совмещенная рулонная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление, вентиляция, бойлерная, холодильная камера, компрессорная, разводка сжатого воздуха, газоснабжение и газогенераторная, электроосвещение, слаботочные устройства (радио, телефонная станция, электрочасы, кинопроекционная).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 37

	Объем здания в куб. м, до
Территориальные пояса	38000, 1-й корпус	25000, 2-й корпус
	Внутренняя отделка повышенная
	а	б
1	22,7	12,3
2	23,8	12,9
8	26,1	14,2
4	27,2	14,8
5	28,4	15.4
6	40,9	22,1
7	45,4	24,6
8	47,7	25,8
9	61,3	33,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 37)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	6	5
Стены и перегородки	21	22
Перекрытия	22	29
Кровля	4	4
Полы	12	6
Проемы	8	8
Отделочные работы	4	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства (в том числе по гр. «а» газоснабжение 0,5 %, холодильная камера 0,7 %, электромеханическое зашторивание 1,2 %, киноустановка 0,8 %; по гр. «б» газогенераторная 2,6 %)	18	22
Прочие работы	5	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

Отдел IV ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые столбовые, стены деревянные рубленые, перекрытия деревянные, полы дощатые, кровля железная и шиферная. Отопление печное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 38

	Объем здания в куб. м до
Территориальные	500	1000	2000
пояса	Внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	28,2	25,4	23,7
2	29,6	27	24
3	32,4	29,2	27
4	33,8	30,5	28
5	35,3	31,8	29
6	50,8	45,7	42
7	56,4	50,8	47
8	59,9	53,3	49
9	76,1	68,6	64
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 88)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля	5  27  6  7	5  26  7  8	4  24  8  9
Полы	14	16	17
Проемы	9	10	12
Отделочные работы	10	10	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	7	7
Прочие работы	15	11	10
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

Отдел IV ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ КИРПИЧНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые и бетонные, стены кирпичные, перекрытия деревянные, полы дощатые, кровля железная и шиферная, отопление печное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 39

Территориальные	Объем здания в куб. м до
пояса	500	1000	2000
	Внутренняя отделка простая
	а	б	в
1	30,2	27	24,8
2	31,7	28,4	26
3	34,7	31,1	28,5
4	36,2	32,4	29,8
5	37,8	33,8	31
6	54,4	48,6	44,6
7	60,4	54	49,6
8	63,4	56,7	52,1
9	81,5	72,9	67
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 39)

Конструктивные элементы	а	б	в
Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия Кровля	12  24  4  6	11  24  5  7	11  21  6  8
Полы	11	13	15
Проемы	9	9	10
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	13  6  15	13  6  12	13  6  10
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

Отдел IV ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые и бетонные, стены кирпичные, перекрытия в гр. «а» деревянные, в гр. «б» деревянные и железобетонные, полы дощатые, кровля железная и шиферная.

Отопление центральное, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности II и III (см. табл. 40).

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 40

	Объем здания до 3000 куб. м
	без встроенной котельной	со встроенной котельной
Территориальные пояса	Группа капитальности
	III	II
	Отделка простая
	а	б
1  2  3  4	23,3  24,5  26,8  28	26,9  28,3  30,9  32,3
5  6  7  8  9	29,1  41,9  46,6  48,9  62,9	33,6  48,4  53,8  56,5  72,6
Примечание. Объем встроенной котельной включен в общий объем здания.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 40)

Конструктивные элементы	а	б
Фундаменты	6	15
Стены и перегородки	26	29
Перекрытия	7	9
Кровля	4	3
Полы	10	6
Проемы	11	8
Отделочные работы	14	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	14
Прочие работы	7	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

Отдел IV ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ ПАНЕЛЬНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА 140 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты сборные, железобетонные и бетонные блоки, стены из несущих панелей «на комнату», перекрытия сборные железобетонные, полы релиновые и керамическая плитка, кровля совмещенная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 41

	Объем здания до 3500 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	34,6
2	36,3
3	39,8
4	41,5
5	43,3
6	62,3
7	69,2
8	72,7
9	93,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 41)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки	24
Перекрытия	15
Кровля	5
Полы	11
Проемы	8
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

Отдел IV ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ ПАНЕЛЬНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА 140 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные сборные, железобетонные, стены из навесных керамзитобетонных панелей, каркас сборный железобетонный, перекрытия сборные железобетонные, полы дощатые, из линолеума, цементные и керамической плитки, кровля совмещенная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 42

	Объем здания до 4500 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	30,6
2	32,1
3	35
4	36,7
5	38,3
6	55,1
7	61,2
8	64,3
9	82,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 42)

Конструктивные элементы
Фундаменты	4
Стены и перегородки	30
Перекрытия	14
Кровля	5
Полы	13
Проемы	11
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	14  5
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

Отдел IV ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ ПАНЕЛЬНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА 280 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты сборные железобетонные, стены - керамзитобетонные панели, перекрытия сборные железобетонные, полы из линолеума, цементные и керамической плитки, кровля совмещенная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства (телефон, радио).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 43

	Объем здания  до 7500 куб. м
Территориальные пояса	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	26,3
2	27,6
3	30,3
4	31,6
5	32,9
6	47,3
7	52,6
8	55,2
9	71
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 43)

Конструктивные элементы
Фундаменты	5
Стены и перегородки	35
Перекрытия	13
Кровля	6
Полы	11
Проемы	10
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	13  6
Итого	100


СБОРНИК № 32

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

Отдел III. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ

Отдел IV ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ

ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ КИРПИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА 280 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты сборные, железобетонные блоки, стены кирпичные с расшивкой швов, перекрытия сборные железобетонные, полы из линолеума и керамической плитки. Кровля совмещенная.

Водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление и вентиляция, электроосвещение и слаботочные устройства (радио, телефон).

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 44

Территориальные пояса	Объем здания до 8500 куб. м
	Внутренняя отделка повышенная
	а
1	24,9
2	26,2
3	28,6
4	29,9
5	31,1
6	44,8
7	49,8
8	52,3
9	67,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 44)

Конструктивные элементы	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки	28
Перекрытия	15
Кровля	5
Полы	11
Проемы	9
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Техническая часть

Отдел 1. Магазины

Отдел 2. Предприятия общественного питания

Отдел 3. Рынки

Отдел 4. Торговые базы, склады, хранилища

Отдел 5. Квасильно-засолочные предприятия

Отдел 6. Производственные предприятия

Отдел 7. Школы подготовки кадров

Отдел 8. Холодильники и фабрики мороженого


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Техническая часть

Общие указания

Порядок пользования сборником

Примеры пользования сборником


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. Магазины

Таблица 1. Магазины универсальные одноэтажные

Таблица 2. Магазины универсальные многоэтажные

Таблица 3. Торгово-общественные центры

Таблица 4. Магазины продовольственные, промтоварные и смешанной торговли одноэтажные

Таблица 5. Магазины продовольственные, промтоварные и смешанной торговли двухэтажные и более

Таблица 6. Районные универмаги двухэтажные со столовой до 100 мест

Таблица 7. Продовольственные магазины одноэтажные с буфетом-закусочной до 30 мест

Таблица 8. Павильоны для торговли промтоварами одноэтажные

Таблица 9. Киоски деревянные

Таблица 10. Киоски и павильоны сборно-разборной конструкций

Таблица 11. Палатки различного назначения

Таблица 12. Магазины (лабазы) для торговли фуражом


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. Предприятия общественного питания

Таблица 13. Рестораны

Таблица 14. Столовые одноэтажные кирпичные

Таблица 15. Столовые одноэтажные деревянные

Таблица 16. Столовые двухэтажные кирпичные

Таблица 17. Столовые трехэтажные кирпичные

Таблица 18. Кафетерии-закусочные

Таблица 19. Летние кафе

Таблица 20. Закусочные летнего типа

Таблица 21. Комбинаты полуфабрикатов на 15 т сырья в 2 смены и столовая на 188 посадочных мест

Таблица 22. Подсобные корпуса полуфабрикатов на 15 т сырья в 2 смены и столовой на 188 посадочных мест

Таблица 23. Домовые кухни с отпуском 1000 обедов в сутки на дом


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 3. Рынки

Таблица 24. Крытые колхозные рынки

Таблица 25. Рыночные павильоны

Таблица 26. Мясомолочные контрольные станции на колхозных рынках

Таблица 27. Крытые столы на колхозных рынках


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. Торговые базы, склады, хранилища

Таблица 28. Торговые базы одноэтажные

Таблица 29. Склады одноэтажные деревянные для продовольственных товаров

Таблица 30. Склады одноэтажные кирпичные для продовольственных товаров

Таблица 31. Склады двухэтажные кирпичные для продовольственных товаров

Таблица 32. Склады одноэтажные кирпичные для промышленных товаров

Таблица 33. Плодоовощные базы

Таблица 34. Административные здания при плодоовощных базах

Таблица 35. Автомобильные весы грузоподъемностью 30 т плодоовощной базы емкостью 12000 т

Таблица 36. Блоки подсобных помещений для плодоовощных баз

Таблица 37. Фруктохранилища

Таблица 38. Картофелехранилища (заглубленные)

Таблица 39. Картофелехранилище емкостью 2000 т

Таблица 40. Секционное хранилище (одноэтажное с подвалом) емкостью хранения в 4-х секциях: картофеля в контейнерах 7600 т; лука и моркови в ящиках 4900 т, капуста в контейнерах 4200 т


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 5. Квасильно-засолочные предприятия

Таблица 41. Квасильные цехи

Таблица 42. Квасильно-маринадно-расфасовочный цех

Таблица 43. Дошники железобетонные

Таблица 44. Дошники кирпичные

Таблица 45. Дошники деревянные


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 6. Производственные предприятия

Таблица 46. Фумигационные камеры

Таблица 47. Цехи по очистке картофеля и овощей

Таблица 48. Заготовочные цехи по выпуску полуфабрикатов для снабжения школьных блоков питания на 28 тыс. учащихся и предприятий общественного питания


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 7. Школы подготовки кадров

Таблица 49. Школа по подготовке кадров для предприятий общественного питания

Таблица 50. Школа по подготовке кадров для предприятий торговли


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 8. Холодильники и фабрики мороженого

Таблица 51. Холодильники общего назначения

Холодильники распределительные

Таблица 52. Изоляция из плит жестких минераловатных

Таблица 53. Изоляция из пенополистирола марки ПСБ-С

Таблица 54. Изоляция стен из плит жестких минераловатных покрытий и перекрытий из торфоплит

Таблица 55. Фабрики мороженого


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Техническая часть

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупнении показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для торговых предприятий, и предназначенных для переоценки основных фондов.

Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в Общей части к сборникам.

2. Настоящий сборник состоят из следующих отделов:

Отдел 1. Магазины

Отдел 2. Предприятия общественного питания

Отдел 3. Рынки

Отдел 4. Торговые базы, склады, хранилища

Отдел 5. Квасильно-засолочные предприятия

Отдел 6. Производственные предприятия

Отдел 7. Школы подготовки кадров

Отдел 8. Холодильники, фабрики мороженого.

3. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены в сборнике по территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам приведено в Общей части к сборникам.

4. Восстановительная стоимость зданий и сооружений, помещенная в настоящем сборнике, исчислена с учетом стоимости всех общестроительных работ, а также внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств с учетом накладных расходов с плановыми накоплениями.

Кроме того, в восстановительную стоимость включены разного рода сопутствующие затраты как-то затраты на перевозку рабочих свыше 3 км; убытки от ликвидации временных зданий и сооружений; затраты, связанные с производством работ в зимнее время (в составе поправочных коэффициентов по климатическим районам); затраты по огрнабору рабочих; затраты на проектно-изыскательские работы; затраты на технадзор по строительству; затраты, связанные с применением сдельно-премиальной оплаты труда; затраты на уборку территории, содержание уличной полосы, по ремонту и содержанию дорог в период строительства; резерв на непредвиденные расходы в размере 5 %.

5. Восстановительная стоимость, за исключением особо оговоренных случаев, не учитывает затрат на изготовление торгового и складского оборудования, например: прилавков, шкафов, кассовых и примерочных кабин, стеллажей и т. п.

6. Сборник не содержит показателей стоимости уникальных зданий и сооружений (например. Государственный универсальный магазин - ГУМ, универмаг «Детский мир» в Москве и т п.). Восстановительная стоимость этих зданий и сооружений принимается по имеющимся сметам, а при отсутствии смет по балансовой стоимости, приведенной к уровню сметных цен 1969 г.


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Техническая часть

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

7. Полная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения объекта на его объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в Технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

8. Восстановительная стоимость зданий и сооружений, помешенная в настоящем сборнике, приведена для II климатического района.

Восстановительная стоимость зданий и сооружений, расположенных в других климатических районах, устанавливается при пользовании сборниками на местах путем применения к восстановительной стоимости II климатического района следующих поправочных коэффициентов:

для I климатического района-1,14

для III климатического района- 0,92

для IV климатического района- 0,90

Деление территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

9. Восстановительной стоимостью зданий и сооружений по настоящему сборнику не учтены удорожания, связанные со строительством в сейсмических районах. Указанные удорожания следует учитывать на местах при пользовании сборниками путем применения к восстановительной стоимости следующих поправочных коэффициентов в зависимости от величины балла:

6 баллов-1,00

7 баллов-1.04

8 баллов-1,05

9 баллов-1.08

Деление территории на сейсмические районы следует принимать, руководствуясь СНиП II-А. 12-69, утвержденными Госстроем СССР 2 октября 1969 г.

10. Определение объемов зданий и сооружений следует производить, руководствуясь правилами, помешенными в Обшей части к сборникам.

11. Кроме технической характеристики, в каждой таблице сборника указывается группа капитальности здания или сооружения. Отнесение здания к той или иной группе капитальности произведено на основании его конструктивных особенностей и назначения.

12. В тех случаях, когда технической характеристикой здания предусмотрено устройство встроенной котельной, стоимость относящихся к ней строительных, специальных и сантехнических работ и электротехнических устройств включена в полную восстановительную стоимость здания. Стоимость котельного оборудования с монтажом в сборник не включена и должна учитываться по соответствующим ценникам для переоценки оборудования.

13. По зданиям, где предусмотрено устройство совмещенных крыш, в таблицах конструктивных элементов справочника стоимость перекрытий совмещенных крыш отнесена в раздел 3-й (перекрытия), а стоимость кровли - в раздел 4-й (крыши).

14. Ввиду незначительного удельного веса в общей стоимости зданий, стоимости фундаментов под оборудование (и для удобства практической работы по переоценке зданий) их стоимость отнесена в раздел «Прочие работы» таблиц конструктивных элементов.

15. При пользовании справочником, в случаях замены кирпичных стен железобетонными панелями всех типов следует оценочную стоимость увеличивать на 3%.

16. В сборнике № 33 издания 1959 г. по холодильникам предусматривался один тип термоизоляции (минеральная пробка), при наличии же торфоплит стоимость 1 м3 здания удешевлялась на 2,0 руб. (в старом масштабе цен). В настоящее время для термоизоляции широким применением пользуются: пенополистирол марки ПСБ-С, жесткие минераловатные плиты на битумной связке и в некоторой мере торфоплиты. Кроме того, в существующих холодильниках большой удельный вес имеет изоляция, выполненная из торфоплит.

При определении восстановительной стоимости зданий холодильников с учетом этих трех видов изоляции закономерности не наблюдается, поэтому восстановительная стоимость холодильников определена для каждого из этих трех видов изоляции.

При применении торфоплит были учтены требования главы СНиП II-II.2-62 «Холодильники», «Нормы проектирования» п. 5.2 табл. 2. которыми применение торфоплит допускается для всех конструкций холодильников емкостью 250 т и менее.

В остальных холодильниках применение торфоплит допускается только для теплоизоляции покрытий, перекрытий и потолков.

Руководствуясь этим положением, сметная стоимость холодильников емкостью 12, 25, 50 и 125 т определена с применением торфоплит для изоляции всех конструкций, а для всех остальных холодильников применение торфоплит ограничивается только перекрытиями, покрытиями и потолками.


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Техническая часть

ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Пример I. Требуется переоценить стоимость здания склада для продовольственных товаров в г. Ростов-на-Дону. Склад имеет центральное отопление от районной котельной. Здание находится в удовлетворительном состоянии, за исключением крыши и полов и характеризуется процентами износа по конструкциям, приведенными в таблице расчета общего износа.

Пользуясь правилами исчисления объемов зданий, определяем, что объем склада равен 23000 куб. м. Затем по Общей части к сборникам устанавливаем, что г. Ростов-на-Дону относится ко 2-му территориальному поясу и III климатическому району.

Далее расчет производится в такой последовательности:

а) определяем сначала полную восстановительную стоимость склада. Согласно табл. 30 «б» настоящего сборника, восстановительная стоимость склада указанной выше характеристики составляет 15,2 руб. за 1 куб. м здания. Следовательно, восстановительная стоимость 1 куб. м здания склада для III климатического района составит: 15,2х0,92=14,9 руб., где 0,92 - коэффициент уменьшения стоимости для III климатического района (см. п. 8 Технической части).

Полная восстановительная стоимость склада будет равна 14х25000=350000 руб.;

б) затем определяем стоимость склада с учетов его взноса, для подсчета которого составляется следующая расчетная таблица:

Наименование конструктивных элементов и видов работ	Удельный вес конструктивных элементов	Износ конструктивных элементов	Удельный износ конструктивных элементов
	а	б	в
Фундаменты	7	10	0,7
Стены и перегородки	19	12	2,3
Перекрытия	19	15	2,9
Крыша	18	20	3,6
Полы	9	50	4,5
Проемы	2	15	0,3
Отделочные работы	2	40	0,8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7	10	0,7
Прочие работы	17	15	2,6
Итого	100	-	18,4
В графе «а»помещают удельные веса отдельных конструктивных элементов, приведенные на стр. 39; в графе «б» указывают процент износа конструктивных элементов, определенный инвентаризационной комиссией; в графе «в» указывают удельный износ отдельных конструктивных элементов, который получается умножением данных графы «а» на данные графы «б».

В этом примере удельный износ склада составляет 18,4 %

Пример 3. Требуется переоценить одноэтажное здание склада для продтоваров в г. Туле, имеющее вместо кирпичных стен железобетонные стеновые панели.

Объем здания 25000 куб. м. Наружные стены - железобетонные стеновые панели. Крыша здания в неудовлетворительном состоянии и подлежит замене на 100 %. Определив, что г. Тула относится к I - му территориальному поясу и II климатическому району, по табл. 30 «б» находим с учетом п. 13 Технической части, что восстановительная стоимость 1 куб. м аналогичного здания объемом 25000 куб. м, но со сборными железобетонными панелями, составляет 14,3 х 1,03 = 14,7 руб.

По таблице удельных весов отдельных конструктивных элементов устанавливаем, что удельный вес крыши в общей стоимости здания равен 18 %.


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания без подвала. Фундаменты сборные бетонные. Стены крупнопанельные из ячеистого бетона. Перегородки кирпичные н деревянные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы плиточные, дощатые, цементные и из релина. Отделка повышенного качества Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 1

Территориальные пояса	Объем зданий до 10000 куб. м
1	25
2	26,5
3	28
4	29,5
5	32,5
6	52
7	63,8
8	67,5
9	72,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 1)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	4
Стены и перегородки	12
Перекрытия	13
Крыши	23
Полы	9
Проемы	6
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МНОГОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты монолитные железобетонные и сборные бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Перегородки кирпичные и гипсобетонные. Полы плиточные, цементные и из релина. Кровля рулонная. Отделка повышенного качества. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение и холодильные устройства.

Группа капитальности I

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 2

Территориальные	Объем зданий, куб. м до
пояса	10000	20000	25000	35000
	а	б	в	г
1	24,1	19,3	18,3	17,1
2	25,5	20,3	19,2	18,0
3	27,0	21,2	20,1	18.8
4	28,4	21,8	20,7	19,3
5	31,3	24.1	22,9	21,4
6	50,1	38,6	36,6	34,2
7	61,5	47,3	44.8	41.9
8	65,1	50,2	47,6	44,5
9	69,9	54,0	51,2	47,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 2)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	4	8	4	4
Стены и перегородки	27	11	27	15
Перекрытия	19	25	13	22
Крыши	5	6	4	8
Полы	5	8	8	9
Проемы	13	17	13	11
Отделочные работы	3	9	4	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	12	20	22
Прочие работы	9	4	7	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

ТОРГОВО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты железобетонные и бутобетонные. Каркас сборный железобетонный. Стены из пенобетонных панелей и кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Перегородки кирпичные, шлакобетонные и из стеклоблоков. Полы цементные и плиточные. Отделка - штукатурка, окраска масляными составами и частичная облицовка глазурованными плитами. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Графа «д». Характеристика та же, что и для граф с «а» по «д» с добавлением кондиционирования.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 3

	Объем зданий, куб. м до
Территориальные	75000	130000
пояса	в составе	торговый центр
	универмаг на 260 рабочих мест	пищеблок	дебаркадер	административно- бытовой корпус	на 600 торговых мест
	а	б	в	г	д
1	17,2	23,3	23.8	33,7	21,7
2	18.1	24,5	25,0	35,4	22,8
3	18,9	25,6	26,2	37,1	23,9
4	19,4	26.3	26,9	38,1	24,5
5	21,6	29,1	29,8	42.1	27,1
6	34,4	46,6	47,6	67,4	43,4
7	42,1	57,1	58,3	82,6	53,2
8	44,7	60,6	61,9	87,6	56,4
9	48,2	65,2	66,6	94,4	60,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 3)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	4	6	26	4	5
Стены и перегородки	24	23	32	37	16
Перекрытия	16	11	14	7	13
Крыши	9	8	9	3	7
Полы	12	8	6	7	9
Проемы	11	12	2	24	9
Отделочные работы	3	4	3	4	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17	26	5	11	22
Прочие работы	4	3	3	3	9
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ, ПРОМТОВАРНЫЕ И СМЕШАННОЙ ТОРГОВЛИ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания без подвала, с охлаждаемыми камерами. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и деревянные. Чердачные перекрытия железобетонные. Полы цементные, мозаичные и плиточные. Кровля рулонная. Отделка повышенного качества. Отопление центральное. Водопровод, канализация. Вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 4

Территориальные	Объем зданий куб. м до
пояса	500	1000	2500	6000
	а	б	в	г
1	46,5	36,4	31,2	23,7
2	49,3	38,6	33,1	25,1
3	52,1	40,8	34,9	26,5
4	54,9	43,0	36,8	28,0
5	58,1	45,0	39,0	29,6
6	96,7	75,7	64,9	49,3
7	118,6	92,8	79,6	60,4
8	120,9	94,6	81,1	61,6
9	130,2	101,9	87,4	66,4
Примечание. При замене центрального отопления печным восстановительную стоимость 1 куб. м здания увеличивать:

а) при объеме здания до 1000 куб. м

для 1-5-го поясов на 0,4 руб.

для 6-8-го поясов на 0,6 руб.;

б) при объеме здания до 5000 куб. м

для 1-5-го поясов на 0,2 руб.

для 6-9-го поясов на 0,3 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 4)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	6	6	6	6
Стены и перегородки	22	17	15	10
Перекрытия	14	14	13	10
Крыши	5	12	12	18
Полы	3	7	7	8
Проемы	9	16	14	19
Отделочные работы	4	3	2	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	28	15	23	20
Прочие работы	9	10	8	6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ, ПРОМТОВАРНЫЕ И СМЕШАННОЙ ТОРГОВЛИ ДВУХЭТАЖНЫЕ И БОЛЕЕ

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные, паркетные и из релина. Отделка повышенного качества. Отепление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение и холодильные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 5

Территориальные	Объем здании, куб. м до
пояса	5000	10000	15000
	а	б	в
1	25,6	24	17,7
2	27,1	25,4	18,8
3	28,7	26.9	19,5
4	38,2	28,3	20,7
5	32,0	30,0	21,6
6	53,2	49,9	34,5
7	65,3	61,2	42,3
8	66,6	62,4	45,0
9	71,7	67,2	48.3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 5)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	6	4	8
Стены и перегородки	31	27	10
Перекрытия	10	12	27
Крыши	12	12	7
Полы	6	5	9
Проемы	11	13	13
Отделочные работы	4	3	10
Внутренние санитарно-технический; и электротехнические устройства	17	15	12
Прочие работы	3	9	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

РАЙОННЫЕ УНИВЕРМАГИ ДВУХЭТАЖНЫЕ СО СТОЛОВОЙ ДО 100 МЕСТ

Характеристика зданий

Здания с подвалом и встроенной котельной. Фундаменты и стены подвала бутовые, бетонные, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсолитовые. Перекрытия над подвалом, междуэтажное и чердачное - железобетонные. Кровля асбестоцементная Полы цементные, мозаичные, паркетные и деревянные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение, подводка к производственному оборудованию и оборудование котельной.

Группа капитальности II

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 6

Территориальные пояса	Объем зданий до 6000 куб. м
1	24,3
2	25,8
3	27,2
4	28,7
5	30,4
6	50,5
7	62,0
8	63,2
9	68.0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 6)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены м перегородки	33
Перекрытия	13
Кровля	3
Полы	7
Проемы	9
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ С БУФЕТОМ-ЗАКУСОЧНОЙ до 30 мест

Характеристика зданий

Здания беа подвала, с заглубленной котельной. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля асбестоцементная. Полы плиточные и цементные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, электроосвещение и оборудование котельной.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 7

Территориальные пояса	Объем зданий до 15000 куб. м
1	26.7
2	28.3
3	29.0
4	31,6
5	33.4
6	56.6
7	68.1
8	69.4
9	74.8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 7)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Стены и перегородки	22
Перекрытия	19
Кровля	5
Полы	5
Проемы	9
Отделочные работы	12
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ПРОМТОВАРАМИ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Стены деревянные каркасно-обшивные с отеплением шлаком. Чердачное перекрытие деревянное. Стропила наклонные из бревен. Кровля рулонная. Полы дощатые. Отделка - простая окраска. Отопление печное. Электроосвещение.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 8

Территориальные пояса	Объем здания до 500 куб. м
1	9,7
2	10,3
3	10,9
4	11,4
5	12,1
6	20,2
7	24,8
8	25,2
9	27,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 8)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Стены и перегородки	24
Перекрытия	8
Крыша	12
Полы	8
Проемы	17
Отделочные работы	13
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

КИОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика киосков я шкафов-киосков

Киоски и шкафы деревянные сборно-разборной конструкции заводского изготовления. Полы дощатые. Кровля железная. Отделка - простая окраска. Водопровод, электроосвещение, кроме графы «а».

а) Для продажи галантереи, объемом до 1,5 куб. м

б) Киоск-шкаф для торговли кондитерскими товарами, объемом до 2 куб. м

в) Для торговли водами, объемом до 10 куб. м

г) Для торговли цветами, объемом до 15 куб. м

д) Для торговли мороженым, объемом до 30 куб. м

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м киоска в руб.

Таблица 9

	Объем киосков, куб. м до
Территориальные	1,5	2	10	15	30
пояса	а	б	в	г	д
1	167,0	166,0	62,0	57,1	45,3
2	177,0	176,0	65,7	60,6	48,0
3	187,0	185,9	69.4	64,0	50,7
4	197,1	196,9	73,2	67,4	53,5
5	208,8	207,6	77,5	71.4	56,6
6	347,4	345,3	129,0	118,8	94,2
7	425,9	423,3	158,1	145,6	115,5
8	434,2	431,6	161,2	148,5	117,8
9	467,6	464,8	173,6	159,9	126,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 9)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Деревянные сборно-разборные конструкции	100	89	87	93	92
Водопровод	-	-	7	-	3
Электроосвещение	-	11	6	7	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

КИОСКИ И ПАВИЛЬОНЫ СБОРНО-РАЗБОРНОЙ КОНСТРУКЦИЙ

Характеристика зданий

Киоски и павильоны металлические сборно-разборной конструкция заводского изготовления. Полы дощатые. Кровля и стены из стеклопластика. Торговые помещения, оборудованные прилавками и полками. Отделка повышенного качества. Водопровод, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 10

Территориальные	Объем, куб. м до
пояса	5	10	20	30	50
	а	б	в	г	д
1	288,3	221,0	189.0	99,8	56,3
2	305,6	234,3	200.3	105,8	59,7
3	322,9	247,5	211.7	111,8	63,1
4	340,2	240,8	223,0	117,8	66,4
5	374,3	287,3	245,7	129,7	73,2
6	599,7	469,7	393,1	207,6	117,1
7	735,2	563,6	482,0	254,5	143,6
8	778,4	596,7	510,3	269,8	152,0
9	836,1	640,9	548,1	289,4	163,3
Удельные веса отдельных конструктивных моментов в процентах

(к табл. 10)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Металлические сборно-разборные конструкции	82	82	82	82	82
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	18	18	18	18
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

ПАЛАТКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Характеристика палаток

Палатки деревянные сборно-разборной конструкции заводского изготовления. Полы деревянные. Кровля железная. Отделка - простая окраска. Водопровод, электроосвещение.

а) Для торговля пивом, объемом до 20 куб. м

б) Промтоварная, объемом до 30 куб. м

в) Продовольственная, объемом до 45 куб. м

г) Для торговли овощами и фруктами, объемом до 45 куб. м

д) Для торговли овощами я фруктами, объемом до 70 куб. м

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м палатки в руб.

Таблица 11

Территориальные	Объем палаток, куб. м до
пояса	20	30	45	45	70
	а	б	в	г	д
1	37,9	36,4	38,9	38,7	34,0
2	40.2	38,6	30,2	41,0	36,0
3	42,4	40,8	31,9	43,3	38,1
4	44,7	43,0	38,6	46,7	40,1
5	47,4	45,5	36,6	48,4	42,5
6	78,8	75,7	69,3	80,5	70,7
7	96,6	92,8	72,7	98,7	86,7
8	98,5	94,6	74,1	100,6	88,4
9	106,1	101,9	79,8	108,4	95,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 11)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Деревянные сборно-разборные конструкции	80	90	90	83	87
Водопровод	6	-	-	6	4
Электроосвещение	14	10	10	11	9
	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 1. МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ (ЛАБАЗЫ) ДЛЯ ТОРГОВЛИ ФУРАЖОМ

Характеристика зданий

Магазины (графа «а»). Здания одноэтажные с завальной ямой. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены шлакобетонные. Перекрытия деревянные, Полы дощатые. Кровля асбоцементная или железная.

Магазины оборудованы приемными и раздаточными бункерами. Отделка -. штукатурке и простая окраска. Отопление печное. Водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности III.

Магазины (графа «б»). Характеристика та же, что и для графы «а», за исключением следующих конструкций: стены деревянные, каркасно-обшивные с засыпкой.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 12

Территориальные пояса	Объем здания до 1000 куб. м
	а	б
1	22,0	18,9
2	23.3	20,0
3	24,6	20,8
4	26,0	22,3
5	28,6	24,6
6	45,8	39,3
7	56,1	48,2
8	59,4	51,0
9	63,8	51,8
Примечание:

1. Восстановительную стоимость 1 куб. м здания включена стоимость завальной ямы приемных и раздаточных бункеров.

2. При замене печного отопления центральным восстановительную стоимость 1 куб. м здания уменьшать: для 1-5-го поясов на 2,8 руб., для 6-9-го поясов на 4.2 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 12)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	20	24
Стены и перегородки	21	12
Перекрытия	5	5
Крыши	7	8
Полы	3	2
Проемы	12	10
Отделочные работы	5	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8	11
Прочие работы	19	23
Итого	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

РЕСТОРАНЫ

Характеристика зданий

Графы «а», «в». Здания двухэтажные с подвалом и холодильными устройствами. Фундаменты сборные железобетонные и бетонные блоки. Стены керамзитобетонные навесные панели, облицованные керамической плиткой. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, из релина и паркета. Отделка повышенного качества. Отопление центральное. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование, электроосвещение.

Графа «б». Характеристика та же, что и для графы «а», «в», за исключением следующих конструкций: фундаменты бутобетонные, стены кирпичные.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 13

Территориальные пояса	Объем зданий, куб. м до
	7000	10000	15000
	а	б	в
1	32,1	26,9	28,6
2	34,0	38.5	30.0
3	36,0	30,1	31,5
4	37,9	31,7	32,3
5	41,7	33,6	35,8
6	66,8	56,0	57,2
7	81,9	68,6	70,0
8	86,7	69,9	74,4
9	93,1	75,3	80,0
Примечание. Для трех- четырехэтажных зданий восстановительную стоимость 1 куб. м здания принимать с коэффициентом 0,98.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 13)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	4	4	3
Стены и перегородки	19	14	25
Перекрытия	22	19	12
Крыши	9	4	9
Полы	8	6	10
Проемы	10	6	8
Отделочные работы	4	5	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	26	22
Прочие работы	6	16	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Столовые одноэтажные кирпичные

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты и стены подвала - сборные бетонные блоки. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и гипсобетонные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, керамические и поливинилхлоридные. Отделка - частичная облицовка стен глазурованными плитками, штукатурка и улучшенная масляная окраска. Отопление центральное. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция а электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 14

Территориальные	Объем зданий, куб. м до
пояса	1000	2000	4000
	а	б	в
1	36,7	34,3	28,3
2	38,9	36,4	30,0
3	41,1	38,4	31,7
4	43,3	40,5	33,4
5	45,9	42,9	35,4
6	76,3	71,3	58,9
7	93,6	87,5	72,2
8	95,4	89,2	73,6
9	102,8	96,0	79,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 14)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	5	4	3
Стены и перегородки	17	16	15
Перекрытия	12	11	14
Крыши	12	15	19
Полы	8	8	9
Проемы	11	12	10
Отделочные работы	6	6	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	20	20
Прочие работы	8	8	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристики зданий

Фундаменты бетонные. Цоколь из кирпича. Стены из дощатых чистых щитов. Перекрытие на дощатых щитов на деревянных прогонах. Кровля рулонная. Полы керамические, цементные и асфальтовые, отделка - улучшенная масляная окраска. Отепление - водогрейная колонка. Водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 15

Территориальные пояса	Объем зданий до 1000 куб. м
1	28,0
2	29,7
3	30,8
4	32,8
5	36,1
6	58,3
7	71,5
8	72,9
9	78,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 15)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	4
Стены и перегородки	26
Перекрытия	7
Крыши	9
Полы	16
Проемы	13
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	12
Прочие	8
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика здания

Графа «а». Здания с подвалом. Фундаменты сборные железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и гипсобетонные. Перекрытии и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы керамические, цементные и из линолеума. Отделка - частичная облицовка стен глазурованными плитками, штукатурка к улучшенная окраска. Отопление центральное. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Графа «б». Характеристика та же, что я для графы «а», за исключением следующих конструкция: стены наружные кирпичные облицовываются керамическим кирпичом.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 16

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	5000	15000
	а	б
1	21,9	23,0
2	23,2	24,4
3	24,6	26,3
4	25,8	28,9
5	27,4	28,1
6	45,5	44,9
7	55,8	55,0
8	56,9	58,4
9	61,3	62,8
Удельные веса отдельных конструктивных в процентах

(к табл. 16)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	4	4
Стены и перегородки	12	15
Перекрытия	13	15
Крыша	11	9
Полы	10	12
Проемы	12	7
Отделочные работы	10	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20	22
Прочие	8	6
Итого	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ТРЕХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты сборные железобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Железобетонный каркас. Перегородки кирпичные и гипсобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы керамические и цементные. Отделка - штукатурка и частичная облицовка глазурованной плиткой, улучшенная окраска. Отопление центральное, холодное и горячее водоснабжение, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 17

Территориальные пояса	Объем зданий до 10 000 куб. м
1	29,0
2	30,7
3	32,5
4	34,0
5	36,3
6	60,3
7	74,0
8	75,1
9	81,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 17)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	4
Стены и перегородки	21
Перекрытия	16
Крыши	6
Полы	9
Проемы	10
Отделочные работы	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

КАФЕТЕРИИ-ЗАКУСОЧНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с верандами. Фундаменты ленточные сборные из бетонных блоков. Стены из эффективного глиняного кирпича с облицовкой. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы из релина, керамической плитки. Отделочные работы- штукатурка стек с побелкой и масляной окраской панелей. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 18

Территориальные пояса	Объем зданий в куб. м до
	600	1000	1500	2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9	50,2 53,2 56,2 59,2 62,7 104,3 127,9 130,4 140,4	35,9 38,1 40,2 42.4 44,9 74,7 91,6 93,4 100,6	34,7 36,8 38,9 40,9 43,4 72,2 88,5 90,2 97,2	30,1 31,9 33,7 35,5 37,6 62,6 77,8 78,3 84,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 19)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты	6	6	7	5
Стены и перегородки	9	16	15	15
Перекрытия	6	15	11	14
Крыши Полы Приемы Отделочные работы	6 6 27 3	10 4 8 12	9 5 11 6	13 6 7 12
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20	21	20	19
Прочие работы	17	9	16	10
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЛЕТНИЕ КАФЕ

Характеристика здание

Здания одноэтажные с открытыми верандами. Стены каркасные без отепления, с чистой обшивкой с двух сторон досками. Перекрытие - балки из досок с чистой подшивкой. Кровля асбестоцементная. Полы дощатые и цементные Отделка - простая окраска. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м площади пола в руб.

Таблица 19

Территориальные	Площадь пола, кв. м до
пояса	100	300
	а	б
1	90,8	69,4
2	96,2	73,6
3	101,7	77,7
4	107,1	81,9
5	113,5	86,8
6	188,9	144,3
7	231,5	177,0
8	236,1	180,4
9	254,2	194,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 19)

Наименование конструктивных элементов	в	б
Фундаменты	1	1
Стены и перегородки	26	22
Перекрытия	5	6
Кровля	10	14
Полы	9	14
Проемы	10	13
Отделочные работы	4	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	24
Прочие работы	10	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЗАКУСОЧНЫЕ ЛЕТНЕГО ТИПА

Характеристика зданий

Здания одноэтажные из сборно-разборных конструкций, с открытой верандой. Стены из дощатых щитов в каркасе из металлических труб. Перегородки из сборных дощатых щитов. Полы цементные и асфальтобетонные. Покрытие кровли из брезента по фермам из металлических труб. Водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола в руб.

Таблица 20

Территориальные пояса	Площадь пола до 800 кв. м
1	28,7
2	30,4
3	32,1
4	33,9
5	35,9
6	59,7
7	73,2
8 9	74,6 80,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 20)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Стены и перегородки	23
Перекрытия	8
Крыши	17
Полы	11
Проемы	8
Отделочные работы	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

КОМБИНАТЫ ПОЛУФАБРИКАТОВ НА 15 т СЫРЬЯ В 2 СМЕНЫ И СТОЛОВАЯ НА 188 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Характеристика зданий

Здания с подвалом и охлаждаемыми камерами. Фундаменты и стены подвала - сборные бетонные и железобетонные блоки. Стены и перегородки кирпичные: Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные и из релина. Отделка - частичная облицовка стен глазурованными плитками, штукатурка и простая окраска Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 21

Территориальные пояса	Объем зданий до 25000 куб. м
1	21,5
2	22,8
3	23,7
4	25,2
5	26,2
6	41,9
7	51,4
8	54,6
9	58,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 21)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	4
Стены м перегородки	24
Перекрытия	11
Крыши	6
Полы	6
Проемы	4
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
Прочие работы	22
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПОДСОБНЫЕ КОРПУСА ПОЛУФАБРИКАТОВ НА 15 Т СЫРЬЯ В 2 СМЕНЫ И СТОЛОВОЙ НА 188 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Характеристика зданий

Здания с поделом и охлаждаемыми камерами. Фундаменты и стены подвала - сборные бетонные и железобетонные блока. Стены и перегородки кирпичные Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные и из релина. Отделка - частичная облицовка стен глазурованными плитками, штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 22

Территориальные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
1	22,4
2	23,7
3	25,1
4	26,4
5	28,0
6	46,6
7	57,1
8	58,2
9	62,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 22)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	5
Стены м перегородки	15
Перекрытия	10
Крыши	14
Полы	6
Проемы	7
Отделочные работы	11
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	26
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ДОМОВЫЕ КУХНИ С ОТПУСКОМ 1000 ОБЕДОВ В СУТКИ НА ДОМ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без пошла. Фундаменты сборные из бетонных блоков. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и шлакобетонные. Перекрытия железобетонные. Кроля рулонная. Полы цементные, керамические и из релина. Отделки - штукатурка, окраска улучшенная. Отопление центральное. Вентиляция в подсобных и складских помещениях. Водопровод, канализация и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 23

Территориальные пояса	Объем зданий до 1500 куб. м
1	20,6
2	21.8
3	22,6
4 5	24,1 25,1
6	40.1
7	49,2
8	52,3
9	56,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 23)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	9
Стены и перегородки	18
Перекрытия	9
Крыша	9
Полы	6
Проемы	14
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 3. РЫНКИ

КРЫТЫЕ КОЛХОЗНЫЕ РЫНКИ

Характеристика зданий

Графа «а». Здания одноэтажные с подвалом, с охлаждаемыми камерами. Фундаменты и стены подвала бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные, гипсобетонные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, цементные и асфальтовые. Отделка - частичная облицовка стен глазурованными плитками, штукатурка и простая масляная окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Графы «б» и «в». Здания одноэтажные с подвалом и охлаждаемыми камерами. Фундаменты - монолитные железобетонные и сборные бетонные блоки. Стены - керамзитобетонные навесные панели. Перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, цементные и из релина. Отделка - частичная облицовка стен глазурованными плитками, штукатурка и улучшенная масляная окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Графа «г». Характеристика та же, что и для графы«б», за исключением следующих конструкция: здания не имеют подвала и охлаждаемых камер.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 24

	Объем зданий, куб. м до
Территориальные	36000	50000
пояса		в составе
		рынки	магазины	гостиницы, узел связи, столовая	санузел, зарядная
	а	б	в	г	д
1	12,3	13,7	22,1	28,8	31,9
2	13,0	14,4	23,4	30,5	33,8
3	13,6	15,1	24,8	32,3	35,7
4	14,4	15,5	26,1	34,0	37,6
5	15,0	17,1	28,7	37,4	39,9
6	24,0	27,4	46,0	59.9	66,4
7	29,4	33,6	56,4	73,4	81,3
8	31,2	35,6	59,7	77,8	82,9
9	33,6	38,4	64,1	83,5	89,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 24)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	4	5	5	4	19
Стены и перегородки	19	30	23	26	28
Перекрытия	25	15	19	16	5
Крыши	15	11	10	8	7
Полы	11	5	5	7	4
Проемы	5	13	11	9	6
Отделочные работы	3	3	4	7	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	10	10	17	21
Прочие работы	7	8	13	6	2
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 3. РЫНКИ

РЫНОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала с холодильными камерами. Фундаменты - сборные бетонные блоки. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные в гипсобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, асфальтовые и плиточные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Вентиляция в подсобных и складских помещениях. Водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 25

Территориальные	Объем здания, куб. м до
пояса	5000	10000	15000
	а	б	в
1	18,5	16,1	15,5
2	19,6	17,1	16,4
3	20,7	18,0	17,1
4	21,8	19,0	18,1
5	23,1	20,1	18,9
6	38,5	33,5	30,2
7	47,2	41,1	37,0
8	48,1	41,9	39,4
9	51,8	45,1	42,3
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 25)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	9	11	13
Стены и перегородки	30	20	19
Перекрытия	14	13	13
Крыши	15	15	12
Полы	10	8	8
Проемы	6	7	6
Отделочные работы	3	5	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	9	10
Прочие работы	7	12	15
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 3. РЫНКИ

МЯСОМОЛОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СТАНЦИИ НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала с охлаждаемыми камерами. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, плиточные и дощатые. Перегородки кирпичные и гипсолитовые.

Отделка - штукатурка, улучшенная масляная окраска и облицовка панелей глазурованными плитками. Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 26

Территориальные пояса	Объем здания до 10000 куб. м
1	26,6
2	28,2
3	29,8
4	31,4
5	34,6
6	55,3
7	67,8
8	71,8
9	77,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 26)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки	27
Перекрытия	7
Крыши	9
Полы	6
Проемы	9
Отделочные работы	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
Прочие работы	12
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 3. РЫНКИ

КРЫТЫЕ СТОЛЫ НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ

Характеристика зданий

Крытые столы каркасного типа с прилавками (столами) на 9-12 продавцов. Стены из бревенчатых стоек, обшитых чистыми досками. Крыша из дощатых стропил и сплошное обрешетки. Кровля рулонная. Полы и прилавки (столы) дощатые.

Восстановительная стоимость 1 куб. м площади застройки в руб.

Таблица 27

Территориальные пояса	Оценочная стоимость
1	32,3
2	34,2
3	36,2
4	37,8
5	39,4
6	67,2
7	79,1
8	84,0
9	90,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 27)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундамент	6
Стены и перегородки	36
Перекрытия	16
Полы	17
Проемы	2
Отделочные работы	10
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ТОРГОВЫЕ БАЗЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания с подвалом и платформами. Фундаменты монолитные железобетонные. Стены из панелей ячеистого бетона. Перекрытия железобетонные. Перегородки кирпичные. Полы асфальтобетонные, бетонные и асфальтовые. Кровля рулонная. Отделка - штукатурка и простая окраска с частичной облицовкой панелей плитками. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 28

Территориальные пояса	Объем здания до 150000 куб. м
1	8,9
2	9,3
3	9,8
4	10
5	11,1
6	17,8
7	21,8
8	23,1
9	24,9
Удельные веса отдельных конструктивных в процентах

(к табл. 28)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки	17
Перекрытия	28
Крыши	12
Полы	9
Проемы	3
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика здании

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами. Стены бревенчатые на деревянных стульях. Перегородки дощатые. Перекрытия деревянные. Полы дощатые и цементные. Кровля асбестоцементная. Отделка штукатурка и простая окраска. Отопление печное. Водопровод и электроосвещение. Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 29

Территориальные пояса	Объем здания до 1500 куб. м
1	18,4
2	19,5
3	30,6
4	21,7
5	23,0
6	38,3
7	46,9
8	47,8
9	51,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 29)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	2
Стены и перегородки	24
Перекрытия	6
Крыши	11
Полы	12
Проемы	7
Изоляционные работы	19
Отделочные работы	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика зданий

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы асфальтобетонные, цементные и из линолеума. Кровля рулонная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление вентральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение, холодильное оборудование. Здания с двумя платформами.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 30

Территориальные	Объем зданий, куб. м до
пояса	15000	25000	50000
	а	б	в
1	17,0	14,3	11,6
2	18,0	15,2	12,3
3	18,7	15,7	12,8
4	19,9	16,7	13,6
5	30,7	17,4	14,1
6	33,1	27,9	22,6
7	40,6	34,2	27,7
8	43,2	34,3	29,5
9	46,4	39,0	31,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 30)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	7	7	13
Стены и перегородки	24	19	22
Перекрытия	17	19	12
Крыши	14	18	19
Полы	8	9	14
Проемы	2	2	3
Отделочные работы	2	2	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	7	9
Прочие работы	15	17	4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика здания

Здания двухэтажные с подвалом, с платформами с двух сторон, со встроенной котельной, с охлаждаемыми камерами. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Междуэтажные перекрытия железобетонные. Покрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная или рулонная. Полы асфальтовые, цементные и дощатые. Отделка - простая •краска. Отепление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение. Холодильное оборудование.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 31

Территориальные пояса	Объем зданий до 20000 куб. м
1	14,6
2	15,8
3	16,0
4	17,1
5	17,8
6	28,5
7	34,9
8	37,1
9	39,9
Примечания.

1. Для трех-, четырехэтажных зданий восстановительную стоимость здания принимать с коэффициентом 0,98; для пятиэтажных - с коэффициентом 0,95.

2. При отсутствии местной котельном восстановительную стоимость 1 куб. м здания уменьшать:

для 1-3-го поясов на 0,2 руб.

для 4-9-го поясов на 0,4 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 31)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены и перегородки	28
Перекрытия	28
Крыши	4
Полы	9
Проемы	5
Изоляционные работы	4
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика зданий

Здания без подвалов с платформами, со встроенными котельными. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы асфальтовые, цементные и дощатые. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение и оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 32

Территориальные	Объем зданий, куб. м до
пояса	6000	7000	10000	14 000	17 000	20000
	а	б	в	г	д	е
1 2 3 4 5 6 7 8 9	15,1 16,0 16,9 17,8 18,9 31,4 38,5 39,3 42.3	14,7 15,6 16,5 17,3 18,4 30,6 37,5 38,2 41,2	14,4 15,3 16,1 17,0 18,0 30,0 36,7 37,4 40,3	14,0 14,8 15,4 16,4 17,1 27,3 33,5 38,6 38,2	13,7 14,5 15,1 16,0 16,7 26,7 32,7 34,8 37,4	13,5 14,3 14,9 18,8 16,6 26,3 32,3 34,3 36,9
Примечание. При отсутствии местной котельной восстановительную стоимость 1 куб. м здания уменьшать:

для 1-6-го поясов на 0,3 руб.

для 7-9-го поясов на 0,5 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 32)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	10	6	6	7	7	8
Стены и перегородки	25	25	25	25	25	25
Перекрытия	14	14	14	15	16	16
Крыши	19	20	20	21	21	21
Полы	11	17	17	16	18	19
Проемы	6	5	5	4	4	4
Отделочные работы	3	3	3	3	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	10	10	9	9	9
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ПЛОДООВОЩНЫЕ БАЗЫ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с подвалом. Каркас из сборных железобетонных колонн и ригелей. Фундаменты под колонны монолитные железобетонные. Стены подвала - сборные бетонные блоки. Стены кирпичные. Перекрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Поли асфальтовые, из линолеума и плиточные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 33

Территориальные пояса	Объем зданий до 15000 куб. м
1	15,9
2	16,9
3	17,5
4	18,6
5	19,4
6	31,0
7	38,0
8	40,4
9	44,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 33)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки	19
Перекрытия	13
Крыши	15
Полы	7
Проемы	3
Отделочные работы	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	17
Прочие работы	14
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

Административные здания при плодоовощных базах

Характеристика зданий

Здания двухэтажные с подвалом. Фундаменты под колонны монолитные железобетонные. Стены подвала - сборные бетонные блоки. Каркас здания - сборные железобетонные колонны и ригеля. Стены надземной части кирпичные. Перегородки кирпичные и гипсобетонные. Перекрытия из сборных железобетонных плит. Кровля рулонная. Полы полихлорвиниловые и керамические. Отделка - повышенного качества. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 34

Территориальные пояса	Объем зданий до 6000 куб. м
1	27,5
2	29,1
3	30,8
4	32,4
5	34,4
6	57,9
7	70,1
8	71,5
9	77,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов

(к табл. 34)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	10
Стены и перегородки	22
Перекрытия	10
Крыши	6
Полы	9
Проемы	9
Отделочные работы	9
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 т ПЛОДООВОЩНОЙ БАЗЫ ЕМКОСТЬЮ 12000 т

Характеристика зданий

Надземная часть - стены из обыкновенного кирпича. Перекрытия из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами. Кровля рулонная в три слоя. Подземная часть - фундаменты и стены подвала из сборных железобетонных блоков. Полы цементные и метлахские по бетонной подготовке. Электроосвещение.

Группа капитальности I

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 35

Территориальные пояса	Объем зданий до 1000 куб. м
1	19,6
2	20,8
3	21,9
4	23,1
5	24,4
6	40,7
7	49,9
8	50,9
9	54,8
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 35)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	39
Стены и перегородки	12
Перекрытия	18
Крыши	6
Полы	5
Проемы	6
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

БЛОКИ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЛОДООВОЩНЫХ БАЗ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с подвалом. Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Железобетонный каркас. Перегородки кирпичные и частично из металлической сетки. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные, плиточные, из линолеума. Отделка - штукатурка, облицовка стен и простая окраска. Центральное отопление. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 36

Территориальные пояса	Объем зданий до 1000 куб. м
1	18
2	19,1
3	20,2
4	21,2
5	22,5
6	37,4
7	45,9
8	46,8
9	50,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 36)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	9
Стены и перегородки	25
Перекрытия	13
Крыши	15
Полы	8
Проемы	6
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ФРУКТОХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с подвалом, с двумя платформами, с охлаждаемыми камерами, с экспедициями и административно-битовыми помещениями. Фундаменты монолитные железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и пенобетонные. Перекрытия железобетонные. Полы цементные и плиточные. Кровля рулонная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 37

Территориальные	Объем здание в куб. м до
пояса	5000	30000
	а	б
1	17,6	16,1
2	18,7	17,1
3	19,7	17,7
4	20,6	18,8
5	21,6	19,6
6	34,3	31,4
7	42,1	38,6
8	45,8	40,9
9	49,3	43,9
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 37)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	12	8
Стены и перегородки	32	30
Перекрытия	19	14
Крыши	8	11
Полы	8	10
Проемы	4	3
Отделочные работы	5	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10	10
Прочие работы	2	10
Итого	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА (ЗАГЛУБЛЕННЫЕ)

Характеристика зданий

Фундаменты из сборных железобетонных башмаков. Стены подвала бутобетонные. стены надземной части кирпичные. Полы асфальтовые и глинобетонные. Проемы деревянные. Кровля совмещенная из сборных крупнопанельных плит по балкам, утепленная минераловатными плитами, покрытие из трех слоев рубероида. Отделка наружная - расшивка швов, внутренняя штукатурка, известковая побелка. Вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 38

Территориальные	Объем зданий, куб. м до
пояса	1500	2000	5000
	а	б	в
1	18,6	17,7	13,3
2	19,7	18,8	14,1
3	20,8	19,8	14,9
4	21,9	20,9	15,7
5	23,3	22,1	17,3
6	38,7	36,8	27,7
7	47,4	45,1	33,9
8	48,4	46,0	35,9
9	52,1	49,6	38,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 38)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в
Фундаменты	10	11	8
Стены и перегородки	33	32	32
Перекрытия	25	29	26
Крыши	5	5	5
Полы	5	3	4
Проемы	3	5	3
Отделочные работы	2	2	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	5	5	6
Прочие работы	12	8	14
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ ЕМКОСТЬЮ 2000 т

Характеристика зданий

Фундаменты из сборных железобетонных башмаков и бетонных блоков. Стены из сборных железобетонных панелей, утепленных торфоплитами н оштукатуренных с внутренней стороны цементной штукатуркой. Стены котельной из обыкновенного кирпича с облицовкой силикатным кирпичом. Перегородки деревянные, оштукатуренные, колонны сборные железобетонные. Перекрытие из крупнопанельных железобетонных ребристых настилов по сборным балкам. Крыша утепленная торфоплитами и рулонной кровлей по стяжке. Полы асфальтовые и цементные. Платформа - деревянный каркас с рулонной кровлей по деревянной обрешетке.

Наружная отделка: по железобетонным панелям - полихлорвиниловая окраска, по деревянным конструкциям платформы- масляная окраска. Внутренняя отделка: окраска известью, в бытовых помещениях - клеевая и масляная. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 39

Территориальные пояса	Объем зданий до 10000 куб. м
1	12,44
2	13,18
3	13,93
4	14,67
5	16,17
6	25,87
7	31,71
8	33,58
9	36,06
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 39)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	8
Стены и перегородки	25
Перекрытия	17
Крыши	30
Полы	8
Проемы	1
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 4. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ. СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ (ОДНОЭТАЖНОЕ С ПОДВАЛОМ) ЕМКОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ В 4-Х СЕКЦИЯХ: КАРТОФЕЛЯ В КОНТЕЙНЕРАХ 7600 т; ЛУКА И МОРКОВИ В ЯЩИКАХ 4900 т, КАПУСТЫ В КОНТЕЙНЕРАХ 4200 т

Характеристика зданий

Фундаменты под стены подвала из сборных железобетонных блоков под колонны - бетонная подготовка и монолитные башмаки. Стены подвала из бетонных блоков. Стены подземной частя кирпичные. Перекрытие над подвалом из ребристых плит по сборным ригелям. Перегородки кирпичные, полы асфальтовые по бетонной подготовке. Проемы деревянные. Кровля совмещенная из ребристых плит по железобетонным ригелям, утепленная минераловатными плитами, рубероидная. Отделка - штукатурка, известковая побелка. Водопровод, горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности I

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 40

Территориальные пояса	Объем зданий до 35000 куб. м
1	13,5
2	14,3
3	15,0
4	15,9
5	17,5
6	28,0
7	34,3
8	36,3
9	39,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 40)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	11
Стены и перегородки	27
Перекрытия	23
Крыши	18
Полы	7
Проемы	1
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 5. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КВАСИЛЬНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика здания

Здания состоят из одноэтажной неотапливаемой части, где производится квашение, и двухэтажной части с подвалом, где размещены производственные цехи и административно-бытовые помещения. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и гипсолитовые. Перекрытия и покрытия железобетонные. Полы плиточные, цементные, асфальтовые и дощатые. Кровля рулонная или асбестоцементная. Отделка - штукатурка, простая окраска и частичная облицовка панелей плитками. Отопление центральное. Горячее и холодное водоснабжение, пароснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 41

Территориальные пояса	Объем зданий 12000-16000 куб. м
1	11,9
2	12,6
3	13,1
4	13,9
5	14,5
6	23,2
7	28,4
8	30,2
9	32,5
Примечания.

1. Табличная цена на учитывает стоимости дошников, которую следует определять по табл. 42-44.

2. При наличии встроенной котельной восстановительную стоимость 1 куб. м здания увеличивать:

для 1-3-го поясов на 0,15 руб.

для 4-9-го поясов на 0,3 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 41)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	16
Стены и перегородки	27
Перекрытия	2
Крыши	13
Полы	16
Проемы	4
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 5. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КВАСИЛЬНО-МАРИНАДНО-РАСФАСОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Характеристика маний

Здания с подвалом. Фундаменты железобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытие и покрытия железобетонные. Полы асфальтобетонные, плиточные и из линолеума. Кровля рулонная. Отделка - штукатурка, простая окраска и частичная облицовка глазурованными плитками. Отопление центральное. Горячее и холодное водоснабжение, пароснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 42

Территориальные пояса	Объем зданий до 35000 куб. м и более
1	19,3
2	20,5
3	21,2
4	22,6
5	23,6
6	37,6
7	46,1
8	49,0
9	52,7
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 42)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	11
Стены и перегородки	15
Перекрытия	23
Крыши	9
Полы	7
Проемы	4
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
Прочие работы	17
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 5. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОШНИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика сооружений

Дошники круглые. Стенки и днище железобетонные. Внутренние поверхности имеют цементную затирку с железнением с покрытием жидким стеклом. Наружная изоляция - мятая глина. Гнет деревянный.

Восстановительная стоимость 1 дошника в руб.

Таблица 43

Территориальные	Емкость дошника, т
пояса	8	16
	а	б
1	242	364
2	257	386
3	271	408
4	286	430
5	315	473
6	503	757
7	617	928
8	653	983
9	702	1056
Примечание. Стоимость земляных работ и изоляция глиной в восстановительной стоимости 1 куб. м здания квасильного цеха.


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 5. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОШНИКИ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика сооружений

Дошники прямоугольные. Стены кирпичные. Днище железобетонное по подготовке из щебня. Внутренняя изоляция - цементная штукатурка с железнением и покрытием жидким стеклом. Гнет деревянный.

Восстановительная стоимость 1 дошника в руб.

Таблица 44

Территориальные	Емкость дошника, т
пояса	к	16
	а	в
1	566	809
2	600	858
3	634	906
4	668	955
5	708	1011
6	1177	1683
7	1443	2063
8	1472	2103
9	1588	2265
Примечание. Стоимость земляных работ и изоляция глиной в восстановительную стоимость дошника не включена и учтена в восстановительной стоимости 1 куб. м зданий квасильного цеха.


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 5. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОШНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика сооружений

Дошники дощатые с постановкой металлических обручей. Крышка из досок на шпонах. Металлические части дошника окрашиваются. Наружная сторона дошника окрашивается.

Восстановительная 1 дошника в стоимость руб.

Таблица 45

Территориальные пояса	Емкость дошника 16-17 т
1	566
2	609
3	634
4	668
5	708
6	1177
7	1443
8	1472
9	1585


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФУМИГАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты сборные бетонные и железобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная из стеклохолста. Полы асфальтобетонные и бетонные. Отделка - улучшенная штукатурка, известковая окраска потолка и стен, окраска панелей. Водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 46

Территориальные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
1	37,0
2	39,2
3	41,4
4	43,7
5	46,3
6	77,0
7	94,4
8	96,2
9	103,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 46)

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	19
Стены и перегородки	15
Перекрытия	15
Крыши	10
Полы	6
Проемы	1
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	27
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цехи по очистке картофеля и овощей

Характеристика здания

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы плиточные, асфальтобетонные и цементные. Отделка - частичная облицовка стен глазурованными плитками, штукатурка и улучшенная масляная окраска. Отопление центральное. Горячее и холодное водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение и холодильные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 47

	Объем зданий, куб. м до
Территориальные пояса	7000	11000
	а	б
1	21,5	16,7
2	22,8	17,7
3	24,1	18,4
4	25,4	19,5
5	26,9	20,4
6	44,7	32,6
7	54,8	39,9
8	55,9	42,4
9	60,2	45,6
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 47)

Наименование конструктивных элементов	а	б
Фундаменты	11	19
Стены и перегородки	21	21
Перекрытия	18	14
Крыши	10	8
Полы	6	8
Проемы	5	5
Отделочные работы	4	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	16	16
Прочие работы	9	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАГОТОВОЧНЫЕ ЦЕХИ ПО ВЫПУСКУ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ НА 28 тыс. УЧАЩИХСЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Характеристика зданий

Здания с подвалом и охлаждаемыми камерами. Фундаменты и стены подвала сборные железобетонные. Стены кирпичные и керамзитобетонные. Перегородки кирпичные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные, из керамических плиток и из релина. Отделка - частичная облицовка стен глазурованными плитками, штукатурка и улучшенная масляная окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 48

Территориальные пояса	Объем зданий до 7000 куб. м
1	21,8
2	23,1
3	24,0
4	25,5
5	26,6
6	42,5
7	52,1
8	55,4
9	59,5
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 48)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	5
Стены и перегородки	20
Перекрытия	13
Крыши	4
Полы	6
Проемы	6
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	24
Прочие работы	15
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 7. ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Школа по подготовке кадров для предприятий общественного питания

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты железобетонные. Стены, подвала из сборных бетонных блоков. Стены наземной части кирпичные. Перегородки кирпичные, шлакобетонные и гипсолитовые. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы цементные, метлахские, паркетные и из релина. Отделка повышенного качества. Отопление центральное. Водопровод, вентиляция, канализация, электроосвещение и холодильные устройства. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 49

Территориальные пояса	Объем зданий до 20000 куб.м
1	20,6
2	21,8
3	22,7
4	24,1
5	25,1
6	40,2
7	49,2
8	52,3
9	56,2
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 49)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	6
Стены и перегородки	23
Перекрытия	16
Крыши	8
Полы	11
Проемы	10
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 7. ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

ШКОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

Характеристика зданий

Здания с подвалом и холодильными устройствами. Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и гипсобетонные. Перекрытия в покрытия железобетонные. Полы метлахские, цементные, релиновые. Кровля рулонная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение. Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 50

Территориальные пояса	Объем здания до 7000 куб. м
1	22,7
2	24,1
3	25,4
4	26,8
5	28,4
6	47,2
7	57,9
8	59,0
9	63,6
Удельные веса отдельных конструктивных моментов в процентах

(к табл. 50)

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	6
Стены и перегородки	23
Перекрытия	16
Крыши	8
Полы	11
Проемы	10
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 8. ХОЛОДИЛЬНИКИ И ФАБРИКИ МОРОЖЕНОГО

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты ленточные из бетонных блоков. Наружные стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Перегородки из изоляционных плит, каркасные. Термоизоляция стен и покрытий: а) из жестких минераловатных плит на битумной связке: б) из плит пенополистирола марки ПСБ-С; в) из торфоплит обыкновенных. Полы в производственных помещениях из мозаичных плиток, в машинных отделениях - из керамических плиток. Кровли рулонные. Отделка - простая окраска в производственных помещениях и улучшенная в машинных отделениях. Отопление центральное. Водопровод, пароснабжение, вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 51

	Емкость холодильников, т
Территориальные	12	25	50	12	25	50	12	25	50
пояса	Объем здания, куб. м
	286	447	916	286	447	916	286	447	916
	Вид изоляционных материалов
	Пенополистирол М ПСБ-С	Плиты жесткие минераловатные	Торфоплиты
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	64,7	66,9	54,4	63,8	59,4	53,5	64,9	61,5	55,0
2	68,6	64,6	57,7	67,6	63,0	56,7	68,8	65,2	58,3
3	72,5	68,2	60,9	71,5	66,5	59,9	72,7	68,9	61,6
4	76,3	71,9	64,2	75,3	70,1	63,1	76,6	72,6	64,9
5	86,9	76,1	68,0	79,8	74,3	66,9	81,1	76,9	68,8
6	134,6	126,7	113,2	132,7	123,6	111,3	135,0	127,9	114,4
7	165,0	155,3	138,7	162,7	151,5	136,4	166,5	156,8	140,3
8	168,2	158,3	141,4	165,9	154,4	139,1	168,7	159,9	143,0
9	181,2	170,5	152,3	178,6	166,3	149,8	181,7	172,2	154,0
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 51)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Фундаменты (с земляными работами)	10	9	11	10	9	11	10	9	11
Стены и перегородки	16	16	15	16	15	18	16	18	15
Покрытия	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Кровли	3	4	4	3	4	4	3	4	4
Полы	8	10	14	8	11	14	8	10	13
Проемы	8	7	6	8	7	7	8	7	6
Изоляционные работы	23	26	27	23	26	26	24	28	28
Отделочные работы	6	6	5	6	6	5	6	6	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	7	5	9	7	5	9	6	5
Строительные работы про монтаже оборудования	10	8	6	10	8	6	9	8	6
Прочие работы	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 8. ХОЛОДИЛЬНИКИ И ФАБРИКИ МОРОЖЕНОГО

ХОЛОДИЛЬНИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала и многоэтажные с подвалом. Наружные стены одноэтажных холодильников и многоэтажного холодильника объемом 79177 куб. м кирпичные, в остальных многоэтажных - из сборных железобетонных панелей с изоляцией. Стены подсобных помещений и перегородки кирпичные.

Термоизоляция стен, покрытий и перекрытий из: а) жестких минераловатных плит на битумной связке; б) плит пенополистирола марки ПСБ-С и в) торфоплит обыкновенных только для изоляции перекрытий и покрытий, за исключением холодильника с объемом 1704 куб. м, в котором все конструкции изолируются торфоплитами. Полы в основных производственных помещениях мозаичные, за исключением холодильников с объемами 45000 куб. м, 55000 куб. м и 109710 куб. м, в которых они асфальтобетонные. В остальных помещениях - керамические, цементные, дощатые и из линолеума. Кровля рулонная.

Отделка - простая окраска в производственных помещениях и улучшенная в машинных отделениях. Отопление центральное. Водопровод. канализация, пароснабжение, вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.,

Изоляция из плит жестких минераловатных

Таблица 52

	Одноэтажные	Трехэта жные	Пятиэта жные	Четырех этажные	Пятиэта жные
	Емкость холодильников
Территориальные	126	300	600	1500	3000	6500	6400	7600	10000	16000
пояса	Объем здания, куб. м
	1704	4479	7263	25284	36208	55300	45000	55000	79177	109710
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	43,5	36,6	32,5	23,2	22,5	21,1	22,2	20,8	22,3	18,7
2	46,1	38,8	34,5	24.6	23,9	22.4	23,3	21,8	23,6	19,6
3	48,7	41.0	36,4	25,5	24,8	23,2	24,4	22,9	24,5	20,6
4	51,3	43,2	38,4	27,1	26,3	24,7	25,1	23,5	26,1	21,1
5	54,4	45,8	40,6	28,3	27,5	25,7	27,8	26,0	27,2	23,4
6	90,5	76,1	67,6	45,2	43,9	41,1	44,4	41,6	43,5	37,4
7	110,9	93,3,	82,9	55,4	53,8	50,4	54,4	51,0	53,3	45,8
8	113,1	95,2	84,5	58,9	57,2	53,6	57,7	54,1	56,6	48,6
9	121,8	102,5	91,0	63,3	61,4	57,6	62,2	58,2	60,9	52,4
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 52)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Фундаменты с земляными работами	9	8	6	6	6	4	13	13	10	10
Каркас здания	-	6	8	8	7	7	13	16	20	23
Стены и перегородки	14	13	12	12	11	10	20	21	12	19
Покрытия (перекрытия)	6	3	3	8	8	9	9	6	3	4
Кровли	4	5	7	7	7	7	3	3	3	3
Полы	15	15	17	19	21	22	8	8	11	7
Проемы	6	4	4	4	3	3	4	4	4	4
Изоляционные работы	25	25	24	20	23	24	18	18	23	18
Отделочные работы	5	5	6	4	4	4	3	3	6	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	6	6	5	4	5	3	3	4	3
Строительные работы про монтаже оборудования	9	6	4	5	4	4	3	3	2	1
Прочие работы	3	4	3	2	2	1	3	2	2	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 8. ХОЛОДИЛЬНИКИ И ФАБРИКИ МОРОЖЕНОГО

ХОЛОДИЛЬНИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала и многоэтажные с подвалом. Наружные стены одноэтажных холодильников и многоэтажного холодильника объемом 79177 куб. м кирпичные, в остальных многоэтажных - из сборных железобетонных панелей с изоляцией. Стены подсобных помещений и перегородки кирпичные.

Термоизоляция стен, покрытий и перекрытий из: а) жестких минераловатных плит на битумной связке; б) плит пенополистирола марки ПСБ-С и в) торфоплит обыкновенных только для изоляции перекрытий и покрытий, за исключением холодильника с объемом 1704 куб. м, в котором все конструкции изолируются торфоплитами. Полы в основных производственных помещениях мозаичные, за исключением холодильников с объемами 45000 куб. м, 55000 куб. м и 109710 куб. м, в которых они асфальтобетонные. В остальных помещениях - керамические, цементные, дощатые и из линолеума. Кровля рулонная.

Отделка - простая окраска в производственных помещениях и улучшенная в машинных отделениях. Отопление центральное. Водопровод. канализация, пароснабжение, вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Изоляция из пенополистирола марки ПСБ-С

Таблица 53

	Одноэтажные	Трехэта жные	Пятиэта жные	Четырех этажные	Пятиэта жные
Территориальные	Емкости холодильников, т
пояса	125	300	600	1500	3000	5500	6400	7600	10000	16000
	Объем здания, куб. м
	1704	4479	7263	25284	36208	55300	45000	55000	49177	109710
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	43,6	37,0	32,7	23,1	22,4	21,8	21,9	20,5	22,1	17,9
2	46,2	39,2	34,7	24,5	23,7	23,1	23,0	21,5	23,4	18,8
3	48,8	41,7	36,6	25,4	24,6	24,0	24,1	22,6	24,3	19,7
4	51,4	43,7	38,6	27,0	26,2	28,5	24,7	23,2	25,9	20,2
5	54,5	46,3	40,9	28,2	27,3	26,6	27,4	25,6	27,0	22,4
6	90,7	77,0	68,0	45,0	43,7	42,5	43,8	41,0	43,1	35,8
7	111,2	94,4	83,4	55,2	53,5	52,1	53,7	50,2	52,8	43,9
8	113,4	96,2	85,0	58,7	56,9	55,4	56,9	53,3	56,1	46,5
9	122,1	103,6	91,6	63,1	61,2	59,5	61,3	57,4	60,3	50,1
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 53)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Фундаменты с земляными работами	9	8	6	6	6	5	13	13	10	11
Каркас здания	-	6	8	8	7	7	13	16	21	24
Стены и перегородки	14	13	12	12	11	10	21	21	12	17
Покрытия (перекрытия)	5	3	2	8	8	9	9	7	3	4
Кровли	4	5	7	7	7	7	3	3	3	3
Полы	15	15	17	19	21	23	8	8	11	7
Проемы	6	4	4	4	4	3	4	4	4	4
Изоляционные работы	25	26	25	20	22	23	17	17	22	18
Отделочные работы	5	5	6	4	4	4	3	3	6	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	5	6	5	4	4	3	3	4	3
Строительные работы про монтаже оборудования	9	6	4	5	4	4	3	3	2	1
Прочие работы	4	4	3	2	2	1	3	2	2	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 8. ХОЛОДИЛЬНИКИ И ФАБРИКИ МОРОЖЕНОГО

ХОЛОДИЛЬНИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала и многоэтажные с подвалом. Наружные стены одноэтажных холодильников и многоэтажного холодильника объемом 79177 куб. м кирпичные, в остальных многоэтажных - из сборных железобетонных панелей с изоляцией. Стены подсобных помещений и перегородки кирпичные.

Термоизоляция стен, покрытий и перекрытий из: а) жестких минераловатных плит на битумной связке; б) плит пенополистирола марки ПСБ-С и в) торфоплит обыкновенных только для изоляции перекрытий и покрытий, за исключением холодильника с объемом 1704 куб. м, в котором все конструкции изолируются торфоплитами. Полы в основных производственных помещениях мозаичные, за исключением холодильников с объемами 45000 куб. м, 55000 куб. м и 109710 куб. м, в которых они асфальтобетонные. В остальных помещениях - керамические, цементные, дощатые и из линолеума. Кровля рулонная.

Отделка - простая окраска в производственных помещениях и улучшенная в машинных отделениях. Отопление центральное. Водопровод. канализация, пароснабжение, вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Изоляция стен из плит жестких минераловатных покрытий и перекрытий из торфоплит

Таблица 54

	Одноэтажные	Трехэта жные	Пятиэта жные	Четырех этажные	Пятиэта жные
	Емкость холодильников, т
Территориальные	125	300	600	1500	3000	5500	6400	7600	10000	16000
пояса	Объем зданий, куб. м
	1704	4479	7263	25284	36208	55300	45000	55000	79177	109710
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	44,7	38,1	32,9	23,4	22,6	20,6	22,2	20,8	22,3	18,6
2	47,4	40,4	34,9	24,3	24,0	21,8	23,3	21.8	23,6	19,5
3	50,1	42,7	36,8	25,7	24,9	22,7	24,4	22,9	24,5	20,5
4	52,7	45,0	38,8	27,4	26,4	24,1	25,1	23.5	26,1	21,0
5	55,9	47,6	41,1	28,5	27,6	25,1	27,8	26,0	27,2	23,3
6	93,0	79,2	68,4	45,6	44,1	40,2	44,4	41,6	43,5	37,2
7	114,0	97,2	83,9	55,9	54,0	49,2	54,4	51,0	53,3	45,6
8	116,2	99,1	85,5	59,4	57,4	52,3	57,7	54.1	56,6	43,4
9	125,2	106,7	92,1	63,9	61,7	56,2	62,2	58,2	60,9	52,1
Примечание.

1. При наличии наружных кирпичных стен зданий восстановительную стоимость 1 куб. м - графам «ж», «з» и «к» следует уменьшить на 0,4 руб.

2. При отсутствии в многоэтажных зданиях подвала к восстановительной стоимости 1 куб. м зданий по графам «ж», «з» и «к» необходимо применять К=0.97.

3. При устройстве каркаса здания из монолитного железобетона восстановительную стоимость 1 куб. м уменьшать на 1,1 руб.

4. При наличии в многоэтажных зданиях мозаичных полов восстановительную стоимость 1 куб. м здания по графам «ж» «з» и «к» необходимо увеличить на 0,7 руб.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 54)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Фундаменты с земляными работами	8	7	6	6	5	5	13	13	10	10
Каркас здания	-	6	8	8	7	7	13	16	20	23
Стены и перегородки	13	13	12	12	11	10	21	21	12	19
Покрытия (перекрытия)	5	3	2	8	8	9	9	6	3	4
Кровли	4	5	7	6	7	7	3	3	3	3
Полы	15	14	17	19	21	23	7	8	11	7
Проемы	6	4	4	4	4	3	4	4	4	4
Изоляционные работы	27	29	25	21	23	22	18	18	23	18
Отделочные работы	5	5	6	4	4	4	3	3	6	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	5	6	5	4	5	3	3	4	3
Строительные работы про монтаже оборудования	9	6	4	5	4	4	3	3	2	1
Прочие работы	4	3	3	2	2	1	3	2	2	4
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 33

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством торговли СССР по согласованию с Госстроем СССР 20 мая 1970 г.

Отдел 8. ХОЛОДИЛЬНИКИ И ФАБРИКИ МОРОЖЕНОГО

Фабрики мороженого

Характеристика зданий

Здания объемом до 10000 куб. м одноэтажные с подвалами. Здания 16000 куб. м и 30000 куб. м трех- и четырехэтажные без подвалов, объемом до 45000 куб. м четырехэтажное с подвалом. Фундаменты зданий объемом до 10000 куб. м бутобетонные, бетонные и железобетонные, в остальных зданиях из сборных бетонных блоков и монолитные железобетонные.

Колонны, перекрытия, покрытия сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Термоизоляция стен и перекрытий холодильных камер и покрытия над ними из жестких минераловатных плит. Полы в основных производственных помещениях керамические, в остальных помещениях мозаичные, асфальтобетонные и покрытые линолеумом. Кровля рулонная. Отделка - улучшенная окраска, панели стен из плиток. Отопление центральное. Водопровод, канализация, пароснабжение, вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 55

	Объем зданий, куб. м
	до 10000	до 16000	до 30000	до 45000
Территориальные пояса	одноэтажные с подвалом	двухэтажные с подвалом	трехэтажные без подвала	четырехэтажные без подвала	четырехэтажные с подвалом
	а	б	в	г	д
1	23,0	21,9	22,1	20,6	20,0
2	24,4	23,2	23,4	21,8	21,2
3	25,8	24,5	24,3	22,7	22,0
4	27,1	25,8	25,9	24,1	23,4
5	28,8	27,4	27,0	25,1	24,4
6	47,8	45,6	43,1	40,2	39,0
7	58,7	55,8	52,8	49,2	47,8
8	59,8	56,9	56,1	52,3	50,8
9	64,4	61,3	60,3	56,2	54,6
Примечание. При отсутствии подвале к восстановительной стоимости 1 куб. м здания по графам «а», «б» и «д» необходимо применять К=0,97.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

(к табл. 55)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты с земляными работами	6	4	6	6	8
Каркас здания	-	-	7	9	24
Стены и перегородки	25	28	17	17	16
Покрытия (перекрытия)	15	16	10	12	2
Кровли	6	4	3	3	3
Полы	5	5	10	10	10
Проемы	3	3	5	5	4
Изоляционные работы	16	17	12	10	11
Отделочные работы	8	7	6	6	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11	11	16	14	10
Строительные работы про монтаже оборудования	3	3	6	5	2
Прочие работы	2	2	2	3	3
Итого	100	100	100	100	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Пример определения восстановительной стоимости по настоящему сюорнику

Отдел I. Театры

Отдел II. Цирки

Отдел III. Клубы и дома культуры

Отдел IV. Летние киноплощадки и кинотеатры

Отдел V. Кинотеатры круглогодичного действия


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Театры

Вводные указания

Таблица 1. Театр на 600 мест

Таблица 2. Театр на 800 мест

Таблица 3. Театр на 1000 мест

Таблица 4. Театр на 1200 мест


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Цирки

Таблица 5. Цирк на 2000 мест


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел III. Клубы и дома культуры

Таблица 6. Клубы деревянные с залом на 200 мест

Таблица 7. Клубы кирпичные с залом на 200 мест

Таблица 8. Клубы каменные с залом на 400 мест

Таблица 9. Клубы с залом на 600 мест

Таблица 10. Клубы с залом на 800 мест

Таблица 11. Дома культуры с залом на 1200 мест


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел IV. Летние киноплощадки и кинотеатры

Таблица 12. Летние открытые киноплощадки на 400, 800 и 1000 мест

Таблица 13. Летние крытые киноплощадки на 800 и 1000 мест

Таблица 14. Летний кинотеатр на 460 мест


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел V. Кинотеатры круглогодичного действия

Таблица 15. Кинотеатры круглогодичного действия с залами на 100 - 200 мест

Таблица 16. Кинотеатры круглогодичного действия с залами на 300 мест

Таблица 17. Широкоэкранные кинотеатры круглогодичного действия с залами на 400 мест

Таблица 18. Широкоэкранные кинотеатры круглогодичного действия с залами на 600 мест

Таблица 19. Широкоэкранные кинотеатры круглогодичного действия с залами на 800 мест

Таблица 20. Двухзальные кинотеатры круглогодичного действия с залами на 800 и 300 мест

Таблица 21. Широкоэкранные кинотеатры круглогодичного действия с залами на 1200 мест


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зрелищных предприятий и клубов предназначается для переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1972 года.

2. Показатели стоимости зданий и сооружений, не являющихся специфичными для зрелищных предприятий и клубов, как например здания складов, подсобных корпусов, мастерских, общежитии, отдельно стоящих зданий трансформаторных помещений и котельных, наружные сети и коммуникации, должны приниматься по соответствующим сборникам.

3. В восстановительную стоимость зданий и сооружений не включена стоимость мебели и инвентаря, а также стоимость следующего оборудования:

а) по механическим устройствам сцены: лебедки, электроприводы, тельферы;

б) по электротехническим устройствам сцены: регуляторы, автотрансформаторы, темнители, прожекторы, диапроекторы, магнитные усилители, переносное оборудование, встроенные лиловые трансформаторы;

в) по звукотехническим и слаботочным устройствам: звукоусилительные установки, звуковые колонки, магнитофоны, микрофоны, радиолы, микшерские устройства, установки громкоговорящей связи, радиовещательной и телевизионной трансляции, автоматических телефонных станций, аппаратура звукозаписи;

г) по кинопроекционным устройствам: кинопроекторы, звуковоспроизводящие и выпрямительные устройства;

д) по кондиционированию воздуха: холодильные машины Определение восстановительной стоимости указанного оборудования производится по соответствующим ценникам для переоценки основных фондов.

4. Настоящий сборник состоит из пяти отделов:

Отдел I - «Театры».

Отдел II - «Цирки».

Отдел III - «Клубы и Дома культуры».

Отдел IV - «Летние киноплощадки и кинотеатры».

Отдел V - «Кинотеатры круглогодичного действия».

5. В восстановительную стоимость зданий и сооружений с учетом накладных расходов и плановых накоплений включена стоимость:

а) общестроительных работ;

б) внутренних санитарно-технических и электротехнических работ;

в) оборудования и его монтажа (за исключением оборудования, указанного в п. 3 настоящей технической части);

г) необъемных затрат (проектно-изыскательские работы, временные здания и сооружения, удорожания при производстве работ в зимнее время и др.).

6. Распределение республик, краев и областей по территориальным поясам приведено в общей части к сборникам.

Восстановительная стоимость зданий и сооружений, приведенная в настоящем сборнике, определена для условий II климатического района.

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в других климатических районах, к показателям соответствующего территориального пояса надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) для  I климатического района - 1,14

б) для III климатического района - 0,92

в) для IV климатического района - 0,9

Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в общей части к сборникам.

7. Восстановительные стоимости зрелищных предприятий и клубов приведены в сборнике в зависимости от групп капитальности зданий и вместимости зрительного зала.

Классификация зданий по группам капитальности приведена в общей части к сборникам.

8. Все показатели восстановительной стоимости, приведенные в таблицах, содержат данные об удельном весе стоимости отдельных конструктивных элементов здания и устройств в процентах от общей стоимости.

Указанные данные используются для исчисления среднего процента физического износа здания в зависимости от износа отдельных его частей.

Процент физического износа по отдельным конструктивным элементам и устройствам определяется на месте инвентаризационными комиссиями.

9. Восстановительная стоимость уникальных зданий и сооружений по списку, утвержденному Министерством культуры СССР, принимается по имеющимся сметам, а при их отсутствии по балансовой стоимости, приведенной к уровню сметных цен, введенных с 1 января 1969 года.


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СБОРНИКУ

Требуется определить восстановительную стоимость здания театра на 800 мест строительным объемом 40000 м3, расположенного во 2-м территориальном поясе и в III климатическом районе, фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные.

1. Определяем восстановительную стоимость здания театра:

40,1 х 0,92 х 40000 = 1435680 руб.

где:

а) 40,1 - восстановительная стоимость 1 м3 здания театра для 2-го территориального пояса по строке 2 табл. 2;

б) 0,92 - коэффициент для перехода от II климатического района к  I климатическому району (по п. 6 технической части настоящего сборника);

в) 40 000 - строительный объем здания театра в ж3. 2. Определяем физический износ здания театра. Местная инвентаризационная комиссия установила следующие размеры физического износа отдельных конструктивных элементов здания и устройств:

фундаменты	10 %

стены и перегородки	20 %

кровля	15 %

перекрытия	20 %

полы	30 %

проемы	30 %

лестницы	20 %

отделочные работы	30 %

санитарно-технические работы	20 %

кондиционирование воздуха	10 %

электроосвещение здания	25 %

электротехнические устройства сцены	30 %

механические устройства сцены	25 %

звукотехнические и слаботочные устройства	20 %

кинопроекционные устройства	5 %

прочие работы	20 %

Для определения среднего процента физического износа всего здания составляется следующая таблица:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес конструктивных элементов и устройств, в %	Износ конструктивных элементов и устройств, в %	Средневзвешенный % конструктивных элементов и устройств
		а	б	в
1	Фундаменты	5	10	0,5
2	Стены и перегородки	16	20	3,2
3	Кровля	4	15	0,6
4	Перекрытия	10	20	2,0
5	Полы	8	30	2,4
6	Проемы	11	30	3,3
7	Лестницы	2	20	0.4
8	Отделочные работы	13	30	3.9
9	Санитарно-технические работы	3	20	0,6
10	Кондиционирование воздуха	3	10	0,3
11	Электроосвещение здания	3	25	0,8
12	Электротехнические устройства сцены	7	30	2,1
13	Механические устройства сцены	9	25	2,2
14	Звукотехнические и слаботочные устройства	3	20	0,6
15	Кинопроекционные устройства	1	5	2,1
16	Прочие работы	2	20	0,4
	Итого			23,4
В графе «а» указаны удельные веса отдельных конструктивных элементов и устройств в процентах из приложения к табл. 2.

В графе «б» приведены проценты износа отдельных конструктивных элементов и устройств, установленные местной инвентаризационной комиссией.

В графе «в» помещен средневзвешенный износ отдельных конструктивных элементов и устройств в процентах от полной стоимости, полученный путем перемножения показателей графы <а» на данные графы «б».

Средний процент физического износа здания равен 23,4 %, что в денежном выражении составит:

1476 х 0,234 = 345000 руб.


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ТЕАТРЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Театральные здания являются зданиями монументальной архитектуры, высокого класса капитальности и огнестойкости. Основное влияние на восстановительную стоимость здания театра оказывают: вместимость зрительного зала и уровень отделочных работ.

2. В сборнике приведены данные по зданиям театров с распределением их по вместимости на 600, 800, 1000 и 1200 мест.

3. В тех отдельных случаях, когда стоимость отделочных работ будет резко отличаться от их стоимости, предусмотренной в нормативах сборника, местные инвентаризационные комиссии могут вносить соответствующий корректив, принимая поправочный коэффициент. При определении этого коэффициента следует принимать переходный коэффициент от цен с 1 июля 1955 года к ценам 1969 года 1,24 и для учета стоимости необъемных затрат 1,147.

4. Для театральных зданий вместимостью до 700 мест, восстановительную стоимость следует принимать по зданиям на 600 мест. То же вместимостью от 700 до 900 мест -по зданиям на 800 мест.

То же вместимостью от 900 до 1100 мест - по зданиям на 1000 мест.

То же вместимостью более 1100 мест - по зданиям на 1200 мест.

5. В стоимость внутренних санитарно-технических работ входят стоимости следующих видов работ:

а) центральное отопление,

б) водопровод,

в) канализация,

г) вентиляция (без кондиционирования воздуха),

д) горячее водоснабжение.


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ТЕАТРЫ

ТЕАТР НА 600 МЕСТ

Группа капитальности - I

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	35,7
2-й	37,8
3-й	39,6
4-й	41,8
5-й	43,6
6-й	69,6
7-й	85,3
8-й	90,7
9-й	97,5
10-й	110.3
Удельные веса стоимости

К табл. 1

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	6
Стены и перегородки	13
Кровля	3
Перекрытия	15
Полы	6
Проемы	6
Лестницы	1
Отделочные работы	7
Санитарно-технические работы	6
Электроосвещение здания	3
Электроустройства сцены	10
Механические устройства сцены	15
Звукотехнические и слаботочные устройства	3
Прочие работы	6
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ТЕАТРЫ

ТЕАТР НА 800 МЕСТ

Группа капитальности - I

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 м3 здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	37,8
2-й	40,1
3-й	41,9
4-й	44,2
5-й	46,1
6-й	73,7
7-й	90,3
8-й	96,0
9-й	103,2
10-й	116,8
Удельные веса стоимости

К табл. 2

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	5
Стены и перегородки	16
Кровля	4
Перекрытия	10
Полы	8
Проемы	11
Лестницы	2
Отделочные работы	13
Санитарно-технические работы	3
Кондиционирование воздуха	3
Электроосвещение здания	3
Электротехнические устройства сцены	7
Механические устройства сцены	9
Звукотехнические и слаботочные устройства	3
Кинопроекционные устройства	1
Прочие работы	2
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ТЕАТРЫ

ТЕАТР НА 1000 МЕСТ

Группа капитальности - I

Таблица 3

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	38,1
2-й	40,3
3-й	41,3
4-й	42,4
5-й	46,5
6й	74,3
7-й	91,1
8-й	96,8
9-й	104,0
10-й	117,7
Удельные веса стоимости

К табл. 3

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	6
Стены и перегородки	13
Кровля	9
Перекрытия	12
Полы	7
Проемы	7
Лестницы	3
Отделочные	10
Санитарно-технические работы	4
Кондиционирование воздуха	3
Электроосвещение здания	3
Электротехнические устройства сцены	9
Механические устройства сцены	9
Звукотехнические и слаботочные устройства	3
Прочие работы	2
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I ТЕАТРЫ

ТЕАТР на 1200 МЕСТ

Группа капитальности - I

Таблица 4

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	41,5
2-й	43,9
3-й	46,7
4-й	47,4
5-й	50,6
6-й	80,9
7-й	99,7
8-й	105,4
9-й	113,3
10-й	128,2
Удельные веса стоимости

К табл. 4

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	5
Стены и перегородки	14
Кровля	6
Перекрытия	13
Полы	7
Проемы	8
Лестницы	2
Отделочные работы	12
Санитарно-технические работы	4
Кондиционирование воздуха	3
Электроосвещение здания	3
Электротехнические устройства сцены Механические устройства сцены	9 7
Звукотехнические и слаботочные устройства	4
Кинопроекционные устройства	1
Прочие работы	2
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II ЦИРКИ

ЦИРК НА 2000 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты - железобетонные сборные, частично монолитные, стены кирпичные оштукатуренные, перекрытия сборные железобетонные, частично монолитные, над зрительным залом - купольные. Кровля рулонная. Арена оборудована выдвижной лестницей и подъемными механизмами (тельфера, лебедки с электроприводами).

Электроустройства - многопрограммный регулятор на 60 линий, стационарные и передвижные прожектора. Здание имеет звукоусилительную установку, трансляционное устройство, внутреннюю телефонную связь, киноустановку и оборудование для кондиционирования воздуха.

Группа капитальности - I

Таблица 5

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	31,7
2-й	33,5
3-й	35,2
4-й	35,9
5-й	38,7
6-й	61,8
7-й	75,8
8-й	80,5
9-й	86,5
10-й	98,0
Удельные веса стоимости

К табл. 5

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	5
Стены и перегородки Кровля	10 5
Перекрытия	16
Полы	7
Проемы	13
Лестницы	1
Отделочные работы	7
Санитарно-технические работы	9
Кондиционирование воздуха	3
Электроосвещение здания	7
Электроустройства арены	10
Механические устройства арены	1
Звукотехнические и слаботочные устройства	2
Кинопроекционные устройства	1
Прочие работы	3
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

КЛУБЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены деревянные брусчатые, в подвале котельной - бутобетонные, перекрытия деревянные, кровля из асбоцементных плит. Центральное отопление от местной встроенной котельной или печное, здание оборудовано водопроводом и канализацией. В зрительном зале - эстрада, имеющая примитивное механическое и электротехническое оборудование. Здание радиофицировано, имеет стационарную киноустановку.

Группа капитальности - IV.

Таблица 6

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Территориальные пояса	с центральным отоплением	с печным отоплением
1-й	46,7	43,5
2-й	49,5	46,0
3-й	52,8	49.2
4-й	55.6	51,8
5-й	58,4	54,4
6-й	93,4	87,0
7-й	114.4	106,0
8-й	121.4	113,1
9-й	130,8	121,8
10-й	147,6	137,5
Примечания:

1. В варианте с печным отоплением в нормах не учтена стоимость водопровода и канализации. При их наличии восстановительная стоимость 1 куб. м здания увеличивается в ценах 1969 года на 0,80 руб.

2. По клубам, построенным до 1960 года, к восстановительной стоимости применяют коэффициент 0,75.

Удельные веса стоимости

К табл. 6

Наименование конструктивных	Удельный вес, в %
элементов и устройств	с центральным отоплением	с печным отоплением
Фундаменты	6	7
Стены и перегородки	20	18
Кровля	6	7
Перекрытия	12	14
Полы	6	7
Проемы	6	7
Лестницы и крыльца	4	4
Отделочные работы	6	7
Санитарно-технические работы	12	7
Электроосвещение здания, включая эстраду	10	11
Механические устройства	2	2
Звукотехнические и слаботочные устройства	3	2
Кинопроекционные устройства	4	5
Прочие работы	3	2
Итого	100	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

КЛУБЫ КИРПИЧНЫЕ С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные или бутовые, стены кирпичные, перекрытия деревянные и частично железобетонные, центральное отопление от местной встроенной котельной. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, имеет примитивное механическое и электротехническое оборудование эстрады. В варианте клуба с печным отоплением отсутствуют работы по устройству водопровода и канализации.

Группа капитальности II

Таблица 7

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Стоимость 1 куб. м, в руб.
	отоплением	отоплением
1-й 2-й 3-й	34,4 36,5 38,2	32,0 33,9 35,5
4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й	40,3 41,9 67,1 82,2 87,4 93,9 106,3	37,4 39,0 62,4 76,5 81,3 87,4 98,9
Примечание. В варианте с печным отоплением в нормах не учтена стоимость водопровода и канализации. При их наличии восстановительная стоимость 1 куб. м здания увеличивается в ценах 1969 года на 0,80 руб.

Удельные веса стоимости, в %

К табл. 7

Наименование конструктивных элементов и устройств	Вариант с центральным отоплением	Вариант с печным отоплением
Фундаменты	7	6
Стены и перегородки	17	18
Кровля	7	8
Перекрытия	14	14
Полы	6	7
Проемы	6	7
Лестницы	3	3
Отделочные работы	6	6
Санитарно-технические работы электроосвещение	12 10	6 11
Механические устройства Звукотехнические и слаботочные устройства	3 2	3 2
Кинопроекционные устройства Прочие работы	4 3	4 3
Итого	100	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

КЛУБЫ КАМЕННЫЕ С ЗАЛОМ НА 400 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия - сборные железобетонные, стропильные фермы - металлодеревянные, кровля из асбестоцементных плит. Центральное отопление от местной встроенной котельной, здание оборудовано водопроводом, канализацией, в зрительном зале эстрада, имеющая примитивное механическое и электротехническое оборудование. Здание - радиофицировано и имеет стационарную киноустановку.

Группа капитальности - II

Таблица 8

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	34,8
2-й	36,9
3-й	38,6
4-й	40,7
5-й	42,5
6-й	67,9
7-й	83,2
8-й	88,4
9-й  10-й	95,0  107,5
Удельные веса стоимости

К табл. 8

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты Стены и перегородки Кровля Перекрытия Полы Проемы Лестницы	9 17 9 14 6 5 3
Отделочные работы Санитарно-технические работы Электроосвещение здания, включая эстраду Механические устройства эстрады Звукотехнические и слаботочные устройства Кинопроекционные устройства Прочие работы	5 12 6 3 2 4 5
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

КЛУБЫ С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты из сборных железобетонных блоков, стены кирпичные с облицовкой керамическим кирпичом, перекрытия - сборные железобетонные. Стропильные фермы - железобетонные сборные. Кровля рулонная. Сцена клуба имеет механическое и электротехническое оборудование, звукоусилительную и киноустановки, а также установку для кондиционирования воздуха.

Группа капитальности - I.

Таблица 9

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	35,6
2-й	37.7
3-й	39,5
4-й	41,7
5-й	43,4
6-й	69,4
7-й	85,1
8-й	90,4
9-й	97,2
10-й	110,0
Удельные веса стоимости

К табл. 9

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	6
Стены и перегородки	18
Кровля	4
Перекрытия	15
Полы	6
Проемы	4
Лестницы	2
Отделочные работы	5
Санитарно-технические работы	8
Кондиционирование воздуха	2
Электроосвещение здания	8
Электротехнические устройства сцены	10
Механические устройства сцены	8
Звукотехнические и слаботочные устройства	1
Кинопроекционные устройства	1
Прочие работы	2
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

КЛУБЫ С ЗАЛОМ НА 800 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты из сборных бетонных и железобетонных блоков. Стены кирпичные с облицовкой керамическим кирпичом. Перекрытия - сборные железобетонные, кровля рулонная. Сцена оборудована огнезащитным занавесом, имеет поворотный круг и другое механическое оборудование, механический регулятор на 90 ручек, стационарные и передвижные прожекторы, звукоусилительную установку, внутреннюю связь и сигнализацию, киноустановку и оборудование для кондиционирования воздуха.

Группа капитальности - I

Таблица 10

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. здания в руб.
1-й	35.6
2-й	37,7
3-й	39,5
4-й	41,7
5-й	43,4
6-й	69,4
7-й	85,1
8-й	90,4
9-й	97,2
10-й	110,0
Удельные веса стоимости

К табл. 10

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. здания в руб.
Фундаменты Стены и перегородки Кровля Перекрытия Полы Проемы Лестницы Отделочные работы	5 16 4 11 8 6 1 7
Санитарно-технические работы Кондиционирование воздуха Электроосвещение здания Электротехнические устройства сцены Механические устройства сцены Звукотехнические слаботочные устройства Кинопроекционные устройства Прочие работы	8 4 8 7 9 2 1 3
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ III. КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

ДОМА КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 1200 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундамент из сборных железобетонных блоков, стены кирпичные с облицовкой керамическим кирпичом, перекрытия сборные железобетонные, кровля рулонная. Сцена оборудована огнезащитным занавесом, имеет поворотный круг и другое механическое оборудование, механический регулятор, прожекторы, передвижное электрооборудование, звукоусилительную установку, внутреннюю связь и сигнализацию, киноустановки (в большом и малом залах) и оборудование для кондиционирования воздуха.

Группа капитальности - I.

Таблица 11

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	35,6
2-й	37,7
3-й	39,5
4-й	41,7
5-й	43,4
6-й	69,4
7-й	85,1
8-й	90,4
9-й	97,2
10-й	110,0
Удельные веса стоимости

К. табл. 11

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	5
Стены и перегородки	15
Кровля	5
Перекрытия	14
Полы	6
Проемы	5
Лестницы	2
Отделочные работы Санитарно-технические работы Кондиционирование воздуха Электроосвещение здания Электротехнические устройства Механические устройства сцены Звукотехнические и слаботочные устройства Кинопроекционные устройства Прочие работы	5 9 3 6 9 8 3 1 4
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. ЛЕТНИЕ КИНОПЛОЩАДКИ И КИНОТЕАТРЫ

ЛЕТНИЕ ОТКРЫТЫЕ КИНОПЛОЩАДКИ НА 400, 800 И 1000 МЕСТ

Характеристика зданий и сооружений

Кинопроекционные и административный комплекс. Кирпичное здание на бутобетонном фундаменте с железобетонными перекрытиями, двухэтажное для площадок на 800 и 1000 мест и одноэтажное для площадки на 400 мест. Здания оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией и электроустройствами. Здания внутри и снаружи оштукатурены. Эстрада (экранная площадка) - легкое деревянное сооружение с оштукатуренными стенами и асбофанерной кровлей. Полы площадок для зрителей - асфальтовые в киноплощадках на 800 и 1000 мест; в киноплощадках на 400 мест - из утрамбованного кирпичного щебня. Киноплощадки ограждены глухим деревянным забором с кирпичными столбами и цоколем.

Таблица 12

Восстановительная стоимость 1 кв. м летней открытой киноплощадки, в руб.

Территориальные	Количество мест до
пояса	400	800	1000
	а	б	в
1-й	39,3	49,9	45,3
2-й	41,7	52,9	48,0
3-й	43,6	55,4	50,4
4-й	46,0	58,4	53,1
5-й	47,9	60,9	55,3
6-й	76,6	97,3	88,5
7-й	93,1	118,4	107,5
8-й	99,8	126,8	115,0
9-й	107,3	136,2	123,5
10-й	121,4	154,2	140,1
Удельные веса стоимости

К. табл. 12

Наименование конструктивных	Удельный вес, в %
элементов и устройств	Количество мест до
	400	800	1000
	а	б	в
Кинопроекционный комплекс Эстрада (экранная площадка)	37 11	22 31	19 34
Зрительный комплекс	10„	18	20
Ограда	24	16	15
Санитарно-технические устройства	2	2	2
Электротехнические и киноустройства	16	11	10
Итого	100	100	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. ЛЕТНИЕ КИНОПЛОЩАДКИ И КИНОТЕАТРЫ

ЛЕТНИЕ КРЫТЫЕ КИНОПЛОЩАДКИ НА 800 И 1000 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия в кинопроекционном комплексе - железобетонные, а остальные - деревянные, полы цементные и из линолеума по подготовке, в зрительном зале - асфальтовые. Здания оштукатурены внутри и снаружи, оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией и электроустройствами.

Таблица 13

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, в руб.

Территориальные	Объем зданий в куб. м до
пояса	10000	15000
	а	б
1-й	7,8	7.1
2-й	8,3	7,5
3-й	8,7	7.9
4-й	9,1	8,3
5-й	9,5	8,7
6-й	15.2	13,9
7-й	18,5	16,8
8-й	19,8	18,0
9-й	19,4	21,3
10-й	24,1	21,9
Удельные веса стоимости

К. табл. 13

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельные веса, в %
	а	6
Фундаменты	9	10
Стены и перегородки	31	30
Кровля	20	21
Перекрытия	2	2
Полы	8	8
Проемы	2	2
Лестницы	4	4
Отделочные работы	8	8
Внутренние санитарно-технические устройства	1	2
Электротехнические и киноустройства	10	10
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ IV. ЛЕТНИЕ КИНОПЛОЩАДКИ И КИНОТЕАТРЫ

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР НА 460 МЕСТ

Характеристика зданий

Фундаменты из сборных бетонных и железобетонных блоков, стены кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты по металлическим фермам, кровля из асбоцементных плиток. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, вентиляцией, электро- и слаботочными устройствами, киноустановкой, отопление от электрорадиаторов.

Группа капитальности I

Таблица 14

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	19,5
2-й	20,7
3-й	21,7
4-й	22,8
5-й	23,8
6-й	38,0
7-й	46,2
8-й	49,5
9-й	53,2
10-й	60,3
Удельные веса стоимости

К. табл. 14

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	10
Стены и перегородки	16
Перекрытия	14
Кровля	11
Полы	16
Проемы	4
Лестницы и наружная терраса	8
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические работы	2
Электротехнические устройства	10
Механические устройства	4
Слаботочные и киноустройства	7
Прочие работы	4
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЗАЛАМИ НА 100 - 200 МЕСТ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия - железобетонные, кровля из рулонных материалов.  Здание имеет водопровод, канализацию, центральное отопление от внешнего источника, радио и телефон, электро и киноустройства.

Группа капитальности II

Таблица 15

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	30,6
2-й	32,4
3-й	34,0
4-й	35,8
5-й	37,3
6-й	59,7
7-й	73.1
8-й	77,7
9-й	83,5
10-й	94,6
К. табл. 15

Удельные веса стоимости

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты Стены и перегородки Кровля Перекрытия	7 17 7 14
Полы Проемы Лестницы Отделочные работы Санитарно-технические устройства Электротехнические устройства Звукотехнические и слаботочные устройства Кинопроекционные устройства Прочие работы	6 6 3 6 12 10 2 4 6
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЗАЛАМИ НА 300 МЕСТ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная. Здание имеет водопровод, канализацию, центральное отопление от внешнего источника, радио, телефон.

Группа капитальности II

Таблица 16

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	31,1
2-й	33,0
3-й	34,5
4-й	36,4
5-й	37,9
6-й	60,7
7-й	74,3
8-й	79,0
9-й	84,9
10-й	96,1
Удельные веса стоимости

К. табл. 16

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	6
Стены и перегородки	20
Кровля	7
Перекрытия	16
Полы	6
Проемы	4
Лестницы	2
Отделочные работы	4
Санитарно-технические работы	13
Электротехнические устройства	7
Звукотехнические и слаботочные устройства	3
Кинопроекционные устройства	7
Механические устройства	4
Прочие работы	1
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

ШИРОКОЭКРАННЫЕ КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЗАЛАМИ НА 400 МЕСТ

Характеристика здания

Фундаменты из сборных бетонных блоков. Стены кирпичные, перекрытия сборные железобетонные, кровля рулонная. Здание имеет водопровод, канализацию, центральное отопление, электроснабжение и слабые токи от городских сетей.

Группа капитальности I

Таблица 17

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	30,0
2-й	31,8
3-й	33,3
4-й	35,1
5-й	36,6
6-й	58,5
7-й	71,7
8-й	76,2
9-й	81,9
10-й	92,7
Удельные веса стоимости

К табл. 17

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	5
Стены и перегородки	17
Кровля	8
Перекрытия	15
Полы	7
Проемы	6
Лестницы	3
Отделочные работы	9
Санитарно-технические работы	9
Электротехнические устройства	8
Звукотехнические и слаботочные устройства	1
Кинопроекционные устройства	4
Механические устройства	2
Прочие работы	6
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

ШИРОКОЭКРАННЫЕ КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЗАЛАМИ НА 600 МЕСТ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия железобетонные. Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, канализацией, вентиляцией и электроустройствами.

Группа капитальности I

Таблица 18

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	29 4
2-й	31,2
3-й	32,6
4-й	34,4
5-й	35,9
6-й	57,3
7-й	70,3
8-й	74,7
9-й	80,3
10-й	90,9
Удельные веса стоимости

К табл. 18

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в
Фундаменты	4
Стены и перегородки	16
Кровля	8
Перекрытия	14
Полы	8
Проемы	6
Лестницы	3
Отделочные работы	9
Санитарно-технические работы	9
Электротехнические устройства	8
Звукотехнические и слаботочные устройства	1
Кинопроекционные устройства	5
Механические устройства	2
Прочие работы	7
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

ШИРОКОЭКРАННЫЕ КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЗАЛАМИ НА 800 МЕСТ

Характеристика здания

Фундаменты бутобетонные, стены кирпичные, перекрытия - железобетонные. Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, канализацией, вентиляцией и электроустройствами.

Группа капитальности I

Таблица 19

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	27,8
2-й	29.5
3-й	30,9
4-й	32,5
5-й	33,9
6-й	54,2
7-й	66,4
8-й	70,6
9-й	75,9
10-й	85,9
Удельные веса стоимости

К табл. 19

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	3
Стены и перегородки	17
Кровля	4
Перекрытия	10
Полы	6
Проемы	8
Лестницы	6
Отделочные работы	8
Санитарно-технические работы	15
Электротехнические устройства	8
Звукотехнические и слаботочные устройства	1
Кинопроекционные устройства	6
Механические устройства	3
Прочие работы	5
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДВУХЗАЛЬНЫЕ КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЗАЛАМИ на 800 и 300 МЕСТ

Характеристика здания

Фундаменты - бетонные балки, стены кирпичные, перекрытия - железобетонные, кровля - рулонная. Здание имеет водопровод, канализацию, центральное отопление от внешнего источника, кондиционирование воздуха. Слаботочные устройства; радио, телефон, звукофикацию, широкоформатная и широкоэкранная установки.

Группа капитальности I

Таблица 20

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	32,5
2-й	34,5
3-й.	36,1
4-й	38,0
5-й	39,7
6-й	63,4
7-й	77,7
8-й	82,6
9-й	88,7
10-й	100,0
Примечание. Для кинотеатров круглогодичного действия с сокращенным составом помещений к восстановительной стоимости применяется коэффициент 0,8.

Удельные веса стоимости

К табл. 20

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты	4
Стены и перегородки	18
Кровля	4
Перекрытия	11
Полы	7
Проемы	7
Лестницы	3
Отделочные работы	8
Санитарно-технические работы	15
Электротехнические устройства	8
Звукотехнические и слаботочные устройства	1
Киноустройства	10
Механические устройства	3
Прочие работы	1
Итого	100


Сборник № 34

укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений зрелищных предприятий и клубов для переоценки основных фондов

Утвержден Министерством культуры СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ V. КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ КИНОТЕАТРЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЗАЛАМИ НА 1200 МЕСТ

Характеристика здания

Фундаменты сборные - бетонные и железобетонные блоки, стены кирпичные, перекрытия сборные железобетонные, кровля рулонная совмещенная. Здание оборудовано устройством для кондиционирования воздуха.

Группа капитальности I

Таблица 21

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания

Территориальные пояса	Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
1-й	26,6
2-й	28,2
3-й	29,5
4-й	31,1
5-й	32,5
6-й	51,9
7-й	63,6
8-й	67,6
9-й	72,6
10-й	82,2
Удельные веса стоимости

К табл. 21

Наименование конструктивных элементов и устройств	Удельный вес, в %
Фундаменты Стены и перегородки Кровля Перекрытия Полы Проемы Лестницы Отделочные работы	4 18 4 11 7 7 4 8
Санитарно-технические работы Электротехнические устройства Звукотехнические и слаботочные устройства Кинопроекционные устройства Механические устройства Прочие работы	15 8 1 6 3 4
Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

Техническая часть

Отдел I. Спортивные площадки и стадионы

Отдел II. Сооружения для водных видов спорта

Отдел III. Спортивные павильоны и корпуса

Отдел IV. Сооружения для лыжного спорта, трибуны и велотреки

Отдел V. Стрелковые тиры


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

Техническая часть

I. Общие указание

II. Порядок применения сборника

III. Примеры пользования сборников


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

Отдел I. Спортивные площадки и стадионы

Таблица 1. Нормальное спортивное ядро

Таблица 2. Футбольное поле

Таблица 3. Баскетбольные площадки

Таблица 4. Волейбольные площадки

Таблица 5. Теннисные площадки

Таблица 6. Городошные площадки

Таблица 7. Площадки для гимнастики, фехтования и тяжелой атлетики

Таблица 8. Стадионы спортивных игр с аренами


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

Отдел II. Сооружения для водных видов спорта

Таблица 9. Простейшие водные станции на естественных водоемах

Комплексные водные станции на естественных водоемов и гребные базы до 60 судов

Таблица 10. I

Таблица 11. II

Таблица 12. III

Открытые искусственные бассейны для плавания и прыжков

Таблица 13. I

Таблица 14. II

Таблица 15. Закрытый бассейн для плавания с ванной 25 х 11,6 м

Таблица 16. Закрытый бассейн для плавания с ванной 25 х 14 м

Таблица 17. Закрытый бассейн для плавания с ванной 50 х 21 м

Таблица 18. Закрытый гребной бассейн

Таблица 19. Детский учебный бассейн для плавания

Таблица 20. Детский плескательный бассейн

Таблица 21. Водомоторная станция на 16 судов

Таблица 22 и 23. Яхт-клубы на 25, 65 судов


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

Отдел III. Спортивные павильоны и корпуса

Таблица 24. Спортивный павильон для малых стадионов

Таблица 25. Павильон-раздевальня для плоскостных сооружений

Таблица 26. Спортивные корпуса объемом 6000 куб. м

Таблица 27. Спортивные корпуса объемом от 6000 до 10 000 куб. м

Таблица 28. Спортивный корпус с тремя залами

Таблица 29. Спортивный манеж с легкоатлетической дорожкой

Таблица 30. Малый гимнастический зал

Таблица 31. Спортивный корпус с двумя залами и бассейном 25х14 м


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

Отдел IV. Сооружения для лыжного спорта, трибуны и велотреки

Таблица 32. Лыжные станции

Таблица 33. Лыжная станция секционного типа

Таблица 34. Трибуны

Таблица 35. Велотреки с железобетонным покрытием


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

Отдел V. Стрелковые тиры

Таблица 36. Полузакрытые стрелковые тиры

Таблица 37. Закрытые стрелковые тиры

Таблица 38. Стрелковые тиры для стрельбы из пневматического оружия

Таблица 39. Павильоны для стрелково-охотничьих стендов

Таблица 40. Однокомплектные стрелково-охотничьи стенды


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений спортивного назначения и предназначается для переоценки основных фондов.

Показатели стоимости сооружений не специфических для спортивных, как, например, все виды благоустройства территории спортивных сооружений (устройство дорог, подъездов, тротуаров, садовых дорожек и др.), следует принимать по соответствующим сборникам. Перечень сборников укрупненных показателей для переоценки основных фондов приведен в «Общей части» к сборникам (приложение I).

2. Сборник состоит из следующих отделов:

Отдел первый. Спортивные площадки и стадионы.

Отдел второй. Сооружения для водных видов спорта.

Отдел третий. Спортивные павильоны и корпуса.

Отдел четвертый. Сооружения для лыжного спорта, трибуны и велотреки.

Отдел пятый. Стрелковые тиры.

3. Показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений разработаны для II климатического района и приведены в настоящем сборнике по 9 территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам и климатическим районам приведено в «Общей части» к сборникам.

По 10-му территориальному поясу (территории, расположенные севернее Полярного круга и не указанные в перечне предыдущих поясов) коэффициенты на 20 % выше прилегающего района.

4. Восстановительная стоимость спортивных зданий и сооружений вычислена с учетом стоимости всех общестроительных работ, внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств, спортивного оборудования, специального оборудования (гелиоустановок, оборудования фильтрационных, бактерицидных и хлораторных установок), а также слаботочных устройств, включая накладные расходы и плановые накопления.

Кроме того, в восстановительную стоимость включены разного рода сопутствующие затраты: убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, удорожание работ, производимых в зимнее время, на вывозку строительного мусора, связанные с применением сдельно-прогрессивной оплаты труда, расходы по оргнабору, содержание дирекции строящегося предприятия и технадзора, на проектно-изыскательские работы и на непредвиденные работы.

5. Климатические особенности II района учтены при определении стоимости;

а) зданий и трибун с подтрибунными помещениями;

б) инженерных коммуникаций " водопровода, канализации к теплотрассы;

в) открытых искусственных бассейнов и однокомплектных стрелково-охотничьих стендов.

6. Сборник не содержит показателей стоимости уникальных спортивных зданий и сооружений (например, комплекс спортивных сооружений стадиона им. Ленина в Москве, им. Кирова в Ленинграде и др.).

Восстановительная стоимость этих зданий и сооружений должна определяться по средним поправочным коэффициентам, разработанным Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР по согласованию с Госстроем СССР.


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СБОРНИКА

7. При переоценке спортивных сооружений первоначально устанавливается количество объектов, входящих в комплекс, их техническая характеристика, размеры и объемы.

8. Определение объема зданий следует производить, руководствуясь правилами подсчета объемов, помещенными в «Общей части» к сборникам.

9. Полная стоимость спортивного объекта (здания или сооружения) определяется путем умножения восстановительной стоимости единицы измерения на его общий объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

10. В отделе V - «Стрелковые тиры» восстановительная стоимость по табл. 36 и 37 дана на 1 стрелка и на 1 куб. м здания. Переоценка тира, эксплуатируемого в соответствии с проектом, производится исходя из стоимости тира на 1 стрелка. Если стрелковый тир выполнен с отступлением от проекта или используется не на проектную пропускную способность, то при переоценке следует принимать восстановительную стоимость на 1 куб. м здания.

11. Восстановительная стоимость для спортивных сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, определяется путем применения к восстановительной стоимости соответствующего территориального пояса следующих поправочных коэффициентов.

Климатические районы	Коэффициенты
I	1,07
III	0,94
VI	0,92
12 Восстановительная стоимость спортивных павильонов и корпусов (отдел III), а также части сооружений для водных видов спорта (отдел II - табл. 15 - 18 и 21) приведена на 1 куб. м здания в целом, и в том числе собственно на здания и на разные виды оборудования.

Восстановительной стоимостью на 1 куб. м здания в целом можно пользоваться в случае, если переоцениваемое здание оборудовано в соответствии с применяемой таблицей и характеристикой к ней.

Если отсутствует какой-либо вид оборудования, предусмотренный таблицей для переоценки, восстановительная стоимость сооружения должна приниматься на 1 куб. м здания без данного оборудования с добавлением к ней соответствующей стоимости имеющегося в натуре оборудования.

13. В том случае, когда в переоцениваемом спортивном комплексе встречается объект, не включенный в применяемую таблицу восстановительной стоимости, переоценку последнего следует производить по другой таблице, где приведена его стоимость.

Например, в комплексе стадиона спортивных игр, подлежащего переоценке по табл. 8, оказались земляные трибуны на 5000 мест без подтрибунных помещений, восстановительная стоимость которых не приведена в табл. 8. В этом случае земляные трибуны должны быть переоценены по табл. 34, графе «б».


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

III. ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Пример 1. Требуется переоценить стадион спортивных игр, включающий:

а) трибуны земляные на 5000 мест без подтрибунных помещений;

б) арены 61 х 30 м с покрытием из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя - спецсмеси;

в) спортивный павильон кирпичный, объемом 1965 куб. м, оборудованный центральным отоплением с вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением;

г) отдельную уборную кирпичную на 20 очков, оборудованную водопроводом, канализацией и электроосвещением;

д) внешний водопровод из чугунных труб с колодцами и пожарными гидрантами протяжением 200 п. м.;

е) внешнюю канализацию из керамических труб с колодцами протяжением 200 п. м.;

ж) наружное электроосвещение с подземным кабелем и металлическими опорами освещения, длина линии 300 п. м.

Стадион спортивных игр находится в г. Красноярске.

Согласно «Общей части» к сборникам, Красноярск относится к 4-му территориальному поясу и 1-му климатическому району.

А Определяем сначала полную восстановительную стоимость отдельных сооружений, входящих в комплекс стадиона спортивных игр:

а) земляные трибуны переоцениваются по табл. 34, графе «б»

6,9 х 5000 х 1,07 = 36915 руб.

б) арена - по табл. 8, графе «а»

470 х 18,3 х 1,07 = 9203 руб.

в) спортивный павильон по табл. 24, графе «а»

26,2 х 1965 х 1,07 = 55087 руб.

г) уборная по табл. 8, графе «е»

1640 х 20 х 1.07 = 35096 руб.

д) внешний водопровод по табл. 8, графе «в»

16,7 х 200 х 1,07 = 3574 руб.

е) внешняя канализация - по табл. 8, графе «г»

14,4 х 200 х 1,07 = 3082 руб.

ж) наружное электроосвещение - по табл. 8, графе «д»

6,9 х 300 х 1,07 = 2215 руб.

1,07 - коэффициент увеличения стоимости для I климатического района (см. п. 11 «Технической части»).

Общая восстановительная стоимость стадиона спортивных игр составит:

36915 + 9203 + 55087 + 35096 + 3574 + 3082 + 2215 = 145172 руб.,

а с округлением - 145 000 руб.

Б. Определяем физический износ здания спортпавильона в процентах и в денежном выражении.

В соответствии с решением инвентаризационной комиссии, установившей физический износ отдельных конструкций, составляется следующая расчетная таблица для определения общего размера износа (в %):

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Удельный вес стоимости конструктивных элементов	Износ конструктивных элементов	Удельный износ конструктивных элементов
1	2	а	б	в
1 2	Фундаменты Стены и перегородки	7 21	5 10	1,4 2,1
3	Перекрытия (покрытия)	21	15	1,4
4	Кровля	6	20	1,2
5	Полы	7	20	1,4
6	Проемы	13	30	4,4
7 8 9	Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	9 15 1	30 30 20	3,0 5,0 0,2
	Итого	100	-	20.0
В графе «а» помещаются удельные веса отдельных конструктивных элементов, приведенных в приложении к табл. 24; в графе «б» указываются проценты износа конструктивных элементов, определенные инвентаризационной комиссией; в графе «в» указывается удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости здания, который получается умножением данных граф «а»

Таким образом, общий физический износ павильона равен 20 %, что в денежном выражении составит:

52278 х 20 / 100 = 10456 руб.

Пример 2. Требуется переоценить два закрытых стрелковых тира с огневой зоной длиной 50 м. Оба тира находятся в г. Астрахани.

Первый тир на 6 стрелков, кирпичный, оборудован центральным отоплением, вентиляцией, канализацией, водопроводом, электроосвещением и слаботочным устройством. Объем здания с подвалом 3970 куб. м. Второй тир такой же, как и первый, но количество стрелковых мест - 7. Кроме того, в здании отсутствует слаботочное устройство.

г. Астрахань находится в 1-м территориальном поясе и III климатическом районе.

Восстановительная стоимость здания первого тира в соответствии с п. 10 настоящей «Технической части» может быть определена исходя из оценочной стоимости тира на 1 стрелка (см. табл. 37, графу «а»):

11150 х 6 х 0,94 = 62680 руб.

0,94 - поправка на климатические особенности района.

Восстановительная стоимость второго тира должна быть определена согласно п. 10 «Технической части» исходя из восстановительной стоимости 1 куб. м тира, которая в рассматриваемом случае составляет (см. табл. 37, графы «в» и «г»):

15,8 + 0,9 = 16,7 руб.

Полная восстановительная стоимость второго тира равна:

16,7 х 3970 х 0,94 = 62320 руб.

Стоимость строительства лыжных трамплинов в каждом отдельном случае зависит от местных условий (рельеф участка, геологические условия и др.), поэтому восстановительную стоимость трамплинов нужно определять по балансовой стоимости.


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ I. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАДИОНЫ

НОРМАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ЯДРО

Характеристика сооружений

Футбольное поле (табл. 1, графа «а»). Покрытие из спецсмеси, состоящей из 68 % кирпичной мелочи, 23 % глины и 8 % супеси. Размер поля 104 х 69 м.

Беговая дорожка и дорожки разбега (графа «б»). Покрытие из подстилающего слоя песка 2 см, промежуточных слоев из шлака и торфа и верхнего слоя спецсмеси. Дорожка ограничена бровками, длина дорожки 400 м.

Секторы толкания ядра и метания диска (графа «в») с таким же покрытием, как и беговая дорожка, площадь секторов 2774 кв. м. На секторах размещены ямы для прыжков в длину и высоту, места для толкания ядра, копья, гранаты и диска; на одном из секторов имеется яма с железобетонными стенками для бега с препятствиями.

Предохранительная зона (графа «г») с таким же покрытием, как футбольное. поле.

Дренаж {графа «д») состоит из канав, засыпанных кирпичным щебнем, с устройством колодцев.

Водопровод (графа «е») состоит из труб диаметром 100 мм с устройством колодцев.

Таблица 1

Восстановительная стоимость сооружений нормального спортивного ядра (в рублях)

Территориальные пояса	Футбольное поле (на 100 кв. м площади)	Беговая дорожка и дорожка разбега (на 100 кв. м площади)	Секторы толкания ядра и метания диска (на 100 кв. м площади)	Предохрани- тельная зона (на 100 кв. м площади)	Дренаж (на 100 кв. м нормального спорт - ядра	Водопровод (на 1 п. м. трубопровода
	а	б	в	г	д	е
1-й	170	280	260	160	20	9,6
2-й	180	300	280	170	20	10,2
3-й	190	310	290	180	20	10,7
4-й,	200	330	300	190	20	11,2
5-й	210	340	320	200	20	11.7
6-й	330	550	510	310	40	18,7
7-й	410	670	620	380	50	22,9
8-й	430	710	660'	400	50	24,3
9-й	460	770	710	440	50	26,2
10-й	-	-	-	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ I. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАДИОНЫ

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Характеристика полей

Футбольное поле (табл. 2, графа «а») с земляным покрытием. Размеры поля 104 х 69 м.

Футбольное поле (графа «б») с газонным покрытием на дренирующих грунтах. Покрытие состоит из нижнего слоя торфа и верхнего спецсмеси. Размеры поля 110 х 75 м.

Футбольное поле (графа «в») с газонным покрытием на не дренирующих грунтах. Покрытие состоит из нижнего слоя щебня или шлака и верхнего слоя спецсмеси. Размеры поля 110 х 75 м.

Таблица 2

Восстановительная стоимость на 100 кв. м площади (в рублях)

Территориальные пояса	Поле с земляным покрытием	Поле с газонным покрытием на дренирующих грунтах	Поле с газонным покрытием на не дренирующих грунтах
	а	б	в
1-й	140	170	360
2-й	150	180	380
3-й	160	190	400
4-й	160	200	420
5-й	170	210	440
6-й	270	330	700
7-й	330	410	860
8-й	350	430	910
9-й	380	460	980
10-й	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ I. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАДИОНЫ

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика площадок

Площадка с асфальтовым покрытием размером 31 х 18 м.

Площадка (табл. 3, графа «а»). Покрытие состоит из нижнего слоя щебня и верхнего слоя из песчаного асфальта, щиты из оргстекла на металлических фермах.

Площадка с земляным покрытием (графа «б») состоит из просеянного грунта и земляного покрытия, уплотненного катками. Щиты на деревянных столбах, окрашены масляной краской.

Таблица 3

Восстановительная стоимость одной площадки (в рублях)

Территориальные пояса	Площадка с асфальтовым покрытием и со щитами на металлических фермах	Площадка о земляным покрытием и со щитами на деревянных столбиках
	а	б
1-й	2830	580
2-й	3000	610
3-й	3140	640
4-й	3310	680
5-й	3450	710
6-й	5520	1130
7-й	6760	1390
8-й	7160	1470
9-й	7730	1580
10-й	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ I. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАДИОНЫ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика площадок

Покрытие площадки (табл. 4, графа «а») состоит из нижнего слоя щебня и верхнего слоя из песчаного, асфальта. Размер площадки 25 х 14 м. Судейская вышка и стойки металлические, окрашены масляной краской.

Покрытие площадки (графа «б») состоит из нижнего слоя (50 % песка и 50 % щебня), промежуточного слоя из просеянного грунта и предохранительного слоя из песка. Судейская вышка и стойки такие же, как в графе «а».

Таблица 4

Восстановительная стоимость одной площадки (в рублях)

Территориальные пояса	Площадка о асфальтовым покрытием	Площадка с земляным покрытием
	а	б
1-й	3160	2900
2-й	3350	3070
3-й	3510	3220
4-й	3700	3390
5-й	3860	3540
6-й	6160	5660
7-й	7550	6930
8-й	7990	7340
9-й	8630	7920
10-й	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ I. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАДИОНЫ

ТЕННИСНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика площадок

Покрытие площадки (табл. 5, графа «а») состоит из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя из песчаного асфальта. Ограждение площадки состоит из бетонных столбов, обвязки и металлической сетки. Ограждение окрашено масляной краской. Размер площадки 40 х 20 м.

Судейская вышка металлическая, окрашена масляной краской.

Покрытие площадки (графа «б») состоит из нижнего слоя (50 % песка и 50 % щебня), промежуточного слоя (спецсмеси 85 %, кирпичной крошки и 15 % порошкообразной глины) и верхнего предохранительного слоя песка. Ограждение площадки и судейская вышка такие же, как в графе «а».

Таблица 5

Восстановительная стоимость одной площадки (в рублях)

Территориальные пояса	Площадка с асфальтовым покрытием	Площадка со специальным покрытием
	а	б
1-й 2-й 3-й 4-й	5390 5710 5980 6310	4720 5000 5240 5520
5-й 6-й 7-й 8-й 9-й	6580 10510 12880 13640 14710	5760 9200 11280 11940 12890
10-й	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ I. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАДИОНЫ

ГОРОДОШНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Характеристика площадок

Городошная площадка (табл. б, графа «а») с асфальтовым покрытием и с конами из стального листа. Размер площадки-30 х 15 м.

Городошная площадка (графа «б») с грунтовым покрытием, и с конами из стального листа.

Городошная площадка (графа «в») с бетонным покрытием и с конами из дерева.

Таблица 6

Восстановительная стоимость, одной площадки (в рублях)

	Типы городов
Территориальные пояса	с асфальтовым покрытием и с конами из стального листа	с грунтовым покрытием с конами из стального листа	с бетонным покрытием о конами из дерева
	а	б	в
1-й	2280	980	1520
2-й	2420	1040	1610
3-й	2530	1090	1690
4-й	2670	1150	1780
5-й	2780	1200	1850
6-й	4450	1910	2960
7-й	5450	2340	3630
8-й	5770	2480	3840
9-й	6220	2680	4150
10-й	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ I. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАДИОНЫ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГИМНАСТИКИ, ФЕХТОВАНИЯ И ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ

Характеристика площадок

Гимнастическая площадка размером 40 х 20 м. Покрытие площадки состоит из нижнего слоя спецсмеси - 20 % глины, 75 % песка и 5 % извести - и верхнего слоя из опилок слоем 30 см. Настил площадки из досок. Гимнастическая стенка из стальных труб, окрашена масляной краской. Балетный станок из стальных труб диаметром 50 мм на бетонных столбовых фундаментах, окрашен масляной краской. Тренировочное бревно на бетонных столбовых фундаментах. Вертикальный эспандер на бетонных столбовых фундаментах. Металлоконструкции окрашены масляной краской.

Эстрада и инвентарная. Стены каркасно-обшивные, из досок. Кровля рубероидная по рабочему настилу по стропилам из досок. Пол дощатый, цементный и бетонный.

Гимнастическая площадка (табл. 7, графа «а») с покрытием из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя спецсмеси с травяным покровом за исключением дорожки для ходьбы и бега. На площадке размещены комплекс гимнастических снарядов, дорожки для ходьбы и бега, ямы для акробатики, приземления и опорных прыжков. Ямы засыпаны песком, стенки обшиты досками, а борта обшиты резиной.

Площадка оборудована дренажем и деревянным сараем. Размер площадки 40 х 20 м.

Площадка для фехтования (графа «б») с покрытием из нижнего слоя кирпичного щебня и верхнего слоя спецсмеси. Площадка имеет дренаж и помещение для инвентаря. Размер площадки 25 х 20 м.

Площадка для тяжелой атлетики (графа «в») с покрытием из крупнозернистого песка. На площадках имеются помосты для занятий со штангой и для жонглирования. Размеры площадок 30 х 18 м.

Таблица 7

Восстановительная стоимость одной площадки (в рублях)

Территориальные пояса	Гимнастическая площадка	Площадка для фехтования	Площадка для фехтования
	а	б	в
1-й	14420	1460	5170
2-й	15290	1550	5480
3-й	16010	1620	5740
4-й	16870	1710	6050
5-й	17590	1780	6310
6-й 7-й 8-й	28120 34460 36480	2850 3490 3690	10080 12360 13080
9-й	39400	3990	14110
10-й	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ I. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАДИОНЫ

СТАДИОНЫ СПОРТИВНЫХ ИГР С АРЕНАМИ

Характеристика сооружений

Арена (графа «а»). Покрытие арены состоит из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя спецсмеси.

Судейская вышка (графа «б») решетчатая, из газовых труб, с дощатым настилом. Вышка окрашена масляной краской.

Внешняя сеть водопровода (графа «в») из труб диаметром 50 - 100 мм с пожарными гидрантами и колодцами.

Водосток (графа «г») из керамических канализационных труб диаметром 200 - 250 мм с колодцами.

Наружное электроосвещение (графа «д») состоит из кабеля, уложенного в земляной траншее, и металлических опор освещения.

Уборная на 20 унитазов (графа «е»). фундаменты из бетонных блоков, стены кирпичные, покрытия из сборных железобетонных плит кровля рулонная. Отопление центральное. Водопровод, канализация и электроосвещение. Отделка - облицовка внутренних стен глазурованными плитками.

Таблица 8

Восстановительная стоимость и измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориальные пояса	Арена (на 100 кв. м)	Судейская вышка (на 1 вышку)	Внешняя сеть водопровода (на 1 п. м)	Водосток (на 1 п. м)	Наружное электроосве- щение (на 1 п. м кабеля)	Уборная (на 1 унитаз)
	а	б	в	г	д	е
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й	400 420 440 470 490 780 960 1010 1090	44 47 49 51 54 86 105 111 120	14,3 15,2 15,9 16,7 17,4 27,9 34,2 36,2 39,0	12,3 13,0 13,7 14,4 15,0 24,0 29,4 31,1 33,6	5,9 6,3 6,5 6,9 7,2 11,5 14,1 14,9 16,1	1400 1480 1550 1640 1710 2730 3350 3540 3820
10-й	-	-	-	-	-	-
Удельные веса -отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 8, графа «е»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	е
1	Фундаменты	14
2	Стены и перегородки	17
3	Покрытие и совмещенная кровля	27
4	Полы	10
5	Проемы	8
6	Отделочные работы	11
7	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
8	Прочие работы	1
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ПРОСТЕЙШИЕ ВОДНЫЕ СТАНЦИИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ

Характеристика сооружений

Павильон летнего типа (табл. 9, графа «а»), объем до 300 куб. м. Здание с каменными столбовыми фундаментами. Стены, полы, перегородки и перекрытия деревянные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля рулонная. Внутренняя отделка улучшенная. Предусмотрено электроосвещение.

Бассейн для плавания (графа «б») состоит из деревянных понтонов, щитового настила и свай из бревен. Размеры бассейна 25 х 15 м.

Плавучее ограждение (графа «в») бревенчатое.

Уборная до 6 очков (см. табл. 8).

Колодец для питьевой воды (графа «г») деревянный рубленый, размеры колодца 1 х 1 х 15 м.

Вышка для прыжков (графа «д») деревянная на деревянных понтонах, с дощатым настилом и бревенчатыми сваями. Ограждение площадки из газовых труб. Окраска масляная. Высота вышки 5 м.

Вышка для прыжков (графа «е») высотой 3 м, металлическая - из газовых труб и фасонной стали. Полы и лестницы деревянные. Окраска масляная.

Сходы (графа «ж») состоят из дощатого настила по деревянным сваям с насадками.

Площадка для подготовительных занятий (графа «з»). Покрытие состоит из нижнего слоя шлака и верхнего слоя песка.

Ограждение (графа «и») деревянное, решетчатое. Окраска масляная.

Таблица 9

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориаль- ные пояса	Павильон летнего типа (на куб. м здания)	Бассейн для плавания (на 100 кв. м водного зеркала)	Плавучее огражде- ние (на 100 п. м огражде- ния)	Колодец для питьевой воды (на колодец)	Деревян- ная вышка для прыжков (на 1 вышку)	Металли- ческая вышка для прыжков (на 1 вышку)	Сходы (на 100 кв. м настила)	Площадка для подготови тельных занятий (на 100 кв. м пло- щадки)	Деревян- ное огражде- ние (на 1 кв. м забора)
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й	17 18 19 20 21 33 41 43 46	480 510 530 530 560 940 1150 1210 1310	54 60 60 60 70 110 130 140 150	640 680 710 750 780 1250 1530 1620 1740	650 690 720 760 790 1270 1550 1640 1770	300 320 330 350 370 590 720 760 820	440 470 490 520 540 860 1050 1110 1200	250 270 280 290 310 490 600 630 680	6 6,4 6,7 7,0 7,3 11,7 14,3 15,2 16,4
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

КОМПЛЕКСНЫЕ ВОДНЫЕ СТАНЦИИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ И ГРЕБНЫЕ БАЗЫ ДО 60 СУДОВ

Характеристика сооружений

I.

Эллинги на 15 судов (табл. 10, графа «а»). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные, перегородки армокирпичные и гипсолитовые. Перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы дощатые и цементные.

Предусмотрено печное отопление, водопровод, канализация и электроосвещение. Отделка здания простая. Объем здания эллингов до 1000 куб. м.

Эллинги на 16 - 30 судов (графа «б»). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия и стропила деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и цементные.

Предусмотрено печное отопление и электроосвещение. Отделка простая.

Объем здания эллингов 1000 - 2000 куб. м.

Эллинги на 31 - 60 судов (графа «в»). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия и стропила деревянные. Кровля рулонная. Полы дощатые, асфальтовые и цементные.

Предусмотрено центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация и электроосвещение.

Фасады окрашены масляной краской. Внутренняя отделка - простая окраска.

Объем здания эллингов 2000 - 3000 куб. м.

Душевой павильон объемом до 300 куб. м (графа «г»).

Здание с каркасно-обшивными стенами на деревянных стульях, дощатыми и цементными полами. Перекрытием с кровлей является гелиоустановка трубчатого типа. Отделка - масляная окраска. Предусмотрены: водопровод и канализация.

Кассовый павильон объемом до 50 куб. м (графа «д»). Помещение с каркасно-обшивными стенами на деревянных стульях. Стропила деревянные. Полы дощатые. Отделка - масляная окраска.

Спортивный павильон объемом до 1000 куб. м (графа «е»). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, перекрытия, стропила и полы деревянные. Кровля рулонная. Предусмотрено печное отопление и электроосвещение. Отделка - улучшенная окраска.

Бассейн 50 х 20 м для плавания (графы «ж» и «з») с деревянным ограждением на понтонах (графа «ж») или на сваях (графа «а»), с настилом для проходов и сообщения с берегом.

Бассейн 20 х 20 м для прыжков (графа «и») с плавучим деревянным ограждением и настилом для проходов.

Таблица 10

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

	Эллинги	Павильоны	Бассейны
Территориаль ные пояса	на 15 судов (на 1 куб. м здания	на 16 - 30 судов (на 1 куб. м здания	на 31 - 60 судов (на 1 куб. м здания	душевой (на 1 рожок)	кассовый (на 1 куб. м здания)	спортпави льон при бассейне (1 куб. м  здания	плаватель- ный 50 х 20 м на понтонах (на 100 кв. м водного зеркала)	плаватель ный 50 х 20 м на сваях (на 100 кв. м водного зеркала)	для прыжков 20 х 20 м (на 100 кв. м зеркала)
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1-й	20	16	14	1240	20	20	380	970	100
2-й	21	17	15	1310	21	21	400	1030	110
3-й	22	18	16	1380	22	22	420	1080	110
4-й	23	19	16	1450	23	23	450	1140	120
5-й	24	20	17	1510	24	24	460	1180	120
6-й 7-й	39 48	31 38	27 33	2420 2960	39 48	39 48	740 910	1890 2320	200 240
8-й	51	40	35	3140	51	51	960	2450	250
9-й	55	44	38	3390	55	55	1040	2650	270
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельные веса конструктивных элементов (в %) к табл. 10.

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г	д	е
1 2 3 4	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровля	18 27 7 9	12 21 9 12	10 18 7 10	4 9 - -	17 22 12 15	13 17 14 9
5	Полы	4	9	10	3	13	11
6	Проемы	15	18	15	-	8	18
7	Отделочные работы	8	9	7	2	8	8
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	7	5	9	45	-	5
9	Оборудование котельной и мастерской	-	-	8	-	-	-
10 11	Гелиоустановка Прочие работы	- 5	- 5	- 6	30 8	- 5	- 5
	Итого	100	100	100	100	100	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

КОМПЛЕКСНЫЕ ВОДНЫЕ СТАНЦИИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ И ГРЕБНЫЕ БАЗЫ ДО 60 СУДОВ

Характеристика сооружений

II.

Площадка для занятий на суше (табл. 11, графа «а»). Покрытие из слоя песка или опилок.

Причал и учебный плот для судов (графа «б») на деревянных понтонах со сваями для причала судов.

Причал для прогулочных лодок (графа «в») на деревянных сваях с дощатым настилом.

Мачта с прожекторами (графа «г») на деревянных понтонах с дощатым настилом.

Учебный плот для академических судов (графа «д») на деревянных понтонах с деревянными сваями для причала судов.

Учебный плот для байдарок и каноэ (графа «е») на деревянных понтонах с дощатым настилом.

Причал для байдарок (графа «ж») на деревянных понтонах с деревянным настилом и сваями для причала судов

Вышки (графы «з» и «и») деревянные с металлическим ограждением для прыжков с площадками высотой 10 и 5 м (графа «з») и высотой 7,5 и 3 м (графа «и»)

Трамплин для прыжков высотой 1 м (графа «к») деревянный с металлическим ограждением.

Таблица 11

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территори альные пояса	Площад- ка для подгото-	Причалы	Мачта с прожекторами (на	Учебные плоты для	Причал на понто- нах для	Вышка для прыж- ков с площадками высотой
	витель- ных занятий (на 100 кв. м)	учебный плот для судов (на 1 кв. м настила)	для про- гулочных лодок (на 1 кв. м настила)	1 мачту)	академи- ческих судов (на 1 кв. м настила)	байдарок и каноэ (на 1 кв. м настила)	байдарах и каноэ	5 и 10 м	7,5 и 3 м	Трамп- лин
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1-й	250	12	10	460	13	6,0	12	1030	650	130
2-й	270	13	11	490	14	6,4	13	1090	690	140
3-й	280	13	11	510	14	6,7	13	1140	720	140
4-й	290	14	12	540	15	7,0	14	1210	760	150
5-й	310	15	12	560	16	7,3	15	1260	790	160
6-й	490	23	20	900	25	11,7	23	2010	1270	250
7 и	600	29	24	1100	31	14,3	29	2460	1550	310
8-й	630	30	25	1160	33	15,2	30	2610	1640	330
9-й	680	33	27	1260	35	16,4	33	2810	1770	360
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

КОМПЛЕКСНЫЕ ВОДНЫЕ СТАНЦИИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ И ГРЕБНЫЕ БАЗЫ ДО 60 СУДОВ

Характеристика сооружений

III

Сходы (табл. 12, графа «а») на деревянных сваях с насадками и дощатым настилом.

Стоянка для катеров (графа «б») состоит из деревянных понтонов, настила и свай.

Наружное электроосвещение (графа «в») с подземным кабелем и металлическими мачтами для прожекторов.

Навес деревянный (графа «г»).

Главный вход (графа «д») - металлические ворота и калитки.

Судейская вышка (графа се») с каменными фундаментами, каркасно-щитовыми стенами, деревянными перекрытиями и асфальтовым полами.

Колодец (графа «ж») деревянный рубленый, размером 1 х 1 х7 м.

Ограждение (графа «з») деревянное. Отделка - простая окраска

Таблица 12

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Террито- риальные пояса	Сходы (на 1 кв. м настила)	Стоянка для катеров (на 1 кв. м настила	Наружное ограждение (в целом)	Деревян- ный навес (на 1 кв. м площади навеса)	Главный вход (на 1 кв. м ворот и калиток)	Судейская вышка (на 1 вышку)	Колодец для питьевой воды (на колодец)	Огражде- ние (на 1 кв. м)
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1-й	10	14	1320	12	90	680	480	9
2-й	11	15	1400	13	100	720	510	10
3-й	11	16	1470	13	100	760	530	10
4-й	12	16	1549	14	110	800	560	11
5-й	12	17	1610	15	110	830	590	11
6-й	20	27	2570	23	180	1330	940	18
7-й	24	33	3150	29	220	1630	1150	22
8-й	25	35	3340	30	230	1720	1210	23
9-й	27	38	3600	33	250	1860	1310	25
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ОТКРЫТЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ И ПРЫЖКОВ

Характеристика сооружений

I

Ванна для плавания (табл. 13, графа «а») железобетонная, с прижимными стенками по гидроизоляции. Внутренние плоскости ванны оштукатурены на белом цементе или облицованы плитками. Размер ванны 50 х 21 м.

Ванна для плавания (графа «б»). Стенки и дно такие же, что и у ванны в графе «а», железобетонные выплывы и ножные ванночки, площадка для подготовительных занятий, трубопровод Размеры ванны 25 х 15 м.

Ванна для плавания (графа «в»). Стенки и дно такие же, что и у ванны в графе «а». Размеры ванны 20 х 10 м.

Ванна для прыжков (графа «г»). Стенки и дно такие же, что я у ванны в графе «а». Размеры ванны 20 х 20 м.

Ножные ванночки (графа «д») той же конструкции, что и основные ванны

Выплывы (графа «е») той же конструкции, что и основные ванны.

Вышки (графа «ж») решетчатые, металлические для прыжков с площадками высотой 10 и 5 м, из газовых труб. Вышка окрашена масляной краской.

Вышки (графа «з») железобетонные для прыжков с площадками высотой 10, 7,5 и 5 м.

Трамплины (графа «и») железобетонные, высотой 3 м

Трамплины (графа «к») решетчатые, металлические, высотой 3 м, окрашены масляной краской

Таблица 13

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

	Ванны для плавания (на 1 кв. м водного зеркала)	Ванна для прыжков	Ножная ванна	Выплывы (на 1 кв. м	Вышки	Трамплины
Террито- риальные пояса	50х21 м	20х15 м	20х10 м	(на 1 кв. м водного зеркала)	(на 1 кв. м водного зеркала)	водного зеркала)	металличе ская (на 1 вышку)	железо- бетонная (на 1 вышку	железо- бетонный (на 1 трамплин	металличе ский (на 1 трамплин
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1-й	35	74	40	57	43	94	1140	1840	940	220
2-й	37	80	42	60	46	100	1210	1950	1000	230
3-й	39	80	44	63	48	100	1270	2040	1040	240
4-й	41	90	47	67	50	110	1330	2150	1100	260
5-й	43	90	49	70	52	120	1390	2240	1150	270
6-й	68	140	78	111	84	180	2220	3590	1830	430
7-й	84	180	96	136	103	220	2720	4400	2250	530
8-й	89	190	101	144	109	240	2880	4660	2380	660
9-й	96	200	109	156	117	260	3110	5020	2570	600
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ОТКРЫТЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ И ПРЫЖКОВ

Характеристика сооружений

II

Площадка для занятий на суше (табл. 14, графа «а»). Покрытие площадки состоит из слоя опилок или песка.

Ограда (графа «б») сборная железобетонная.

Главный вход с помещением касс (графа «в»). Стены, полы, перекрытия и стропила кассы деревянные. Ворота и калитки металлические с кирпичными столбами на бутовых и бутобетонных фундаментах.

Внешняя канализация (графа «г») из керамических труб диаметром 200 и 150 мм с колодцами.

Внешние сети ливневой канализации (графа «д») из керамических труб диаметром 150 мм с колодцами.

Внешний водопровод (графа «е») из чугунных водопроводных труб диаметром 100 мм с колодцами.

Трубопровод (графа «ж») ванн бассейнов из чугунных водопроводных труб диаметром 100 мм и чугунных канализационных диаметром 150 мм с колодцами.

Циркуляционный трубопровод и оборудование (графа «з») для фильтрации, очистки и подогрева воды в бассейнах (фильтры, бойлеры, хлораторные установки и др.).

Наружное электроосвещение (графа «и») состоит из кабеля, проложенного в земляной траншее и металлических опор для прожектеров.

Таблица 14

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Террито- риальные пояса	Площадка для занятий на суше (на 1 кв. м площадки)	Железо- бетонная ограда (на 1 кв. м ограды)	Главный вход бассейнов (на 1 вход)	Внешняя канализа- ция (на п. м трубо- провода)	Ливневая канализа- ция (на п. м трубо- провода)	Внешний водопро- вод (на п. м трубо- провода)	Трубопро вод ванн бассейнов (на п. м трубо- провода)	Циркуляц. трубопров. и оборуд. для фильтрацион. очистки и по- догрева воды в ваннах (на 1 кв. м водного зеркала)	Наружное электро- освещение (на 1 м кабеля)
	а	б	в	г	и	е	ж	з	и
1-й	7,9	11,3	1370	12,9	12,3	14,3	5,6	7,5	5,9
2-й	8,4	12,0	1450	13,7	13,0	15,2	5,9	8,0	6,3
3-й	8,8	12,5	1520	14,3	13,7	15,9	6,2	8,3	6,5
4-й	9,2	13,2	1600	15,1	14,4	16,7	6,8	8,8	6,9
5-й	9,6	13,8	1670	15,7	15,0	17.4	6,8	9,2	7.2
6-й	15.4	22,0	2670	25,2	24.0	27,9	10,9	14,6	11,5
7-й	18,9	27,0	3270	30,8	29,4	34,2	13,4	17,9	14,1
8-й	20,0	28,6	3470	32,6	31,1	36,2	14,2	19,0	14,9
9-й	21,6	30,8	3740	35,2	33,6	39,0	15,3	20,5	16,1
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВАННОЙ 25х11,6 м

Характеристика сооружений

Здание бассейна одноэтажное Объем здания 7160 куб. м. Фундаменты бутобетонные, ленточные Стены кирпичные Перекрытие над подвалом и покрытие - сборные железобетонные панели и ребристые плиты Кровля рулонная. Перегородки кирпичные Полы цементные, керамические плитки, линолеум и паркет Отделка - облицовка глазурованными плитками, масляная и клеевая окраска.

Ванна 25 х 11,5 м выполнена из монолитного железобетона с облицовкой изнутри глазурованными плитками.

Таблица 15

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

	Закрытый	в том числе
Территориальные пояса	бассейн для плавания с ванной 25х11.5 м	здание без оборудования	ванна бассейна	фильтрацион ная и хлораторная установка	спорт- оборудование и инвентарь	силовое оборудование
	а	б	в	г	д	е
1-й	21,1	16,9	1,9	0,9	1,2	0,2
2-й	22,4	17,9	2,0	1,0	1,3	0,2
3-й	23,4	18,8	2,1	1,0	1,3	0,2
4-й	24,7	19,8	2,2	1,1	1,4	0,2
5-й	25,7	20,7	2,2	1,1	1,5	0,2
6-й	41,1	32,9	3,7	1,8	2,3	0,4
7-й	50,4	40,3	4,5	2,2	2,9	0,5
8-й	53,4	42,8	4,8	2,3	3,0	0,5
9-й	47,6	46,1	5,2	2,5	3,3	0,5
10-й	-	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 15

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	23
3	Перекрытия	12
4	Крыша (покрытия)	3
5	Полы	5
6	Проемы	6
7	Ванна бассейна	9
8	Отделочные работы	6
9	Прочие работы	4
10	Внутренние сантехнические и электротехнические работы	15
11	Оборудование (фильтрационная, бактерицидная, хлораторная установки и силовое оборудование)	5
12	Спортоборудование и инвентарь	6
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВАННОЙ 25х14 м

Характеристика сооружений

Здание бассейна трехэтажное. Объем здания 10 901 куб. м. Фундаменты бутобетонные, ленточные и столбовые Стены кирпичные и из стеклоблоков Перекрытия - сборные железобетонные пустотные панели. Кровля рулонная. Перегородки армокирпичные, гипсолитовые и из стеклоблоков и филенчатые Полы дощатые, брусковые, керамическая плитка, цементные и линолеум. Отделка - глазурованные плитки, клеевая окраска, масляная окраска

Ванна 25 х 14 м выполнена из монолитного железобетона на железобетонных балках, уложенных по железобетонным колоннам.

Ванна внутри облицована глазурованными плитками.

Вышки и трамплины для прыжков в воду выполнены из железобетона с металлическими лестницами.

Таблица 16

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

	Закрытый	в том числе
Территориаль- ные пояса	бассейн для плавания с ванной 25х14 м (в целом)	здание без оборудования	ванна бассейна	хлораторная, бактериоцидная и фильтрационная установки	спорт- оборудование и инвентарь	силовое оборудование
	а	б	в	г	д	е
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й	16,9 17,9 18,8 19,8 20,6 33,0 40,4 42,8 46,1	14,1 15,0 15,7 16,5 17,2 27,5 33,7 35,7 38,5	1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2,9 3,7 3,8 4,1	0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,4 1,7 1,8 1,9	0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,9 1,0 1,1	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5
10-й	-	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 16

Наименование конструктивных элементов	а
Фундаменты	6
Стены и перегородки	23
Перекрытия	12
Крыша	4
Полы	5
Проемы	6
Ванна бассейна	9
Отделочные работы	6
Внутренние сантехнические и электротехнические работы	17
Оборудование (фильтрационная, хлораторная и бактериоцидная установки и силовое оборудование)	5
Спортоборудование и инвентарь	3
Прочие работы	4
Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВАННОЙ 50 х 21 м

Характеристика сооружений

Здание бассейна двухэтажное, с подвалом. Объем здания 47220 куб. м.

Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное сборное. Кровля рулонная. Перегородки армокирпичные, железобетонные, гипсолитовые и деревянные. Полы паркетные, дощатые, цементные, из прелина и из метлахских плиток. Отделка внутренняя - улучшенная штукатурка и глазурованная плитка. Отделка наружная - терразитовая штукатурка фасадов.

Ванна 50х21 м и детская - железобетонные на балках и железобетонных колоннах, облицованы белой глазурованной плиткой.

Вышки для прыжков железобетонные, с металлическими лестницами. Трибуны сборные железобетонные.

Таблица 17

Восстановительная. стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

	Закрытый	в том числе
Территориальные пояса	плавательный бассейн с ванной 50х21 м	здание без оборудования	ванна бассейна	фильтрационная и хлораторная установка	спорт- оборудование и инвентарь	силовое оборудование
	а	б	в	г	д	е
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й	17,10 18,1 19,0 20,0 20,9 33,3 40,9 43,3 46,7	15,96 16,92 17,7 18,7 19,5 31,1 38,1 40,4 43,6	1,84 1,95 2,0 2,2 2,2 3,6 4,4 4,6 6,0	0,53 0,56 0,59 0,6 0,6 1,0 1,3 1,3 2,8	0,59 0,62 0,65 0,7 0,7 1,2 1,4 1,5 3,1	0,37 0,39 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 0,9 2,0
10-й	-	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 17

	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	5
2	Стены и перегородки	19
3	Перекрытия	4
4	Покрытие и кровля	12
5	Полы	5
6	Проемы	11
7	Лестницы и крыльца	2
8	Ванна бассейна	10
9	Трибуны	2
10	Отделочные работы	5
11	Прочие работы	4
12	Внутренние сантехнические и электротехнические работы	15
13	Оборудование (фильтрационная и хлораторная установка и электросиловое оборудование)	3
14	Спортивное оборудование и оборудование буфета	3
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ЗАКРЫТЫЙ ГРЕБНОЙ БАССЕЙН

Характеристика сооружений

Здание бассейна. Объем здания 1500 - 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки армокирпичные и гипсолитовые. Кровля рулонная Крыша совмещенная с перекрытием, железобетонная. Полы цементные, дощатые и из метлахских плиток. Фасады частично оштукатурены Внутренняя отделка улучшенная.

Ванна бассейна (68,59 кв. м) железобетонная, с облицовкой внутренней поверхности метлахской плиткой.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, вентиляцией, центральным отоплением, котельной, электросиловым оборудованием и электроосвещением.

Таблица 18

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

		в том числе
Территориальные пояса	Бассейн (в целом)	здание без оборудования	ванна	оборудование котельное	электросиловое оборудование
	а	б	в	г	д
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й	28,9 30,6 32,1 33,8 35,3 56,4 69,1 73,1 78,9	23,0 24 26 27 28 45 55 58 63	3,0 3,0 3,3 3,5 4 6 7 8 8	2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 6,1 6,2 6,6 7,1	0,3 0,32 0,33 0,35 0,37 0,59 0,72 0,76 0,82
10-й	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 18

Наименование конструктивных элементов
Фундаменты	7
Стены и перегородки	24
Перекрытия	23
Кровля
Полы	9
Проемы	6
Отделочные работы	9
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9
Оборудование котельной и электрооборудование	11
Прочие работы	2
Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ДЕТСКИЙ УЧЕБНЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

Характеристика сооружений

Павильон - раздевальня (графы «а», «в»). Объем здания 200 - 300 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, перегородки, полы и стропила деревянные. Кровля рулонная. Отделка простая.

В здании имеются водопровод, канализация, электроосвещение, насосно-фильтрационная и хлораторная установки.

Котельная (графа «г»). Объем здания 400 - 600 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля рулонная. Полы цемент»ные. Внутренняя в наружная отделка - простая окраска.

Здание оборудовано электроосвещением, котлами с агрегатами.

Бойлерная (графа «д»). Объем здания 900 - 1000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены каркасно-обшивные. Крыша по деревянным стропилам. Полы цементные. Внутренняя и наружная отделка - простая окраска.

Здание оборудовано электроосвещением и бойлерами с агрегатами.

Ванна для плавания (графа «е») с бетонными стенками, железобетонным дном и гидроизоляцией. Поверхности ванны облицованы белой метлахской плиткой. Размер ванны 25 х 10 м.

Душевая (графа «ж») состоит из металлического каркаса с обшивкой асбоцементными плитками. Полы цементные.

Разминочные дорожки и газоны (графа «з»). Покрытие дорожки состоит из нижнего слоя шлака и верхнего слоя песка.

Таблица 19

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

	Павильон -	в том числе	Котельная с	Бойлерная с	Ванна (на	Душевая	Разминочная
Террито- риальные пояса	раздевальня со спецобо- рудованием на 1 куб. м здания	без спец- оборудова- ния (на 1 куб. м здания)	спецобору- дование (на 1 куб. м здания)	оборудова- нием (на 1 куб. м здания)	оборудова- нием (на 1 куб. м здания)	1 кв. м водного зеркала)	(на 1 рожок)
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1-й	86	24	62	21	21	41	50	650
2-й	91	25	66	22	22	43	53	690
3-й	95	26	69	23	23	46	56	720
4-й	101	28	73	25	25	48	59	760
5-й	105	29	76	26	26	50	61	790
.6-й	168	47	121	41	41	80	98	1270
7-й	206	58	148	50	50	98	120	1550
8-й	218	61	157	53	53	104	127	1640
9-й	235	66	169	57	57	112	137	1770
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 19

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	а	б	в
1	Фундаменты	2	12	17
2	Стены и перегородки	6	18	13
3	Труба котельной	-	10	-
4	Перекрытия (покрытия)	-	3	-
5	Кровля	2	5	9
6	Полы	2	3	13
7	Проемы	3	3	4
8	Отделочные. работы	2	2	3
9	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12	41	36
10	Оборудование насосно-фильтрационной и хлораторной установки	71	-	-
11	Прочие работы	-	3	5
	Итого	100	100	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ДЕТСКИЙ ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Характеристика сооружений

Ванна бассейна ( графа »а») с бетонными стенками, железобетонным дном и гидроизоляцией. Размеры ванны 12,5 х 6 м.

Павильон-раздевальня с гелиоустановкой (графа «б»). Объем здания до 300 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены, и перегородки из асбестоцементных листов по деревянному каркасу. Полы дощатые, из метлахских плиток и цементные по бетонной подготовке. Перекрытием и крышей является гелиоустановка, состоящая из рамы с остекленными переплетами, экрана из алюминиевого железа, коллекторов с патрубками и дощатого короба. Нижняя часть рамы утеплена; фасады, внутренние плоскости павильона, элементы гелиоустановки окрашены масляной краской.

В. павильоне имеется канализация, водопровод, электроосвещение, фильтрационная, бактериоцидная и хлораторная установки.

Таблица 20

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

	Ванна бассейна	Павильон с	в том числе
Территориальные пояса	(на 1 кв. м водного зеркала)	оборудованием (на 1 куб. м здания в целом)	без оборудования (на 1 куб. м здания)	гелиоустановка (на 1 куб. м здания)	оборудование фильтрационной бактериоцидной и хлораторной установок (на 1 куб. м здания)
	а	б	в	г	д
1-й	53	60	26	6	28
2-й	56	64	28	6	30
3-й	59	67	29	7	31
4-й	62	70	30	7	33
5-й	65	73	32	7	34
6-й	103	117	51	12	55
7-й	127	143	62	14	67
8-й	134	152	66	15	71
9-й	145	164	71	16	76
10-й	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 20, графе «б»

Наименование конструктивных элементов	%
Фундаменты	3
Стены и перегородки	8
Перекрытия	10
Кровля	-
Полы	3
Проемы	1
Отделочные работы	1
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	23
Оборудование фильтрационной, бактериоцидной и хлораторной установок	46
Прочие работы	5
Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ВОДОМОТОРНАЯ СТАНЦИЯ НА 16 СУДОВ

Характеристика сооружений

Здание станции (графа «б») Объем здания от 2000 до 2500 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и деревянные. Перекрытия железобетонные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля рулонная. Полы дощатые, цементные и асфальтовые. Внутренняя отделка улучшенная. Фасады отштукатурены.

В здании имеется электроосвещение и котельная для отопления помещений сторожа и мастерской.

Слип (графа <в») состоит из грунта, уплотненного щебнем, подстилающего слоя гравия, верхнего слоя бетона. По бетону уложен рельсовый путь на шпалах Вдоль пути уложен бордюрный камень. На слипе установлена лебедка.

Мачта соревнований (графа «г») с каменными фундаментами и стенами. Полы асфальтовые и бетонные. Площадка ограждена металлической решеткой. Стены отштукатурены Отделка - масляная окраска.

Бокс (графа «д») и причал (графа «е») из деревянных понтонов и щитового деревянного настила.

Таблица 21

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориаль	Водомоторная	Здание станции	Водомоторная станция, в том числе
ные пояса	станция на 16 судов (в целом) (на 1 судно)	(на 1 куб. м здания)	слип с лебедкой (на 1 и рельсо- вого пути)	мачта (на 1 мачту)	бокс (на 1 кв. м настила)	причал (на 1 кв. м настила)
	а	б	в	г	д	е
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й	3700 3920 4110 4330 4510 7220 8840 9360 10100	15 16 17 18 18 25 36 38 41	100 110 110 120 120 200 240 250 270	4980 5280 5530 5830 6080 9710 11900 12600 13600	20 21 22 23 24 39 48 51 55	14 15 16 16 17 27 33 35 38
10-й	-	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 21

м п/п	Наименование конструктивных элементов	б
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	28
3	Перекрытия (покрытия)	15
4	Кровля	7
5	Полы	11
6	Проемы	14
7	Отделочные работы	8
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	6
9	Прочие работы	6
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ЯХТ-КЛУБЫ НА 25, 65 СУДОВ

Характеристика сооружений

Здание клуба (графа «а») двухэтажное. Объем здания до 2200 куб. м Фундаменты бутовые, бутобетонные, Стены кирпичные. Перегородки армокирпичные, гипсолитовые и дощатые. Перекрытия железобетонные. Крыши по деревянным стропилам. Кровля рулонная. Полы дощатые, мозаичные, паркетные и из метлахских плиток. Фасады отштукатурены. Внутренняя отделка улучшенная.

В здании имеется центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод и канализация.

Эллинг № 1 (графы «б» и «в») на 27 судов с котельной. Объем здания до 5000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсоблочные и армокирпичные. Перекрытия над вспомогательными помещениями железобетонные, а над другими помещениями перекрытие совмещенное с крышей, по железобетону. Кровля рулонная: Полы дощатые, цементные и асфальтовые Отделка улучшенная.

В подсобных помещениях и помещениях ремонта судов имеются центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация и электроосвещение.

Эллинг № 2 (графы «г», «д») на 38 судов. Объем здания до 5000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия совмещенные с крышей, железобетонные. Кровля рулонная Поля. асфальтовые. Отделка простая. В здании отсутствует внутреннее благоустройство и отопление.

Слип с подъемником (графы «е», «ж») состоит из шпал, втопленных в бетон, рельсового пути и причала на деревянных сваях (графа «е») или из насыпного грунта (графа «ж»).

Пирс (графа «з») на деревянных сваях с брусковым настилом и асфальтовым покрытием.

Краны для поднятия мачт (графа «и») решетчатые из стальных труб на деревянных сваях с бетонным ростверком. Кран окрашен масляной краской.

Таблица 22

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

		Здание эллинга №1	Здание эллинга №2	Слипы с подъемником
Террито- риальные пояса	Здание клуба на 1 куб. м	на 1 куб. м здания	на 1 судно	на 1 куб. м здания	на 1 судно	причал из деревянных свай (на 1 п. м рельсово- го пути)	причал из насыпного грунта (на 1 п. м рельсо- вого пути)	Пирс на 1 кв. м настила	Кран
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1-й	26	10	1840	7	840	120	30	56	870
2-й	28	11	1950	7	890	127	32	59	922
3-й	29	11	2042	8	932	133	33	62	966
4-й	30	12	2153	8	983	140	35	66	1018
5-й	32	12	2245	9	1025	146	37	68	1061
6-й	51	20	3588	14	1638	234	59	109	1697
7-й	62	24	4398	17	2008	287	72	134	1209
8-й	66	25	4655	18	2125	304	76	142	2201
9-й	71	27	5023	19	2293	328	82	153	2375
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 22

		Объем здания
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	здание клуба до	здание эллинга до 5000 куб. м
		2200 куб. м	№ 1	№ 2
		а	б	в
1	Фундаменты	8	8	8
2	Стены и перегородки	31	27	20
3	Перекрытия (покрытия)	22	26	37
4	Кровля (крыша)
5	Полы	4	9	15
6	Проемы	7	9	11
7	Отделочные работы	8	3	1
8	Внутренние. сантехнические и электротехнические устройства	18	4	-
9 10	Оборудование, котельной Прочие работы	- 2	8 6	- 8
	Итого	100	100	100
Боны (табл. 23, графа «а») на деревянных понтонах с щитовым настилом.

Мачта соревнований (графа «б») деревянная на бутобетонных фундаментах с асфальтовым полом. Мачта окрашена масляной краской.

Кильблоки (графа «в») деревянные, окрашены масляной краской.

Флагштоки (графа «г») из газовых труб на бутобетонном фундаменте. Флагштоки окрашены алюминиевой краской.

Будка вахтера (графа «д») объемом до 7 куб. м. Фундаменты бутовые, кирпичные. Стены, полы и стропила деревянные. Внутренняя и наружная отделка - масляная- окраска.

Наружный водопровод (графа «е») из чугунных и стальных труб диаметром 50 мм с колодцами.

Наружная канализация (графа «ж») состоит из керамических труб диаметром 150 мм и колодцев.

Имеется электроосвещение, электросиловое оборудование и слаботочное устройство (графа «е»).

Таблица 23

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территори- альные пояса	Боны (на 1 шт.)	Мачта соревнова- ний (на 1 мачту)	Кильблоки (на 1 кильблок)	Флагштоки (на 1 флагшток)	Будка вахтера (на 1 куб. м здания)	Наружный водопровод (на 1 п. м трубопро- вода)	Наружная канализа- ция (на 1 п. м трубо- провода)	Электромон- тажные и слаботочные устройства (на 1 судно)
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1-й 2-й 3-й 4-й	124 130 140 150	550 580 610 640	520 550 580 610	90 100 100 110	47 50 52 55	14,3 15,2 15,9 16,7	12,9 13,7 14,3 15,1	58 60 60 70
5-й 6-й 7-й 8-й 9-й	150 240 300 310 340	670 1070 1310 1390 1500	630 1010 1240 1320 1420	110 180 220 230 250	57 92 112 119 128	17,4 27,9 34,2 36,2 39,0	15,7 25,2 30,8 32,6 35,2	70 110 140 150 160
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КОРПУСА

СПОРТИВНЫЙ ПАВИЛЬОН ДЛЯ МАЛЫХ СТАДИОНОВ

Характеристика сооружений

Павильон одноэтажный. Объем здания 1965 куб. м. Фундаменты бутобетонные, ленточные и столбовые. Стены из облегченного кирпича. Перегородки кирпичные и гипсолитовые. Полы дощатые, из метлахских плиток и цементные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Наружная отделка - облицовочный кирпич. Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка, масляная окраска и облицовка глазурованными плитками.

Спортпавильон оборудован центральным отоплением от теплосети или от котельной, вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением, оборудованием и инвентарем.

Таблица 24

Восстановительная стоимость на измерители указанные в таблице (в рублях)

Территориальные пояса	Павильон на 1 куб. м здания (в целом)	Павильон на 1 куб. м здания без стоимости оборудования и инвентаря	Оборудование и инвентарь павильона (в целом)
1-й	22,4	20,5	3600
2-й	23,7	21,7	3820
3-й	24,9	22,8	4000
4-й	26,2	24,0	4120
5-й	27,3	25,0	4390
6-й	43,7	40,0	7020
7-й	53,5	49,0	8600
8-й	56,17	51,9	9100
9-й	61,2	56,0	9830
10-й	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов здания спортивного павильона для малых стадионов без оборудования и инвентаря (в %) к табл. 24

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Павильон
1	Фундаменты	7
2	Стены и перегородки	21
3	Перекрытия	21
4	Кровля	6
5	Полы	7
6	Проемы	13
7	Отделочные работы	9
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	15
9	Прочие работы	1
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КОРПУСА

ПАВИЛЬОН-РАЗДЕВАЛЬНЯ ДЛЯ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Характеристика сооружений

Павильон-раздевальня. Объем здания 4309 куб. м. Фундаменты сборные железобетонные. Стены подвала - бетонные блоки. Стены надземной части здания кирпичные. Перекрытия и покрытия - сборные многопустотные панели. Кровля рулонная. Полы дощатые, керамические плитки, релиновые и цементные. Перегородки кирпичные. Отделочные работы - облицовка из лицевого кирпича, керамические глазурованные плитки, масляная и клеевая окраска. Павильон оборудован центральным отоплением от теплосети,. вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением, электросиловым оборудованием, слаботочным устройством, автоматикой, технологическим оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарем.

Таблица 25

Восстановительная стоимость на 1 м3 здания (в рублях)

	Павильон-	Павильон-раздевальня, в том числе
Территориальные пояса	раздевальня малых стадионов (в целом)	павильон-раздевальня без оборудования, сантехнических и электротехнических работ	внутренние сантехнические и электротехнические работы	силовое оборудование, автоматика и технологическое оборудование	спорт- оборудование в инвентарь
	а	б	в	г	д
1-й	29.2	21,3	5,2	0,9	1,8
2-й	31,0	22,6	5,5	1,0	1,9
3-й	32,4	23,6	5.8	1,0	2,0
4-й	34.2	24,9	6,1	1,1	2,1
5-й	35,6	26,0	6,3	1,1	2,2
6-й	56,9	41,5	10,1	1.8	3,5
7-й	69,8	50.9	12,4	2,2	4.3
8-й 9-й	74,0 79,7	53,9 58,1	13,2 14,2	2,3 2,5	4,6 4,9
10-й	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов здания павильона-раздевальни для плоскостных сооружений без спортивного оборудования и инвентаря (в %) к табл. 25

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Павильон-раздевальня
1	Фундаменты	10
2 3 4 5	Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) Крыша Полы	15 12 11 10
6 7 8 9	Проемы Отделочные работы Сантехнические и электротехнические устройства Прочие работы	11 7 19 5
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КОРПУСА

СПОРТИВНЫЕ КОРПУСА ОБЪЕМОМ 6000 куб. м

Характеристика сооружений

Здание трехэтажное с подвалом. Объем здания до 6000 куб. м. Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные. Степы надземной части здания кирпичные Перегородки армокирпичные и гипсолитовые. Перекрытия железобетонные и частично деревянные Крыша по деревянным стропильным фермам. Кровля рулонная. Полы дощатые, цементные и из метлахских плиток. Фасады отштукатурены, внутренняя отделка простая. Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом,. горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением.

Таблица 26

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

		Здание, в том числе
Территориальные пояса	Здание (в целом)	без оборудования	оборудование котельной	электросиловое оборудование
	а	б	в	г
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й	22,7 24,1 25,2 26,6 27,69 44,3 54,3 57,4 62,0 -	21,4 22,7 23,8 25,1 26,11 41,7 51,2 54,1 58,4 -	1,1 1,2 1,2 1,3 1,34 2,2 2,6 2,8 3,0 -	0,2 0,2 0,2 0,2 0,24 0,4 0,5 0,5 0,6 -
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 26

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Объем здания до 6000 куб. м
1	Фундаменты	11
2	Стены и перегородки	33
3	Перекрытия (покрытия)	11
4	Кровля	3
5	Полы	5
6 7 8	Проемы Отделочные работы Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9 9 12
9	Прочие работы	7
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КОРПУСА

СПОРТИВНЫЕ КОРПУСА ОБЪЕМОМ от 6000 до 10 000 куб. м

Характеристика сооружений

Здание двухэтажное, с подвалом. Объем здания от 6000 до 10000 куб. м. Фундаменты, бутовые, бутобетонные. Стены подвала бутовые или бутобетонные с облицовкой кирпичом. Стены надземной части здания кирпичные. Перегородки железобетонные, армокирпичные и гипсолитные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Крыша утепленная из металлических ферм с железобетонными плитами. Полы дощатые, из метлахских плиток, мозаичные и паркетные на асфальте.

Фасады отштукатурены, внутренняя отделка улучшенная.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, электроосвещением, слаботочным устройством.

Таблица 27

Восстановительная а стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

		Здание, в том числе
Территориальные пояса	Здание (в целом)	без оборудования	оборудование котельной	электросиловое оборудование	слаботочные устройства
	а	б	в	г	д
1-й	19,4	18,0	0,7	0,1	0,6
2-й 3-й 4-й 5-й 6-й	20,6 21,5 22,7 23,7 37,8	19,2 19,9 21,1 22,0 35,1	0,7 0,8 0,8 0,9 1,4	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	0,6 0,7 0,7 0,7 1,2
7-й	46,4	43,0	1,8	0,2	1,4
8-й	49,1	45,5	1,8	0,3	1,5
9-й	53,0	49,1	1,9	0,3	1,6
10-й	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 27, графе «б»

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	%
1	Фундаменты	5
2 3	Стены и перегородки Перекрытия (покрытия)	26 11
4	Кровля	5
5	Полы	13
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	18
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	10
9	Прочие работы	3
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КОРПУСА

СПОРТИВНЫЙ КОРПУС С ТРЕМЯ ЗАЛАМИ

Характеристика сооружений

Здание трехэтажное. Объем здания 11800 куб. м. Фундаменты - сборные железобетонные блоки. Стены кирпичные, стеклоблочные. Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные пустотные панели. Кровля рулонная. Перегородки армокирпичные, гипсолитовые и армоцементнопесчаные. Полы брусковые, из керамических плиток и линолеума. Отделка внутренняя - облицовка глазурованными плитками, улучшенная масляная и клеевая окраска. Отделка наружная - казеиновая окраска по фасаду.

Спортивный корпус оборудован вентиляцией, центральным отоплением от теплосети, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением, электросиловым оборудованием, слаботочными устройствами (радиофикацией, телефонизацией и часофикацией), спортоборудованием и инвентарем.

Таблица 28

Восстановительная стоимость на 1 куб. м (в рублях)

		Спорт корпус, в том числе
Территориальные пояса	Спорт корпус с тремя залами на 1 куб. м (в целом)	без оборудования, сантехнических и электротехнических работ	внутренние сантехнические и электротехнические работы	силовое спортивное оборудование и инвентарь
	а	б	в	г
1-й	18,7	15.6	1,9	1,2
2-й	19,8	16,5	2,0	1,3
3-й	20,7	17.3	2,1	1,3
4-й	21,9	18,3	2,2	1,4
5-й	22,8	19,0	2,3	1,5
6-й	36,4	30,4	3,7	2,3
7-й	44,7	37,3	4,5	2,9
8-й	47,3	39,5	4,8	3,0
9-й	51,1	42,6	5,2	3,3
10-й	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов здания спорт. корпуса с тремя залами с пропускной способностью 300 человек (в %) к табл. 28

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Здание спорт- корпуса
1	Фундаменты	5
2	Стены и перегородки	31
3	Перекрытия (покрытия)	14
4	Кровля (крыша)	5
5	Полы	6
6	Проемы	9
7	Отделочные работы	13
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	11
9	Прочие работы	6
.	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КОРПУСА

СПОРТИВНЫЙ МАНЕЖ С ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКОЙ

Характеристика сооружений

Здание двухэтажное. Объем здания от 25000 до 80000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки армокирпичные, железобетонные, гипсолитовые и деревянные. Перекрытия железобетонные. Кровля рулонная. Крыша из железобетонных арок и плит. Полы мозаичные, дощатые и из метлахских плиток. Фасады частично облицованы плитками и -отштукатурены. Внутренняя отделка улучшенная.

Покрытие круговой беговой дорожки состоит из нижнего слоя хворостяных фашин и верхнего слоя спецсмеси.

Покрытие прямой беговой дорожки и полов состоит из нижнего слоя шлака, промежуточных слоев опилок с пиритовыми огарками и торфом и верхнего слоя спецсмеси.

Стенки ям для прыжков обшиты досками; ямы заполнены песком.

Здание манежа оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом., канализацией, электроосвещением, слаботочным устройством.

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

		Здание, в том числе
Территориальные пояса	Здание (в целом)	без оборудования	электросиловое оборудование	слаботочные устройства
	а	б	в	г
1-й	10,9	10,6	0,1	0,2
2-й 3-й	11,56 12,1	11,14 11,8	0,11 0,1	0,21 0,2
4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й	12,75 13,3 21,3 26,05 27,6 29,8 -	12,4 12,94 20,7 25,33 26,8 28,9 -	0,12 0,12 0,2 0,24 0,3 0,3 -	0,23 0,24 0,4 0,48 0,51 0,6 -
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 29

	Наименование конструктивных элементов	а
1	Фундаменты	8
2 3 4	Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровля	16 20 8
5	Полы	4
6 7	Проемы Отделочные работы	12 11
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	12
9 10	Спец покрытие Прочие работы	5 4
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КОРПУСА

МАЛЫЙ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ

Характеристика сооружений

Здание двухэтажное. Объем здания до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсолитовые и армокирпичные Перекрытия деревянные. Над котельной и санузлом перекрытия железобетонные Крыша из деревянных стропильных ферм. Кровля рулонная. Полы дощатые, цементные и из метлахских плиток. Фасады отштукатурены. Внутренняя отделка улучшенная.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, электроосвещением.

Таблица 30

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

		Здание, в том числе
Территориальные пояса	Здание (в целом)	без оборудования	оборудование котельной	оборудование бойлерной
	а	б	в	г
1-й 2-й	22,4 23,7	20,4 21,6	1,5 1,6	0,5 0,5
3-й 4-й 5-й	24,9 26,2 27,3	22,6 23,8 24,9	1,7 1,8 1,8	0,6 0,6 0,6
6-й	43,7	39,8	2,9	1,0
7-й	53,5	48,7	3,6	1,2
8-й	56,7	51,6	3,8	1,3
9-й	61,2	55,7	4,1	1,4
10-й	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 30, графе «б»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Здание малого гимнастического зала объемом до 2000 куб. м
1	Фундаменты	4
2	Стены и перегородки	36
3	Перекрытия	7
4	Кровля-	6
5	Полы	5
6	Проемы	10
7	Отделочные работы	16
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	11
9	Прочие работы	5
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КОРПУСА

СПОРТИВНЫЙ КОРПУС С ДВУМЯ ЗАЛАМИ И БАССЕЙНОМ 25х14 м

Характеристика сооружений

Здание спортивного корпуса трехэтажное. Объем здания 21554 куб. м. Фундаменты ленточные, из сборных железобетонных и бетонных блоков. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные пустотные панели. Кровля рулонная. Полы мозаичные, железобетонные плиты, керамические плитки, из брусков, цементные, из линолеума Перегородки армокирпичные, стеклоблочные, армоцементнопесчаные и дощатые.

Ванна бассейна 25 х 14 м. Фундаменты и стены из монолитного железобетона с облицовкой глазурованными плитками.

Отделка - облицовка стен глазурованными плитками, улучшенная масляная окраска.

Таблица 31

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

		Спорткорпус, в том числе
Территориальные пояса	Спорт корпус с двумя залами и бассейном 25х14 м (в целом)	без оборудования	ванна бассейна	насосно-фильтрационная, хлораторная установки, автоматика водоподготовки и вент. установки	спорт оборудование и инвентарь, оборудование буфета	Электро- силовое оборудование
	а	б	в	г	д	е
1-й	20,7	16,5	1,3	1,3	1,2	0,4
2-й	21,9	17,4	1.4	1,4	1,3	0,4
3-й	23,0	18,5	1,4	1,4	1,3	0,4
4-й	24,2	19,3	1,5	1,5	1,4	0,5
5-й	25,3	20,1	1,1	1,6	1,5	0,5
6-й	40,4	32,3	2,5	2,3	2,3	0,8
7-й	49,5	39,4	3,1	3,1	2,9	1,0
8-й	52,4	41,8	3,3	3,3	3,0	1,0
9-й	56,5	45,1	3,5	3,5	3,3	1,1
10-й	-	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 31

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Здание спорт корпуса с двумя залами и бассейном 25 х14 м
1	Фундаменты	9
2	Стены и перегородки	14
3	Перекрытия	4
4	Крыша (покрытия)	12
5	Полы	9
6	Проемы	'0
7	Ванна бассейна	6
8	Отделочные работы	5
9	Прочие работы	5
10	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	13
11	Оборудование (насосно-фильтрационная, хлораторная, автоматика содоподготовки к вент. установок и электросиловое оборудование)	7
12	Спортоборудование, инвентарь и оборудование буфета	6
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА, ТРИБУНЫ И ВЕЛОТРЕКИ

ЛЫЖНЫЕ СТАНЦИИ

Характеристика сооружений

Здание одно-двухэтажное. Объем здания 1500 - 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсолитовые. Перекрытия деревянные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля рулонная. Полы дощатые и из метлахских плиток. Фасады отштукатурены. Внутренняя отделка улучшенная.

Здание оборудовано печным отоплением, электроосвещением и специальным инвентарем.

Таблица 32

Восстановительная стоимость на здания 1 куб. м (в рублях)

Территориальные пояса	Лыжная станция (в целом)	в том числе специальный инвентарь - стеллажи
	а	б
1-й	21,4	2,4
2-й	22,7	2,5
3-й	23,7	2,7
4-й	25,0	2,8
5-й	26,1	2,8
6-й	41,7	4,7
7-й	51,1	5,7
8-й	54,1	6,1
9-й	58,4	6,6
10-й	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 32, графе «а»

с	Наименование конструктивных элементов	Здание лыжной станции объемом 1500-2000 куб. м
1	Фундаменты	6
2	Стены и перегородки	28
3 4	Перекрытия Кровля	10 5
5 6 7 8 9 10	Полы Проемы Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Специальный инвентарь (оборудование) Прочие работы	7 10 11 7 11 5
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА, ТРИБУНЫ И ВЕЛОТРЕКИ

ЛЫЖНАЯ СТАНЦИЯ СЕКЦИОННОГО ТИПА

Характеристика сооружений

Здание одно-двухэтажное. Объем здания 2500 куб. м (на 1000 пар ходовых лыж). Фундаменты бутобетонные, столбовые. Стены из силикатного и красного кирпича облегченной конструкции с засыпкой шлаком. Перекрытия - сборные железобетонные прогоны и балки. Перегородки кирпичные, гипсолитовые и деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые, цементные, керамические плитки и линолеум. Отделка - облицовка глазурованными плитками, клеевая и масляная окраска.

Таблица 33

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

		Лыжная станция, в том числе
Территориальные пояса	Лыжная станция(в целом)	оборудование котельной о трубой	флагшток	оборудование и инвентарь
	а	б	д	е
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й	21,2 22,5 23,5 24,8 25,9 41,3 50,7 63,6 57,9 -	1740 1844 1931 2036 2123 3393 4159 4402 4750 -	290 307 322 339 354 566 693 734 792 -	230 244 255 269 281 449 550 582 628 -
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 33

	Наименование конструктивных элементов	Здание лыжной станции секционного типа на 1000 пар ходовых лыж
1	Фундаменты	7
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	29 11
4	Кровля	6
5	Полы	8
6	Проемы	11
7	Отделочные работы	19
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9
9	Прочие работы	7
	Итого	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА, ТРИБУНЫ И ВЕЛОТРЕКИ

ТРИБУНЫ

Характеристика вооружений

Земляные трибуны (графа «а») вместимостью до 3000 мест без подтрибунных помещений. Трибуны состоят из земляной насыпи с бутовыми или бутобетонными подпорными стенками. По откосам насыпи устроены дощатые сиденья по железобетонным столбикам с железобетонными подпорными плитами. Проходы между рядами асфальтированные. Лестницы из бетонных ступеней.

Земляные трибуны вместимостью от 3000 до 5000 мест без подтрибунных помещений (графа «б»). Конструкции трибун такие же, как  в графе «а».

Трибуны смешанной конструкции вместимостью от 3000 до 5000 мест, с подтрибунными помещениями (графа «в»). Трибуны состоят из земляной насыпи, подпорных стенок и встроенных в тело насыпи подтрибунных помещений объемом до 1100 куб. м. На откосе насыпи устроены дощатые сиденья по бетонным столбикам с железобетонными подпорными плитами. Проходы между рядами асфальтовые Лестницы из бетонных ступеней.

Фундаменты и подпорные стенки бутовые или бутобетонные. Стены подтрибунных помещений бутовые или бутобетонные с облицовкой кирпичом и кирпичные. Кровля рулонная. Перекрытие железобетонное. Полы из метлахских плиток.

Фасады отштукатурены Внутренняя отделка улучшенная.

Подтрибунные помещения оборудованы центральным отоплением, водопроводом, вентиляцией, канализацией и электроосвещением.

Железобетонные трибуны вместимостью от 4000 до 6000 мест с подтрибунными помещениями (графа «г»). Фундаменты трибун бутовые или бутобетонные. Стены кирпичные. Колонны кирпичные и железобетонные. Перекрытия из железобетонных элементов с утеплением в части подтрибунных помещений.

Сиденья деревянные по железобетонным столбикам. Подтрибунные помещения объемом до 5000 куб. м.

Перегородки в помещениях деревянные, гипсолитовые, кирпичные и железобетонные. Полы дощатые, цементные и из метлахских плиток.

Фасады трибун отштукатурены. Внутренняя отделка улучшенная.

Подтрибунные помещения оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением и электроосвещением.

Таблица 34

Восстановительная стоимость на одно место для зрителей (в рублях)

Территориальные пояса	Земляные трибуны с подтрибунными помещениями	Земляные трибуны без подтрибунных помещение	Трибуны смешанной конструкции о подтрибунными помещениями	Железобетонные трибуны с подтрибунными помещениями
	а	б	в	г
1-й	6,3	5,9	30	35
2-й	6,7	6,3	32	37
3-й	7,0	6,5	33	39
4-й	7,4	6,9	35	41
5-й	7,7	7,2	37	43
6-й	12,3	11,5	59	68
7-й	15,1	14,1	72	84
8-й	15,9	14,9	76	88
9-й	17,2	16,1	82	96
10-й	-	-	-	-


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ IV. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА, ТРИБУНЫ И ВЕЛОТРЕКИ

ВЕЛОТРЕКИ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Характеристика сооружений

Дорожка длиной 333,33 м (графа «а»). Основание трека состоит из земляной насыпи с одерновкой обратного откоса.

Покрытие трека состоит из нижнего щебеночного слоя и верхнего слоя из железобетона.

Барьер железобетонный, с обшивкой досками.

Дренаж состоит из нижнего слоя гравия, промежуточного слоя дерна и верхнего слоя растительной земли, колодцев и отвода воды керамическими трубами.

Трек оборудован электроосвещением.

Дорожка длиной 400 м (графа «б»). Конструкция велотрека такая же, как в графе «а», но без электроосвещения.

Таблица 35

Восстановительная стоимость на велотрек (в рублях)

Территориальные пояса	Велотрек с дорожкой длиной 333,33 м	Велотрек с дорожкой длиной 400 м
	а	б
1-й 2-й	65000 68900	78000 82680
3-й	72150	86580
4-й 5-й 6-й	76050 79300 126750	91260 95160 152100
7-й	155350	186420
8-й	164450	197340
9-й 10-й	177450 -	212940 -


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ

ПОЛУЗАКРЫТЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ

Характеристика сооружений

Тиры состоят из двух частей - стрелкового павильона и полузакрытой огневой зоны.

Тир (графа «а») на 5 стрелков. Здание павильона одноэтажное. Объем здания до 900 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные Перегородки и перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Крыша по деревянным стропилам. Полы дощатые Отделка здания улучшенная.

Здание оборудовано печным отоплением и электроосвещением.

Огневая зона. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Полы песчаные по утрамбованному щебнем грунту. Козырьки над бойницами и мишенями деревянные, с защитным слоем из кирпича. Траверсы из деревянных коробов с засыпкой. Дренаж щебеночный с отводом воды керамическими трубами.

Зона оборудована электроосвещением.

Тир (графа «б»). Объем здания до 800 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены деревянные, рубленые. Перегородки и перекрытия деревянные. Кровля рулонная. Крыша по деревянным стропилам. Полы дощатые Отделка здания улучшенная.

Огневая зона. Фундаменты на деревянных стульях. Стены деревянные, каркасно-обшивные, с засыпкой. Полы песчаные по утрамбованному щебнем грунту. Козырьки над бойницами и мишенями деревянные, с защитным слоем из кирпича Траверсы из деревянных коробов с засыпкой. Дренаж щебеночный с отводом воды керамическими трубами.

Зона оборудована электроосвещением.

Таблица 36

Восстановительная стоимость стрелкового тира на одного стрелка (в рублях)

	Здание павильона	Здание павильона
Территориальные пояса	объемом до 900 куб. м	объемом до 800 куб. м
	а	б
1-й	3200	2200
2-й	3390	2330
3-й	3550	2440
4-й	3740	2570
5-й	3900	2680
6-й	6240	4290
7-й	7650	6260
8-й	8100	6560
9-й	8740	6000
10-й	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 36

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	а	б
1	Фундаменты	14	10
2	Стены и перегородки	47	35
3	Перекрытия	3	б
4	Кровля	2	4
5	Полы	11	16
6	Проемы	3	6
7	Отделочные работы	3	5
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	5	8
9	Прочие работы	12	11
	Итого	100	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ

ЗАКРЫТЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ

Характеристика сооружений

Тир состоит из двух частей - стрелкового павильона и закрытой огневой зоны; рассчитан на 6 стрелков.

Тир с огневой зоной длиной 50 м (графы «а» - «д»). Здание павильона одноэтажное, с подвалом.

Объем здания до 4000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные и частично кирпичные облегченной конструкции с засыпкой Перегородки армокирпичные, гипсолитовые и деревянные филенчатые. Перекрытия железобетонные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля рулонная. Полы цементные, дощатые и из метлахских плиток.

Огневая зона. Фундаменты каменные. Стены кирпичные и частично кирпичные облегченной конструкции с засыпкой. Крыша совмещенная с перекрытием, железобетонная, с утеплением. Полы асфальтовые по щебеночному основанию.

Внутренняя отделка улучшенная.

Здание оборудовано центральным отоплением, вентиляцией, канализацией, водопроводом, электроосвещением и слаботочным устройством.

Тир с огневой зоной длиной 100 м (графы «а» - «к»). Объем здания до 7000 куб. м. Конструкция здания и огневой зоны такая же, как и в тире с огневой зоной 50 м (графы «а» - «д»), за исключением кирпичных стен огневой зоны, которые все выполнены без пустот. Имеются также в дощатые полы.

Таблица 37

Восстановительная стоимость стрелкового тира на 1 куб. м здания, кроме граф «а», «е» (в рублях)

	Тир с огневой зоной длиной 50 м	Тир с огневой зоной длиной 100 м
Террито-			здание тира, в том числе			здание тира, в том числе
риальные пояса	на 1 стрелка (в целом)	здание тира (в целом)	без оборудования котельной и слаботочного устройства	оборудо- вание котель- ной	слаботоч ное устрой- ство	на 1 стрелка (в целом)	здание тира (в целом)	без оборудования котельной и слаботочного устройства	оборудо- вание котель- ной	слаботоч ное устрой- ство
	а		в	г	д	е	ж	з	и	к
1-й	11150	16,9	15,8	0,9	0,20	16300	14,7	14,1	0,50	0,10
2-й	11800	17,9	16,7	1,0	0,21	17278	15,6	14,9	0,53	0,11
3-й	12380	18,8	17,5	1,0	0,22	18093	16,3	15,6	0,56	0.11
4-й	13050	19,8	18,5	1,1	0,23	19071	17.2	16,5	0,59	0,12
5-й	13600	20,6	19,3	1,1	0,24	19886	17,9	17,2	0,61	0,12
6-й	12740	32,9	30,8	1,8	0,39	31785	28,7	27,5	0,98	0,20
7-й	26650	40,4	37,8	2,2	0,48	38957	35,1	33,7	1,20	0,24
8-й	28200	42,7	40,0	2,3	0,51	41239	37,2	35,7	1,30	0,25
9-й	30440	46,1	43,1	2,5	0,55	44499	40,1	38,5	1,47	0,27
10-й	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 37

№	Наименование конструктивных	Здания объемом, куб. м до
п/п	элементов	4000	7000
1	Фундаменты	8	9
2	Стены и перегородки	31	33
3	Перекрытия	19	22
4	Кровля	5	4
5	Полы	8	9
6	Проемы	5	3
7	Отделочные работы	5	5
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	10	9
9	Прочие работы	9	6
	Итого	100	100
Примечание .Стоимость оборудования котельной и слаботочных устройств не учтена.


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ

СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Характеристика сооружений

Здания тиров одноэтажные. Объем здании до 500 куб. м.

Тир (графы «а» - «б»). Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные и частично кирпичные облегченные с засыпкой. Перегородки деревянные и гипсолитовые. Перекрытия деревянные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля рулонная. Полы глинобитные. Фасады оштукатурены. Внутренняя отделка улучшенная.

Здание оборудовано центральным отоплением и электроосвещением.

Тир (графы «в» - «г»). Фундаменты на деревянных стульях. Стены и перегородки деревянные. Кровля рулонная. Крыша совмещенная с перекрытием деревянная, без утепления. Полы глинобитные. Плоскости стен окрашены масляной краской.

Здание оборудовано электроосвещением.

Таблица 38

Восстановительная стоимость стрелковых тиров (в рублях)

Территориальные	Здание тира с кирпичными стенами	Здание тира с деревянными стенами
пояса	на 1 стрелка	на 1 кв. м здания	на 1 стрелка	на 1 кв. м здания
	а	б	в	г
1-й	1000	23,5	360	7,3
2-й	1060	24,9	382	7,7
3-й 4-й	1110 1170	26,1 27,5	400 421	8,1 8,5
5-й 6-й	1220 1950	28,7 45,8	439 702	8,9 14,2
7-й	2390	56,2	860	17,4
8-й	2530	59,5	911	18,5
9-й 10-й	2730 -	64,2 -	983 -	19,9 -
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 38

		Здание тиров
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	с каменными стенами	с деревянными стенами
1	Фундаменты	12	9
2 3	Стены и перегородки Перекрытия	27 25	41 19
4	Кровля
5	Полы	1	4
6	Проемы	9	4
7	Отделочные работы	9	8
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	11	6
9	Прочие работы	6	10
	Итого	100	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВО-ОХОТНИЧЬИХ СТЕНДОВ

Характеристика сооружений

Павильон для однокомплектного стрелково-охотничьего стенда (графа «а»). Объем здания до 1200 куб. м.

Павильон для двухкомплектного стрелково-охотничьего стенда (графа «б»). Объем здания до 1500 куб. м.

Здания павильонов одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсолитовые. Перекрытия железобетонные. Крыша по деревянным стропилам. Кровля рулонная. Полы дощатые и цементные. Внутренняя отделка улучшенная.

Здания павильона оборудованы центральным отоплением и электроосвещением.

Таблица 39

Восстановительная стоимость на 1 куб. м здания (в рублях)

Территориальные пояса	Объем здания до 1200 куб. м	Объем здания до 1500 куб. м
	а	б
1-й	24	24
2-й	26	25
3-й	27	26
4-й	28	28
5-й	30	29
6-й	47	46
7-й	58	56
8-й	61	60
9-й	66	64
10-й	-	-
Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в %) к табл. 39

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Объем здания до 1200 куб. м	Объем здания до 1500 куб. м
		а	б
1 2 3	Фундаменты Стены и перегородки Перекрытия	15 22 10	14 22 11
4	Кровля	7	8
5	Полы	16	18
6	Проемы	8	9
7	Отделочные работы	4	5
8	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства	9	9
9	Прочие работы	-	4
	Итого	100	100


Сборник № 35

укрупненные показатели восстановительной стоимости спортивных зданий и сооружений для переоценки основных фондов

Утвержден Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ

ОДНОКОМПЛЕКТНЫЕ СТРЕЛКОВО-ОХОТНИЧЬИ СТЕНДЫ

Характеристика сооружений

1. Траншейный стенд (графа «а») на 17 машинок. Траншея. Стены каменные. Плиты под машинки железобетонные. Перекрытия траншей железобетонные. Лестницы с бетонными ступенями. Стрелковые дорожки асфальтовые. Дренаж гравийный с коллектором из газовых труб диаметром 13 мм.

Будка пускальщика. Цоколь кирпичный. Стены деревянные каркасно-обшивные. Крыша по деревянным стропилам. Полы дощатые. Внутренняя отделка улучшенная.

Будки для метания стендовых мишеней. Конструктивные элементы здания такие же, как и для будки пускальщика. В здании имеются бетонные подушки под оборудование и предохранительные устройства;: из деревянных щитов.

Стенд оборудован машинками для метания мишеней и спортивным инвентарем.

2. Круглый стенд (графа «б») на 8 стрелков с одернованными земляными откосами, асфальтовым покрытием стрелковых мест, обходными дорожками и коллектором из газовых труб диаметром 13 мм.

Будка пускальщика такой же конструкции, как и будка траншейного стенда.

Стенд оборудован спортивным инвентарем.

3. Пристрелочная площадка (графа «в») с щебеночным покрытием. -Площадка оборудована спортивным инвентарем (столики, щиты для мишеней).

Уборная на 6 очков (см. графа «г»).

4. Флагштоки (графа «г») из газовых труб на железобетонном фундаменте. Трубы окрашены масляной краской.

5. Благоустройство территории стенда (графа «д») состоит из щебеночных дорожек, деревянного штакетного забора с масляной окраской, забора из колючей проволоки, деревянных траверс, щебеночной площадки для зрителей, зеленого насаждения и бортового камня.

Таблица 40

Восстановительная стоимость на измерители, указанные в таблице (в рублях)

Территориальные пояса	Траншейный стенд (на 1 машинку)	Круглый стенд (на 1 стрелка)	Пристрелоч- ная площадка (на площадку)	Флагшток (на 1  флагшток)	Благоустройство территории стенда (на 100 кв. м площади стенда)
	а	б	в	г	д
1-й	490	160	150	40	7
2-й	520	170	160	42	7
3-й	540	180	170	44	8
4-й	570	190	180	47	8
5-й	600	200	180	49	9
6-й	950	310	290	78	14
7-й	1170	380	360	96	17
8-й	1240	410	380	100	18
9-й	1340	440	410	110	19
10-й	-	-	-	-	-


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Техническая часть

Отдел I. Магазины

Отдел 2. Предприятия общественного питания

Отдел 3. Торговые базы, склады, хранилища

Отдел 4. Квасильно-засолочные предприятия

Отдел 5. Производственные предприятия

Отдел 6. Холодильники, ледники


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I. Магазины

Таблица 1. Магазины одноэтажные

Таблица 2. Магазины одноэтажные

Таблица 3. Магазины одноэтажные

Таблица 4. Магазины одноэтажные для торговли мебелью

Таблица 5. Магазины продовольственные, промтоварные и смешанной торговли одноэтажные

Таблица 6. Магазины для смешанной торговли одноэтажные

Таблица 7. Магазины продовольственные одноэтажные с буфетом-закусочной до 30 мест

Таблица 8. Магазины универсальные одноэтажные

Таблица 9. Магазины универсальные районные двухэтажные со столовой до 100 мест

Таблица 10. Магазины универсальные многоэтажные

Таблица 11. Павильоны для торговли промтоварами одноэтажные

Таблица 12. Киоски и павильоны сборно-разборной конструкции

Таблица 13. Киоски деревянные

Таблица 14. Палатки различного назначения

Таблица 15. Лавки керосиновые


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2. Предприятия общественного питания

Рестораны

Таблица 16. Тип I

Таблица 17. Тип II

Таблица 18. Столовые одноэтажные кирпичные

Таблица 19. Столовые одноэтажные деревянные

Таблица 20. Столовые двухэтажные кирпичные

Таблица 21. Кафетерии-закусочные

Таблица 22. Летние кафе

Таблица 23. Закусочные

Таблица 24. Закусочные летнего типа

Таблица 25. Чайные


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. Торговые базы, склады, хранилища

Таблица 26. Торговые базы одноэтажные

Склады одноэтажные кирпичные для продовольственных товаров

Таблица 27. Тип I

Таблица 28. Тип II

Таблица 29. Склады одноэтажные кирпичные для промышленных товаров

Таблица 30. Склады одноэтажные деревянные для продовольственных товаров

Таблица 31. Склады двухэтажные кирпичные для продовольственных товаров

Таблица 32. Глубинные (неприрельсовые) склады на 5 и 10 вагонов

Таблица 33. Склады соли на 800 т

Таблица 34. Склады для охотничьего пороха на 5 и 10 т

Таблица 35. Яйцесклады

Таблица 36. Яйцесклады на три вагона яиц

Таблица 37. Приемо-заготовительные пункты на 90 т

Таблица 38. Механизированные приемо-заготовительные пункты картофеля производительностью 5000 т и овощей 2000 т в сезон

Таблица 39. Картофелехранилища на 120 т с квасильно-засолочным цехом на 60 и 30 т соления

Таблица 40. Овощехранилища на 500 т

Таблица 41. Картофелехранилища

Таблица 42. Картофелехранилища

Таблица 43. Картофелехранилища с активной вентиляцией

Таблица 44. Плодохранилища

Фруктохранилища

Таблица 45. Тип I

Таблица 46. Тип II

Таблица 47. Корнеплодохранилища

Таблица 48. Капустохранилища

Таблица 49. Лукохранилища

Таблица 50. Автомобильные веса грузоподъемностью 30 т плодоовощной базы емкостью 12000 т


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 4. Квасильно-засолочные предприятия

Таблица 51. Квасильно-засолочные цехи

Таблица 52. Квасильно-маринадно-расфасовочный цех

Таблица 53. Дошники железобетонные

Таблица 54. Дошники кирпичные

Таблица 55. Дошники деревянные

Таблица 56. Рассольные чаны


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. Производственные предприятия

Таблица 57. Производственный корпус хлебозавода

Таблица 58. Подсобный корпус хлебозавода

Таблица 59. Производственный корпус хлебопекарни

Таблица 60. Подсобный корпус хлебопекарни

Таблица 61. Производственный корпус завода овощных и фруктовых консервов

Таблица 62. Подсобный корпус завода овощных и фруктовых консервов

Таблица 63. Производственный и подсобный корпуса овощесушильного завода

Таблица 64. Главный корпус пивоваренного завода и цех безалкогольных напитков

Таблица 65. Главный корпус солодовенного завода

Таблица 66. Цехи безалкогольных напитков производительностью 400 дал в смену

Производственный корпус крахмалопаточного завода

Таблица 67. Тип I

Таблица 68. Тип II

Таблица 69. Главный корпус завода первичного виноделия

Таблица 70. Цех переработки отходов при заводе первичного виноделия

Таблица 71. Главный корпус винного завода городского типа и винной базы с цехами разлива вина

Таблица 72. Цех для приема и дробления винограда

Таблица 73. Склады для приемки, первичной обработки и кратковременного хранения кожевенного сырья, пушнины и шерсти площадью 250 кв. м

Таблица 74. Грибоварочные пункты на 5 т маринованных и 500 кг сушеных грибов в сезон

Таблица 75. Томатоварочные пункты на 100 т в сезон

Таблица 76. Цехи сортировки шерсти со складами на 5 и 10 вагонов

Таблица 77. Колбасные цехи со скотобойными пунктами и холодильниками

Таблица 78. Колбасные мастерские мощностью 0,5 и 1 т в сутки

Таблица 79. Колбасные мастерские производительностью 0,5 И 1 т в сутки с производством безалкогольных напитков 10 и 20 гл. в смену

Таблица 80. Скотоубойные пункты на 25 голов крупного рогатого скота с холодильником

Скотоубойные пункты

Таблица 81. Тип I

Таблица 82. Тип II, Тип III и Тип IV

Таблица 83. Кишечные мастерские на 40 комплектов говяжьих кишок, 300 пучков бараньих черев и 100 шт., бараньих синюг в смену

Таблица 84. Лесопильные установки


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 6. Холодильники, ледники

Холодильники общего назначения

Таблица 88. Ледники карманного типа


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, специфических для потребительской кооперации, и предназначается для переоценки основных фондов.

2. Укрупненные показатели восстановительной стоимости разработаны во исполнение постановления Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252 и в соответствии с Методическими указаниями по разработке сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений, утвержденными Госстроем СССР 23 апреля 1969 г.

3. Настоящий сборник состоит из следующих шести отделов.

Отдел 1. Магазины.

Отдел 2. Предприятия общественного питания.

Отдел 3. Торговые базы, склады, хранилища.

Отдел 4. Квасильно-засолочные предприятия.

Отдел 5. Производственные предприятия.

Отдел 6. Холодильники, ледники.

4. В сборник включены укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений, разработанные проектными организациями потребительской кооперации. Министерством торговли СССР (сборник № 33), Министерством пищевой промышленности СССР (сборник № 10) и Министерством сельского хозяйства СССР (сборник № 26) для 1-го территориального пояса.

Для остальных поясов укрупненные показатели определены с применением поясных коэффициентов, составленных проектным институтом Центросоюза и согласованных с отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

5. Укрупненные показатели по зданиям и сооружениям, указанным в табл. № 5, 7, 8, 9. 10, 12, 16, 19, 20, 21, 26, 27. 46, 50. 52, 85, 86 и 87 позаимствованы из сборника № 33; в табл. № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 - из сборника № 10; в табл. № 35. 41. 42, 43. 44, 47, 48, 49, 82 и 84 - из сборника № 26.

6. Показатели стоимости для других зданий и сооружений, не входящих в настоящий сборник, следует принимать по соответствующим сборникам, разработанным для переоценки основных фондов.

7. Сборник укрупненных показателей учитывает полную восстановительную стоимость, т. е. прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления, необъемные затраты и общеплощадочные расходы по освоению строительной площадки и др.

8. В сборник укрупненных показателей включена стоимость всех общестроительных, особостроительных, санитарно-технических, электротехнических устройств и прочих работ.

9. Показатели восстановительной стоимости, за исключением особо оговоренных случаев, не учитывают затраты на изготовление торгового и складского оборудования, например: прилавков, шкафов, кассовых и примерочных кабин, стеллажей и т. п.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

10. Полная стоимость объекта (здания или сооружения) определяется умножением восстановительной стоимости единицы измерения объекта на его объем. При этом должны учитываться поправки, приведенные в Технической части или в примечаниях к отдельным таблицам сборника.

11. Определение объемов зданий и сооружений следует производить, руководствуясь правилами, помещенными в Общей части к сборникам.

12. Показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений приведены по девяти территориальным поясам с выделением части районов Красноярского края и Тюменской области, приравненных к условиям Крайнего Севера. Кроме того, 2-й территориальный пояс разбит на два: 2-а и 2-б пояса. Поэтому при переоценке основных фондов предприятий потребительской кооперации, расположенных во 2-м территориальном поясе, а также в Красноярском крае и Тюменской области, надлежит пользоваться приложением № 1 к данной Технической части.

Распределение территории СССР по территориальным поясам приведено в Общей части к сборникам строительных и санитарно-технических работ.

13. Восстановительная стоимость определена для II климатического района.

Для других климатических районов поправочные коэффициенты к единичной стоимости приведены в следующей таблице:

Здания и сооружения	Климатические районы
	I	II	III	IV
Отапливаемые Неотпливаемые	1,12 1,05	1 1	0,95 0,97	0,93 0,96
Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в Общей части к сборникам.

14. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям применяются поправочные коэффициенты, приведенные в Общей части к сборникам.

15. Кроме технической характеристики, в каждой таблице сборника указывается группа капитальности здания или сооружения. Отнесение здания к той или иной группе капитальности произведено на основании его конструктивной особенности и назначения.

16. Во всех случаях, когда технической характеристикой здания предусмотрено устройство встроенной котельной, стоимость котельного оборудования, в том числе стоимость котлов, включена в полную восстановительную стоимость здания и в таблицах удельного веса отдельных конструктивных элементов учтена в числе затрат на внутренние санитарно-технические устройства.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ СБОРНИКОМ

Требуется переоценить яйцесклад на три вагона яиц строительным объемом 750 куб. м, расположенный в Алтайском крае. Группа капитальности III. Переоцениваемый объект согласно Общей части к сборнику находится в I климатическом районе. Поправочный климатический коэффициент по таблице, приведенной к п. 13 Технической части, составляет 1,12.

Как указано в приложении № I к Технической части. Алтайский край относится к 2-б территориальному поясу.

а. Определяем полную восстановительную стоимость здания склада.

По табл. 36 настоящего сборника с учетом вышеприведенного поправочного коэффициента (1,12) восстановительная стоимость 1 куб. м здания составит

(20,1 х 1,12) = 22,5 руб., где

20,1 - восстановительная стоимость по таблице для 2-б территориального пояса;

1,12 - поправочный коэффициент для I климатического района.

Полная восстановительная стоимость здания склада составит

(750 х 22,5) = 16875 руб.

б. Определяем физический износ этого здания в процентах и денежном выражении.

Для определения физического износа здания составляем следующий расчет:

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов %	Износ конструктивных элементов %	Удельный износ конструктивных элементов %
	а	б	в
Фундаменты	14	-	-
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия	32 17	25 15	8 2,6
Кровля	6	40	2,4
Проемы	8	-	-
Полы	8	-	-
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	2 11	-	-
Прочие работы	2	-	-
Итого	100	-	13
В графе «а» помещены удельные веса отдельных конструктивных элементов из разбивки к табл. 36; в графе «б» указан процент износа отдельных конструктивных элементов, определенный инвентаризационной комиссией; в графе «в» указан удельный износ отдельных конструктивных элементов в процентах от полной стоимости. полученный путем перемножения показателей графы «а» на данные в графе «б».

Таким образом, общий физический износ здания составляет 13 %, или в денежном выражении - (16875 х 0,13) = 2194 руб.

Приложение № 1 к Технической части

Справочная таблица республик, краев и областей, входящих в 2-а и 2-6 территориальные пояса, а также отдельных районов Красноярского края и Тюменской области,. приравненных к условиям Крайнего Севера

Территориальный пояс 2-а

Азербайджанская ССР, Армянская ССР. Грузинская ССР, Молдавская ССР, Украинская ССР, Башкирская АССР, Дагестанская АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Калмыцкая АССР, Северо-Осетинская АССР, Чечено-Ингушская АССР. Краснодарский край, Ставропольский край. Ростовская область.

Территориальный пояс 2-6

Казахская ССР, Алтайский край. Кемеровская, Курганская, Новосибирская. Омская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Томская и Тюменская (южнее 60-й параллели), Челябинская области.

Районы, приравненные к условиям Крайнего Севера

Красноярский край: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Северо-Енисейский южные части Туруханского района и Эвенкийского национального округа, расположенные южнее рек Турухан и Н. Тунгуска, и другие, для которых установлен районный поясной коэффициент к зарплате К = 1,3.

Тюменская область: Ямало-Ненецкий национальный округ и части Ханты-Мансийского национального округа, расположенные южнее 60-й параллели, и другие районы, для которых установлен районный поправочный коэффициент к зарплате К = 1,3.


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания без подвалов. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные (графа «а»), покрытия железобетонные (графа «б»). Кровля асбестоцементная (графа «а»), рулонная (графа «б»). Полы релиновые, бетонные и цементные. Отделка - улучшенная штукатурка с высококачественной окраской. Центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электротехнические и слаботочные устройства. Оборудование топочной.

Группа капитальности по графе «а» — III.

Группа капитальности по графе «б»—I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 1

Территориальные пояса	Объем зданий, куб. м
	до 400	до 800
	а	б
1	32,4	27,7
2-а	33,7	28,8
2-б	36	30,7
3	36,6	31,3
4	39,2	33,5
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	43,4	37,1
5	47	40,2
6	58,3	50
7	65	55,4
8	74	63
9	88	75
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 1)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	5	5
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	23 13 12	17 25 7
Полы	8	11
Проемы	12	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические, электротехнические и слаботочные устройства	2 22	3 21
Прочие работы	3	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, без подвала. Фундаменты железобетонные. Стены - железобетонные панели. Покрытия - железобетонные панели. Кровля рулонная. Термоизоляция стен и перекрытий холодильных камер - минеральная пробка. Полы релиновые. цементные и из керамической плитки. Отделка - улучшенная штукатурка с высококачественной окраской. Центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электротехнические и слаботочные устройства. Оборудование топочной.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 2

Территориальные пояса	Объем здания до 1300 куб. м
1 2-а 2-б	33,3 34,6 37
3	37,6
4 Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	40,3 44,6
5	48,3
6	59,9
7	67
8	76
9	90
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 2)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	5
Стены и перегородки	14
Покрытия	25
Кровля	6
Полы	8
Проемы	10
Отделочные работы и изоляционные	9
Внутренние санитарно-технические, электротехнические и слаботочные устройства Прочие работы	21 2
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с подвалом.. Фундаменты железобетонные. Стены подвала - бетонные блоки. Стены надземной части кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля совмещенная рулонная. Термоизоляция стен, перегородок и перекрытий холодильных камер - минеральная пробка. Полы из керамической плитки. релина и цементные. Отделка - улучшенная штукатурка с высококачественной окраской. Центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электротехнические и слаботочные устройства. Оборудование топочной.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 3

Территориальные пояса	Объем зданий до 1700 куб. м
1	24,5
2-а	25,5
2-б	27,2
3	27,7
4	30
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	32,8
5	35,5
6	44,1
7	49
8	56,1
9	66
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 3)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены и перегородки	34
Перекрытия и покрытия Кровля	15 2
Полы	6
Проемы	7
Металлоконструкции	3
Отделочные и изоляционные работы	9
Внутренние санитарно-технические, электротехнические и слаботочные устройства Прочие	15 3
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ МЕБЕЛЬЮ

Характеристика зданий

Здания, одноэтажные без подвала со встроенной котельной. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы террацевые, дощатые и полихлорвиниловые. Отделка - улучшенная штукатурка с высококачественной окраской. Центральное отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электротехнические и слаботочные устройства. Оборудование котельной.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 4

Территориальные пояса	Объем здание до 3300 куб. м
1	18,2
2-а	18,9
2-б	20,2
3	20,6
4	22
Приравненные к Крайнему Северу (4-го пояса)	24,4
5	26,4
6	32,8
7	36,4
8	41,7
9	49,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 4)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Стены и перегородки	14
Перекрытия	29
Кровля	7
Полы	13
Проемы	2
Отделочные работы	7
Металлоконструкции	6
Внутренние санитарно-технические, электротехнические в слаботочные устройства Прочие работы	15 1
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ, ПРОМТОВАРНЫЕ И СМЕШАННОЙ ТОРГОВЛИ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и деревянные. Чердачные перекрытия железобетонные. Полы цементные, мозаичные и плиточные. Кровля рулонная. Отделка повышенного качества. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 5

Территориальные	Объем зданий куб. м
пояса	до 500	до 1000	до 2500	до 5000
	а	б	в	г
1	46,5	36,4	31,2	23,7
2-а	48,4	37,9	32,4	24,6
2-б	51,6	40,4	34,6	26,3
3	52,5	41,1	35,3	26,8
4	56,3	44	37,8	28,7
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	62	48,8	41,8	31,8
5	67	52,8	45,2	34,4
6	84	66	56,2	42,7
7	93	73	62	47,4
8	106	83	71	54,3
9	126	98	84	64
Примечание. При замене центрального отопления печным восстановительную стойкость 1 куб. м здания увеличивать:

а) при объеме здания до 1000 куб. м:

для 1-5-го поясов	на 0,4 руб.

для 6-9-го поясов	на 0,5 руб.

б) при объеме здания до 5000 куб. м:

для 1-5-го поясов	на 0,2 руб.

для 6-9-го поясов	на 0,3 руб.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 5)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б	в	г
Фундаменты	6	6	6	6
Стены и перегородки	22	17	15	10
Перекрытия	14	14	13	10
Крыша	5	12	12	18
Полы	3	7	7	8
Проемы	9	16	14	19
Отделочные работы	4	3	1	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	28 9	15 10	23 8	20 6
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ ДЛЯ СМЕШАННОЙ ТОРГОВЛИ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика здании

Магазины (графа «а»).

Здания без подвала. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Перегородки дощатые. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная или железная. Полы цементные и дощатые. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление печное.

Водопровод, канализация в электроосвещение.

Группа капитальности II.

Магазины (графа «б»).

Характеристика та же, что и для графы «а», за исключением следующей конструкции: стены бревенчатые.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 6

Территориальные пояса	Объем здания до 1000 куб. м
	а	б
1	21,9	19,4
2-а	22,8	20,2
2-б	24,3	21,5
3	24,7	21,9
4	26,5	23,5
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	29,3	26
5	31,8	28,1
6	39,4	34.9
7	43,8	38,4
8	50,2	44,4
9	59.1	52,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 6)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б
Фундаменты	6	3
Стены и перегородки Перекрытия (покрытия) Кровля	27 7 7	34 8 8
Полы	9	7
Проемы	20	13
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11 7	8 10
Прочие работы	6	9
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ С БУФЕТОМ-ЗАКУСОЧНОЙ ДО 30 МЕСТ

Характеристика зданий

Здания без подвала с заглубленной котельной. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля асбестоцементная. Полы плиточные и цементные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, электроосвещение и оборудование котельной.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 7

Территориальные пояса	Объем зданий до 1500 куб. м
1	26,7
2-а	27,8
2-б	29,6
3	30,2
4	32,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	35,8
5	38,7
6	48,1
7	53,4
8	61
9	72
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 7)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	7
Стены и перегородки Перекрытия	22 19
Кровля	5
Полы	5
Проемы	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	12 19 2
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания без подвала. Фундаменты сборные бетонные. Стены крупнопанельные из ячеистого бетона. Перегородки кирпичные и деревянные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы плиточные, дощатые, цементные и релиновые. Отделка повышенного качества. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция

и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 8

Территориальные пояса	Объем зданий до 10 000 куб. м
1	25
2-а	26
2-б	27,8
3	28,3
4	30.3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса) 5	33,5 36,3
6	45
7	50
8	57,3
9	68
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 8)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	4
Стены и перегородки	12
Перекрытия	13
Крыши	23
Полы	9
Проемы	6
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ СО СТОЛОВОЙ ДО 100 МЕСТ

Характеристика зданий

Здания с подвалом и встроенной котельной. Фундаменты и стены подвала бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки гипсолитовые. Перекрытия над подвалом и междуэтажное железобетонные, чердачное - несгораемое. Кровля асбестоцементная. Полы цементные, мозаичные, паркетные и деревянные. Штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение, подводка к производственному оборудованию и оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 9

Территориальные пояса	Объем зданий до 6000 куб. м
1	24,3
2-а	25,3
2-б	27
3	27,5
4	29,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	32,6
5	35,2
6	43,7
7	48,6
8	55,6
9	66
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 9)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	6
Стены и перегородки Перекрытия	33 13
Кровля	3
Полы	7
Проемы	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	7 17 5
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МНОГОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты монолитные железобетонные и сборные бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Перегородки кирпичные и гипсобетонные. Полы плиточные, цементные и релиновые. Кровля рулонная. Отделка повышенного качества. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение и холодильные устройства.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 10

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 10000	до 20000	до 25000	до 30000
	а	б	в	г
1	24,1	19,3	18,3	17,1
2-а	25	20,1	19	17,8
2-б	26,8	21,4	20,3	19
3	27,2	21,8	20,7	19,3
4	29,2	23,4	22,1	20,7
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	32,3	25,9	24,5	22,9
5	39,4	28	26,5	24,8
6	43,4	34,7	32,9	30,8
7	48,2	38,6	36,6	34,2
8	55,2	44,2	41,9	39,2
9	65	52,1	49,4	46,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 10)

Наименование конструктивных элементов	а	б	в	г
Фундаменты Стены и перегородки	4 27	8 11	4 27	4 15
Перекрытия	19	25	13	22
Крыши	5	6	4	8
Полы	5	8	8	9
Проемы	13	17	13	11
Отделочные работы	3	9	4	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	15	12	20	22
Прочие работы	9	4	7	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ПРОМТОВАРАМИ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Стены деревянные каркасно-обшивные с отеплением шлаком. Чердачное перекрытие деревянное. Стропила наслонные из бревен. Кровля рулонная. Полы дощатые. Отделка - простая окраска. Отопление печное. Электроосвещение.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 11

Территориальные пояса	Объем зданий до 500 куб. м
1	9,7
2-а	10,1
2-б	10,8
3	11
4	11,8
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	13
5	14,1
6	17,5
7	19,4
8	22,2
9	26,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 11)

Наименование конструктивных элементов	Удельные вес
Стены и перегородки	24
Перекрытия	8
Крыши	12
Полы	8
Проемы	17
Отделочные работы	13
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

КИОСКИ И ПАВИЛЬОНЫ СБОРНО-РАЗБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Характеристика зданий

Киоски и павильоны металлические заводского изготовления. Полы, дощатые. Кровля и стены из стеклопластика. Торговые помещения оборудованы прилавками и полками. Отделка повышенного качества. Водопровод, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 12

Территориальные	Объем, куб. м
пояса	до 5	№ 10	до 20	до 30	до 50
	а	б	в	г	д
1	288,3	221	189	99,8	56,3
2-а	300	230	197	104	58,6
2-б	320	245	210	111	62
3	325	250	214	113	64
4	348	267	229	121	68
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	386	296	253	134	75
5	418	320	274	145	82
6	518	398	340	180	101
7	576	442	378	200	113
8	660	506	433	229	129
9	778	597	510	270	152
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 12)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г	д
Сборно-разборные конструкции.	82	82	82	82	82
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	18	18	18	18
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

КИОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика киосков и шкафов-киосков

Киоски и шкафы сборно-разборной конструкции заводского изготовления. Полы дощатые. Кровля железная. Отделка - простая окраска. Водопровод - графы «в» и «д» и электроосвещение, кроме графы «а».

Киоски для торговли	объем в куб. м
а) галантереей	до 1,5
б) кондитерскими товарами	до 2,0
в) водами	до 10
г) цветами	до 15
д) мороженым	до 30
Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 13

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 1,5	до 2	до 10	до 15	до 30
	а	б	в	г	д
1	167	166	62	57,1	45,3
2-а 2-б	174 185	173 184	64 69	59,4 63	47,1 50,3
3	189	188	70	65	51.2
4	202	201	75	69	54,8
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	224	222	83	77	61
5	242	241	90	83	66
6	301	299	112	103	82
7	334	332	124	114	91
8	382	380	142	131	104
9	451	448	167	154	122
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 13)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б	в	г	д
Сборно-разборные конструкции Водопровод	100 -	89 -	87 7	93 -	92 3
Электроосвещение	-	11	6	7	5
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

ПАЛАТКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Характеристика зданий

Палатки деревянные сборно-разборной конструкции заводского изготовления. Полы деревянные. Кровля железная. Отделка - простая окраска. Водопровод, электроосвещение.

Киоски для торговли	объем в куб. м
а) пивом	до 20
б) промтоварами	до 30
в) продовольственными товарами	до 45
г) овощами и фруктами	до 45
д) овощами и фруктами	до 70
Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 14

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 20	до 30	до 45	до 45	до 70
	а	б	в	г	д
1	37,9	36,4	28,5	38,7	34
2-а	39,4	37,9	30	40,2	35,4
2-б	41,1	40,4	31,6	43	37,7
3	42,8	41,1	32,2	43,7	38,4
4	45,9	44	34,5	46,8	41,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	49,6	48,8	38,2	51,9	45,6
5	55	52,8	41,3	56,1	49,3
6	68	66	51,3	70	61
7	76	73	57	75	68
8	87-	83	65	89	78
9	102	98	77	104	92
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 14)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б	в	г	д
Деревянные сборно-разборные конструкции Водопровод	84 11	94 -	92 -	89 5	92 3
Электроосвещение	5	6	8	6	5
Итого	100	100	100.	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел I МАГАЗИНЫ

ЛАВКИ КЕРОСИНОВЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное совмещенное с кровлей. Кровля рулонная. Полы цементные. Отделка - простая штукатурка с окраской. Отопление печное. Выгреб с приямком для резервуара. Установка насоса. Электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 15

Территориальные пояса	Объем зданий до 200 куб. м
1	30,6
2-а	31,8
2-б	34
3	34,6
4	37
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	41
5	44,4
6	55.1
7	61
8	70
9	83
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 15)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	19
Стены и перегородки	10
Перекрытие (совмещенное с кровлей)	15
Полы	3
Проемы	9
Отделочные работы	3
Внутренние санитарно-технические работы и электроосвещение	16
Выгреб с приямком для резервуара	16
Прочие работы	9
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

РЕСТОРАНЫ

Характеристика зданий

Тип I.

Графы «а», «в». Здания двухэтажные с подвалом и холодильными устройствами. Фундаменты - сборные железобетонные и бетонные блоки. Стены керамзитобетонные, навесные, панели, облицованные керамической плиткой. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы из метлахских плиток, из релина и паркета. Отделка повышенного качества. Отопление центральное. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование, электроосвещение.

Графа «б». Характеристика та же, что и для граф «а», «в», за исключением следующих конструкций: фундаменты бутобетонные, стены кирпичные.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 16

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 7000	до 10000	до 15000
	а	б	в
1	32,1	26,9	28,6
2-а	33,3	28	29,7
2-б	35,6	29,9	31,8
3	36,3	30,4	32,3
4	38,8	32,5	34,6
Приравненный к Крайнему Северу(4-го пояса)	43	36	38,3
5	46,5	39	41
6	57,8	48,4	51
7	64	53,8	57,2
8	74	62	66
9	87	73	77
Примечание. Для трех- и четырехэтажных зданий восстановительную стоимость 1 куб. м здания принимать с коэффициентом 0,98

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 16)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	4	4	3
Стены и перегородки	19	14	25
Перекрытия	22	19	12
Крыши	9	4	9
Полы	8	6	10
Проемы	10	6	8
Отделочные работы	4	5	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	18 6	26 16	22 6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

РЕСТОРАНЫ

Характеристика зданий

Тип II.

Здания двухэтажные с подвалом, со встроенной котельной. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные. Стены подвала бутовые, наземной части - кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбестоцементная или железная. Полы из метлахских плиток, паркетные и цементные. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение, подводка к производственному оборудованию и оборудованию котельной.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 17

Территориальные пояса	Объем зданий до 7000 куб. м
1	24,3
2-а	25,3
2-б	27
3	27,5
4	29,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	32,6
0	35,2
6	43,7
7	48,6
8	55,6
9	66
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 17)

Наименование конструктивные элементов	Удельный вес
Фундаменты	5
Стены и перегородки	23
Перекрытия и покрытия Кровля	18 3
Полы	10
Проемы	6
Отделочные работы	11
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	23
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика зданий

Столовые (графа «а»).

Здание без подвалов, со встроенной котельной. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки деревянные или кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля асбоцементная или железная. Полы паркетные, мозаичные и асфальтовые. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение, подводка к производственному оборудованию и оборудование котельной.

Столовые (графы «б» - «г»).

Характеристика та же, что и для графы «а», за исключением следующих конструкций: здания с подвалом, перегородки гипсобетонные и кирпичные, полы паркетные, мозаичные, цементные и дощатые.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 18

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 1000	до 1500	до 2000	до 3000
	а	б	в	г
1 2-а	36,7 38,2	34,7 36,1	30 31,2	28,9 30,1
2-б	40.7	38,5	33,3	32,1
3	41,5	39,2	33,9	32,7
4 Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	44,4 49,2	42 46,5	36,3 40,2	35 38,7
5	53.2	50,3	43,5	41,9
6	66	62	54	52
7	73	69	60	57,8
8	84	79	69	66
9	99	94	81	78
Примечание. При отсутствии честной котельной оценочную стоимость 1 куб. м здания уменьшать:

для 1 - 5-го поясов............... на 0,2 руб.

для 6 - 9-го поясов............... на 0,3 руб.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 18)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	а	г
Фундаменты	5	7	9	9
Стены и перегородки	26	29	23	23
Перекрытия (покрытия)	16	15	15	15
Кровля	4	5	4	5
Полы	10	7	6	7
Проемы	4	7	6	6
Отделочные работы	8	7	7	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	19 8	19 4	21 9	23 5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика зданий

Фундаменты бетонные. Цоколь из кирпича. Стены из дощатых чистых щитов. Перекрытия из дощатых щитов на деревянных прогонах. Кровля рулонная. Полы керамические, цементные и асфальтовые. Отделка - улучшенная масляная окраска. Отопление - водогрейная колонка. Водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 19

Территориальные пояса	Объем зданий до 1000 куб. м
1	28
2-а	29,1
2-б	31,1
3	31,6
4	33,9
Приравненный к крайнему Северу (4-го пояса)	37,5
5	40,6
6	50,4
7	56
8	64
9	76
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 19)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	4
Стены и перегородки	26
Перекрытия	7
Крыши	9
Полы	16
Проемы	13
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты и стены подвала - сборные бетонные блоки Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы керамические, цементные и из линолеума. Отделка - частичная облицовка стен глазурованными плитками, штукатурка и улучшенная окраска. Отопление центральное. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 20

Территориальные пояса	Объем здании до 5000 куб. м
1	21,9
2-а	22,8
2-б	24,3
3	24,7
4	26,5
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	29,4
5	31,8
6	39,4
7	43,8
8	50,2
9	59,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 20)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	4
Стены и перегородки	12
Перекрытия	13
Крыши	11
Полы	10
Проемы	12
Отделочные работы	10
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

КАФЕТЕРИИ-ЗАКУСОЧНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с верандами. Фундаменты ленточные сборные из бетонных блоков. Стены из эффективного глиняного кирпича с облицовкой. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рулонная. Полы из релина, керамической плитки. Отделочные работы - штукатурка стен с побелкой и масляной окраской панелей. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 21

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 600	до 1000	до 1500	до 2000
	а	б	в	г
1	50,2	35,9	34,7	30,1
2-а	52,2	37,3	36,1	31,3
2-б	55,7	39,8	38,5	33,4
3	56,7	40,6	39,2	34
4	61	43,4	42	36,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	67	48,1	46,5	40,3
5	73	52,1	50,3	43,6
6	90	65	62	54,2
7	100	72	69	60
8	115	82	79	69
9	136	97	94	81
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 21)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г
Стены и перегородки	6	5	7	5
Стены и перегородки	9	16	15	15
Перекрытия	6	15	11	14
Крыши	6	10	9	12
Полы	6	4	5	6
Проемы	27	8	11	7
Отделочные работы	3	12	6	12
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	20	21	20	19
Прочие работы	17	9	16	10
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЛЕТНИЕ КАФЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с открытыми верандами. Стены каркасные без отепления, с чистой обшивкой с двух сторон досками. Перекрытие - балки из досок с чистой подшивкой. Кровля асбестоцементная. Полы дощатые и цементные. Отделка - простая окраска. Водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола в руб.

Таблица 22

Территориальные пояса	Площадь пола, кв. м
	до 100	до 300
	а	б
1	90,8	69,4
2-а	94	72
2-б	101	77
3	103	78
4 Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	110 122	84 93
5	132	101
6	163	125
7	182	139
8	208	159
9	245	187
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 22)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	1	1
Стены и перегородки	26	22
Перекрытия (покрытия) Кровля	5 10	6 14
Полы	9	14
Проемы	10	13
Отделочные работы	4	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25	24
Прочие работы	10	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЗАКУСОЧНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты бутовые, бетонные, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки и перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы дощатые. Отделка простая штукатурка и окраска. Электроосвещение. Канализация.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 23

Территориальные пояса	Объем зданий до 600 куб. м
1	25,6
2-а	26,6
2-б	28,4
3	28,9
4	31
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса	34,3
5	37,1
6	46,4
7	51,2
8	58,6
9	69
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 23)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки Перекрытия	38 9
Кровля	9
Полы	8
Проемы	6
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11  6
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЗАКУСОЧНЫЕ ЛЕТНЕГО ТИПА

Характеристика зданий

Здания одноэтажные из сборно-разборных конструкций с открытой верандой. Стены из дощатых щитов в каркасе из металлических труб. Перегородки из сборных дощатых щитов. Полы цементные и асфальтобетонные. Покрытие кровли из брезента по фермам из металлических труб. Водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 кв. м площади пола в руб.

Таблица 24

Территориальные пояса	Площадь пола до 800 кв. м
1	28,7
2-а	29,8
2-б	31,9
3	32,4
4	34,7
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	38,5
5	41,6
6	51,7
7	57,4
8	66
9	77
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 24)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Стены и перегородки Перекрытия	24 8
Кровля	16
Полы	15
Проемы	9
Отделочные работы	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 2. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЧАЙНЫЕ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с подвалом, со встроенной котельной. Фундаменты и стены подвала бутовые, бетонные, бутобетонные. Стены надземной частя и перегородки кирпичные. Перекрытия над подвалом железобетонные, чердачные - деревянные. Полы цементные, плиточные и из линолеума. Кровля асбоцементная. Отделка - штукатурка. простая окраска. Центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение. Оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 25

Территориальные пояса	Объем зданий до 1000 куб. м
1	32,8
2-а	34,1
2-б	36,4
3	37.1
4	39,7
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	44
5	47,6
6	59
7	66
8	75
9	89
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 25)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	14
Стены и перегородки	21
Перекрытия	9
Кровля	5
Полы	6
Проемы	9
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	22
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ТОРГОВЫЕ БАЗЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ

Характеристика зданий

Здания с подвалом и платформами. Фундаменты монолитные железобетонные. Стены из панелей ячеистого бетона. Перекрытия железобетонные. Перегородки кирпичные. Полы асфальтобетонные, бетонные и асфальтовые. Кровля рулонная. Отделка -штукатурка и простая окраска с частичной облицовкой панелей плитками. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. здания в руб.

Таблица 26

Территориальные пояса	Объем зданий до 150000 куб. м
1	8,9
2-а	9,3
2-б	9,9
3	10,1
4	10,8
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса) 5	11,9 12,9
6	16
7	18
8	20,4
9	24
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 26)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Стены и перегородки	17
Перекрытия	28
Крыша	12
Полы	9
Проемы	3
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	13
Прочие работы	8
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика зданий

Тип I.

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами. Фундаменты железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные. Перекрытия железобетонные. Полы асфальтобетонные, цементные и; из линолеума. Кровля рулонная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение, холодильное оборудование. Здания с двумя платформами.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 27

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 15000	до 25000	до 50000
	а	б	в
1	17	14,3	11,6
2-а	17,7	14,9	12,1
2-б	18,9	15,9	12,9
3	19,2	16,2	13,1
4	20,6	17,3	14,0
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса) 5	22,8 24,7	19,2 20,7	15,5 16,8
6	30,6	25,7	20,1
7	34	28,6	23,2
8	38.9	32,7	26,6
9	45,9	38,6	31,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 27)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б	в
Фундаменты	7	7	13
Стены и перегородки Перекрытия	24 17	19 19	22 12
Крыша	14	18	19
Полы	8	9	14
Проемы	2	2	3
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические к электротехнические устройства Прочие работы	2 11 15	2 7 17	4 9 4
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика зданий

Тип II.

Склады (графа «а»).

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки и чердачные перекрытия деревянные. Полы дощатые и цементные. Кровля тесовая или асбестоцементная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление печное. Водопровод и электроосвещение.

Группа капитальности III.

Склады (графы «б» - «г»).

Здания с одной платформой, со встроенной котельной, с охлаждаемыми и неохлаждаемыми камерами. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы асфальтовые, цементные и дощатые. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное, вентиляция и электроосвещение, холодильное и котельное оборудование.

Склады (графа «д»).

Характеристика та же. Здание с двумя платформами.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 28

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 1500	до 5000	до 7000	до 9000	до 15000
	а	б	в	г	д
1	17,7	16.4	15,5	14,6	12,3
2-а 2-б	18,4 19,6	17,1 18,2	16,1 17,2	15,2 16,2	12,8 13,7
3	20	18,5	17,5	16,5	13,9
4 Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	21,4 23,7	19,8 22	18,8 20,8	17,8 19,6	14,9 16,5
5	25,7	23,8	22,5	21,2	17,8
6	31,9	29,5	27,9	26,3	22,1
7	35,4	32,8	31	29,2	24.6
8	40,5	37,6	35,5	33,4	28,2
9	47,8	44,3	41,9	39,4	33,2
Примечание. При отсутствии местной котельной восстановительную стоимость 1 куб. м здания уменьшать:

а) по графам «б» - «г»:

для 1-5-го поясов	на 0,3 руб.

для 6-9-го поясов	на 0,6 руб.

б) по графе «д»:

для 1-2-го поясов	на 0,2 руб.

для     9-го пояса	на 0,3 руб.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 28)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г	д
Фундаменты	11	7	7	7	10
Стены и перегородки	23	32	30	28	23
Перекрытия (покрытия)	23	22	25	28	26
Кровля	11	5	5	5	8
Полы	10	10	11	12	12
Проемы	6	6	6	5	5
Отделочные работы	7	5	4	4	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	6 3	12 1	11 1	10 1	8 3
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика зданий

Здания без подвалов с платформами, со встроенными котельными. Фундаменты бутовые, бетонные и бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы асфальтовые, цементные и дощатые. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция, электроосвещение н оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 29

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 6000	до 7000	до 10000	до 14000	до 17000	до 20000
	а	б	в	г	д	е
1	15,1	14,7	14,4	14	13,7	13,5
2-а	15,7	15,3	15	14,6	14,2	14
2-б	16,8	16,3	16	15,5	15,2	15
3	17,1	16,6	16,3	15,8	15,5	15,3
4	18,3	17,8	17,4	16,9	16,6	16,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	20	19,7	19,3	18,8	18,4	18,1
5	21,9	21,3	20,9	20,3	19,9	19,6
6	27,2	26,5	25,9	25,2	24,7	24,3
7	30,2	29,4	28,8	28,0	27,4	27
8	34,6	33,7	33	32,1	31,4	30,9
9	40,8	39,7	38,9	37,8	37	36,5
Примечание При отсутствии местной котельной восстановительную стоимость 1 куб. м здания уменьшать:

для 1-6-го поясов	на 0.3 руб.

для 7-9-го поясов	на 0,5 руб.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 29)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	10	6	6	7	7	8
Стены и перегородки Перекрытия	25 14	25 14	25 14	25 15	23 16	21 16
Кровля	19	20	20	21	21	21
Полы	11	17	17	16	18	19
Проемы	6	5	5	4	4	4
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	3 12	3 10	3 10	3 9	2 9	2 9
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика зданий

Здания без подвала с охлаждаемыми камерами. Стены бревенчатые на деревянных стульях. Перегородки дощатые. Перекрытия деревянные. Полы дощатые и цементные. Кровля асбестоцементная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление печное. Водопровод в электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 30

Территориальные пояса	Объем зданий до 1500 куб. м
1	18,4
2-а	19,1
2-б	20,4
3	20,8
4	22,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	24,7
5	26,7
6	33,1
7	36,8
8	42,1
9	49,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 30)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	2
Стены и перегородки	24
Перекрытия	6
Крыши	11
Полы	12
Проемы	7
Изоляционные работы	19
Отделочные работы	8
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ДВУХЭТАЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Характеристика зданий

Здания двухэтажные с подвалом, с платформами с двух сторон, со встроенной котельной и охлаждаемыми камерами. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Междуэтажные перекрытия железобетонные. Покрытия железобетонные. Кровля асбоцементная или рулонная. Полы асфальтовые, цементные и дощатые. Отделка - простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение. Холодильное и котельное оборудование.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 31

Территориальные пояса	Объем здания до 20000 куб. м
1	14,6
2-а	15,2
2-б	16,2
3	16,5
4	17,7
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	19,6
5	21,2
6	26,3
7	29,2
8	33,4
9	39,4
Примечания.

1. Для трех- и четырехэтажных зданий восстановительную стоимость принимать с коэффициентом 0,98, для пятиэтажных - с коэффициентом 0,95.

2. При отсутствии местной котельной восстановительную стоимость 1 куб. м здания уменьшать:

для 1-3-го поясов	на 0,2 руб.

для 4-9-го поясов	на 0,4 руб.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 31)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены и перегородки Перекрытия	28 28
Крыши	4
Полы	9
Проемы	5
Изоляционные работы	4
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ГЛУБИННЫЕ (НЕПРИРЕЛЬСОВЫЕ) СКЛАДЫ НА 5 И 10 ВАГОНОВ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвалов. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия деревянные совмещенные с кровлей (графы «а» и «б»), железобетонные совмещенные с кровлей (графа «в»). Кровля рулонная. Полы цементные и дощатые. Отделка - простая окраска. Отопление печное (графы «а» и «б»). центральное со встроенной котельной (графа «в»). Электроосвещение. Оборудование котельной (графа «в»).

Группа капитальности по графам «а» и «б» - III.

Группа капитальности по графе «в» - I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 32

	Объем зданий, куб. м
Территориальные	до 800	до 1700	до 1700
пояса	на 5 вагонов	на 10 вагонов
		отопление печное	отопление центральное
	а	б	в
1	15,2	9,9	10,8
2-а	15,8	10,3	11,2
2-б	16,9	11	12
3	17,2	11,2	12,2
4	18,4	12	13,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	20,4	13,3	14,5
5	22	14,4	15,7
6	27,4	17,8	19,4
7	30,4	19,8	21,6
8	34,8	22,7	24,7
9	41	26,7	29,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 32)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	7	11	12
Стены и перегородки	32	27	25
Перекрытия	10	13	29
Кровля	17	17	7
Полы	16	11	10
Проемы	7	6	5
Отделочные работы	2	3.	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	1 8	3 7	7 3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ СОЛИ НА 800 т

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала, фундаменты бутобетонные, стены кирпичные. Кровля асбестоцементная по деревянным стропилам. Полы асфальтобетонные и дощатые. Электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 33

Территориальные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
1	14
2-а	14,6
2-б	15,5
3	15,8
4	16,9
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	18,8
5	20,3
6	25,2
7	28
8	32,1
9	37,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 33)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	17
Стены в перегородки	30
Кровля	14
Полы	23
Проемы	6
Отделочные работы	1
Электроосвещение	7
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

СКЛАДЫ ДЛЯ ОХОТНИЧЬЕГО ПОРОХА НА 5 И 10 т

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала, фундаменты бутовые, стены кирпичные и шлакобетонные, покрытие, совмещенное с кровлей, - металлические балки и пенобетон, кровля рулонная, полы асфальтобетонные, отделка - штукатурка и окраска простая. Молниеотвод.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 34

	Объем зданий куб. м
Территориальным пояса	до 150	до 300
	на 5 т	на 10 т
	а	б
1	38	33,1
2-а	39,5	34,4
2-б	42,2	36,7
3	42,9	37,4
4 Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	46 50,9	40,1 44,4
5	55,1	48
6	68,4	59,6
7	76	66
8	87	76
9	103	89
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 34)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б
Фундаменты	32	35
Стены	24	24
Покрытие, совмещенное с кровлей	9	11
Полы	3	4
Проемы	11	11
Металлоконструкции Отделочные работы Прочие работы	7 1 13	6 2 7
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ЯЙЦЕСКЛАДЫ

Характеристика зданий

Здания с кирпичными стенами, железобетонными покрытиями, рулонной кровлей, цементными полами, фундаменты ленточные.

Группа капитальности II.

Учтены центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция сельскохозяйственного типа и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 35

	Производительность
Территориальные	60 - 65 тыс. яиц в смену	120 - 130 тыс. яиц в смену
пояса	Объем зданий, куб. м
	до 1100	до 2000
	а	б
1	14,2	12,2
2-а	14,8	12,7
2-б	15,8	13,5
3	16	13,9
4	17,2	14,8
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	19	16,3
5	20,1	17,7
6	25,6	22
7	28,4	24,4
8	32,5	27,9
9	38,3	32,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 35)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	17
Стены и перегородки	24
Покрытия или перекрытия	30
Проемы	3
Полы	6
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ЯЙЦЕСКЛАДЫ НА ТРИ ВАГОНА ЯИЦ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с подвалом, со встроенной котельной. Фундаменты бутовые. Стены подвала бутовые, стены надземной части кирпичные. Перекрытие железобетонное и деревянное. Кровля рулонная. Полы асфальтобетонные и цементные. Отделка простая с окраской. Центральное отопление, вентиляция, водопровод и канализация. Электротехнические устройства. Оборудование котельной.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 36

Территориальные пояса	Объем здания до 900 куб. м
1	18,1
2-а	18,8
2-б	20,1
3	20,5
4	21,9
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	24,3
5	26,2
6	32,6
7	36,2
8	41,4
9	48,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 36)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	14
Стены и перегородки	32
Перекрытия и покрытия	17
Кровля	6
Полы	8
Проемы	8
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	11
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ПРИЕМО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ НА 90 т

Характеристика зданий

Здания с платформой. Фундаменты  деревянные каркасные. Кровля асбестоцементная. Полы деревянные. Отделка - простая окраска. Электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 37

Территориальные пояса	Объем зданий до 1500 куб. м
1	8,5
2-а	8,8
2-б	9,4
3	9,6
4	10,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	11,3
5	12,3
6	15,3
7	17
8	19,5
9	23
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 37)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	18
Стены и перегородки	21
Кровля	16
Полы	20
Проемы	10
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы	13
Прочие работы	1
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПРИЕМО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ КАРТОФЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5000 т И ОВОЩЕЙ 2000 т В СЕЗОН

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с приямком. Фундаменты бетонные. Стены платформы кирпичные. Стены здания кирпичные и каркасно-обшивные. Кровля асбестоцементная по деревянным стропилам. Полы асфальтобетонные и дощатые. Отделка - простая окраска. Бетонный пандус. Электроосвещение, молниеотвод.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 38

Территориальные пояса	Объем зданий до 3000 куб. м
1	14,3
2-а	14,9
2-б	15,9
3	16,2
4	17,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	19,2
5	20,7
6	25,7
7	28,6
8	32,7
9	38,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 38)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	8
Стены платформы и здания	38
Кровля	8
Полы	19
Металлоконструкции	1
Проемы	6
Отделочные работы	4
Электроосвещение	10
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА НА 120 т С КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫМ ЦЕХОМ НА 60 И 30 т СОЛЕНИЯ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные, частично заглубленные. Фундаменты бутовые. бетонные, бутобетонные. Стены бутовые и кирпичные. Перекрытие деревянное. Кровля асбестоцементная. Полы асфальтовые и деревянные. Отделка - простая окраска. Хранилище оборудовано закромами. Отопление печное. Водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 39

Территориальные пояса	Объем зданий до 1300 куб. м
1	30
2-а	31,2
2-б	33,3
3	33,9
4	36,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	40,2
5	43,5
6	54
7	60
8	69
9	81
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 39)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	12
Стены и перегородки	45
Перекрытия	12
Кровля	7
Полы	5
Проемы	3
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА НА 500 т

Характеристика зданий

Овощехранилища (графа «а»).

Здания одноэтажные, заглубленные. Фундаменты бутовые и деревянные. Стены бутовые и каркасно-обшивные. Перекрытие деревянное. Полы дощатые. Кровля драночная. Электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Овощехранилища (графа «б»).

Характеристика та же, за исключением следующих конструкций: фундаменты и стены деревянные.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 40

Территориальные пояса	Объем зданий до 2000 куб. м
	а	б
1	14,9	12
2-а	15,5	12,5
2-б	16,5	13,3
3	16,7	13,5
4	18	14,5
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	19,9	16,1
5	21,6	17,4
6	26,8	21,6
7	29,8	24
8	34,1	27,4
9	40,2	32,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 40)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	21	16
Стены и перегородки Перекрытия	36 12	32 14
Кровля	12	15
Полы	10	12
Проемы	2	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	3	4
Прочие работы	4	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Тип I. Стены деревянные из пластин, фундаменты столбовые.

Группа капитальности V.

Тип II. Стены кирпичные или бутовые, фундаменты ленточные.

Группа капитальности III.

Здания полузаглубленного типа: -кровля асбестоцементная, полы глинобитные. Учтены приточно-вытяжная вентиляция, оборудование закромами деревянными и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 41

	Тип здания
Территориальные пляса	I	II
	Объем зданий до 1500 куб. м
	а	б
1	8	10,4
2-а	8,3	10,8
2-б	8,9	11,5
3	9	11,8
4	9,7	12,6
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	10,7	13,9
5	11,6	15,1
6	14,4	18,7
7	16	20,8
8	18,3	23,8
9	21,6	28,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 41)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	18	22
Стены и перегородки Крыша	21 18	33 14
Перекрытия	14	9
Полы	8	5
Проемы	3	2
Отделочные работы Вентиляция	1 3	1 2
Закрома	13	11
Электроосвещение	1	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Тип I. Перекрытие железобетонное, совмещенное с кровлей.

Тип II. Перекрытие - кирпичный свод.

Здания кирпичные с покрытием рулонной кровлей, полы деревянные и грунтовые, фундаменты ленточные, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 42

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий, куб. м
	до 1000	до 2000	до 3000	до 1000	до 2000	до 3000
	а	б	в	г	д	е
1	12,9	12,2	10,7	8,7	8,3	7,8
2-а	13,4	12,7	11,1	9	8,6	8,1
2-б	14,3	13,5	11,9	9,7	9,2	8,7
3	14,6	13.8	12,1	9,8	9,4	8,8
4	15,6	14,8	12,9	10,5	10	9,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	17,3	16,3	14,3	11,7	11,1	10,5
5	18,7	17,7	15,5	12,6	12	11,3
6	23,2	22	19,3	15,7	14,9	14
7	25,8	24,4	21,4	17,4	16,6	15,6
8	29,5	27,9	24,5	19,9	19	17,9
9	34,8	32,9	28,9	23,5	22,4	21,1
Удельные веса конструктивных элементов (к табл. 42)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а - в	г - е
Фундаменты	16	15
Стены	31	36
Покрытия и кровля	33	28
Проемы	3	5
Отделочные работы	1	1
Электроосвещение	1	1
Производственное оборудование Прочие работы	9 6	9 5
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА С АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Характеристика зданий

Здания с кирпичными и бутобетонными стенами, с железобетонными покрытиями, с бетонными и асфальтовыми полами и рубероидной кровлей.

Группа капитальности II.

Учтены вентиляция, отопление и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 43

Территориальные пояса	Объем зданий, куб. м
	до 4500	до 9000
	а	б
1	17,3	14,8
2-а	18	15,4
2-б	19,2	16,4
3	19,5	16,7
4	20,9	17,9
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	23,2	19,8
5	25,1	21,5
6	31,1	26,6
7	34,6	29,6
8	39,6	33,9
9	46,7	40
Удельные веса конструктивных элементов (к табл. 43)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а - б
Фундаменты	21
Стены и перегородки	21
Покрытие	30
Проемы	3
Полы	4
Отделочные работы	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	7
Прочие работы	13
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ПЛОДОХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Здания с бутовыми стенами и железобетонными перекрытиями и покрытиями, кровля рулонная, полы асфальтовые, 'цементные и дощатые, фундаменты ленточные. Водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция, электроосвещение и оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 44

	Объем зданий, куб. м
Территориальные пояса	до 8500	до 12500
	Емкость хранилища, т
	400	600
	а	б
1	11,6	11,2
2-а	12,1	11,6
2-б	12,9	12,4
3	13,1	12,7
4	14	13,6
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	15,5	15
5	16,8	16,2
6	20,9	20,2
7	23,2	22,4
8	26,6	25,6
9	31,3	30,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 44)

Наименование конструктивны» элементов	Удельный вес
	а	в
Фундаменты	10	9
Стены и перегородки	26	25
Покрытия или перекрытия	41	41
Проемы	2	4
Полы	9	9
Отделочные работы	4	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	4	4
Прочие работы	2	2
Оборудование котельной	2	2
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ФРУКТОХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Тип I.

Здание одноэтажное. Фундаменты из сборных железобетонных элементов, под колонны - монолитные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия из сборных железобетонных элементов. Изоляция - минеральная пробка. Полы бетонные, цементные. керамическая плитка и релиновые. Отделка внутренняя - облицовка плиткой. Штукатурка и простая окраска. Водопровод, канализация. вентиляция, отопление и электроосвещение.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 45

Территориальные пояса	Объем здания до 25000 куб. м
1	16
2-а	16,6
2-б	17,8
3	18,1
4	19,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	21,4
5	23,2
6	28,8
7	32
8	36,6
9	43,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 45)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	13
Железобетонный каркас	8
Стены и перегородки	15
Перекрытия и покрытия	15
Кровля	9
Полы	11
Проемы	2
Изоляционные работы	12
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	8
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ФРУКТОХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Тип II.

Здания одноэтажные с подвалом, с двумя платформами, с охлаждаемыми камерами, с экспедициями и административно-бытовыми помещениями. Фундаменты монолитные железобетонные. Стены кирпичные. Перегородки кирпичные и пенобетонные. Перекрытия железобетонные. Полы цементные и плиточные. Кровля рулонная. Отделка - штукатурка и простая окраска. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 46

Территориальные пояса	Объем зданий, куб. м
	до 5000	до 30000
	а	б
1	17,6	16,1
2-а	18,3	16,7
2-б	19,5	17,9
3	19,9	18,2
4	21,3	19,5
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	23,6	21,6
5	25,5	23,3
6	31,7	29
7	35,2	32,2
8	40,3	36,9
9	47,5	43,5
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 46)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б
Фундаменты	12	8
Стены и перегородки Перекрытия	32 19	30 14
Крыши	8	11
Полы	8	10
Проемы	4	3
Отделочные работы	5	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	10	10
Прочие	2	10
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

КОРНЕПЛОДОХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Тип I. Стены бутокирпичные, перекрытия кирпичные, сводчатые, кровля рулонная, полы грунтовые, фундаменты ленточные.

Группа капитальности II.

Тип II. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные совмещенные, кровля рулонная, полы грунтовые, фундаменты ленточные.

Группа капитальности II.

Учтены вентиляция сельскохозяйственного типа, оборудование - закромами и электроосвещение.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 47

	Тип зданий
Территориальные	I	II
пояса	Объем зданий, куб. м
	до 1000	до 2000	до 3000	до 1000	до 2000	до 3000
	а	б	в	г	д	е
1	8,5	8,1	7,4	12,5	11,9	10,8
2-а	8,8	8,4	7,7	13	12,4	11,2
2-б	9,4	9	8,2	13,9	13,2	12
3	9,6	9,2	8,4	14,1	13,4	12,2
4	10,3	9,8	9	15,1	14,4	13,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	11,4	10,9	9,9	16,8	15,9	14,5
5	12,3	4,7	10,7	18,1	17,3	15,7
6	15,3	14,6	13,3	22,5	21,4	19,4
7	17	16,2	14,8	25	23,8	21,6
8	19,5	18,5	16,9	27,5	27,3	24,7
9	23	21,9	20	33,8	32,1	29,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 47)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	16
Стены	34
Полы	0,5
Покрытие и кровля	31
Проемы	4
Отделочные работы	0,5
Производственное оборудование	9
Прочие работы и электроосвещение	5
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

КАПУСТОХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Здания кирпичные со сводчатыми перекрытиями, покрытием дерном и грунтовыми полами, вентиляция сельскохозяйственного типа, оборудование стеллажами и решетчатым полом

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 48

Территориальные пояса	Объем зданий до 1600 куб. м
1	11,1
2-а	11,5
2-б	12,3
3	12,5
4	13,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	14,9
5	16,1
6	20
7	22,2
8	25,4
9	30
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 48)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	17
Стены	34
Полы	1
Покрытия и кровля	31
Проемы	5
Отделочные работы	1
Производственное оборудование	9
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

ЛУКОХРАНИЛИЩА

Характеристика зданий

Тип I. Здания с чердачным помещением. Фундаменты ленточные, стены кирпичные, перекрытие деревянное, кровля асбестоцементная, полы асфальтовые.

Группа капитальности III.

Тип II. Здания без чердачного помещения (с совмещенной кровлей). Фундаменты ленточные и железобетонные башмаки, стены кирпичные, покрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные.

Учтены центральное отопление, электроосвещение, бункера и стеллажи.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 49

	Тип зданий
	I	II
Территориальные пояса	Объем зданий, м
	до 900	до 3000
	а	б
1	14,9	12,7
2-а	15,5	13,2
2-б	16,5	14,1
3	16,8	14,4
4	18	15,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса) 5	20 21,6	17 18,4
6	26,8	22,9
7	29,8	25,4
8	34,3	29,1
9	40,2	34,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 49)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	12	12
Степы и перегородки	36	20
Покрытие или перекрытие Крыша	9 7	26 -
Проемы	4	8
Полы	3	6
Отделочные работы	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические	14	6
Прочие работы	14	21
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 3. ТОРГОВЫЕ БАЗЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 т ПЛОДООВОЩНОЙ БАЗЫ ЕМКОСТЬЮ 12000 т

Характеристика зданий

Надземная часть - стены из обыкновенною кирпича. Перекрытия из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами. Кровля рулонная в три слоя. Подземная часть - фундаменты и стены подвала из сборных железобетонных блоков. Полы цементные и метлахские по бетонной подготовке. Электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 50

Территориальные пояса	Объем зданий до 1000 куб. м
1	19,6
2-а	20,4
2-б	21,8
3	22,1
4	23,7
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	26,3
5	28,4
6	35,3
7	39,2
8	44,9
9	52,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 50)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	39
Стены и перегородки	12
Перекрытия	18
Крыши	6
Полы	5
Проемы	6
Отделочные работы	2
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 4. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ЦЕХИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала, состоящие из деревянного здания пункта и пристроенного кирпичного здания моечной. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены моечной кирпичные, стены пункта деревянные, каркасные. Покрытие моечной железобетонное, пункта - деревянное с утеплением. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы асфальтовые и цементные. Отопление печное. Горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности IV.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 51

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 500	до 1000	до 2500	до 4500
	а	б	в	г
1	25,2	20,6	17	16,5
2-а	26,2	21,4	17,7	17,2
2-б	28	22.9	18,9	18,3
3	28,5	23,3	19,2	18,6
4	30,5	24,9	20,6	20
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	33,8	27,6	22,8	22,1
0	36,5	29,9	24,7	23,9
6	45,4	37,1	30,6	29,7
7	50,4	41,2	34	33
8	67,7	47,2	38,9	37,8
9	68	55,6	45,9	44,6
Примечание. В стоимость 1 куб. м здания не включена стоимость дошников и рассольных чанов, которая определяется по таблицам 53. 54, 55. 56

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 51)

Наименование конструктивных	Удельный вес
	а	б	в	г
Фундаменты	10	11	10	9
Стены и перегородки	22	22	23	22
Перекрытия (покрытия)	13	12	16	18
Кровли	10	10	13	14
Полы	17	14	10	9
Проемы	10	8	5	5
Отделочные работы	2	1	1	1
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	9	9	7	7
Изоляционные работы	6	11	12	12
Прочие работы	1	2	3	3
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 4. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КВАСИЛЬНО-МАРИНАДНО-РАСФАСОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Характеристика зданий

Здания с подвалом. Фундаменты железобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Полы асфальтобетонные, плиточные и из линолеума. Кровля рулонная. Отделка - штукатурка, простая окраска и частичная облицовка глазурованными плитками. Отопление центральное. Горячее и холодное водоснабжение, пароснабжение, вентиляция и электроосвещение.

Группа капитальности I.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 52

Территориальные пояса	Объем зданий до 35000 куб. м и более
1	19,3
2-а	20,1
2-б	21,4
3	21,8
4	23,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	25,9
5	28
6	34,8
7	38,6
8	44,2
9	52,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 52)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	11
Стены и перегородки	15
Перекрытия	23
Крыши	9
Полы	7
Проемы	4
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	10
Прочие работы	17
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 4. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОШНИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристика сооружений

Дошники круглые. Стенки и днище железобетонные. Внутренние поверхности имеют цементную затирку с железнением и покрытием жидким стеклом. Наружная изоляция - мятая глина. Гнет деревянный.

Восстановительная стоимость 1 дошника в руб.

Таблица 53

	Емкость дошника, т
Территориальные пояса	8	16
	а	б
1	248	374
2-а	257	389
2-б	275	415
3	280	423
4	300	453
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	332	501
5	360	542
6	446	673
7	496	748
8	568	856
9	670	1010
Примечание. Стоимость земляных работ и изоляция глиной в восстановительную стоимость дошника не включена и учтена в восстановительной стойкости 1 куб. м квасильно-засолочных предприятий.


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 4. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОШНИКИ КИРПИЧНЫЕ

Характеристика сооружений

Дошники прямоугольные. Стены кирпичные. Днище железобетонное по подготовке из щебня. Внутренняя изоляция - цементная штукатурка с железнением и покрытием жидким стеклом. Гнет деревянный.

Восстановительная стоимость 1 дошника в руб.

Таблица 54

	Емкость дошника, т
Территориальные пояса	8	16
	а	б
1	581	831
2-а	604	864
2-б	645	922
3	657	939
4	703	1006
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	779	1114
5	842	1205
6	1046	1496
7	1162	1662
8	1330	1903
9	1569	2244
Примечание. Стоимость земляных работ и изоляция глиной в восстановительную стоимость не включена и учтена в восстановительной стоимости 1 куб. м зданий квасильно-засолочных предприятий.


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 4. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОШНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Характеристика сооружений

Дошники дощатые с постановкой металлических обручей. Крышка из досок на шпонках. Металлические части дошника окрашиваются.

Наружная сторона дошника окрашивается.

Восстановительная стоимость 1 дошника в руб.

Таблица 55

Территориальные пояса	Емкость дошника 16 - 17 т
1	581
2-а	604
2-б	645
3	657
4	703
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	779
5	842
6	1046
7	1162
8	1330
9	1569


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 4. КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

РАССОЛЬНЫЕ ЧАНЫ

Характеристика сооружений

Рассольные чаны деревянные устанавливаются на площадке под деревянным навесом.

Кровля асбестоцементная.

Восстановительная стоимость 1 чана в руб.

Таблица 56

Территориальные пояса	Емкость чана 20 куб. м
1	736
2-а	765
2-б	817
3	832
4	891
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	986
5	1067
6	1325
7	1472
8	1685
9	1987


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ХЛЕБОЗАВОДА

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные (табл. 57 а, б). Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных элементов

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 57

Территориальные пояса	Объем зданий, куб. м
	10000 - 13000	16000 - 20000
	а	б
1	17,8	15,4
2-а	18,5	16,0
2-б	19,8	17,1
3	20,1	17,4
4	21,5	18,6
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	23,9	20,6
5	25,8	22,3
6	32,0	27,7
7	35,6	30,8
8	40,8	35,3
9	48,1	41,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 57)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б
Фундаменты	7	7
Каркас, стены, перегородки	29	24
Перекрытия и покрытия	15	19
Кровля	7	7
Полы	5	6
Проемы	7	7
Отделочные работы	7	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	16	16
Металлоконструкции	5	6
Прочие работы	2	1
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДСОБНЫЙ КОРПУС ХЛЕБОЗАВОДА

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 58

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	1500 - 2000	2001 - 3000	3001 - 6000
	а	б	в
1	23,2	21	19,1
2-а	24,1	21,8	19,9
2-б	25,8	23,3	21,2
3	26,2	23,7	21,6
4	28,1	25,4	23,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	31,1	28,1	25,6
5	33,6	30,5	27,7
6	41,8	37,8	34,4
7	46,4	42	38,2
8	53,1	48,1	43,7
9	63	56,7	51,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 58)

Наименование конструктивных	Удельные веса
элементов	а	б	в
Фундаменты	7	7	6
Стены и перегородки	31	36	33
Покрытия	7	6	6
Кровля	12	12	11
Полы	6	5	6
Проемы	11	10	11
Отделочные работы	6	6	6
Санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	19 1	17 1	18 3
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ХЛЕБОПЕКАРНИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытия железобетонные. Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 59

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 1300	1301-2000	2001 и более
	а	б	в
1	25,2	21,9	19,1
2-а	26,2	22,8	19,9
2-б	28	24,3	21,2
3	28,5	24,7	21,6
4	30,5	26,5	23,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	33,8	29,3	25,6
5	36,5	31,8	27,7
6	45,4	39,4	34,4
7	50,4	43,8	38,2
8	57,7	50,2	43,7
9	68	59,1	51,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 59)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	11	15	9
Стены и перегородки Покрытия	30 11	26 11	28 14
Кровля	4	4	4
Полы	5	7	6
Проемы	9	8	9
Отделочные работы	6	7	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21	18	22
Прочие	3	4	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДСОБНЫЙ КОРПУС ХЛЕБОПЕКАРНИ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытие железобетонное.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 60

Территориальные пояса	Объем зданий, куб. м
	до 400	401 - 500
	а	б
1	26,3	23,4
2-а	27,4	24,3
2-б	29,2	26
3	29,7	26,4
4	31,8	28,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	35,2	31,4
5	38,1	33,9
6	47,3	42,1
7	52,6	46,8
8	60	53,6
9	71	63
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 60)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	9	10
Стены и перегородки Покрытия	35 12	36 13
Кровля	4	3
Полы	8	5
Проемы	9	9
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	7 12 4	9 11 4
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ОВОЩНЫХ И ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные (табл. 61 а, б, в). Фундаменты железобетонные монолитные и сборные (табл. 61 г). Каркас из сборных железобетонных элементов (табл. 61 а). Стены и перегородки кирпичные (табл. 61 а, б, в). Стены кирпичные и из легкобетонных блоков (табл. 61 г). Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 61

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	5000 - 7500	7501 - 40000	40001 - 48000	48001 и более
	а	б	в	г
1	14	13,6	13,7	12,5
2-а	14,6	14,1	14,2	13
2-б	15,5	15,1	15,2	13,9
3	15,8	15,4	15,5	14,1
4	16,9	16,5	16,6	15,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	18,8	18,2	18,4	16,8
5	20,3	19,7	19,9	18,1
6	25,2	24,5	24,7	22,5
7	28	27,2	27,4	25
8	32,1	31,1	31,4	28,6
9	37,8	36,7	37	33,8
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 61)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г
Фундаменты	7	8	7	11
Каркас, стены и перегородки	25	18	19	19
Покрытия и перекрытия	13	16	19	8
Кровля	14	14	14	15
Полы	8	11	9	9
Проемы	8	4	3	4
Отделочные работы	6	4	3	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	18 1	14 11	14 12	10 18
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДСОБНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ОВОЩНЫХ И ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытие железобетонное.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 62

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	3000 - 4000	4001 - 6000	6001 - 7000
	а	б	в
1	16,7	16,4	12,8
2-а	17,4	17,1	13,3
2-б	18,5	18,2	14,2
3	18,9	18,5	14,5
4	20,2	19,8	15,5
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	22,4	22	17,2
5	24,2	23,8	18,6
6	30,1	29,5	23
7	33,4	32,8	25,6
8	38,2	37,6	29,3
9	45,1	44,3	34,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 62)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	9	7	10
Стены и перегородки	32	29	25
Покрытие	15	21	22
Кровля	13	7	4
Полы	6	6	8
Проемы	7	7	6
Отделочные работы	5	6	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	12	13	14
Прочие работы	1	4	6
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПОДСОБНЫЙ КОРПУСА ОВОЩЕСУШИЛЬНОГО ЗАВОДА

Характеристика зданий

Фундаменты ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и покрытия железобетонные.

Группа капитальности П.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 63

	Производственный корпус	Подсобный корпус
Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	15254	3260
	а	б
1	12,9	20,9
2-а	13,4	21,7
2-б	14,3	23,2
3	14,6	23,6
4	15,6	25,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го поясе)	17,3	28
5	18,7	30,3
6	23,2	37,6
7	25,8	41,8
8	29,5	47,9
9	34,8	56,4
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 63)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	12	6
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	26 17 11	31 15 12
Полы	6	6
Проемы	6	8
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	6 13	6 13
Прочие работы	3	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА И ЦЕХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Характеристика зданий

Фундаменты бутовые. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия сводчатые кирпичные по металлическим балкам или железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 64

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 3000	3001-11000	11001-21000	21001-28000	28001-45000	45001-60000
	а	б	в	г	д	е
1	21,8	18,7	17,4	16,9	16,2	14,7
2-а	22,7	19,4	18,1	17,6	16,8	15,3
2-б	24,2	20,8	19,3	18,8	18	16,3
3	24,6	21,1	19,7	19,1	18,3	16,6
4	26,4	22,6	21,1	20,4	19,6	17,8
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	29,2	25,1	23,3	22,6	21,7	19,7
5	31,6	27,1	25,2	24,5	23,5	21,3
6	39,2	33,7	31,3	30,4	29,2	26,5
7	43,6	37,4	34,8	33,8	32,4	29,4
8	49,9	42,8	39,8	38,7	37,1	33,7
9	58,9	50,5	47	45,6	43,7	39,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 64)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	8	11	15	12	13	12
Стены и перегородки	35	41	20	22	22	20
Покрытия	17	15	35	37	39	44
Кровля	2	7	3	2	2	2
Полы	6	6	7	7	7	7
Проемы	8	6	5	5	5	5
Отделочные работы	8	4	7	7	5	5
Санитарно-технические и электротехнические устройства	15	9	7	7	5	4
Прочие работы	1	1	1	1	2	1
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС СОЛОДОВЕННОГО ЗАВОДА

Характеристика зданий

Фундаменты бутобетонные, бутовые и железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 м3 здания в руб.

Таблица 65

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 14000	14001 - 32000	32001 - 55000
	а	б	в
1	17,2	16,1	15,3
2-а	17,9	16,7	15,9
2-б	19,1	17,9	17
3	19,4	18,2	17,3
4	20,8	19,5	18,5
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	23	21,6	20,5
5	24,9	23,3	22,2
6	31	29	27,5
7	34,4	32,2	30,6
8	39,4	36,9	35
9	46,4	43,5	41,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 65)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	16	4	5
Стены и перегородки	28	44	45
Покрытия	33	27	26
Кровля	2	3	2
Полы	7	3	3
Проемы	2	9	9
Отделочные работы	3	3	4
Санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	8 1	6 1	5 1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦЕХИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400 ДАЛ В СМЕНУ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты железобетонные и бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная. Термоизоляция стен холодильных камер - минеральная пробка. Полы асфальтобетонные, из керамической плитки и релина. Отделка - простая штукатурка с улучшенной окраской. Центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, пароснабжение, электроосвещение и слаботочные устройства.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 66

Территориальные пояса	Объем зданий до 3500 куб. м
1	19,7
2-а	20,5
2-б	21,9
3	22,3
4	23,8
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	26,4
5	28,6
6	35,5
7	39,4
8	45,1
9	53,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 66)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	4
Стены и перегородки	20
Покрытия	13
Кровля	9
Полы	8
Металлоконструкции	3
Проемы	8
Отделочные работы и изоляционные	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	25
Прочие работы	3
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС КРАХМАЛОПАТОЧНОГО ЗАВОДА

Характеристика зданий

Тип I.

Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. Стены кирпичные и панельные. Перекрытия и покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы бетонные, цементные, ксилолитовые, дощатые и из керамических плиток.

Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 67

Территориальные	Объем здания, куб. м
пояса	до 4000	до 7000	до 10000	до 15000	до 20000	более 20000
	а	б	в	г	д	е
1 2-а	17 17,7	15,9 16,5	15,3 15,9	15,1 15,7	14,8 15,4	14,4 15
2-б	18,9	17,6	17	16,8	16,4	16
3 4	19,2 20,6	18 19,2	17,3 18,5	17,1 18,3	16,7 17,9	16,3 17,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	22,8	21,3	20,5	20,2	19,8	19,3
5 6 7	24,7 30,6 34	23,1 28,6 31,8	22,2 27,5 30,6	21,9 27,2 30,2	21,5 26,6 29,6	20,9 25,9 28,8
8	38,9	36,4	35	34,6	33,9	33
9	45,9	42.9	41,3	40,8	40	38,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 67)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г	д	е
Фундаменты	11	9	7	7	6	6
Стены и перегородки Перекрытия и покрытия Кровля	28 11 9	26 12 9	23 13 10	23 16 8	23 19 5	24 20 4
Полы	4	5	6	6	6	5
Проемы	6	7	7	6	5	5
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	8 18 5	7 17 8	5 17 12	5 17 12	6 18 12	6 19 11
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС КРАХМАЛОПАТОЧНОГО ЗАВОДА

Характеристика зданий

Тип II.

Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы бетонные, цементные, ксилолитовые, дощатые плиток.

и из керамических

Здания оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и электроосвещением.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 68

Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 4000	до 7000	до 10000	до 15000	до 20000	более 20000
	а	б	в	г	д	е
1	16,7	15,3	14,3	14,1	14	13,8
2-а	17,4	15,9	14,9	14,7	14,6	14,4
2-б	18,5	17	15,9	15,7	15,5	15,3
3	18,9	17,3	16,2	15,9	15,8	15,6
4	20,2	18,5	17,3	17,1	16,9	16,7
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	22,4	20,5	19,2	18,9	18,8	18,5
5	24,2	22,2	20,7	20,4	20,3	20
6	30,1	27,5	25,7	25,4	25,2	24,8
7	33,4	30,6	28,6	28,2	28	27,6
8	38,2	35,0	32,7	32,3	32,1	31,6
9	45,1	41,3	38,6	38,1	37,8	37.3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 68)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	д	г	д	е
Фундаменты	11	9	8	7	7	6
Стены и перегородки	28	26	25	25	25	25
Перекрытия и покрытия	8	7	7	10	13	16
Кровля	11	11	10	8	6	4
Полы	4	6	7	7	6	6
Проемы	6	7	7	7	6	5
Отделочные работы	9	7	5	5	6	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	18	18	18	18	19	19
Прочие работы	5	9	13	13	12	12
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ПЕРВИЧНОГО ВИНОДЕЛИЯ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные. Стены и перегородки из местного камня или кирпичные и частично деревянные. Перекрытия деревянные, частично железобетонные.

Группа капитальности III.

Тип II. Конструкция фундаментов, стен и перегородок по типу I, перекрытия железобетонные.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 69

	Тип I	Тип II
	Объем зданий, куб. м
Территориальные пояса	до 12000	12001 - 19000	19001 - 41000
	а	б	в
1	14,5	13,3	12,2
2-а	15,1	13,8	12,7
2-б	16,1	14,8	13,5
3	16,4	15	13,8
4	17,5	16,1	14,8
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	19,4	17,8	16,3
5	21	19,3	17,7
6	26,1	23,9	22
7	29	26,6	24,4
8	33,2	30,5	27,9
9	39,2	35,9	32,9
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 69)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в
Фундаменты	13	13	23
Стены и перегородки	35	34	20
Покрытия	6	6	27
Кровля	17	17	8
Полы	9	10	7
Проемы	3	3	3
Отделочные работы	5	4	4
Санитарно-технические и электротехнические устройства	9	7	9
Прочие работы	3	6	1
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРИ ЗАВОДЕ ПЕРВИЧНОГО ВИНОДЕЛИЯ

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые ленточные. Степы кирпичные, ценные. Перекрытие железобетонное.

Тип II. Фундаменты сборные из железобетонных блоков. Стены из местного пиленого камня, перегородки кирпичные. Перекрытия сборные железобетонные. Кровля рубероидная.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 70

	Тип I	Тип II
Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 3000	3001 -5000
	а	б
1	19,6	16,9
2-а	20,4	17,6
2-б	21,8	18,8
3	22,1	19,1
4	23,7	20,4
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	26,3	22,6
5	28,4	24,5
6	35,3	30,4
7	39,2	33,8
8	44,9	38,7
9	52,9	45,6
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 70)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	34	8
Стены и перегородки	32	38
Покрытия	7	13
Кровля	4	7
Полы	4	8
Проемы	3	7
Отделочные работы	5	3
Санитарно-технические и электротехнические устройства	6	16
Прочие работы	5	-
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ВИННОГО ЗАВОДА ГОРОДСКОГО ТИПА И ВИННОЙ БАЗЫ С ЦЕХАМИ РАЗЛИВА ВИНА

Характеристика зданий

Тип I. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие деревянное.

Группа капитальности III.

Тип II. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 71

	Тип I	Тип II
Территориальные	Объем зданий, куб. м
пояса	до 4000	4001 - 9000	9001 - 30000	30001 - 60000
	а	б	в	г
1	13,3	13	15,2	14,7
2-а  2-б	13,8 14,8	13,5 14,4	15,8 16,9	15,3 16,3
3	15	14,7	17,2	16,6
4	16,1	15,7	18,4	17,8
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	17.8	17,4	20,4	19,7
5	19,3	18,9	22	21,3
6	23,9	23,4	27,4	26,5
7	26,6	26	30,4	29,4
8	30,5	29,8	34,8	33,7
9	35,9	35,1	41	39,7
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 71)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г
Фундаменты	16	15	13	10
Стены и перегородки	27	29	17	14
Перекрытия	22	21	33	49
Кровля	4	4	2	2
Полы	6	6	9	6
Проемы	9	8	8	5
Отделочные работы	5	6	5	4
Санитарно-технические и электротехнические устройства	9	9	11	8
Прочие работы	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦЕХ ДЛЯ ПРИЕМА И ДРОБЛЕНИЯ ВИНОГРАДА

Характеристика зданий

Фундаменты и стены подвала бутовые. Стены и перегородки кирпичные, каменные. Перекрытия железобетонные.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 72

Территориальные пояса	Стоимость
1	20,8
2-а	21,6
2-б	23,1
3	23,5
4	25,2
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	27,9
5	30,2
6	37,4
7	41,6
8	47,6
9	56,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 72)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	46
Стены и перегородки	24
Покрытия	7
Кровля	3
Полы	5
Проемы	2
Отделочные работы	6
Санитарно-технические и электротехнические устройства	3
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СКЛАДЫ ДЛЯ ПРИЕМКИ, ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ И КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ, ПУШНИНЫ И ШЕРСТИ ПЛОЩАДЬЮ 250 кв. м

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты бутовые. Стены кирпичные. Перекрытие деревянное. Кровля асбестоцементная по деревянным стропилам. Полы цементные и плиточные. Отделка - простая штукатурка и окраска. Центральное отопление, вентиляция горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 73

Территориальные пояса	Объем зданий до 3000 куб. м
1	14,2
2-а	14,8
2-б	15,8
3	16
4	17,2
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	19
5	20,6
6	25,6
7	28,4
8	32,5
9	38,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 73)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	4
Стены и перегородки	24
Перекрытия	12
Кровля	7
Полы	7
Проемы	10
Отделочные работы	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	24
Прочие работы	7
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГРИБОВАРОЧНЫЕ ПУНКТЫ НА 5 т МАРИНОВАННЫХ И 500 кг СУШЕНЫХ ГРИБОВ В СЕЗОН

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с погребом. Фундаменты деревянные. Стены каркасные с забиркой пластинами. Кровля драночная по деревянным стропилам. Полы дощатые. Отделка - простая окраска. Вентиляция (естественная).

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 74

Территориальные пояса	Объем зданий до 500 куб. м
1	16,7
2-а	17,4
2-б	18,5
3	18,9
4	20,2
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	22,4
5	24,2
6	30,1
7	33,4
8	38,2
9	45,1
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 74)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки	36
Кровля	3
Полы	9
Проемы	6
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	1
Погреб	30
Прочие работы	6
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОМАТОВАРОЧНЫЕ ПУНКТЫ НА 100 т В СЕЗОН

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала со встроенной котельной. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перегородки деревянные. Перекрытие деревянное. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы бетонные. Отделка - простая окраска. Пароснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Канализация, вентиляция, электроосвещение. Оборудование котельной.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 75

Территориальные пояса	Объем зданий до 850 м'
1	19
2-а	19,8
2-б	21,1
3	21,5
4	23
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	25,5
5	27,6
6	34,2
7	38
8	43,5
9	51,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 75)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	9
Стены и перегородки	36
Перекрытия	5
Кровля	6
Полы	5
Проемы	9
Отделочные работы	7
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	21
Прочие работы	2
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦЕХИ СОРТИРОВКИ ШЕРСТИ СО СКЛАДАМИ НА 5 И 10 ВАГОНОВ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвалов. Фундаменты кирпичные (графа «а»), бутобетонные и бетонные (графа «б»). Стены каркасно-обшивные (графа «а»), кирпичные (графа «б»). Кровля асбестоцементная. Полы из торцовой шашки. Отделка - простая окраска. Электроосвещение.

Группа капитальности по графе «а» - V.

Группа капитальности по графе «б» - III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 76

	Объем зданий, куб. м
Территориальные	до 1600	до 2000
пояса	на 5 вагонов	на 10 вагонов
	а	б
1	7,3	7,5
2-а	7,6	7,8
2-б	8,1	8,3
3	8,2	8,5
4	8,8	9,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	9,8	10,1
5	10,6	10,9
6	13,1	13,5
7	14,6	15
8	16,7	17,2
9	19,7	20,3
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 76)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б
Фундаменты	7	8
Стены и перегородки	26	27
Кровля	20	16
Полы	25	28
Проемы	12	10
Отделочные работы Электроосвещение Прочие работы	2 5 3	1 4 6
Итого	.100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОЛБАСНЫЕ ЦЕХИ СО СКОТОБОЙНЫМИ ПУНКТАМИ И ХОЛОДИЛЬНИКАМИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала со встроенной котельной; фундаменты бутобетонные и железобетонные. Стены кирпичные. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная. Термоизоляция стен и перекрытий холодильных камер - минеральная пробка. Полы цементные, асфальтобетонные, из линолеума и керамической плитки. Отделка - простая штукатурка с улучшенной окраской. Отопление центральное. Вентиляция, пароснабжение, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электротехнические и слаботочные устройства. Оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 77

	Объем зданий, куб. м
Территориальные	до 5000	до 8500
пояса	Колбасные цехи мощностью в смену
	1,5 т	3,5 т
	Скотоубойные пункты производительностью в смену крупного рогатого скота
	10 голов	25 голов
	а	б
1	30,9	25,8
2-а	32,1	26,8
2-б	34,3	28,6
3	34,9	29,2
4	37,4	31,2
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	41,4	34,6
5	44,8	37,4
6	55,6	46,4
7	62	51,6
8	71	59,1
9	83	70
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 77)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	5	5
Стены и перегородки	10	20
Покрытие	12	11
Кровля	7	7
Полы	6	7
Проемы	7	4
Отделочные работы и изоляционные	14	17
Металлоконструкции	7	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	20	17
Прочие работы	3	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОЛБАСНЫЕ МАСТЕРСКИЕ МОЩНОСТЬЮ 0,5 И 1 т В СУТКИ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвалов со встроенной котельной. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Покрытие железобетонное. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы цементные, плиточные и из линолеума. Отделка - штукатурка и побелка. Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция, электрооборудование, подводка к производственному оборудованию и оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 78

	Объем зданий, куб. м
Территориальные пояса	до 350	до 600
	а	б
1	39,9	32,5
2-а	41,5	33,8
2-б	44,3	36,1
3	45,1	36.7
4	48,3	39.3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)  5	53,5  57,9	43,6  47,1
6	72	58,5
7	80	65
8	91	74
9	108	88
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 78)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
	а	б
Фундаменты	7	8
Стены и перегородки	28	27
Покрытия	8	12
Кровля	3	6
Полы	5	7
Проемы	8	6
Отделочные работы	3	3
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	19	15
Прочие работы	19	16
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОЛБАСНЫЕ МАСТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0.5 И 1 т В СУТКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 10 И 20 гл В СМЕНУ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные с подвалом со встроенной котельной. Фундаменты и стены подвала бутовые, бутобетонные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытие и покрытие железобетонные. Кровля рулонная или асбестоцементная. Полы плиточные и асфальтовые. Отделка - штукатурка, глазурованная плитка и простая окраска. Отопление центральное. Горячее и холодное водоснабжение, канализация, вентиляция, электроосвещение и оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 79

	Объем зданий, куб. м
	до 1700	до 3300
Территориальные пояса	производительность, т
	0,5	1
	а	б
1	30,9	30
2-а	32,1	31,2
2-б	34,3	33.3
3	34,9	33,9
4 Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	37,4 41,4	36,3 40,2
5	44,8	43.5
6	55,6	54
7	62	60
8	71	69
9	83	81
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 79)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б
Фундаменты	9	7
Стены и перегородки Перекрытия	42 13	36 20
Кровля	4	8
Полы	4	7
Проемы	8	6
Отделочные работы Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Прочие работы	5 12 3	5 9 2
Итого	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СКОТОУБОЙНЫЕ ПУНКТЫ НА 25 ГОЛОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала со встроенной котельной. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное, совмещенное с кровлей. Кровля рулонная. Термоизоляция стен и потолков холодильных камер - минеральная пробка. Полы асфальтобетонные, цементные и плиточные. Отделка - простая штукатурка и окраска. Облицовка стен глазурованной плиткой. Центральное отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопровод, канализация. Электротехнические и слаботочные устройства. Оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 80

Территориальные поясе	Объем зданий до 2700 куб. м
1	31,4
2-а 2-б	32,7 34,9
3	35,5
4	38
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	42,1
5	45,5
6	56,5
7	63
8	72
9	85
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 80)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	4
Стены н перегородки	18
Покрытие совмещенное с кровлей	20
Полы	6
Проемы	6
Металлоконструкции	9
Отделочные и изоляционные работы.	16
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	16
Прочие работы	5
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СКОТОУБОЙНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика зданий

Тип I.

Здания одноэтажные без подвала. Фундаменты ленточные. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия деревянные. Кровля асбестоцементная. Полы цементные. Отопление печное, электроосвещение.

Группа капитальности III.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 81

Территориальные пояса	Объем зданий до 170 куб. м
1	28
2-а	29,1
2-б	31,1
3	31,6
4	33,9
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	37,5
5	40,6
6	50,4
7	56
8	64
9	76
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 81)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	17
Стены и перегородки	30
Перекрытия	5
Крыша	11
Полы	2
Проемы	7
Отделочные работы	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	14
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СКОТОУБОЙНЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика зданий

Здания холодные с подшивными перекрытиями по затяжкам, с канализацией из бетонных лотков и водогрейным очагом.

Тип II. Стены кирпичные с саманным заполнением, фундаменты столбовые. Кровля черепичная. Полы цементные.

Группа капитальности V.

Тип III. Стены - кирпичные столбы с глиновальковым заполнением. Фундаменты столбовые. Кровля глиносоломенная. Полы асфальтовые.

Группа капитальности V.

Тип IV. Стены саманные или сырцовые. Фундаменты ленточные. Кровля глиносоломенная или глинокамышовая. Полы из пластин.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 82

	Типы зданий
	II	III	IV
Территориальные пояса	Объем зданий до 300 куб. м
	а	б	в
1	11,7	10,2	11,2
2-а	12,2	10,6	11,6
2-б	13	11,3	12.4
3	13,2	11,5	12,7
4	14,2	12,3	13,6
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса) 5	15,7 17	13,7 14,8	15 16,2
6	21,1	18,4	20,2
7	23,4	20,4	22,4
8	26,8	23,4	25,6
9	31,6	27,5	30,2
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 82)

Наименование конструктивных	Удельные веса
элементе	а	б	в
Фундаменты	15	9	16
Стены и перегородки Полы	35 7	36 10	34 9
Покрытие	15	10	12
Проемы	14	17	14
Печи	5	6	5
Отделочные работы	5	5	5
Прочие работы	5	7	5
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КИШЕЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА 40 КОМПЛЕКТОВ ГОВЯЖЬИХ КИШОК, 300 ПУЧКОВ БАРАНЬИХ ЧЕРЕВ И 100 ШТ. БАРАНЬИХ СИНЮГ В СМЕНУ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала со встроенной котельной. Фундаменты бутобетонные. Стены кирпичные. Покрытие железобетонное, совмещенное с кровлей. Кровля рулонная. Термоизоляция стен и перегородок холодильных камер - минеральная пробка. Полы бетонные, плиточные, из линолеума н асфальтобетонные. Отделка - простая штукатурка и окраска. Центральное отопление, вентиляция, пароснабжение, горячее водоснабжение, водопровод, канализация. Электротехнические и слаботочные устройства. Оборудование котельной.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 83

Территориальные пояса	Объем зданий до 1300 куб. м
1	32
2-а	33,3
2-б	35,5
3	36,2
4	38,7
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	42,9
5	46,4
6	57,6
7	64
8	73
9	86
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 83)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	5
Стены и перегородки	21
Покрытия	7
Кровля	12
Полы	6
Проемы	6
Металлоконструкции	1
Отделочные работы и изоляционные	11
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	27
Прочие работы	4
Итого	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристика зданий

Здания лесопильной установки состоят из навеса над пилорамой - каркасно-обшивной С кровлей из волнистой асбофанеры и землебитным полом, фундаменты под пилораму деревянные; устройство узкоколейного пути.

Группа капитальности V.

Восстановительная стоимость на одну установку в руб.

Таблица 84

Территориальные пояса	Площадь застройки до 110 куб. м
1	2000
2-а	2080
2-б	2220
3	2260
4	2420
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)  5	2680 2900
6	3600
7.	4000
8	4580
9	5400


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 6. ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛЕДНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Характеристика зданий

Здания одноэтажные без подвала, фундаменты ленточные из бетонных блоков. Наружные стены кирпичные. Покрытия сборные железобетонные. Перегородки из изоляционных плит, каркасные. Термоизоляция стен и покрытий:

а) из жестких минераловатных плит на битумной связке

б) из плит пенополистирола марки ПСБ-С

в) из торфоплит обыкновенных

Полы в производственных помещениях из мозаичных плиток, в машинных отделениях из керамических плиток. Кровли рулонные. Отделка - простая окраска в производственных помещениях и улучшенная в машинных отделениях. Отопление центральное. Водопровод, пароснабжение, вентиляция, электроосвещение.

Группа капитальности II.


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 6. ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛЕДНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

а) из жестких минераловатных плит на битумной связке

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 85

Территориальные	Емкость холодильников, т
пояса	12	25	50	12	25	50
	Объем зданий, куб. м
	286	447	916	286	417	916
	вид изоляционных материалов
	плиты жесткие минераловатные	торфоплиты
	г	д	е	ж	з	и
1 2-а 2-б 3 4 Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса) 5 6 7 8 9	63,8 67 71 72 77 86 93 115 128 147 173	59,4 60 64 66 70 78 84 105 116 133 157	53,5 55,6 59,4 60 65 72 78 96 107 123 144	64,9 68 72 73 79 87 94 117 130 149 176	61,5 62 67 68 72 80 87 108 120 137 162	55 57,2 61 62 67 74 80 99 110 126 149
Примечание. Для холодильников с асфальтобетонными полами стоимость 1 куб. м здания уменьшать: для 1 - 4-го территориальных поясов - на 0,8 руб., для остальных поясов - на 1,4 руб.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 85)

Наименование конструктивных моментов	Удельный вес
	г	д	е	ж	з	и
Фундаменты	10	9	11	10	9	11
Стены и перегородки	16	15	15	16	15	15
Покрытия	5	5	5	5	5	5
Кровли	3	4	4	3	4	4
Полы	8	11	14	8	10	13
Проемы	8	7	7	8	7	6
Изоляционные работы	23	26	26	24	28	28
Отделочные работы	6	6	6	6	6	5
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Строительные работы, связанные с монтажом оборудования Прочие работы	9 10 2	7 8 2	5 6 2	9 9 2	6 8 2	5 6 2
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 6. ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛЕДНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

б) из плит пенополистирола марки ПСБ-С

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Изоляция стен из жестких минераловатных плит, покрытий и перекрытий - из торфоплит.

Таблица 86

	Емкость холодильников, т
Территориальные	125	300	600	1500
пояса	Объем зданий, куб. м
	1704	4479	7263	25284
	а	б	в	г
1	44,7	38,1	32,9	23,4
2-а	46,5	39,6	34,2	24,3
2-б	49,6	42,3	36,5	26
3	50,5	43,1	37,2	26,4
4	54,1	46,1	39,8	28,3
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса) 5	59,9 65	61,1 55,2	44,1 47,7	31,4 33,9
6	80	69	59,2	42,1
7	89	76	66	46,8
8	102	87	75	53,6
9	121	103	89	63
Примечание. Для холодильников емкостью 125 т с асфальтобетонными полами стоимость 1 куб. м здания уменьшать: Для 1 - 4-го территориальных поясов - на 1,2 руб., для остальных поясов - на 2 руб.

Для остальных холодильников с асфальтобетонными полами стоимость 1 куб. м уменьшать: для 1 - 4-го территориальных поясов - на 0,5 руб., для остальных поясов - на 0,9 руб.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 86)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г
Фундаменты	8	7	6	6
Каркас	-	6	8	8
Стены и перегородки	13	13	12	12
Покрытия	5	3	2	8
Кровля	4	5	7	6
Полы	15	14	17	19
Проемы	6	4	4	4
Изоляционные работы	27	29	25	21
Отделочные работы	5	5	6	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Строительные работы, связанные с монтажом	4 9	5 6	6 4	5 5
Прочие работы	4	3	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 6. ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛЕДНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

в) из торфоплит обыкновенных.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Изоляция из жестких минераловатных плит

Таблица 87

	Емкость холодильников, т
Территориальные	125	300	600	1500
пояса	Объем зданий, куб. м
	1704	4479	7263	25254
	а	б	в	г
1	43,5	36,6	32,5	23,2
2-а	45,2	38,1	33,8	24,1
2-б	48,3	40,6	36,1	25,8
3	49,2	41,4	36,7	26,2
4	52,6	44,3	39,3	28,1
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	58,3	49	43,6	31,1
5	63	53,1	47,1	33,6
6	78	66	58,5	41,8
7	87	73	65	46,4
8	100	84	74	53,1
9	117	99	88	63
Примечание. Для холодильников емкостью 123 т с асфальтобетонными палами стоимость 1 куб. м здания уменьшать: для 1-4-го территориальных поясов - на 1,2 руб., для остальных поясов - на 2 руб.

Для остальных холодильников стоимость 1 куб. м уменьшать: для 1 - 4-го территориальных поясов - на 0,5 руб., для остальных поясов - на 0.9 руб.

Удельные веса конструктивных элементов в процентах

(к табл. 87)

Наименование конструктивных	Удельный вес
элементов	а	б	в	г
Фундаменты с земляными работами	9	8	6	6
Каркас	-	6	8	8
Стены и перегородки	14	13	12	12
Покрытия	6	3	3	8
Кровля	4	5	7	7
Полы	15	15	17	19
Проемы	6	4	4	4
Изоляционные работы	25	25	24	20
Отделочные работы	5	5	6	4
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства Строительные работы, связанные с монтажом	4 9	6 6	6 4	5 5
Прочие работы	3	4	3	2
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 36

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден постановлением правления Центросоюза по согласованию с Госстроем СССР 23 апреля 1970 г.

Отдел 6. ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛЕДНИКИ

ЛЕДНИКИ КАРМАННОГО ТИПА

Характеристика зданий

Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены н перегородки кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля асбестоцементная. Полы цементные. Отделка - простая окраска. Электроосвещение и водоотвод.

Группа капитальности II.

Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.

Таблица 88

Территориальные пояса	Объем зданий до 100 куб. м
1	51,1
2-а	53,1
2-б	56,7
3	57,7
4	62
Приравненный к Крайнему Северу (4-го пояса)	68
5	74
6	92
7	102
8	117
9	138
Удельные веса конструктивных элементов в процентах (к табл. 88)

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес
Фундаменты	10
Стены и перегородки	30
Перекрытия	5
Кровля	3
Полы	6
Проемы	11
Отделочные работы	6
Внутренние санитарно-технические, изоляционные и электротехнические устройства	19
Прочие работы	10
Итого	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

Отдел I. Сооружения и каналы на оросительных системах

Отдел II. Сооружения и каналы на осушительных системах


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Сооружения и каналы на оросительных системах

Раздел 1. Каналы, земляные плотины и дамбы

Раздел 2. Гидротехнические сооружения

Раздел 3. Насосные станции

Раздел 4. Водопроводные сооружения

Раздел 5. Площади орошения


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел II. Сооружения и каналы на осушительных системах

Вводные указания

Каналы открытой сети

Таблица 121. I. Открытые осушительные каналы в минеральных грунтах

Таблица 122. II. Открытые осушительные каналы в торфяных грунтах

Таблица 123. Ложбины

Таблица 124. Отрегулированные реки-водоприемники

Таблица 125. Дренаж из гончарных труб при глубине заложения до 1,2 м в минеральных грунтах

Таблица 126. Дренаж из гончарных труб при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в минеральных грунтах

Таблица 127. Дренаж из гончарных труб при глубине заложения более 1,5 и в минеральных грунтах

Таблица 128. Дренаж из гончарных труб при глубине заложения до 1,2 м в торфяных грунтах

Таблица 129. Дренаж из гончарных труб при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в торфяных грунтах

Таблица 130. Дренаж из гончарных труб при глубине заложения более 1,5 м в торфяных грунтах

Таблица 131. Дренаж гончарный с устройством всей необходимой закрытой регулирующей и проводящей сети

Таблица 132. Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения до 1,2 м в минеральных грунтах

Таблица 133. Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в минеральных грунтах

Таблица 134. Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения более 1,5 м в минеральных грунтах

Таблица 135. Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения до 1,2 м в торфяных грунтах

Таблица 136. Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в торфяных грунтах

Таблица 137. Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения более 1,5 м в торфяных грунтах

Таблица 138. Дренаж из дощатых прямоугольных труб

Таблица 139. Дренаж из пластмассовых труб

Таблица 140. Дренаж из деревянных фрезерованных труб

Таблица 141. Кротовый и щелевой дренаж

Таблица 142. Колодцы на закрытой сети осушительных систем

Таблица 143. Деревянные колодцы на закрытой сети

Таблица 144. Дренажные устья

Таблица 145. Перепад открытый деревянный

Таблица 146. Перепад-регулятор открытый деревянный

Таблица 147. Регулятор закрытый деревянный

Таблица 148. Регулятор открытый железобетонный

Таблица 149. Регулятор закрытый железобетонный

Таблица 150. Сопрягающие сооружения железобетонные

Таблица 151. Внутрихозяйственные дороги на минеральных грунтах

Таблица 152. Внутрихозяйственные дороги на торфяных грунтах

Таблица 153. Переезды на дорогах

Таблица 154. Открытые переезды (броды) через каналы

Таблица 155. Пешеходные мосты через каналы

Таблица 156. Крепление русл малых рек и осушительных каналов

Таблица 157. Фильтры-поглотители


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Сооружения и каналы на оросительных системах

Раздел 1. Каналы, земляные плотины и дамбы

Вводные указания

Таблица 1. Каналы с расходом до 5 куб. м/сек

Таблица 2. Каналы с расходом более 5 куб. м/сек

Таблица 3. Межхозяйственная и внутрихозяйственная сеть в закрытых трубопроводах

Таблица 4. Нагорные каналы

Таблица 5. Коллекторы

Таблица 6. Селевые русла

Таблица 7. Земляные плотины

Таблица 8. Земляные дамбы обвалования

Таблица 9. Крепление откосов и дна каналов

Таблица 10. Эксплуатационные инспекторские дороги


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Сооружения и каналы на оросительных системах

Раздел 2. Гидротехнические сооружения

Вводные указания

Таблица 11. Водовыпуски (регуляторы) железобетонные и бетонные открытые без переезда с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Таблица 12. Водовыпуски (регуляторы) железобетонные и бетонные с переездом с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Таблица 13. Водовыпуски (регуляторы) железобетонные и бетонные трубчатые без переезда. с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Таблица 14. Водовыпуски (регуляторы) трубчатые с переездом с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Таблица 15. Трубчатые переезды через каналы с расходом до 10 куб. м/сек

Таблица 16. Перегораживающие сооружения железобетонные и бетонные с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Таблица 16а. Перегораживающие сооружения, шлюзы-регуляторы, вододелители с расходом свыше 10 куб. м/сек

Таблица 17. Шахтные перепады-регуляторы с переездом на расход до 10 куб. м/сек

Таблица 18. Ступенчатые перепады-регуляторы на расход до 10 куб. м/сек

Таблица 19. Водосбросные сооружения железобетонные и бетонные с пропускной способностью до 50 куб. м/сек

Таблица 20. Водосбросные сооружения щитовые открытого типа из сборно-монолитного железобетона

Таблица 21. Водосбросные сооружения автоматического действия на расход до 50 куб. м/сек

Таблица 22, 23, 24 и 25. Дюкеры с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Таблица 26. Ливнеспуски лотковые железобетонные

Таблица 27. Ливнеспуски лотковые железобетонные

Таблица 28. Ливнеспуски с круглыми трубами

Таблица 29. Ливнеспуски с прямоугольными трубами

Таблица 30. Лотки параболического сечения из сборного железобетона на расход воды до 5 куб. м/сек

Таблица 31. Акведуки с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Таблица 32. Акведуки с пропускной способностью до 1,2 куб. м/сек

Таблица 33. Быстротоки открытые с пропускной способностью до 2,5 куб. м/сек

Таблица 34. Быстротоки-регуляторы открытые сборные железобетонные с пропускной способностью 2,5-10 куб. м/сек

Таблица 35. Акведуки и быстротоки с пропускной способностью более 10 сек. м/сек

Таблица 36. Ступенчатые перепады с пропускной способностью более 10 куб. м/сек

Таблица 37. Консольные перепады с пропускной способностью более 10 куб. м/сек

Таблица 38. Селедуки

Таблица 39. Водозаборные сооружения на реках

Таблица 40. Каменные и кирпичные гидротехнические сооружения

Деревянные гидротехнические сооружения

Таблица 41. А. Головные регуляторы. Шлюзы-регуляторы. Трубы.

Таблица 42. Б. Перепады ступенчатые, быстротоки, акведуки.

Таблица 43. В. Консольные перепады. Быстротоки деревянные.

Таблица 44. Деревянные гидротехнические сооружения

Таблица 45. Отстойники

Таблица 46. Водохранилища

Таблица 47. Мосты автодорожные через каналы

Таблица 48. Шахты гидротехнические (проходка и обделка)

Таблица 49. Гидротехнические тоннели

Таблица 50. Цементация грунтов

Таблица 51. Бетонные и железобетонные конструкции

Таблица 52. Фильтры и дренажи

Таблица 53. Защитные, регулировочные и выправительные сооружения

Таблица 54. Крепление берегов и откосов выправительных сооружений

Таблица 55. Будки для установки автоматических водоучитывающих приборов (с колодцем)

Таблица 56. Люлечные гидропосты

Таблица 57. Лотки Вентури - Паршала

Таблица 58. Водомеры-водосливы

Таблица 59. Скважины для наблюдения за уровнем грунтовых вод

Таблица 60. Скважины артезианские глубиной до 100 м

Таблица 61. Сооружения по борьбе с водной эрозией

Таблица 62. Сооружения по борьбе с водной эрозией

Таблица 63. Ледозащитные устройства

Таблица 64. Трубчатые водоспуски в теле земляных плотин

Таблица 65. Трубчатые водовыпуски с автоматами расхода пропускной способностью 0,1-5,2 куб. м/сек

Элементы закрытой оросительной сети

Таблица 66. Водовыпуски из асбестоцементных трубопроводов в открытую оросительную сеть

Таблица 67. Водовыпуски из асбестоцементных трубопроводов в открытую оросительную сеть с автоматами постоянного расхода

Таблица 68. Водозаборные сооружения из параболических лотков с уклонами менее критических для подачи воды в асбестоцементные трубопроводы

Таблице 69. Гидранты на асбестоцементных трубопроводах для подключения гибких шлангов

Таблица 70. Гидранты для подключения дождевальных машин ДМ-80 и ДМ-200 и дождевальных установок СДУ-10 и КДУ-55

Таблица 71. Промежуточные сбросы из асбестоцементных трубопроводов

Таблица 72. Концевые сбросы из асбестоцементных трубопроводов

Таблица 73. Задвижки на асбестоцементных трубопроводах

Таблица 74. Вантузы на асбестоцементных трубопроводах

Таблица 75. Фасонные части на асбестоцементных. трубопроводах

Таблица 76. Водомеры с сегментной диафрагмой на асбестоцементных трубопроводах

Гидротехнические сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах менее критических

Таблица 77. Водовыпуски с автоматами расхода из канала в параболические лотки глубиной 60-120 см

Таблица 78. Водовыпуски с водомерами из канала в параболические лотки глубиной 60-120 см

Таблица 79. Вододелители с автоматами расхода на параболических лотках глубиной 60-120 см

Таблица 80. Вододелители с водомерами на параболических лотках глубиной 60-120 см

Таблица 81. Переезды и повороты на параболических лотках

Таблица 82. Сопрягающие сооружения и водосбросные сифоны на параболических лотках глубиной 50-120 см

Таблица 83. Лотки - водовыпуски в гибкие трубопроводы с вентильным затвором на лотках глубиной 40 - 100 см

Таблица 84. Переносные сварные сифоны для забора воды из лотковых каналов на расход до 60 куб. м/сек


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Сооружения и каналы на оросительных системах

Раздел 3. Насосные станции

Вводные указания

Таблица 85. Подводящие каналы к насосным станциям

Таблица 86. Здания насосных станций и водоприемники

Таблица 87. Аванкамеры насосных станций

Таблица 88. Рыбозаградительные устройства

Таблица 89. Напорные металлические трубопроводы насосных станций

Таблица 90. Напорные деревянные и железобетонные трубопроводы насосных станций

Таблица 91. Напорные асбестоцементные трубопроводы насосных станций

Таблица 92. Плавучие насосные станции

Таблица 93. Водозаборные оголовки насосных станций

Таблица 94. Водовыпускные сооружения насосных станций


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Сооружения и каналы на оросительных системах

Раздел 4. Водопроводные сооружения

Вводные указания

Таблица 95. Водозаборные сооружения

Таблица 96. Водозабор из реки

Таблица 97. Водозабор из пруда

Таблица 98. Водозабор из канала

Таблица 99. Горизонтальные водозаборы

Таблица 100. Водозабор для каптажа подрусловых вод

Таблица 101. Каптажные камеры

Таблица 102. Резервуары подземные железобетонные

Таблица 103. Шахтные колодцы совершенные

Таблица 104. Шахтные колодцы несовершенные

Таблица 105. Шахтные колодцы кирпичные

Таблица 106. Шахтные колодцы деревянные

Таблица 107. Отстойники горизонтальные кирпичные

Таблица 108. Отстойники горизонтальные железобетонные

Таблица 109. Железобетонные водопойные корыта

Таблица 110. Водопойные площадки


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Отдел I. Сооружения и каналы на оросительных системах

Раздел 5 Площади орошения

Вводные указания

Таблица 111. Внутрихозяйственная оросительная и водосбросная сеть для рисовых оросительных систем

Таблица 112. Лиманное орошение

Таблица 113. Планировка орошаемых площадей

Таблица 114. Участки под орошение дождеванием

Таблица 115. Участки автоматизированного и механизированного полива из гибких трубопроводов

Таблица 116. Скважины для вертикального дренажа

Горизонтальный дренаж оросительных систем

Таблица 117. А. Внутрихозяйственная сеть из открытых каналов

Таблица 118. Б. Дренаж гончарный

Таблица 119. В. Дренаж из асбестоцементных труб

Таблица 120. Г. Дренаж из синтетических (полиэтиленовых) труб


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

Техническая часть

1. Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости водохозяйственных сооружений.

2. Настоящий сборник состоит из двух отделов:

отдел I - сооружения и каналы на оросительных системах;

отдел II - сооружения я каналы на осушительных системах.

3. Показатели восстановительной стоимости водохозяйственных сооружений приведены для 1, 2, 3, 4, 5, 7,8 территориальных поясов по уровню сметной стоимости строительства и для II климатического района. В 6 и 9, 10 территориальных поясах водохозяйственных сооружений нет.

Вся территория СССР по уровню стоимости разделена на 10 территориальных поясов. Деление территории СССР на территориальные пояса и климатические районы отражено в Общей части к сборникам.

4. Укрупненные показатели, приведенные в сборнике, составлены в ценах и нормах, введенных в действие с 1 января 1969 г.

5. Показатели восстановительной стоимости учитывают полную стоимость водохозяйственных сооружений, в том числе прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления и прочие затраты, связанные с осуществлением строительства, то есть затраты на постройку и разборку временных зданий и сооружений, не предусмотренные накладными расходами, на подвижный характер работ, по оргнабору, на оплату за выслугу лет механизаторам, на сдельно-премиальную оплату труда, на вывозку мусора, содержание и ремонт дорог, на дополнительную транспортировку привозных материалов, на содержание дирекции строительства и технического надзора, на проектно-изыскательские работы и др.

6. Для упрощения учета при переоценке различной степени износа отдельных зданий и сложных сооружений в сборнике приведен удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах от стоимости всего здания или сооружения. Определение физического износа зданий и сооружений производится в соответствии с инструкцией, изданной ЦСУ СССР.

7. При определении восстановительной стоимости какого-либо сооружения стоимость единицы укрупненного измерителя, принятая по соответствующей таблице настоящего сборника для данного территориального пояса, умножается на общее. количество единиц измерения оцениваемого объекта.

8. Восстановительная стоимость зданий и сооружений определена для II климатического района. Для других климатических районов необходимо принимать следующие поправочные коэффициенты.

	Группы сооружений
Климатические	1	2	3	4	5	6	7	8
районы	Номера таблиц сборника
	95-110	1-6, 10, 112-115, 121-124, 151, 152	7,8	125-150, 116-120	111, 113	11-84, 153-157	85-94	9
I III IV	1,08 0,99 0,99	1,07 0,98 0,97	1,04 0,99 0,98	1,07 0,99 0,98	1,07 0,99 0,98	1,03 0,95 0,95	1,08 0,98 0,97	1,06 0,99 0,98
9. В таблицах сборника приняты усредненные гидрогеологические и геологические условия при производстве земляных работ и устройстве фундаментов, подземных трасс и сооружений, кроме случаев, оговоренных в соответствующих таблицах.

10. Протяженность, площадь или объем зданий и сооружений определяются на основании исполнительных чертежей по инвентарным данным или обмерам в натуре. При отсутствии документации объем скрытых работ устанавливается экспертным путем.

11. При определении строительного объема зданий необходимо руководствоваться правилами, приведенными в Общей части к сборникам.

12. В таблицах 33, 34, 42, 45 термин «перепад» характеризует разность горизонтов верхнего и нижнего бьефов.

В таблицах 11, 12, 13, 14 я 17 термин «напор» характеризует глубину воды на пороге.

13. Порядок пользования таблицами приведен в вводных указаниях к каждому отделу сборника.

14. Если в настоящем сборнике не окажется укрупненных показателей восстановительной стоимости каких-либо водохозяйственных сооружений, необходимо пользоваться сборниками укрупненных показателей, изданными соответствующими министерствами и ведомствами СССР в 1970 г.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Вводные указания

1. Показатели раздела 1 охватывают следующие сооружения:

каналы в земляном русле с расходом до 5 куб. м/сек;

каналы в земляном русле с расходом более 5 куб. м/сек;

внутрихозяйственные сети в закрытых трубопроводах;

нагорные каналы;

коллекторы;

селевые русла;

земляные плотины;

крепление откосов и дна каналов;

дамбы обвалования;

эксплуатационные дороги.

2. Укрупненные показатели стоимости учитывают современные способы производства земляных работ.

Показатели стоимости каналов предусматриваются на 1 кубо-километр (произведение 1 кв. м площади поперечного сечения на 1 км длины канала). Восстановительная стоимость каналов определяется по участкам путем умножения табличной стоимости на инвентаризационное среднее сечение канала на участке и его длину в км.

Пример 1. Участок канала II категории с расходом до 5 куб. м/сек. (табл. 1) в Узбекской ССР (3 территориальный пояс) имеет длину 10 км, среднее сечение 9 кв. м. Расход воды в канале 3 куб. м/сек. Узбекская ССР расположена в III климатическом районе. Каналы с расходом до 5 куб. м/сек. в соответствии с таблицей технической части сборника № 37 относятся ко 2 группе сооружений. Поправочный коэффициент равен 0,98.

Восстановительная стоимость канала составит:

610 х 9 х 10 х 0,98 = 53800 руб.

Пример 2. Участок канала I категории с расходом более 5 куб. м/сек (табл. 2) в Ростовской области (2 территориальный пояс) имеет длину 10 км и среднее сечение 60 кв. м.

Ростовская область расположена во II климатическом районе.

Поправочный коэффициент равен 1. Восстановительная стоимость составит:

297 х 10 х 60 х 1,0 = 178200 руб.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Каналы с расходом до 5 куб. м/сек

Характеристика

I категория—каналы, проходящие по равнинной местности, в легких и средних грунтах;

II категория—каналы, проходящие по пересеченной местности, в легких и средних грунтах.

Таблица 1

Восстановительная стоимость 1 кубо-километра в год.

Территориальный	На расход в куб. м/сек	На расход в куб. м/сек
пояс	1	3	5	1	3	5
	а	б	в	г	д	е
	I категория	II категория
1	258	249	241	575	556	542
2	271	263	256	610	589	575
3	279	270	263	630	610	592
4	296	289	280	670	640	630
5	367	354	345	820	790	780
7	558	639	525	1290	1200	1180
8	600	582	567	1350	1500	1270
Примечание. Для каналов, проходящих в более сложных рельефных условиях, при наличии на отдельных участках тяжелых грунтов восстановительная стоимость 1 кубо-километра канала определяется по II категории с коэффициентом 2,5


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Каналы с расходом более 5 куб. м/сек

Характеристика

I категория - каналы, проходящие преимущественно в легких и средних грунтах, с преобладанием полувыемок и полунасыпей;

II категория - каналы, проходящие в средних и частично в тяжелых грунтах, с наличием выемок и насыпей глубиной и высотой до 5 м;

III категория - каналы, проходящие преимущественно в тяжелых грунтах, с наличием выемок и насыпей глубиной и высотой свыше 5 м.

Таблица 2

Восстановительная стоимость 1 кубо-километра канала в руб.

Территориальный	Площадь поперечного сечения в кв. м
пояс	10 - 20	21 - 100	от 101 и более
	а	б	в
	I категория
1	282	280	293
2	299	297	311
3	307	305	319
4	327	325	340
5	403	400	419
7	610	610	640
8	660	660	690
	II категория
1	527	523	548
2	559	557	581
3	574	572	597
4	610	610	640
5	750	750	780
7	1140	1140	1190
8	1230	1230	1280
	III категория
1	680	670	700
2	720	710	740
3	740	730	770
4	790	780	810
5	970	960	1000
7	1470	1460	1520
8	1580	1570	1640
Примечание. Для каналов, проходящих в более сложных условиях, и при наличии скальных грунтов восстановительная стоимость 1 кубо-километра определяется по III категории с коэффициентом 1,8.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Межхозяйственная и внутрихозяйственная сеть в закрытых трубопроводах

Характеристика

Земляные работы, укладка труб с необходимыми креплениями.

Восстановительная стоимость 1 км трубопровода в руб.

Таблица 3

	Асбестоцементный трубопровод
Территориальный	расчетное давление до 3 ат
пояс	Диаметр условного прохода в мм до
	300	350	400	500	600	700	800
	а	б	в	г	д	е	ж
1	7200	9000	11100	15500	21800	32300	40300
2	7600	9600	11700	16500	23100	34200	42800
3	7900	9800	12100	16900	23700	35200	44000
4	8400	10500	12800	18000	25300	37400	46800
5	10300	12900	15800	22200	31100	46100	57700
7	15700	19600	24000	33700	47200	70000	88000
8	16900	21100	25900	36400	50900	75000	94000
Продолжение

	Асбестоцементный трубопровод
Территориальный	расчетное давление в ат до
пояс	3	6
	Диаметр условного прохода в мм до
	900	1000	300	350	400	500	600
	з	и	к	л	м	н	о
1	50000	60000	8600	10800	13700	19000	27700
2	53000	64000	9100	11500	14500	20700	29400
3	54500	65000	9400	11800	15000	21200	30200
4	58000	70000	10000	12500	15900	22100	32200
5	71100	86000	12300	15400	19600	27200	39700
7	108000	130000	18700	23400	29800	41300	60000
8	117000	140000	20200	25300	32100	44500	65000
Продолжение

	Асбестоцементный трубопровод
Территориальный	расчетное давление в ат до
пояс	6	9
	Диаметр условного прохода в мм до
	700	800	900	1000	300	350	400
	п	р	с	т	у	ф	х
1 2 3 4 5 7 8	39000 41400 42500 45300 55800 85000 91000	48900 51800 53300 56700 70000 106000 114000	61000 64000 66000 70000 87000 132000 142000	73000 77000 79000 84000 104000 157000 170000	14500 15400 15800 16800 20700 31400 33900	18100 19200 19700 21000 25500 39200 42300	21600 22900 23500 25000 30800 46800 50400
Продолжение

	Асбестоцементный трубопровод
Территориальный	расчетное давление в ат до
пояс	9	10
	Диаметр условного прохода в мм до
	500	500	600	700	800	900	1000
	ц	ч	ш	щ	э	ю	я
1 2 3 4 5 7 8	31600 33500 34400 36600 45100 69000 74000	58600 62000 64000 68000 84000 127000 137000	64000 68000 70000 75000 92000 139000 150000	70000 74000 76000 81000 100000 152000 164000	80000 85000 87000 93000 114000 173000 187000	93000 98000 101000 108000 133000 201000 217000	105000 111000 114000 121000 150000 227000 245000
Примечание. Стоимость сооружении на сети учитывается отдельно.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 3)

Наименование конструктивных		В том числе
элементов	Всего	земляные работы	асбесто- цементный трубо- провод	железо- бетонные конструк- ции	прочие
Асбестоцементный трубопровод:
до 3 ат	100	6	87	-	7
до 6 ат	100	5	90	-	5
до 9 ат	100	3	94	-	3
Железобетонный трубопровод	100	5	-	93	2


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Нагорные каналы

Восстановительная стоимость 1 кубо-километра канала в руб.

Таблица 4

Территориальный	Площадь поперечного сечения в куб. м
пояс	до 5	6-20	от 21 и более
	а	б	в
1 2 3	470 498 512	383 406 417	414 439 451
4	545	444	480
5	670	548	592
7	1020	830	900
8	1100	900	970
Примечание. Показатели стоимости даны в зависимости от площади поперечного сечения канала. Последняя определяется площадью поперечного сечения выемки, образованной с нагорной стороны.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Коллекторы

Характеристика

Открытые каналы в земляном русле.

I категория - каналы, проходящие в выемке в легких и средних- грунтах;

II категория - каналы, проходящие в выемке в тяжелых грунтах.

Восстановительная стоимость 1 кубо-километра в руб.

Таблица 5

Территориальный	Средняя площадь поперечного сечения коллектора кв. м
пояс	до 20	21-25	26-40	41-60	61-100
	а	б	в	г	д
	I категория
1	164	173	180	188	231
2	174	184	190	198	245
3	178	189	196	204	251
4	190	201	207	218	268
5	234	248	257	268	330
7	355	376	390	407	501
8	385	404	420	438	540
	II категория
1	229	256	273	297	365
2	243	272	290	315	388
3	250	280	300	323	398
4	266	296	317	345	424
5	330	368	393	425	523
7	495	556	596	640	790
8	535	600	640	700	850


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Селевые русла

Характеристика

I тип - земляные русла с уклонами 0,02 - 0,03;

II тип - земляные русла с уклонами 0,002 - 0,006.

Восстановительная стоимость 1 км русла в руб.

Таблица 6

Территориальный	Расчетный расход селевого русла в куб. м/сек
пояс	10	20	40	60	80	100	150	200	300	400.
	а	6	в	р	Д	е	ж	3	11	к
				I тип
1	2190	2500	2810	3580	4210	4840	6100	7600	10600	13600
2	2310	2640	2970	3790	4460	5120	6400	8100	11200	14400
3	2390	2730	3070	3910	4600	5280	6600	8300	11600	14800
4	2420	2880	3240	4130	4860	5580	7000	8800	12200	15600
5	3110	3550	4000	5090	6000	6900	8700	10900	15100	19300
7	4730	5400	6100	7700	9100	10500	13200	16500	23000	29400
8	5080	5810	6500	8300	9800	11300	14200	17800	24700	31600
				II тип
1	7500	7800	8400	8900	9700	10100	11700	13400	16800	20900
2	7900	8300	8900	9400	10200	10700	12400	14200	17800	22100
3	8200	8500	9200	9700	10600	11100	12800	14600	18400	22800
4	8600	9000	9700	10300	11200	11700	13500	15500	19400	24100
5	10700	11100	12000	12700	13800	14400	16700	19100	24000	29800
7	16200	16900	18200	19200	20900	21900	25300	29000	36500	45200
8	17400	18200	19600	20700	22500	23600	27200	31200	39200	48600


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Земляные плотины

Характеристика

I тип - плотины, возведенные из грунта сухим способом;

II тип - плотины, возведенные методом гидромеханизации со всеми вспомогательными работами с учетом разработки и транспортирования грунта.

Восстановительная стоимость 1 куб. м тела плотин в руб.

Таблица 7

	Типы земляных плотин
Территориальный	I	II
пояс	группы грунтов
	I	II	I-III	IV-VI
	а	б	в	г
1	2,5	3,0	1,2	1,8
2	2,6	3,2	1,3	1,9
3	2.7	3,3	1,4	2,0
4	2,8	3,5	1,5	2,1
5	3,5	4,3	1,8	2,6
7	5,3	6,5	2,7	3,9
8	5,7	7,0	2,9	4,2
Примечание. Стоимости, приведенные в таблице, не учитывают крепление откосов плотин.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Земляные дамбы обвалования

Характеристика

I тип - дамбы, возводимые на сухом основании;

II тип - дамбы, возводимые на затопляемой или подтопляемой местности.

Восстановительная стоимость на 1 км дамбы в руб.

Таблица 8

Территориальный	Высота дамбы в м
пояс	1	1,5	2	2,5	3	4	5
	а	б	в	г	д	е	ж
			I тип
1	1510	3630	5750	8000	10100	14500	18900
2	1600	3840	6100	8500	10700	15400	20000
3	1650	8960	6300	8800	11100	15900	20600
4	1740	4180	6600	9200	11700	16700	21800
5	2150	5170	8200	11400	14400	20700	26900
7	3270	7900	12400	17300	21900	31400	40900
8	3520	8400	13400	18600	23600	33800	44000
			II тип
1	-	-	11700	14400	16600	20900	25300
2	-	-	12300	15200	17600	22100	26700
3	-	-	12700	15700	18200	22800	27600
4	-	-	13400	16600	19200	24100	29100
5	-	-	16600	20400	23700	29700	35900
7	-	-	25200	31100	36000	45100	54600
8	-	-	27100	33400	38700	48600	58800


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Крепление откосов и дна каналов

Характеристика

Монолитный бетон и железобетон, сборные железобетонные плиты. Мощение камнем на подготовке из гравийно-песчаной смеси

Восстановительная стоимость 1 кв. м крепления в руб.

Таблица 9

	Сборные железобетонные плиты толщиной в мм	Монолитные плиты	Мощение булыжным камнем толщиной в см
Территориальный пояс	50	80	100	бетонные	железо- бетонные	20	30	40 (в2 слоя)
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	6,0	8,5	10,9	5,9	8,3	2,8	3,4	4,4
2	6,3	8,9	11,6	6,2	8,8	2,9	3,6	4,7
3	6,5	9,2	11,9	6,4	9,1	3,0	3,7	4,8
4	6,9	9,7	12,6	6,8	9,6	3,2	3,9	5,1
5	8,5	12,0	15,5	8,3	11,8	3,9	4,9	6,3
7	12,9	18,3	23,6	12,7	18,0	6,0	7,4	9,6
8	13,9	19,7	25,4	13,6	19,3	6,5	8,0	10,3


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 1. КАНАЛЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ И ДАМБЫ

Эксплуатационные инспекторские дороги

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 10

	Тип дорог
Территориальный пояс	грунтовые профилированные	грунтовые, улучшенные добавками песка	с гравийным и щебеночным покрытием	гравийно-щебеночные, обработанные битумом
	а	б	в	г
1	650	2620	8800	13000
2	.690	2780	9300	13800
3	710	2860	9600	14200
4	750	3040	10200	15100
5	930	3750	12600	18600
7	1400	5700	19100	28200
8	1520	6100	20600	30400
Примечания.

1. Устройство дорог предусмотрено по приканальным дамбам или бермам с шириной полотна 6 м и шириной покрытия 3 м.

При большей ширине покрытия восстановительная стоимость изменяется пропорционально.

2. Устройство въездов-съездов учтено в восстановительной стоимости.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Вводные указания

1. Показатели раздела 2 приведены для оценки восстановительной стоимости гидротехнических сооружений и отдельных конструкций:

сооружений с пропускной способностью до 10 куб. м/сек;

то же, более 10 куб. м|сек;

водозаборных сооружений на реках;

водохранилищ;

гидротехнических шахт, тоннелей; мостов автодорожных;

защитных, регулировочных и выпрямительных сооружений;

сооружений для службы гидрометрии.

2. Укрупненные показатели восстановительной стоимости усреднены и учитывают современные способы производства и организации работ.

3. В показателях сборника учтены все работы и затраты, связанные с возведением перемычек, временных ограждений, пропуском строительного расхода воды и водоотливом и сопутствующие работы, осуществляемые при возведении гидротехнических сооружений (гидроизоляция, уплотнение швов и пр.).

4. Восстановительная стоимость отдельных сооружений и конструкций приведена для различных единиц измерения, указанных в таблицах: 1 сооружения, 1 куб. м расходы воды, 1 м падения, 1 м длины, 1 куб. м бетона и железобетона и пр.

5. Облицовка сооружений гранитом оценивается по развернутой поверхности независимо от толщины и характера обработки облицовочных плит.

6. Показатели стоимости гидротехнических тоннелей учитывают как основные работы, так и все сопутствующие: по проходке - разработку зумпфов, ниш и прочих вспомогательных выработок, а по обделке - нагнетание раствора за обделку.

7. Дренажи оцениваются по их протяженности независимо от типа и сечений дренажных устройств.

8. Берегоукрепительные работы оцениваются по объему креплений независимо от толщины типа оснований и характера укрупняемых сооружений.

9. Цементация грунтов переоценивается по высоте скважины цементируемой зоны. Показатели учитывают затраты на бурение и подготовку скважин к цементации. Группы грунтов принимаются по классификации СНиП;

10. Деревянные напорные трубопроводы переоцениваются по внутренней поверхности трубопроводов. В восстановительной стоимости учтены все затраты по устройству траншей, оснований и опор, установке фасонных частей с присоединением их к сооружениям.

11. Фильтры из песка и гравия переоцениваются по объему фильтров независимо от соотношения этих материалов, способа укладки и местных условий их заготовки и транспортирования.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водовыпуски (регуляторы) железобетонные и бетонные открытые без переезда с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 11

	Тип сооружений
Территориальный	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
пояс	Ширина отверстия в см
	40-60	40-60	40-60	40-60	80-100	80-100	80-100	80-100	120-150
	Максимальный напор в см
	до 50	51-150	151-200	201 и выше	до 100	101-200	201-300	301 и выше	до 200
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1 2 3 4 5 7 8	59,6 62,0 65,0 69,0 85,0 129,0 139,0	131 139 143 151 186 283 305	208 220 227 240 296 450 484	400 423 437 461 569 870 930	337 357 368 389 480 730 780	473 500 516 545 670 1020 1100	810 860 890 940 1160 1760 1890	1400 1480 1530 1610 1990 3020 3250	1260 1340 1380 1460 1800 2730 2930
Продолжение

	Тип сооружений
Территориальный	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
пояс	Ширина отверстия в см
	120-150	120-150	150-200	150-200	150-200	200-300	200-300	200-300
	Максимальный напор в см
	201-300	301 и выше	до 200	201-300	301 и выше	до 200	201-300	301 и выше
	к	л	м	н	о	п	р	с
1 2 3 4 5 7 8	2150 2270 2340 2480 3060 4640 4990	3640 3850 3970 4190 5170 7900 8500	2160 2290 2360 2490 3080 4680 5090	2600 3890 4010 4230 5230 7900 8500	6300 6600 6900 7200 8900 13600 14600	4060 4300 4430 4680 5770 8800 9200	5220 5530 5710 6270 7740 11770 12700	9200 9800 10100 10600 13200 19900 21400
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 11)

		В том числе
Тип сооружений	Всего	земляные	бетонные и железобетонные конструкции	отсыпки и фильтры	стальные конструкции
I	100	2	83	5	7
II	100	3	84	6	7
III	100	5	82	6	7
IV	100	8	79	7	6
V	100	8	78	8	6
VI	100	9	76	9	7
VII	100	9	75	10	8
VIII	100	6	76	7	11
IX	100	7	77	6	10
Х, XII	100	8	78	4	10
XI, XIII	100	10	79	4	7
XIV, XV, XVI	100	11	79	4	6
XVII	100	11	80	3	6


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водовыпуски (регуляторы) железобетонные и бетонные с переездом с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 12

	Тип сооружений
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Территориальный	Ширина отверстия в см
пояс	до 150	до 150	до 50	150-200	150-200	150-200	200-300	200-300	200-300
	Максимальный напор в см
	до 200	201-300	301 и выше	до 200	201-300	301 и выше	до 200	201-300	301 и выше
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	3090	3710	5790	4510	5350	7800	5700	7200	8600
2	3270	3940	6100	4770	5660	8200	6000	7700	9100
3	3380	4070	6300	4920	5840	8500	6200	7900	9400
4	3560	4310	6700	5200	6200	9000	6600	8400	9900
5	4400	5580	8200	6400	7600	11100	8100	10300	12300
7	6700	8500	12500	9700	11570	16900	12400	15600	18600
8	7000	9000	13500	10500	12400	18100	13300	16900	20100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 12)

		В том числе
Тип сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	отсыпки и фильтры	стальные конструкции
I, II	100	8	73	17	2
III	100	9	74	15	2
IV	100	10	74	13	3
V	100	11	75	11	3
VI	100	12	75	10	3
VII	100	12	75	9	4
VIII	100	13	76	7	4
IX	100	13	76	7	4


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водовыпуски (регуляторы) железобетонные и бетонные трубчатые без переезда. с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 13

	Тип сооружения
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
Территори-	Пропускная способность в куб. м/сек
альные пояса	0,49	0,49	0,49	0,5-0,99	0,5-0,99	0,5-0,99	1-1,99	1-1,99	2-2,99	2-2,99	3-5,99	3-5,99	6-10	6-10
	Напор в см
	до 100	101-300	свыше 300	до 150	151-300	свыше 300	до 300	свыше 300	до 300	свыше 300	до 300	свыше  300	до 300	свыше 300
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	346	445	642	640	1000	1590	1050	1760	1870	2990	2930	4670	4790	7600
2	366	471	680	670	1060	1680	1120	1860	1980	3160	3100	4940	5070	8090
3	380	490	700	690	1090	1740	1150	1920	2040	3260	3200	5100	5230	10000
4	400	513	740	730	1150	1830	1220	2030	2150	3440	3370	5380	5520	8810
5	493	630	910	905	1400	2260	1500	2500	2660	4250	4160	6600	6800	10900
7	750	960	1390	1380	2160	3440	2280	3810	4040	6460	6330	10100	10400	16500
8	810	1030	1490	1480	2320	3700	2450	4090	4350	6900	6800	11900	11100	17800
Удельный пес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 13)

		В том числе
Тип сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	отсыпки и фильтры	стальные конструкции
I, II	100	8	76	6	10
III, IV	100	6	78	6	10
V - VII	100	5	79	6	10
VIII, IX	100	7	74	9	10
X, XI	100	6	73	9	12
XII	100	5	73	8	14
XIII	100	5	71	8	16
XIV	100	4	71	7	18
Примечание. Восстановительной стоимостью предусмотрены одноочковые водовыпуски. При числе очков более одного стоимость нужно увеличивать на 43 % за каждое последующее очко.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водовыпуски (регуляторы) трубчатые с переездом с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Характеристика

Железобетонная или бетонная труба из круглых звеньев с, оголовком и выходной частью. Крепление бьефов плитами и гравийной отсыпкой. Затвор с подъемником.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 14

Территори-	Тип сооружения
альный	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
пояс	Пропускная способность в куб. м/сек
	0,5	0,5	0,5	0,6-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	1-2	1-2	2-3	2-3	3-6	3-0	6-10	6-10
	Диаметр трубы в см
	40-50	40-50	40-50	60-80	60-80	60-80	80-100	80-100	100-120	100-120	120	120	150	2х150
	Максимальный шпор в верхнем бьефе в см
	до 100	100-300	свыше 300	до 150	160-300	свыше 300	до 300	свыше 300	до 300	свыше 300	до 300	свыше 300	до 300	свыше 300
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	433	550	800	790	1250	1990	1320	2200	2340	3730	3660	6840	5990	9600
2	460	582	850	840	1320	2100	1390	2330	2470	3950	3900	6200	6300	10100
3	470	600	880	870	1360	2170	1440	2290	2550	4070	4000	6400	6500	10400
4	496	630	920	920	1440	2290	1520	2530	2700	4300	4230	6700	6900	11000
5	610	790	1140	1130	1770	2830	1870	3130	3330	5310	5200	8300	8500	13600
7	930	1200	1730	1720	2700	4300	2850	4760	5050	8100	7900	12800	13000	20700
8	1010	1290	1870	1850	2900	4620	3060	5110	6440	8700	8500	19600	13900	22200
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 14)

		В том числе
Тип сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	отсыпки фильтры	стальные конструкции
I, II III, IV V-VII VIII-IX X, XI XII XIII XIV	100 100 100 100 100 100 100 100	13 10 8 12 10 9 8 6	72 75 77 70 70 70 69 69	5 5 5 8 8 7 7 6	10 10 10 10 12 14 16 19
Примечание. Оценка водовыпусков произведена с одноочковой трубой. При большем числе очков восстановительную стоимость сооружения нужно увеличивать на 43 % за каждое последующее очко.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Трубчатые переезды через каналы с расходом до 10 куб. м/сек

Характеристика

Железобетонные и бетонные трубы общей длиной 8 - 10 м под насыпью. Крепление входной и выходной, частей - железобетоном и бетоном с гравийной отсыпкой. На насыпи установлены бетонные или каменные надолбы.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 15

	При высоте засыпки трубы до 1,5 м	При высоте засыпки трубы до 3 м
Территори-	Внутренний диаметр трубы в м
альный пояс	0,6	0,8	1	1,2	1,8	0,6	0,8	1	1,2	1,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1 2 3 4 5 7 8	640 680 700 740 910 1380 1490	940 990 1020 1080 1340 2030 2180	1360 1440 1480 1560 1930 2940 3160	1650 1740 1800 1900 2350 3570 3840	2693 2850 2940 3100 3830 5830 6300	970 4020 1060 1120 1380 2090 2250	1360 1440 1490 1570 1940 2950 3170	1760 1860 1920 2030 2500 3800 4090	2420 2570 2650 2790 3450 5240 5640	3720 3930 4060 4290 5290 8040 8650
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 15)

Высота	Внутренний		В том числе
засыпки в м	диаметр трубы в м	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	надолбы	отсыпка
До 1,5	0,6	100	22	68	6	4
	0,8	100	15	75	5	5
	1,0	100	16	78	2	4
	1,2	100	16	79	2	3
	1,5	100	12	85	1	2
До 3	0,6	100	35	59	4	2
	0,8	100	29	66	2	3
	1,0	100	23	72	2	3
	1,2	100	20	76	1	3
	1,5	100	14	84	1	1


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Перегораживающие сооружения железобетонные и бетонные с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Характеристика

Подпорные стенки, флюгбет и крепления откосов бетонные и железобетонные, затворы стальные с подъемниками.

Восстановительная стоимость I сооружения в руб.

Таблица 16

Территориальный	Пропускная способность в куб. м/сек
пояс	до 0,5	0,5 - 1	1 - 3	3 - 5	5 - 10
	а	б	в	г	д
1	920	1540	2640	2930	6200
2	970	1630	2790	3100	6500
3	1000	1680	2880	3200	7200
4	1060	1780	3040	3380	7400
5	1310	2190	3750	4170	8800
7	1950	3330	5710	6300	13300
8	2140	3580	6100	6800	14300
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 16)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные к железобетонные конструкции	стальные конструкции	прочие
Перегораживающие сооружения на пропускную способность. в куб. м/сек:
до 0,5	100	9	76	10	5
0,5 - 1	100	8	78	9	5
1 - 3	100	10	78	8	4
3 - 5	100	11	78	7	4
5 - 10	100	11	80	6	3


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Перегораживающие сооружения, шлюзы-регуляторы, вододелители с расходом свыше 10 куб. м/сек

Характеристика

I тип - сооружения, выполненные из бетона пли бутобетона;

II тип - сооружения, выполненные из бетона и железобетона (до 50 %);

III тип - сооружения, выполненные из бетона и железобетона (более 50 %).

Восстановительная стоимость 1 куб. м/сек расхода воды в руб.

Таблица 16а

Территориальный	Тип сооружения
пояс	I	II	III
1 2 3 4 5 7 8	1060 1120 1160 1220 1510 2300 2590	1420 1500 1550 1640 2020 3070 3300	2370 2510 2590 2730 3370 5130 5510
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 16а)

Наименование		В том числе
сооружений	Всего	земляные работы	бетонные конструкции	металлические конструкции	прочие работы
Перегораживающие сооружения, шлюзы-регуляторы, вододелители	100	10	63	18	7


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Шахтные перепады-регуляторы с переездом на расход до 10 куб. м/сек

Характеристика

Железобетонная шахта с трубой. Крепление откосов канала в понуре сливной части железобетонное и бетонное с гравийной отсыпкой. Затворы с подъемником. Переезд в виде насыпи без покрытия с бетонными надолбами.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 17

Территори-	Перепады с падением в м
альный	до 1	1,5 - 3	3 - 4
пояс	Максимальный напор в м
	1	1,8	3	2,5	3	1,5	2	2.5	3	1,5	2	2,5	3	3,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	1720	3020	4160	5290	6600	3640	5000	6400	8000	4080	5570	7100	9000	10700
2	1820	3200	4400	5600	7000	3850	5290	6800	8500	4310	5890	7500	9500	11300
3	1880	3300	4540	5780	7300	3970	5460	7000	8800	4450	6100	7700	9800	11700
4	1980	3480	4800	6100	7700	4200	5800	7400	9200	4700	6400	8200	10400	12300
5	2450	4300	5920	7500	9500	5180	7100	9100	11400	5800	7900	10100	12800	15200
7	3720	6500	9000	11400	14400	7900	10800	13800	17300	8800	12000	15400	19400	23200
8	4000	7000	9700	12300	15500	3500	11600	14900	18600	9500	12900	16050	20900	24900
Удельный вес отдельных конструктивных элементов о процентах (к табл. 17)

Графы		В том числе
таблицы	Всего	земляные работы	гравийная отсыпка	бетон и железобетон	надолбы	стальные конструкции
а	100	20	10	59	2	9
б, в, г, д	100	15	8	69	1	7
е, ж, з	100	13	7	72	1	7
и, к, л	100	13	7	73	1	6
м, и	100	12	6	75	1	6
о	100	11	5	78	1	5


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Ступенчатые перепады-регуляторы на расход до 10 куб. м/сек

Характеристика

Железобетонные и бетонные сборно-монолитные конструкции с креплением откосов канала в понуре и сливной части железобетоном, бетоном и гравийной отсыпкой, с затвором и подъемником.

Восстановительная стоимость 1 м падения в руб.

Таблица 18

Террито-	Площадь входного отверстия в кв. м
риальный	до 1,5	2	2,5	3	4	5	7	9	10	12	свыше 12
пояс	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1	3100	4080	5680	6600	7200	8200	9100	9500	9900	10300	10600
2	3280	4320	6000	7000	7700	8700	9700	10100	10500	10900	11200
3	3380	4450	6200	7200	7900	8900	10000	10400	10800	11200	11600
4	3570	4700	6500	7600	8400	9400	10500	11000	11400	11900	12200
5	4400.	5810	8100	9400	10300	11600	13000	13600	14100	14700	15100
7	6700	8800	12300	14300	15700	17700	19700	20600	21400	22300	22900
8	7200	9500	13200	15300	16900	19 000	21200	22200	23000	24000	24600
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 18)

Наименование		В том числе
сооружений	Всего	земляные работы	гравийная отсыпка	бетонные и железобетонные конструкции	стальные конструкции
Перепады-регуляторы ступенчатые на расход до 10 куб. м/сек с площадью входного отверстия и кв. м до
1,5	100	8	6	79	7
4	100	6	5	83	6
10	100	5	4	85	6
12 и выше	100	5	3	87	5


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водосбросные сооружения железобетонные и бетонные с пропускной способностью до 50 куб. м/сек

Характеристика

Железобетонные и бетонные конструкции стенок, дна и креплений в верхнем и нижнем бьефах. Затворы стальные с подъемниками.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 19

	Пропускная способность до 1 куб. м/сек	Пропускная способность до 10 куб. м/сек
Территориальный	Падение в м
пояс	0,5	1	1.5	2	2,5	3	1	1,5	2	3
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	288	610	1220	1740	2270	2810	1200	2000	3520	4800
2	305	650	1290	1840	2400	2980	1270	2120	3720	5080
3	314	670	1330	1900	2480	3070	1310	2180	3840	5240
4	332	700	1400	2010	2620	3240	1380	2300	4060	5530
5	410	870	1570	2480	3230	4010	1710	2840	5010	6800
7	620	1320	2630	3770	4910	6090	2590	4320	7600	10400
8	670	1420	2830	4050	5280	6550	2790	4650	8200	11200
Продолжение

	Пропускная способность до	Пропускная способность в куб. м/сек до
Территори-	10 куб. м/сек	15	30	50
альный	Падение в м
пояс	4	5	6	10	15	10	15	10	15
	л	м	н	о	п	р	с	т	у
1	6000	7400	8500	39600.	49000	66000	82000	92000	112000
2	6300	7900	9000	41900	52000	70000	87000	97000	119000
3	6600	8100	9300	43300	53500	72000	89000	100000	123000
4	6900	8600	9800	45700	56500	76000	94000	106000	130000
5	8500	10600	12100	56400	70000	94000	116000	130000	160000
7	13000	16100	18300	85700	106000	142000	177000	198000	243000
8	13900	17300	19700	92200	114000	153000	190000	213000	261000


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водосбросные сооружения щитовые открытого типа из сборно-монолитного железобетона

Характеристика

Типы сооружений: I - на естественном основании, II - на песчаной подушке, III - на мостовой конструкции. Напор на сооружение 2,5 м. Количество отверстий в сооружении 2,3 и 4 в зависимости от максимального расхода.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 20

Террито-	I	II	III
риальный	Отношение максимальных расходов в куб. м/сек к перепаду в м
пояс	28/5	42/5	42/12	56/12	28/5	42/5	42/12	56/12	28/5	42/5	42/12	56/12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	39800	51300.	63000	78000	49600	56400	77000	90000	49200	61000	73000	87000
2	42100	54300	66000	82000	52500	59700	81000	98000	52100	65000	77000	92000
3	43400	56000	68000	85000	54200	62000	84000	101000	53700	67000	79000	95000
4	45900	59200	72000	90000	57200	65000	88000	107000	56700	70000	84000	100000
5	56600	73000	89000	111000	71000	80000	109000	132000	70000	87000	103000	124000
7	86000	111000	135000	168000	107000	122000	166000	200000	106000	132000	157000	188000
8	93000	119000	145000	.181000	115000	131000	178000	215000	114000	142000	169000	202000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 20)

Наименование	I	II	III
конструктивных работ	Отношение максимальных расходов в куб. м/сек к перепаду в м
элементов и видов	28/5	42/5	42/12	56/12	28/5	42/5	42/12	56/12	28/5	42/5	42/12	46/12
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Земляные работы	13	11	11	11	23	21	22	21	23	21	18	18
Каменные работы	11	10	10	7	9	7	6	5	10	9	10	9
Свайные работы	4	3	6	3	5	4	3	3	5	4	9	8
Бетонные работы	62	65	70	70	65	59	61	63	54	56	56	58
Металлоконструкции	10	11	3	9	8	9	8	8	8	10	7	7
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водосбросные сооружения автоматического действия на расход до 50 куб. м/сек

Характеристика

Сооружения сборно-монолитной конструкции при глубине воды Н от 1,2 до 2 м и перепаде от 4 до 10 м.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 21

	Сооружения на естественном основании	Сооружения на песчаном основании
Территориальный	Отношение максимального напора И в м к величине перепада Р в м
пояс	1,2/4	1,2/10	1,5/4	1,5/10	2/4	2/10	1,2/4	1,2/10	15/4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	31800	43500	31700	44500	35100	48500	42000	57800	43400
2	33600	46100	33500	47100	37200	51300	44500	61000	45900
3	34700	47500	34600	48500	38300	53000	45900	63000	47300
4	36600	50200	36500	51300	40500	55900	48400	67000	50000
5	45200	62000	45100	63000	50000	69000	59800	82000	62000
7	69000	94000	68000	96000	76000	105000	91000	125000	94000
8	74000	101000	74000	103000	82000	113000	98000	134000	101000
Продолжение

Территориальный пояс	Сооружения на песчаном сооружении	Сооружения мостовой конструкции
	Отношение максимального напора Н в м к величине перепада Р в м
	1,5/10	2/4	2/10	1,2/4	1,2/10	1,5/4	1,5/10	2/4	2/10
	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	58000	46400	63000	42600	54800	44200	56500	47900	66000
2	62000	49100	67000	45100	58000	46700	59800	50700	70000
3	64000	50600	69000	46500	59800	48200	62000	52300	72000
4	67000	53400	73000	49100	63000	50900	65000	55200	76000
5	83000	66000	90000	61000	78000	63000	80000	68000	94000
7	126000	100000	136000	92000	119000	96000	122000	104000	143000
8	136000	108000	147000	99000	127000	103000	132000	111000	154000


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Дюкеры с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Характеристика

Дюкеры из труб - железобетонных, стальных, асбестоцементных. Оголовки бетонные и железобетонные. Крепления бьефов бетонные и железобетонные плиты с каменной и гравийной отсыпкой.

Восстановительная стоимость в руб.

1. Железобетонные трубы

Таблица 22

Террито-	Площадь сечения отверстий труб в кв. м
риальный	0,25	0,5	1	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
пояс	1-м трубы
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1 2	47,2 50,0	73 77	127 135	189 200	253 268	292 309	355 376	373 395	465 492	524 555	584 620
3	51,6	79	139	207	276	318	388	407	508	572	640
4	54,5	84	147	218	292	336	409	430	536	600	670
5	67,0	104	181	269	360	415	505	531	662	750	830
7	102,0	157	275	410	547	630	770	810	1010	1130	1260
8	110,0	169	296	440	587	680	830	870	1080	1220	1360
2. Водопроводные трубы

Таблица 23

Террито-	Стальные диаметром в мм	Асбестоцементные диаметром в мм
риальный	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	250	300	400	500	600
пояс	1 м трубы
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	и	о	п
1	23,0	30,3	37,8	45,5	53,9	64	85	93	102	127	8,6	11,4	17,4	24,6	41,1
2	24,3	32,1	39,9	48,2	57,1	68	90	98	108	134	9,1	12,1	18,4	26,1	43,5
3	25,1	33,1	41,2	49,7	58,9	70	93	101	111	138	9,4	12,5	19,0	26,9	44,9
4	26.5	34,9	43,5	52,5	62,0	74	98	107	117	146	9,9	13,2	20,0	28,4	47,4
5	32,7	43,1	57,3	65,0	77,0	91	121	132	145	180	12,2	16,3	24,7	35,1	58,5
7	49,8	66,0	82,0	99,0	117,0	138	184	201	220	274	18,6	24,7	37,6	53,3	88,9
8	53,5	71,0	88,0	106,0	125,0	149	198	216	237	295	20,0	26,6	40,4	57,3	95,6
3. Трубы из листовой стали

Таблица 24

	Внутренний диаметр в мм / Толщина стенок в мм
Территориальный	800/9	900/9	1000/9	1200/10	1400/12	1500/12	1700/14	1800/14	2000/16	2200/16
пояс	1 м трубы
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	120	130	150	190	214	234	270	280	320	350
2	127	140	160	200	230	250	280	300	330	380
3	131	146	166	203	234	255	290	308	345	387
4	138	154	176	214	247	270	307	325	365	409
5	170	190	217	265	305	332	380	401	450	504
7	259	288	330	402	463	505	580	610	680	760
8	279	310	355	433	498	543	620	660	740	820
4. Оголовки дюкеров

Таблица 25

Наименование измерителя	Территориальный пояс
	1	2	3	4	5	7	8
1 куб. м бетона и железобетона в деле	131	138	143	151	186	282	304
Удельный вес отдельных конструктивных элементов железобетонных дюкеров-регуляторов в процентах

(к табл. 22 и 25)

Наименование	Площадь сечения отверстий труб в кв. м
конструктивных элементов	0,78	1,13	1,78	2,25	3,56
Оголовок
Земляные работы	3	3	3	3	3
Бетонные и железобетонные конструкции	70	72	73	71	73
Каменные конструкция	5	6	7	4	5
Гидроизоляция	1	1	1	1	1
Металлоконструкции	21	18	16	21	18
Итого	100	100	100	100	100.
Трубопровод
Земляные работы	16	16	15	12	11
Бетонные и железобетонные конструкции	70	70	72	73	76
Гидроизоляция	14	14	13	15	13
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Ливнеспуски лотковые железобетонные

Характеристика

Один лоток из сборных блоков (плиты, балки). Опоры стоечного типа. Входной и выходной оголовки из сборных блоков, уложенных на монолитные бетонные плиты. Крепление бьефа - двойная мостовая и плиты.

Восстановительная стоимость 1 пог. м в руб.

Таблица 26

	Пропускная способность в куб. м/сек
Территориальный	3	5
пояс	Длина лотка в м
	до 10	10-15	18-25	свыше 25	до 10	10-15	15-25	свыше 25
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1 2 3 4 5 7 8	407 430 444 469 579 880 950	312  330  340  359  422  670  720	234  248  256  270  334  507  545	190  201  207  219  270  411  442	475  502  518  547  680  1030  1100	364  385  397  419  517  790  850	279  295  305  322  397  600  650	229  242  249  263  325  494  532
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 26)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	прочие
Ливнеспуски лотковые железобетонные при длине лотков в м:
до 10	100	10	82	8
10 - 15	100	9	83	8
15 - 25	100	8	84	8
свыше 25	100	7	85	8


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Ливнеспуски лотковые железобетонные

Характеристика

Два лотка из сборных блоков (плиты, балки). Опоры стоечного типа. Входной и выходной оголовки из сборных блоков, уложенных на монолитные бетонные плиты. Крепление бьефов - двойная мостовая и плиты.

Восстановительная стоимость 1 пог. м в руб.

Таблица 27

	Пропускная способность в куб. м/сек
Территориальный	8	10
пояс	Длина лотка в м
	до 10	10-15	15-25	свыше 25	до 10	10-15	15-25	свыше 25
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	630	508	402	300	700	800	451	362
2	660	537	426	317	740	850	477	383
3	680	554	439	327	760	870	492	395
4	720	585	464	346	810	920	520	417
5	890	720	572	427	990	1140	640	515
7	1350	1100	870	650	1510	1730	980	780
8	1460	1180	940	700	1630	1860	1050	840
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 27)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	прочие
Ливнеспуски лотковые железобетонные при длине лотков в м:
10	100	7	86	7
10 - 15	100	7	86	7
15 - 25	100	6	87	7
свыше 25	100	5	88	7


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Ливнеспуски с круглыми трубами

Характеристика

Оголовки и трубы из железобетонных блоков уложены на бетонной подготовке. Крепление бьефов гравийное.

Восстановительная стоимость 1 м трубы в руб.

Таблица 28

Территориальный	Одноочковые	Двухочковые
пояс	Диаметр труб в см
	100	120	150	2х100	2х120	2х150
	а	б	в	г	д	е
1	150	205	294	257	344	479
2	159	217	311	272	364	507
3	164	224	321	280	376	523
4	173	236	339	296	397	553
5	213	291	418	365	490	680
7	324	443	640	555	740	1040
8	349	476	680	597	800	1110
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 28)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные в железобетонные конструкции	крепление бьефов	прочие
Ливнеспуски с круглыми трубами:
одноочковыми	100	11	56	8	25
двухочковыми	100	7	67	6	20


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Ливнеспуски с прямоугольными трубами

Характеристика

Оголовки и трубы из железобетонных блоков уложены на бетонной подготовке. Крепление бьефа гравийное.

Восстановительная стоимость 1 м трубы в руб.

Таблица 29

	Одноочковые	Двухочковые
Территориальный	Размеры отверстий в см х см
пояс	155х150	155х200	185х200	2х155х150	2х155х200	2х185х200
	а	б	в	г	д	е
1	427	485	580	740	830	1030
2	452	513	610	780	880	1090
3	456	530	630	810	910	1130
4	493	559	670	850	960	1190
5	610	690	830	1050	1190	1470
7	920	1050	1250	1600	1800	2230
8	990	1130	1350	1720	1940	2400
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 29)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные в железобетонные конструкции	крепление бьефов	прочие
Ливнеспуски с прямоугольными трубами:
одноочковыми	100	3	69	6	22
двухочковыми	100	2	73	5	20


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Лотки параболического сечения из сборного железобетона на расход воды до 5 куб. м/сек

Характеристика

I тип - лотки, состоящие из отдельных звеньев длиной 8 м, из напряженного и ненапряженного железобетона, уложенные на опоры в виде железобетонных стоек высотой 1, 2 и 5 м. Фундаменты опор - железобетонные плиты;

II тип - то же, уложенные на грунт на седловидные опоры;

III тип - то же, на свайных опорах длиной 3,5 м (глубина забивки 2,5 м) и 7 м (глубина забивки 3,5 м).

Восстановительная стоимость 1 км лотка в тыс. руб.

Таблица 30

Территориальный	Глубина лотка в см
пояс	40	60	80	90	120	140	160	180
	а	б	в	г	д	е	ж	з
	I тип - высота опоры 1 м
1	13,2	17,7	21,1	38,8	42,9	59,6	67	71
2	14,0	18,7	22,3	41,1	45,4	63,0	69	75
3	14,4	19,3	36,1	42,4	46,9	65,0	73	78
4	15,3	20,4	24,3	44,8	49,5	69,0	77	82
5	18,8	25,2	30,1	55,3	61,0	85,0	95	101
7	28,6	38,3	45,7	84,0	93,0	129,0	145	154
8	30,8	41,2	49,1	90,0	100,0	139,0	156	165
	I тип - высота опоры 2 м
1	15,7	19,7	25,5	36,5	48,8	62	68	72
2 3	16,6 17,2	20,8 21,5	26,9 27,8	38,7 39,9	51,6 53,2	65 67	72 74	76 79
4	18,1	22,7	29,4	42,1	56,2	71	78	83
5	22,4	28,0	36,2	52,0	69,0	88	97	103
7	34,0	42,5	55.1	79,0	106,0	133	147	156
8	36,6	45,7	59,2	85,0	114,0	143	158	168
	I тип - высота опоры 5 м
1	24,8	28,5	34,6	48,8	60	70	94	99
2 3	26,2  27,0	30,2  31,1	36,6  37,7	51,6  53,3	64  66	84  92	99  102	105  108
4 5	28,5  35,2	32,9  40,6	39,9  49,2	56,3  70,0	70  86	97  120	108  133	114  141
7	53,6	62,0	75,0	106,0	131	183	202	214
8	57,6	66,0	80,0	114,0	140	197	218	230
	II тип
1	12,5	16,6	22,4	31,1	43,6	53,5	60	66
2	13,2	17,5	23,7	32,9	46,1	56,6	64	70
3	13,6	18,1	24,4	34,0	47,6	58,4	66	72
4	14,4	19,1	25,8	35,9	50,2	62,0	70	76
5	17,7	23,6	31,8	44,3	62,0	76,0	86	94
7	27,0	35,9	48,4	67,0	94,0	116,0	130	142
8	29,0	38,6	52,1	72,0	101,0	124,0	140	153
	III тип - свайные опоры высотой 3,5 м
1	13,6	17,8	23,4	30,6	44,4	62	69	73
2	14,4	18,8	24,7	32,4	47,0	66	73	77
3	14,9	19,4	25,5	33,4	48,5	68	75	80
4	15,7	20,5	27,0	35,3	51,2	77.	79	84
5	19,4	25,3	33,3	43,6	63,0	88	98	104
7  8	29,5  31,7	38,4  41,3	50,6  54,4	66,0  71,0	96,0  103,0	134  145	149  160	158  170
	III тип - свайные опоры высотой 7 м
1	17,9	21,9	27,6	37,3	49,0	69	76	80
2	18,9	23.2	29,2	39,5	51,8	73	80	85
3	19,5	23,9	30,2	40,7	53,5	75	83	88
4	20,6	25,2	31,9	43,0	56,5	79	88	93
5	25,4	31,1	39,3	53,1	70,0	98	108	114
7	38,6	47,3	59,8	81,0	106,0	148	164	174
8	41,6	50,9	64,0	87,0	114,0	160	177	187
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 30)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкция	прочие работы
			лотки	опоры
Лотки параболического сечения:
I тип - высота стоечной опоры 1м	100	5	62	21	12
то же, 2 м	100	5	58	25	12
то же, 5 м	100	2	57	39	2
II тип - опоры седловидные	100	4	75	6	15
III тип - свайные опоры:
высотой 3,5 м	100	-	82	16	3
высотой 7 м	100	-	69	28	3


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Акведуки с пропускной способностью до 10 куб. м/сек

Характеристика

Лоток железобетонный прямоугольного и параболического сечения. Опоры стоечного типа, установленные на фундаменты, или свайные. Входной и выходной оголовки выполняются из железобетонных блоков. Подготовка бетонная. Крепление гравийное.

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 31

А. Лотки прямоугольного сечения

	Лоток размером в см (ширина х глубина)
Террито-	160х80	175х110	200х140	225х180
риальный пояс	1 пог. м лотка	1 соору- жение	1 пог. м лотка	1 соору- жение	1 пог. м лотка	1 соору- жение	1 пог. м лотка	1 соору- жение
	лоток	опоры	оголовки	лоток	опоры	оголовки	лоток	опоры	оголовки	лоток	опоры	оголовки
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	14,3	8,6	770	29,3	14,3	1820	43,6	20,1	2950	47,4	23,1	3100
2	16,2	9,2	810	30,9	15,2	1920	46,2	21,3	3120	50,1	23,3	3290
3	15,6	9,4	840	32,1	15,7	1970	47,7	21,9	3220	51,6	24,1	3380
4	16,6	9,9	890	33,7	16,6	2090	50,3	23,2	3380	54,6	25,4	3580
5	20,4	12,3	1090	41,6	20,4	2570	62,0	28,5	4180	67,0	31,3	4420
7	31,0	18,7	1680	63,0	31,1	3940	94,0	43,4	6400	103,0	47,7	6700
8	33,3	20,1	1800	68,0	33,5	4200	101,0	46,7	6800	110,0	51,2	7200
Б. Лотки параболического сечения

	Лотки на расход в куб. м/сек (раздел «а»)
Террито-	0,18	0,32	0,5	0,75	1,0
риаль-	1 поз. м лотка	1	1 поз. м лотка	1	1 поз. м лотка	1	1 поз. м лотка	1	1 поз. м лотка	1
ный		опоры	соо-		опоры	соо-		опоры	соо-		опоры	соо-		опоры	соо-
пояс	ло-	1-	свай	руже	ло-	1-	свай	руже	ло-	1-	свай	руже	ло-	1-	свай	руже	ло-	1-	свай	руже
	ток	стое-	ные	ние	ток	стое-	ные	ние	ток	стое-	ные	ние	ток	стое-	ные	ние	ток	стое-	ные	ние
		чные				чные				чные				чные				чные
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф
	Глубина в м (раздел «а»)
	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
1	13,5	8,6	2.6	504	15,8	8,6	2,6	581	18,0	8,6	2,6	1020	23,0	8,6	2,6	1070	26,0	8.6	2,6	1250
2	14,3	9,1	2,7	530	16,7	9,1	2,7	620	19,0	9,1	2,7	1080	24,2	9.1	2,7	ИЗО	27,6	9,1	2,7	1320
3	14,8	9,3	2,8	550	17,2	9,3	2,8	630	19,7	9,3	2,8	1110	25,0	9,3	2,8	1180	28,4	9,3	2,8	1360
4	15,5	9,8	3,0	581	18,2	9,8	3,0	670	20,7	9,8	3,0	1170	26,4	9,8	3,0	1230	30,0	9,8	3,0	1440
5	19,2	12,2	3,6	720	22,4	12,2	3.6	830	25,7	12,2	3,6	1440	32,6	12,2	3,6	1510	37,0	12,2	3,6	1780
7	29,2	18,5	5,6	1090	34,1	18,5	5,6	1260	38,9	18,5	5,6	2210	49,6	18,5	5,6	2300	56,2	18,5	5,6	2690
8	31,3	19,9	6,0	1170	36,7	19,9	6,6	1350	41,8	19,9	6,0	2350	53,3	19,9	6,0	2500	61,0	19,9	6,0	2900
Продолжение

	Лотки на расход в куб. м/сек (раздел «б»)
Террито-	1,5	2,3	3,0	4,6	6,9
риаль-	1 поз. м лотка	1	1 поз. м лотка	1	1 поз. м лотка	1	1 поз. м лотка	1	1 поз. м лотка	1
ный		опоры	соо-		опоры	соо-		опоры	соо-		опоры	соо-		опоры	соо-
пояс	ло-	1-	свай	руже	ло-	1-	свай	руже	ло-	1-	свай	руже	ло-	1-	свай	руже	ло-	1-	свай	руже
	ток	стое-	ные	ние	ток	стое-	ные	ние	ток	стое-	ные	ние	ток	стое-	ные	ние	ток	стое-	ные	ние
		чные				чные				чные				чные				чные
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф
	Глубина в м (раздел «б»)
	0,9	1,2	2 х 0,9	2 х 1,2	3 х 1,2
1	36,6	12,6	5,9	2090	53,2	12,6	5,9	2500	73	25,0	11,7	3070	107	25,0	11,7	3580	159	37,6	17,4	4920
2 3 4 5 7	38,7 40,0 42,1 52,0 79,0	13,3 13,7 14,5 17,9 27,2	6,2 6,3 6.7 8.3 12,6	2210 2280 2420 2980 4510	56,3 58,2 62,0 76,0 116,0	13,3 13.7 14,5 17,9 27,2	6,2 6,3 6,7 8,3 12,6	2640 2710 2880 3550 5400	77 80 85 104 158	26,5 27,4 28,9 35,7 54,2	12,3 12,7 13,4 16,6 25.1	3260 3360 3580 4390 6700	112 117 123 152 231	26,5 27,4 28,9 35,7 54,2	12,3 12,7 13,4 16,6 25,1	3770 3910 4100 5090 7700	169 174 184 228 345	39,8 41,0 43,4 54,0 81,0	18,5 19,0 20,1 24,8 37,7	5210 5350 5660 7000 10603
8	85,0	29,2	13,6	4850	124,0	29,2	13,6	5810	170	58,3	27,0	7200	248	58,3	27,0	8300	372	88,0	40,6	11400
Примечание. В графах «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р» раздела «б» предусмотрены 2-очковые лотки, и в графах «с», «т». «у», «ф» - 3-очковые.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах

Наименование конструктивных	Лоток	Оголовки	Опоры
элементов			-	одностоечные	свайные
А. Лотки прямоугольного сечения
Лоток размером 150 х 80 см
Земляные работы	-	13	12,5	-	-
Бетонные и железобетонные конструкции	79	59	75,5	-	-
Прочие работы	21	28	12	-	-
Всего	100	100	100	-	-
Лоток размером 175 х 110 см
Земляные работы	-	13	10	-	-
Бетонные и железобетонные конструкции	82	61	78,5	-	-
Прочие работы	18	26	11,5	-	-
Всего	100	100	100	-	-
Лоток размером 200 х 140 см
Земляные работы	-	12	10,5	-	-
Бетонные и железобетонные конструкции	81	71	76	-	-
Прочие работы	19	17	13,5	-	-
Всего	100	100	100	-	-
Лоток размером 225 х 180 см
Земляные работы	-	18	10,5	-	-
Бетонные и железобетонные конструкции	81	69	76	-	-
Прочие работы	19	13	13,5	-	-
Всего	100	100	100	-	-
Б. Лотки параболического сечения
Лотки на расход 0,18 куб. м/сек
Земляные работы	-	6	-	8	-
Бетонные и железобетонные конструкции	100	84	-	89	100
Прочие работы	-	10	-	3	-
Всего	100	100	-	100	100
Лотки на расход 0,32 куб. м/сек
Земляные работы	-	7	-	8	-
Бетонные и железобетонные конструкции	100	84	-	89	100
Прочие работы	-	9	-	3	-
Всего	100	100	-	100	100
Лотки на расход 0,5 куб. м/сек
Земляные работы	-	8	-	8	-
Бетонные и железобетонные конструкции	100	84	-	89	100
Прочие работы	-	8	-	3	-
Всего	100	100	-	100	100
Лотки на расход 0,75 куб. м/сек
Земляные работы	-	8	-	8	-
Бетонные и железобетонные конструкции	96	84	-	89	100
Прочие работы	4	8	-	3	-
Всего	100	100	-	100	100
Лотки на расход 1,0 куб. м/сек
Земляные работы	-	9	-	8	-
Бетонные и железобетонные конструкции	97	84	-	89	100
Прочие работы	3	7	-	3	-
Всего	100	100	-	100	100
Лотки на расход 1,5 куб. м/сек
Земляные работы	-	9	-	9	-
Бетонные и железобетонные конструкции	95	85	-	86	100
Прочие работы	5	6	-	5	-
Всего	100	100	-	100	100
Лотки на расход 2,3 куб. м/сек
Земляные работы	-	9	-	9	-
Бетонные и железобетонные конструкции	95	85	-	86	100
Прочие работы	5	6	-	5	-
Всего	100	100	-	100	100
Лотки на расход 3,0 куб. м/сек
Земляные работы	-	8	-	9	-
Бетонные и железобетонные конструкции	95	86	-	86	100
Прочие работы	5	6	-	5	-
Всего	100	100	-	100	100
Лотки на расход 4,6 куб. м/сек
Земляные работы	-	9	-	9	-
Бетонные и железобетонные конструкции	95	85	-	86	100
Прочие работы	5	6	-	5	-
Всего	100	100	-	100	100
Лотки на расход 6,9 куб. м/сек
Земляные работы	-	9	-	9	-
Бетонные и железобетонные конструкции	95	85	-	86	100
Прочие работы	-	6	-	5	-
Всего	100	100	-	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Акведуки с пропускной способностью до 1,2 куб. м/сек

Характеристика

Подводящая. часть из асбестоцементных труб. Опоры решетчатого типа, установленные на фундамент. Входной и выходной оголовки выполняются из блоков. Подготовка бетонная. Крепление гравийное.

Восстановительная стоимость 1 м лотка, в руб.

Таблица 32

	Лотки на расход в куб. м/сек (раздел «а»)
Террито-	386	482	576	672	768	864	960
риаль- ный пояс	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	у
1	12,3	10,5	14.2	16,6	10,7	14,4	22,8	15,0	14,5	32,0	15,8	16,0	39,5	29,0	15,2	49,4	33,5	15,4	58,5	37,0	15,6
2	13,1	11,1	15,0	17,5	11,3	15,2	24,2	15,9	15,4	33.8	16,8	15,9	41,7	30,6	16,0	52,2	35,4	16,3	62,0	39,2	16,5
3	13,6	11,5	15,5	18,0	11,7	15,7	24,9	16,4	15,9	34,9	17,3	,16,3	43,1	31,6	16,6	53,9	36,5	16,9	64,0	40,4	17,1
4	14,2	12,2	16,4	19,1	12,4	16,6	26,4	17,3	16,8	36,8	18,3	17,3	45,5	33.4	17,5	56,9	38,6	17,8	67,0	42,6	18,0
5	17,6	15,0	20,2	23,5	15,3	20,5	32,5	21,4	20,7	45,5	22,6	21,3	56,2	41,2	21,6	70,0	47,6	22,0	83,0	52,6	22,2
7	26,6	22,8	30,7	35,8	23,2	31,1	49,4	32,5	31,5	69,0	34,3	32,4	85,0	63,0	32,8	107,0	72,0	33,4	127,0	80,0	33,8
8	28,6	24,5	33,0	38,5	25,0	33,5	53,1	35,0	33,8	74,0	36,9	31,9	92,0	67,0	35,3	115,0	78,0	36,0	135,0	86,0	36,3
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 32)

Виды работ и конструкций	Лоток диаметром в мм
	386	482	576	672	768	864	960
Входной и выходной оголовки
Земляные работы	3	4	6	7	5	5	6
Бетонные и железобетонные конструкции	97	96	94	93	95	95	94
Итого	100	100	100	100	100	100	100
Опоры с фундаментами
Земляные работы	5	5	5	5	5	5	5
Бетонные и железобетонные конструкции	95	95	95	95	95	95	95
Итого	100	100	100	100	100	100	100
Лоток
Асбестоцементные трубы	76	82	87	87	89	92	92
Бетонные работы	24	18	13	13	11	8	8
Итого	100	103	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Быстротоки открытые с пропускной способностью до 2,5 куб. м/сек

Характеристика

Оголовки и лотки из железобетонных и бетонных блоков

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 33

	Перепад в см
Террито-	50	100	150	200 и выше
риаль-	Расход в куб. м/сек
ный пояс	0,22	0,43	0,88	1,42	2,5	0,22	0,43	0,88	1,42	2,5	0,22	0,43	0,88	1,42	2,5	0,22	0,43	0,88	1,42	2,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	Ф
1	544	890	1540	2300	3260	610	960	1680	2460	3470	720	1150	1870	2780	3800	780	1220	2050	3020	3940
2	577	950	1630	2430	3440	650	1020	1780	2610	3670	760	1220	1970	2950	4030	820	1290	2170	3200	4170
3	593	980	1680	2510	3550	670	1050	1830	2690	3780	790	1260	2040	3040	4150	850	1330	2240	3300	4300
4	630	1030	1770	2680	3750	700	1110	1930	2840	4000	830	1330	2150	3210	4390	980	1400	2370	3480	4540
5	770	1270	2190	3270	4620	870	1370	2390	3510	4930	1030	1640	2660	3960	6410	1100	1730	2920	4300	5620
7	1180	1940	3320	.4970	7000	1320	2090	3630	5330	7500	1560	2490	4040	6000	8200	1680	2630	4440	6500	8500
8	1260	2080	3580	5340	7600	1420	2240	3900	5730	8100	1080	2680	4340	6500	8800	1800	2830	4780	7000	9200
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 33)

Наименование конструктивных элементов и работ	БРО - 1 -0,218 куб. м/сек	БРО - 5 -0,429 куб. м/сек	БРО - 9 -0,88 куб. м/сек	БРО - 13 -0,425 куб. м/сек	БРО - 17 -2,5 куб. м/сек
С падением до 0,5 м
Земляные работы	9	12	11	10	9
Бетонные конструкции	86	78	82	82	84
Металлоконструкции	3	7	5	5	6
Гидроизоляция	2	3	2	3	1
Итого	100	100	100	100	100
С падением до 1 м
Земляные работы	10	13	11	10	9
Бетонные конструкции	83	78	82	83	84
Металлоконструкции	3	7	5	5	6
Гидроизоляция	2	2	2	2	1
Итого	100	100	100	100	100
С падением до 1,5 м
Земляные работы	10	13	11	10	9
Бетонные конструкции	85	80	82	83	84
Металлоконструкции	2	5	5	5	5
Гидроизоляция	3	2	2	2	2
Итого	100	100	100	100	100
С падением до 2 м
Земляные работы	11	13	12	10	10
Бетонные конструкции	84	79	82	84	84.
Металлоконструкции	2	5	4	4	5
Гидроизоляция	3	3	2	2	1
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Быстротоки-регуляторы открытые сборные железобетонные с пропускной способностью 2,5-10 куб. м/сек

Характеристика

Оголовки и лотки из железобетонных и бетонных блоков.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 34

Террито-	Перепад, см
риаль-	100	300	500
ный	Расход в куб. м/сек
пояс	3,2	4,4	7,6	10	2,3	3,2	4,4	7,6	10	2,3	3,2	4,4	7,6	10
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	5280	5370	9000	12800	4910	6100	6300	10000	13700	5680	6900	7500	10700	15500
2	5580	5680	9500	13600	5200	6500	6700	10600	15100	6000	7300	7900	11300	16400
3	5760	5860	9800	14000	5360	6700	6900	10900	15600	6200	7600	8200	11700	17000
4	6100	6200	10300	14800	5660	7000	7300	11500	16500	6600	8000	8600	12300	17900
5	7500	7600	12700	18300	7000	8700	9000	14300	20300	8100	9900	10600	15200	22100
7	11400	11600	19400	27800	10600	13200	13600	21700	30900	12300	15000	16200	23100	33600
8	12300	12500	20800	29900	11400	14200	14700	23300	33200	13200	16100	17400	24900	36200
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 34)

Наименование	Расход в куб. м/сек
конструктивных	2,3	3,2	4,4	7,6	10
элементов	Падение в см
	100	300	500	100	300	500	100	300	600	100	300	500	100	300	500
Земляные работы	4	6	6	6	6	7	5	7	8	5	5	6	4	5	6
Бетонные и железобетонные конструкции	72	71	74	75	74	74	70	72	73	73	75	76	72	73	74
Каменные работы	13	14	12	11	12	11	14	12	11	10	10	8	11	10	9
Металлоконструкции, оборудование и монтаж	10	8	7	8	7	7	10	8	7	11	9	9	12	11	10
Изоляционные работы	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	^	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Акведуки и быстротоки с пропускной способностью более 10 сек. м/сек

Характеристика

Сооружения из сборно-монолитного бетона и железобетона. Крепление бьефов - бетонные облицовки и мостовая.

Восстановительная стоимость 1 куб. м/сек расхода в руб.

Таблица 35

Территориальный	Акведуки	Быстротоки
пояс	Пропускная способность в куб. м/сек
	до 25	26-50	51-75	76-100	до 25	26-50	51-75	76-100
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	61	77	108	122	20,1	32,9	48,4	78
2	65	82	114	129	21,2	34,8	57,5	83
3	67	84	118	133	21,9	35,9	59,3	85
4	71	89	124	140	23,1	37,9	63.0	90
5	87	110	153	173	28,6	46,8	77,0	111
7	133	167	233	263	43,0	71,0	118,0	169
8	143	180	251	283	46,7	76,0	126,0	182
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 35)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	прочие
Быстротоки Акведуки	100 100	2 7	78 85	20 8


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Ступенчатые перепады с пропускной способностью более 10 куб. м/сек

Характеристика

Бетонные и железобетонные конструкции элементов перепадов с различными видами креплений верхнего и нижнего бьефов без щитовых затворов и подъемников.

Таблица 36

Восстановительная стоимость 1 куб. м/сек расхода воды и 1 м падения в руб..

Территориальный пояс	Пропускная способность в куб. м/сек
	10-25	26-50	51-75	71-100
	а	б	в	г
1	217	423	557	640
2	229	448	590	680
3	237	462	620	700
4	250	488	640	740
5	309	600	790	920
7	469	920	1210	1390
8	504	980	1300	1500
Примечание. Перепады с щитовыми затворами и подъемниками оцениваются по приведенным в таблице показателям с увеличением стоимости на 10 %.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 36)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	крепление откосов бьефов	затворы, подъемники	прочие работы
Перепады без щитовых затворов	100	6	85	5	-	4
Перепады с щитовыми затворами	100	5	78	4	10	3


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Консольные перепады с пропускной способностью более 10 куб. м/сек

Характеристика

Крепление понура бетонными или железобетонными плитами. Лоток железобетонный. Опоры из бетона и железобетона. Затворы металлические с подъемниками.

Восстановительная стоимость 1 куб. м/сек расхода в руб.

Таблица 37

Территориальный	Пропускная способность в куб. м/сек
пояс	10-25	26-50	61-75	76-100
	а	б	в	г
1	159	152	141	118
2	168	161	149	121
3	173	166	154	128
4	183	176	163	135
5	226	217	201	167
7	343	330	306	254
8	369	354	329	273
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 37)

Наименование		В том числе
сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	металлические конструкции	прочие
Консольные перепады	100	9	76	10	5


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Селедуки

Характеристика

Пролетное строение железобетонной конструкции с креплением бьефов железобетонными плитами и каменной отсыпкой.

Восстановительная стоимость 1 м лотка в руб.

Таблица 38

	Ширина лотка в м
Террито-	3,43	4,68	5,93	7,18	8,43	9,68
риаль- ный пояс	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	199	234	73	237	291	98	311	419	191	346	480	198	393	539	229	429	620	261
2	211	248	77	251	308	104	329	443	202	367	508	210	416	571	243	454	660	276
3	218	255	80	259	317	107	339	457	209	378	524	217	429	589	251	468	680	285
4	230	270	84	274	335	113	358	483	221	400	553	229	453	620	265	494	710	301
5	284	333	104	338	414	139	442	596	272	493	680	282	559	770	327	610	890	371
7	431	506	158	513	630	212	670	910	414	750	1030	429	850	1170	496	930	1350	564
8	464	544	170	552	680	228	720	970	445	810	1120	461	910	1260	534	1000	1450	610
Продолжение

	Ширина лотка в м
Террито-	10,93	12,18	13,43	14,68	15,93
риаль- ный пояс	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры	ло- ток	ого- лов- ки	опо- ры
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	462	670	290	530	740	320	568	790	351	630	860	384	660	910	410
2	489	710	307	561	780	339	600	840	372	660	910	406	700	970	440
3	505	730	317	579	810	350	620	870	383	680	940	419	730	1000	450
4	533	770	335	610	850	369	660	920	405	720	1000	442	770	1050	480
5	660	950	413	750	1050	456	810	1130	500	890	1230	546	950	1300	590
7	1000	1440	630	1150	1600	690	1230	1720	760	1350	1870	830	1440	1970	890
8	1080	1550	680	1230	1720	750	1320	1850	820	1460	2010	890	1550	2120	960
Струенаправляющие дамбы к селедукам

Характеристика

I тип -дамбы с облицовкой железобетоном;

II тип -дамбы с облицовкой камнем.

Восстановительная стоимость 1 пог. м дамбы в руб.

(к табл. 38)

Территори-	Ширина лотка селедука м
альный пояс	3,43	4,68	5,93	7,18	8,43	9,68	10,93	12,18	13,43	14,68	15,93
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
					I тип
1	102	102	111	123	134	133	188	201	215	228	228
2	108	108	118	130	141	141	199	213	227	241	241
3	111	111	122	134	146	145	205	220	234	249	249
4	118	118	128	142	154	153	216	232	247	263	263
5	145	145	159	175	190	189	267	286	305	325	325
7	220	220	241	266	289	287	406	435	464	493	493
8	237	237	259	286	311	309	437	468	499	530	530
					II тип
1	46	55	59	67	76	86	97	111	130	149	166
2	48	59	63	71	81	91	103	117	137	158	176
3	50	60	65	73	83	94	106	121	142	163	181
4	53	64	68	77	88	99	112	128	150	172	191
5	65	79	84	95	109	122	139	158	185	212	236
7	99	120	128	145	165	186	211	240	281	322	359
8	107	129	138	155	178	200	226	258	302	346	386


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водозаборные сооружения на реках

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 39

Территориаль- ный пояс	Ячеистая плотина из железобетон- ных блоков	Монолитная бетонная плотина	Бетонная плотина с бутобетонным флютбетом	Плотина из бутовой кладки	Плотины деревянные всех типов и конструкций	Бесплотинный водозабор со стуенаправляю щей дамбой
	1 куб. м бетона и железобетона	1 куб. м бетона	1 куб. м бетона и бутобетона	1 куб. м бутовой кладки	1 куб. м древесины в деле	1 куб. м насыпи
	а	б	в	г	д	е
1	112	88	84	66	121 (6600)	5,9
2	119	93	89	70	129 (7000)	6,2
3	123	96	92	72	133 (7200)	6,4
4	130	101	97	76	140 (7600)	6,8
5	160	125	120	94	173 (9400)	8,4
7	243	190	183	143	263 (14300)	12,7
8	262	204	196	154	283 (15300)	13,7
Примечание. При оценке деревянных плотин следует, как правило, пользоваться показателем на, 1 куб. м древесины в деле. В случае отсутствия этих данных нужно применять показатель на 1 м длины плотины, указанный в скобках, графы «д».

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 39)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	металлические конструкции	деревянные конструкции	каменные конструкции	прочие работы
Водосливная ячеистая плотина из сборных -железобетонных блоков	100	13	61	6	1	7	12
Плотина из монолитного бетона и железобетона	100	9	55	16	-	17	3
Бетонная плотина с бутобетонным флютбетом	100	7	53	7	-	28	5
Плотина из бутовой кладки	100	11	4	19	-	62	4
Плотина деревянная	100	12	-	-	61	16	11
Бесплотинный водозабор	100	15	-	-	-	85	-


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Каменные и кирпичные гидротехнические сооружения

Восстановительная стоимость 1 куб. м кладки в деле в руб.

Таблица 40

Территориальный	Каменные	Кирпичные
пояс	а	б
1	47	64
2	50	68
3	52	70
4	55	74
5	68	91
7	102	138
8	111	149
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 40)

Наименование		В том числе
сооружения	Всего	каменная кладка	кирпичная кладка	прочие работы	земляные работы	бетонные работы
Каменные сооружения	100	57	-	18	18	7
Кирпичные сооружения	100	39	52	9	-	-


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Деревянные гидротехнические сооружения

А. Головные регуляторы. Шлюзы-регуляторы. Трубы.

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 41

	Головные регуляторы	Шлюзы-регуляторы	Трубы
Территориальный	Пропускная способность в куб. м/сек
пояс	до 2	2-5	5-10	до 0,5	0,5-2	2-5	до 1	свыше 1
	1 кв. м входного отверстия	1 м длины
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	1470	1400	1570	255	371	361	62	67
2	1550	1480	1670	270	393	381	65	71
3	1600	1530	1720	279	405	393	67	73
4	1690	1610	1820	294	428	415	71	77
5	2090	1990	2240	363	529	512	88	96
7	3170	3030	3400	552	800	780	133	145
8	3410	3360	3770	594	870	840	143	156


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Деревянные гидротехнические сооружения

Б. Перепады ступенчатые, быстротоки, акведуки.

Восстановительная стоимость для перепадов на 1 л падения, а для быстротоков и акведуков - на 1 лог. м длины в руб.

Таблица 42

Территори-	Перепады	Быстротоки	Акведуки
альный пояс	Пропускная способность в куб. м/сек
	до 1	1-2	2-3	3-5	до 1	1-3	свыше 3	1	1-3	свыше 3
	Высота падения до 3 м	Высота опор в м
								до 3	3-5	до 3	3-5	до 3	3-5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	577	720	820	1400	77	160	267	66	69	79	86	118	128
2	620	760	880	1480	81	171	278	69	73	83	93	143	139
3	640	780	900	1530	83	175	289	72	76	87	94	128	122
4	670	830	950	1610	89	182	299	76	80	91	99	128	150
5	830	1020	1050	1990	107	224	374	94	98	118	150	160	182
7	1270	1550	1790	3030	171	342	567	139	150	160	182	246	278
8	1370	1670	1920	3250	182	363	610	150	160	182	203	267	299


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Деревянные гидротехнические сооружения

В. Консольные перепады. Быстротоки деревянные.

Восстановительная стоимость 1 м падения в руб.

Таблица 43

	Пропускная способность в куб. м/сек
Территориальный	0,3	0,5	1	5
пояс	Высота падения
	2	3	2	3	2	3	6
	а	б	в	г	д	е	ж
1	67,1	41,6	71	64	99	72	172
2	60,0	44,1	75	57	105	77	182
3	62,0	45,0	78	59	108	79	188
4	66,0	48,0	82	62	114	84	198
5	81,0	60,0	101	77	143	103	244
7	124,0	90,0	154	117	214	157	372
8	133,0	97,0	166	126	230	168	400


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Деревянные гидротехнические сооружения

Восстановительная стоимость 1 куб. м древесины в деле в руб.

Таблица 44

Территориальный пояс	Трубчатые переезды, быстротоки, акведуки, консольные и концевые сбросы	Перепады	Регуляторы	Водовыпуски открытые и трубчатые
	а	б	в	г
1	149	158	190	122
2	159	167	201	129
3	164	173	207	133
4	173	182	219	140
5	213	225	270	173
7	329	340	411	263
8	349	368	442	283
Примечание. В. восстановительную стоимость 1 куб. м древесины включены все работы по сооружению в целом.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 44)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	деревянные конструкции	прочие
Трубчатые переезды, быстротоки, акведуки, консольные и концевые сбросы, перепады	100	70	30
Регуляторы	100	85	20
Водовыпуски открытые и закрытые	100	85	15


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Отстойники

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 45

Территориальный	Бетонный и железобетонный	Из бутовой кладки	В земляном русле
пояс	1 куб. м бетона	1 куб. м кладки	1 куб. м земляных работ
	а	б	в
1	76	43,3	0,58
2	81	45,9	0,61
3	83	47,3	0,63
4	88	50,0	0,67
5	108	62,0	0,82
7	165	94,0	1,25
8	177	101,0	1,35
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 45)

Наименование		В том числе
сооружения	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	металлические конструкции	каменные конструкции	прочие работы
Отстойник (песколовка):
бетонный и железобетонный	100	10	46	10	33	1
то же, из бутовой кладки	100	10	34	9	46	1
то же, из земляной плотины, дамбы	100	100	-	-	-	-


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водохранилища

Характеристика

Плотины земляные, каменно-набросные, смешанные. Водосбросы и водовыпуски бетонные, железобетонные и

каменные. Крепления откосов различных конструкций. Дренажи.

Восстановительная стоимость 1000 куб. м при полной проектной емкости в руб.

Таблица 46

Территориальный	Емкость в млн. куб. м
пояс	до 20	21-100	101-200	свыше 200
	а	б	в	г
1 2 3 4 5 7 8	217 229 236 250 308 469 504	159  168  173  183  226  343  369	201  107  110  116  144  218  235	43  46  47  50  61  93  100
Примечания.

1. В восстановительную. стоимость входят затраты по очистке ложа водохранилища.

2. В восстановительную стоимость не входят стоимости подводящих и отводящих каналов, которые оцениваются дополнительно.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Мосты автодорожные через каналы

Восстановительная стоимость 1 м длины моста в руб.

Таблица 47

Территориальный пояс	Железобетонные мосты	Мосты с деревянными пролетными строениями на постоянных опорах	Деревянные мосты
	длина до 29 м при высоте опор до 3 м	длина 30 м и более при высоте опор до 5 м	длина до 29 м	длина 30м и более	длина до 29 м	длина 30 м и более
	а	б	в	г	д	е
1	720	1000	448	527	254	350
2	760	1060	474	557	269	371
3	790	1090	489	575	277	382
4	830	1150	517	610	293	404
5	1020	1420	638	750	361	498
7	1560	2160	969	1140	549	760
8	1670	2320	1040	1230	590	820


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Шахты гидротехнические (проходка и обделка)

Восстановительная стоимость 1 куб. м выработки по наружному расчетному очертанию конструкции в руб.

Таблица 48

	Шахты диаметром в м
	до 6	более 6
Территориальный	Группы грунтов
пояс	VI-IX	X-XI	VI-VII	VIII	IX	X-XI
	а	б	в	г	д	е
1	33,0	35,5	24,8	25,7	26,1	26,8
2	35,0	37,6	26,3	27,2	27,6	28,3
3	36,1	38,8	27,1	28,1	28,4	29,2
4	38,1	40,9	28,6	29,6	30,0	30,8
5	47,0	50,5	35,3	36,6	37,1	38,1
7	71,0	77,0	53,7	55,6	56,4	57,9
8	77,0	83,0	57,7	59,8	61,0	62,0


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Гидротехнические тоннели

Восстановительная стоимость на 1 куб. м выработки по очертанию готового тоннеля в руб.

Таблица 49

	Тоннели сечением в кв. м
Террито	до 10	до 20	до 40	до 100	свыше 100
риальный	Группы грунтов
пояс	VI-VII	VIII	IX	X-XI	VI-IX	X-XI	VI-VII	VIII	IX	X-XI	VI-VII	VIII	IX	X-XI	VI-VII	VIII	X	XI
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	90	94	99	103	60	65	45,0	46,7	47,4	48,6	38,1	38,3	38,7	40,5	31,4	31,6	32,5	35,6
2	95	99	105	109	64	68	47,7	49,5	50,2	51,4	40,4	40,6	40,9	42,8	33,2	33,5	34,4	37,7
3	98	102	108	113	66	70	49,2	51,0	51,8	53,0	41,6	41,9	42,2	44,2	34,2	34,5	35,5	38,9
4	104	108	114	119	69	74	51,9	53,9	54,7	56,0	44,0	44,2	44,6	46,6	36,2	36,5	37,5	41,0
5	128	133	141	147	86	92	64,0	66,0	67,0	69,0	54.3	54,6	55,1	58,0	44,6	45,0	46,3	50,7
7	195	203	214	224	130	140	98,0	101,0	103.0	105,0	82,0	83,0	84,0	87,0	68,0	68,0	70,0	77,0
8	210	218	230	240	140	150	105,0	109,0	110,0	113,0	89,0	89,0	90.0	94,0	73,0	74,0	76,0	83,0


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Цементация грунтов

Восстановительная стоимость 1 м глубины скважины цементируемой зоны в руб.

Таблица 50

	При поглощении цемента на 1 м скважины цементируемой зоны в кг
	200	200 - 800
	Группы грунтов
	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	25,7	31,2	41,4	75	43,6	49	59	95
2	27,2	33,0	43,8	79	46,1	52	63	100
3	28,1	34,0	45,2	82	47,5	54	65	103
4	29,6	36,0	47,8	87	50,2	57	68	109
5	36,6	44,4	59,0	107	62,0	70	84	135
7	55,6	67,0	90,0	152	94,0	106	128	204
8	59,8	73,0	96,0	175	101,0	114	138	220
Продолжение

	При поглощении цемента на 1 м скважины цементируемой зоны в кг
	800-1200	свыше 1200
	Группы грунтов
	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X
	и	к	л	м	н	о	п	р
1	54,8	60	71	104	72	77	87	121
2	58,0	63	75	110	76	81	93	128
3	59,8	66	77	114	78	84	96	132
4	63,0	69	118	120	83	89	101	139
5	78,0	86	121	148	102	109	124	172
7	119,0	130	153	226	155	166	189	262
8	127,0	140	164	242	166	176	203	282


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Бетонные и железобетонные конструкции

Восстановительная стоимость 1 куб. м конструкции в руб.

Таблица 51

	Бетон и армированный бетон в массивных	Бетон, железобетон в сложных и тонких	Стены бутобетонные подпорные	Железо-напорные
Территориальный пояс	гидротехнических конструкциях простых по выполнению, массивы глухих плотин, плиты оснований, водобойные днища шлюзов в др.	конструкциях, водосливные плотины, быки, устои, стены и головы шлюзов, облицовки каналов и бассейнов, экраны, рисбермы и др	надводные	подводные	трубо- проводы
	а	б	в	г	д
1 2 3 4 5 7 8	43,4  45,9  47,4  50,0  62,0  94,0  101,0	54,7  57,9  59,8  63,0  78,0  119,0  127,0	37,0  39,0  40,4  42,7  52,7  80,0  87,0	40,6  43,0  44,4  46,8  58,0  88,0  94,0	109  115  119  125  155  235  252


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Фильтры и дренажи

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 52

Территориальный	Фильтры	Дренаж
пояс	из песка	из гравия и щебня	1 пог. м
	1 куб. м
	а	б	в
1  2  3  4  5  7  8	5,2  5,6  5,7  6,0  7,4  11,2  12,1	13,8  14,5  15,1  15,9  19,6  29,8  32,1	14,5  15,4  15,9  16,8  20,7  31,5  33,9


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Защитные, регулировочные и выправительные сооружения

Характеристика

Крепление камнем в плетневых клетках толщиной 45 см. Хворостяные тюфяки разной толщины с загрузкой камнем. Ряжи деревянные с загрузкой песчано-глинистым грунтом и камнем. Наброска из камня в воду и упорные подводные призмы или каменные банкеты. Сипайная кладка тяжелая и легкая.

Восстановительная стоимость 1 куб. м в руб.

Таблица 53

Территориальные	Плетневые клетки с заполнением камнем	Хворостяные тюфяки при толщине загрузки камнем в см до	Ряжи деревянные
пояса	при толщине мостовой 43 см	35	50	70	100	со шпунтом	без шпунта
	а	б	в	г	д	е	ж
1	10,2	10,9	13,0	15,5	19,9	75	74
2	10,8	11,5	13,8	16,4	21,1	86	79
3	11,2	11,9	14,2	17,0	21,7	89	81
4	11,8	12,5	15,0	17,9	23,0	94	86
5	14,6	15,5	18,5	22,1	28,3	116	106
7	22,1	23,5	28,1	33,6	43,1	176	161
8	23,8	25,3	30,3	36,1	46,3	189	173
Продолжение

Территориальные	Габионная кладка	Каменная	Таштуганная кладка	Карабурная	Сипайная кладка
пояса	тюфяки	ящики	наброска	легкая	тяжелая	кладка	тяжелая	легкая
	з	и	к	л	м	н	о	п
1	28,6	25,4	17,1	7,8	10,2	10,2	35,2	14,2
2	30,3	26,9	18,1	8,2	10,8	10,8	37,2	15,0
3	31,3	27,7	18,6	8,5	11,1	11,1	38,4	15,5
4	33,0	29,3	19,7	9,0	11,7	11,7	40,5	16,4
5	40,8	36,1	24,3	11,1	14,5	14,5	50,0	20,2
7	62,0	54,9	36,9	16,8	22,0	22,0	76,0	30,7
8	67,0	59,0	39,7	18,1	23,7	23,7	82,0	33,0


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Крепление берегов и откосов выправительных сооружений

Восстановительная стоимость 1 кв. м креплений в руб.

Таблица 54

	Мощение	Хворостяные покрытия
Территори-	одиночное	двойное	с	с загрузкой	с	с	с
альный пояс	на соломе	на щебне	на соломе	на щебне	присыпкой землей	камышом и землей в шахматном порядке	заплетением плетня и загрузкой камышом	прутяным канатом	посадкой ивняка
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2  3  4  5  7  8	4,35  4,6  4,75  5,01  6,2  9,4  10,1	6,1  6,4  6,6  7,0  8,6  13,1  14,1	10,4  11,0  11,4  12,0  14,8  22,5  24,2	12,6  13,3  13,7  14,5  17,9  27,2  29,3	4,51  4,77  4,92  5,2  6,4  9,8  10,5	6,0  6,4  6,6  6,9  8,6  13,0  14,0	12,9  13,7  14,1  14,9  18,4  28,0  30,1	3,75  3,97  4,1  4,33  5,34  8,1  8,7	0,56  0,6  0,62  0,63  0,8  1,22  1,31


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Будки для установки автоматических водоучитывающих приборов (с колодцем)

Характеристика

Будка с колодцем и трубой для подачи воды из канала. Будка и колодец из бетонных звеньев и кирпичной кладки. Подводящие трубы водопроводные или канализационные.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 55

	Из бетонных звеньев	Из кирпичной кладки
	Глубина колодца в м
	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1  2  3  4  5  7  8	262  277  286  302  372  565  610	317  336  346  366  452  690  740	371  393  405  428  529  800  860	427  452  466  492  610  920  990	482  510  526  556  690  1040  1120	249  263  272  287  354  538  579	337  356  367  388  479  730  780	426  451  465  491  610  920  990	517  547  564  596  740  1180  2020	600  640  660  700  860  1310  1410


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Люлечные гидропосты

Характеристика

Люлька, подвешенная на металлическом тросе. Береговые металлические опоры, заделанные в бетонные фундаментные плиты.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 56

Территориальный пояс	Однотросовые	Двухтросовые
	Пролет между опорами в м
	70	100	125	150	176	200	250
	а	б	в	г	д	е	ж
1	650	1160	1700	2840	5100	7400	12600
2	680	1230	1810	3010	5400	7800	13400
3	700	1270	1860	3090	5560	8000	13800
4	740	1340	1960	3260	5860	8500	14500
5	920	1660	2440	4060	7300	10500	.18100
7	1390	2510	3680	6100	11000	15900	27300
8	1500	2700	3950	6600	11800	17100	29300


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Лотки Вентури - Паршала

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 57

Территориальный	Деревянные	Бетонные
пояс	Ширина порога в м
	1	1,5	2	2,5	3	1	1,5
	а	б	в	г	д	е	ж
1	169	215	240	279	304	1550	1680
2 3	179  184	228  234	254  262	296  304	322  331	1640  1690	1780  1830
4	196	249	278	324	353	1800	1950
5	243	310	346	402	438	2230	2420
7  8	367  395	467  503	521  562	610  650	660  710	3360  3630	3640  3920
Продолжение

Территориальный	Бетонные	Кирпичные
пояс	2	2,5	3	1	1,8	2	2,5	3
	з	и	к	л	м	н	о	п
1	1840	2020	2190	650	700	760	820	890
2	1960	2140	2330	690	740	810	870	950
3	2010	2200	2390	710	760	830	890	970
4	2140	2340	2550	750	810	880	950	1040
5	2660	2910	3160	930	1010	1090	1180	1290
7	4000	4380	4760	1410	1520	1650	1770	1940
8	4320	4720	5130	1520	1640	1780	1910	2090


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Водомеры-водосливы

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 58

Территориальный	Ширина порога в м
пояс	0,5	0,75	1	1,23	1,5	2	2,3	3
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	40	75	112	159	237	386	599	1040
2	42	80	119	169	251	409	640	1100
3	44	82	122	173	258	421	650	1140
4	46	87	130	184	275	448	700	1210
5	58	108	161	229	341	556	860	1500
7	87	163	243	345	514	840	1300	2260
8	94	176	262	372	555	900	1400	2440


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Скважины для наблюдения за уровнем грунтовых вод

Восстановительная стоимость 1 м скважины в руб.

Таблица 59

Территориальный пояс	Скважины с обсадными металлическими трубами	Скважины с обсадными асбестоцементными трубами
	Группы грунтов	Группы грунтов
	I-II	III-IV	I-II	III-IV
	а	б	в	г
1	17,0	19,8	15,2	18,0
2	18,0	21,0	16,1	19,1
3	18,7	21,8	16,7	19,8
4	19,7	22,9	17,6	20,9
5	24,4	28,5	21,8	25,9
7	36,8	42,9	32,9	39,0
8	39,7	46,3	35,5	42,1


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Скважины артезианские глубиной до 100 м

Восстановительная стоимость 1 м скважины в руб.

Таблица 60

	Грунты I-III групп при удельном весе грунта III группы до 5 %	Грунты I-V групп при удельном весе скальных пород IV - V групп до 10 %
Территориальный	Диаметр труб в мм (начальный / конечный)
пояс	250/150	300/200	400/200	500/300	250/150	300/200	400/200	500/300
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	48,5	53,0	57,4	69	56,2	59,5	64	77
2	51,6	56,1	61,0	73	59,5	63,0	67	82
3	53,0	57,8	63,0	75	61,0	65,0	69	84
4	55,9	61,0	66,0	79	65,0	69,0	73	89
5	69,0	75,0	82,0	98	80,0	85,0	91	110
7	105,0	115,0	124,0	149	122,0	129,0	138	167
8	113,0	123,0	134,0	178	131,0	138,0	148	179


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Сооружения по борьбе с водной эрозией

Характеристика

Водосбросы: I тип при работе в безнапорном режиме, II тип при работе в напорном режиме. Водосбросы состоят из подводящего и отводящего земляных русл, входного оголовка и трубопровода из сборных железобетонных труб. Входной оголовок для I типа - простейший, выдвинутая труба, II типа - в виде шахты. Подводящий канал на длине 4 м крепится железобетонными плитами или монолитным железобетоном.

Восстановительная стоимость I сооружения в руб.

Таблица 61

	Расход в куб. м/сек
Территориальный	0,45	0,9	1,6	1,8
пояс	Диаметр труб в м
	0,6	0,8	1,0	2 х 0,8
	Отношение напора в м к ширине отверстия в м
	0,7/3	0,7/6	0,7/10	0,95/3	0,95/6	0,95/10	1,2/3	1,2/6	1,2/10	0,95/3	0,95/6	0,95/10
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1  2  3  4  5  7  8	1680  1770  1830  1930  2380  3620  3900	2270  2400  2480  2620  3230  4910  5280	2790  2950  3040  3210  3970  6000  6500	2530  2680  2760  2920  3600  5470  5880	3320  3510  3620  3820  4720  7200  7700	4110  4350  4490  4740  5850  8900  9600	3160  3340  3450  3640  4500  6800  7300	4220  4460  4600  4860  6000  9100  9800	5370  5680  5860  6200  7600  11600 12500	4600  4870  5020  5300  6500  10000 10700	6100  6400  6600  7000  8700  13200 14200	7600  8100  8300  8800  10900 16500 17800
Продолжение

Территориальный	Расход в куб. м/сек
пояс	3,2	3,1	3,8	5,1	8,3	10,2
	Диаметр труб в м
	2 х 1,0	0,8	0,8	1	1	2 х 1
	Отношение напора в м к ширине отверстия в м
	1,2/3	1,2/6	1,2/10	0,6/6	0,6/10	0,7/6	0,7/10	0,9/6
	н	о	п	р	с	т	у	ф
1	5880	8000	10200	4050	5000	5060	6300	8800
2	6200	8400	10800	4290	5340	5360	6700	9300
3	6400	8700	11100	4420	5510	5530	6900	9600
4	6800	9200	11700	4670	5820	5840	7300	10100
5	8400	11300	14500	5770	7200	8200	9000	12500
7	12700	17200	22000	8800	10900	11000	13700	19000
8	13700	18500	23700	9400	11700	11800	14700	20400


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Сооружения по борьбе с водной эрозией

Характеристика

Донные запруды из монолитного железобетона, из местных материалов, водозадерживающие валы, водоотводные валы-канавы, выполненные механизированным способом.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 62

	Донные запруды из	Водозадержи- вающие	Водоотводные валы-канавы
Территори альный пояс	монолитного железобетона	местных материалов	валы	пере- мыч ки	шпо ры	на расходы куб. м/сек
	на расход в куб. м/сек	плетнево-хворостяная	фашинно- хворостяная	фашинная	высота в м
	3	6	10	длина в м				1	1,5	2,5
				однорядное покрытие	двухрядное покрытие	3	4	3	4	0,3 1,5	0,8 1,5	0,8 1,5
				2	3	3	4
	1 сооружение	1 пог. м	100 пог. м	1 соо- руже ние	1 шпо- ра	100 пог. м
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с
1	7600	9000	12500	7,9	11,3	16,8	21,1	22,8	26,2	32,3	46,8	264 533	32,4 128	44,7 171	27,2	84	117
2	8000	9500	13200	8,4	12,0	17,7	22,3	24,2	27,7	34,2	49,5	279 564	34,2 136	47,3 181	28,7	89	124
3	8300	9800	13600	8,6	12,3	18,3	23,0	24,9	28,6	35,2	51,1	288 582	35,3 140	48,8 186	29,6	91	128
4	8800	10400	14400	9,1	13,0	19,3	24,3	26,3	30,2	37,2	54,0	304 610	37,3 148	51,5 197	31,3	96	135
5	10800	12800	17800	11,3	16,1	23,8	30,0	32,5	37,3	45,9	67,0	376 760	46,1 182	64 243	38,6	119	167
7	16400	19500	27000	17,1	24,5	36,2	45,5	49,4	56,6	70,0	101	571 1150	70 277	97 369	58,7	181	254
8	17700	21000	29000	18,4	26,3	39,0	49,0	53,1	61,0	75,0	109	610 1240	75 298	104 397	63,0	195	273


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Ледозащитные устройства

Характеристика

Железобетонные и деревянные конструкции длиной 6 м (опоры свайные, козловые, свайно-подкосные. Служебные мостики деревянные).

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

А. Опоры и. плавучий бон

Таблица 63

	Железобетонные конструкции	Деревянные конструкции
Террито-	Опоры
риальный	вертикаль-	свайно-	козловые	свайно-подкосные	козловые	плаву-
пояс	ные	рамные		глубина воды в м	чий бон
				1,5	2	2,5-3	1,5	2	2,5-3
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	372	409	427	175	184	193	250	276	276	175
2	394	433	452	185	195	204	255	285	292	185
3	406	447	466	191	201	211	273	294	301	191
4	429	472	493	202	213	222	289	311	318	202
5	529	583	610	249	262	275	356	384	393	249
7	800	890	920	379	399	417	542	583	597	378
8	870	950	990	408	429	449	583	627	640	407
Б. Береговые секции (Продолжение)

	Стенки из двух секций с опорами из	Плавучая запань	Входные оголовки
Территори альный пояс	железобетона	дерева	наплавная часть шириной в м	береговые опоры	трубчатого  типа с верти- кальными свай- ными опорами
	верти каль- но- свай- ные	свай- но- рамо- чные	козло вые	плаву чий бон	свай- но- подко сные	козло вые	10	20	30	40	50	одино чные сваи	кусты свай	анкер ные опоры	при одной нитке	при двух нитках
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
1	152	237	264	260	115	135	189	352	523	750	850	188	289	257	860	1170
2	161	251	279	275	122	143	200	372	553	790	900	198	306	272	910	1240
3	166	259	288	,283	126	147	207	384	571	820	930	205	315	281	940	1280
4	175	273	304	299	133	156	218	406	600	860	980	216	333	296	990	1350
5	216	337	375	369	164	192	269	500	740	1070	1210	267	411	366	1220	1670
7	329	513	570	561	249	292	410	760	1130	1620	1830	406	620	556	1860	2540
8	354	551	610	600	268	314	440	820	1220	1740	1970	436	670	598	2000	2730


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Трубчатые водоспуски в теле земляных плотин

Характеристика

Водоспуски из стальных труб состоят из трубопровода, входного и выходного оголовков; из железобетонных - трубопровода, башни управления затворами, входного и выходного оголовков. Максимальная пропускная способность: стальных труб Q макс = 0,7 куб. м/сек, железобетонных Q макс = 7,0 куб. м/сек.

Восстановительная стоимость 1 водоспуска в руб.

Таблица 64

	Из стальных труб	Из сборного железобетона
Террито	Диаметр труб в мм
риальный	200	300	400	1000
пояс	Максимальный напором (Н макс)
	4	6	8	4	6	8	4	6	8	8	10	12
1	1420	1570	1710	2100	2330	2600	2770	3120	3380	20200	23000	26700
2	1510	1660	1810	2220	2460	2750	2930	3300	3690	21400	24600	28300
3	1550	1720	1860	2290	2540	2840	3020	3400	3800	22000	25400	29200
4	1640	1810	1970	2420	2690	3000	3190	3590	4020	23300	26800	30800
5	2030	2240	2430	2990	3310	3700	3940	4440	4960	28700	33100	38000
7	3080	3400	3700	4540	5040	5630	5990	6700	7500	43700	50000	57800
8	3310	3660	3980	4880	5420	6100	6400	7300	8100	46900	54000	62000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 64)

Мак		Стальные трубы	Железобетонные трубы
си-		Диаметр труб в мм
маль		200	300	400	1000
ный на- пор в м	Всего	земля ные рабо- ты	бетонные и железо- бетонные работы	металли ческие констру кции	про- чие рабо ты	земля ные рабо- ты	бетонные и железо- бетонные работы	металли ческие констру кции	про- чие рабо ты	земля ные рабо- ты	бетонные и железо- бетонные работы	металли ческие констру кции	про- чие рабо ты	земля ные рабо- ты	бетонные и железо- бетонные работы	металли ческие констру кции	про- чие рабо ты
4	100	22	18	55	5	17	18	60	5	12	12	72	4	-	-	-	-
6	100	22	16	57	5	16	16	63	5	11	11	74	4	-	-	-	-
8	100	22	14	59	5	16	14	65	5	11	10	75	4	6	59	27	8
10	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	60	25	9
12	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	62	23	9


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Трубчатые водовыпуски с автоматами расхода пропускной способностью 0,1-5,2 куб. м/сек

Характеристика

Железобетонная труба с колодцем, соединяющая два открытых канала. В колодце установлен затвор-автомат расхода.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 65

	Трубчатые водовыпуски с автоматами расхода без перепада
Территориальный	Пропускная способность в куб. м/сек до
пояс	0,2	0,4	0,8	1,4	2,6	5,2
	а	б	в	г	д	е
1	640	1000	1270	2370	2840	5880
2	680	1060	1350	2510	3010	6200
3	690	1090	1391	2550	3100	6400
4	740	1160	1470	2740	3280	6800
5	910	1430	1810	3360	4020	8300
7	1370	2160	2740	5070	6100	12600
8	1480	2320	2940	5450	6500	13500
Продолжение

	Трубчатые водовыпуски с автоматами расхода с перепадом
Территориальный	Пропускная способность в куб. м/сек до
пояс	0,2	0,4	0,8	1,1	2,6	5,2
	ж	з	и	к	л	м
					л
1	830	1170	1490	2910	3540	6600
2	880	1240	1570	3080	3750	6900
3	900	1280	1620	3170	3850	7200
4	960	1360	1720	3370	4100	7600
5	1190	1680	2120	4140	5030	9300
7	1790	2530	3200	6200	7600	14000
8	1920	2720	3440	&700	8200	15100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 65)

		В том числе
Пропускная способность в куб. м/сек	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
Трубчатые водовыпуски с автоматами расхода без перепада
0,2	100	12	67	11	10
0,4	100	12	71	9	8
0,8	100	10	68	9	13
1,4	100	9	67	7	17
2,6	100	7	65	7	21
5,2	100	7	67	6	20
Трубчатые водовыпуски с автоматами расхода с перепадом

0,2	100	20	61	12	7
0,4	100	20	62	11	7
0,8	100	19	59	11	11
1,4	100	12	63	11	14
2,6	100	13	60	10	17
5,2	100	10	64	8	18


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Водовыпуски из асбестоцементных трубопроводов в открытую оросительную сеть

Характеристика

Стальной тройник, на который устанавливается круглый железобетонный колодец с выпускными отверстиями канал, на трубопроводе с клапаном.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 66

Территориальный пояс	Односторонний водовыпуск на расход в куб. м/сек	Двухсторонний водовыпуск на расход в куб. м/сек
	50	110	220	50	110	220
	а	б	в	г	д	е
1	317	543	760	412	660	900
2	336	576	810	436	700	960
3	346	594	840	450	720	990
4	366	630	880	477	760	1050
5	444	760	1080	579	920	1280
7	670	1150	1630	780	1390	1930
8	720	1230	1740	940	1490	2070
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 66)

		В том числе
Расход воды в куб. м/сек	Всего	земляные работы	бетонные и железобетон- ные работы	прочие работы	металло- конструкции
Односторонний водовыпуск
50	100	4	42	18	36
110	100	3	46	18	33
220	100	5	49	18	28
Двухсторонний водовыпуск
50	100	6	50	14	30
110	100	5	50	15	30
220	100	6	53	15	26


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Водовыпуски из асбестоцементных трубопроводов в открытую оросительную сеть с автоматами постоянного расхода

Характеристика

Стальной тройник, на который устанавливается круглый железобетонный колодец с выпускными отверстиями в канал, на трубопроводе с автоматом расхода.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 67

Террито- риальный	Односторонний водовыпуск на расход в куб. м/сек	Двухсторонний водовыпуск на расход в куб. м/сек
пояс	50	100	220	50	100	220
	а	б	в	г	д	е
1	435	720	1000	512	840	1130
2  3  4  5  7  8	461  476  504  610  920  980	770  790  820  1000  1520  1620	1060  1100  1160  1390  2100  2250	543  560  592  720  1080  1160	900  920  960  1180  1780  1900	1200  1240  1310  1580  2390  2550
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 67)

		В том числе
Расход воды в куб. м/сек	Всего	земляные работы	бетонные и железобетон- ные работы	прочие работы	металло- конструкции
Односторонний водовыпуск
50	100	3	51	10	36
100	100	2	45	13	40
220	100	3	37	16	44
Двухсторонний водовыпуск
50	100	4	54	8	34
100	100	3	49	11	37
220	100	4	41	14	41


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Водозаборные сооружения из параболических лотков с уклонами менее критических для подачи воды в асбестоцементные трубопроводы

Характеристика

Железобетонный блок на лотке, из которого по стальному колену вода поступает в трубопровод.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 68

	На лотках постоянной глубины	На стыках лотков разной глубины	На концевых участках
Террито-	на расход в куб. м/сек
риальный пояс	до 0,2	до 0,4 при глубине лотка до 70 см	до 0,4 при глубине лотка от 80 до 120 см	до 0,2	до 0,4 при размере стыкую- щих лотков до 80-50 см	до 0,4 при размере стыкую- щих лотков 120-60 см	до 0,2	до 0,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2  3  4  5  7  8	640  680  700  740  910  1370  1480	1180  1250  1290  1370  1670  2530  2710	1620  1720  1770  1880  2300  3470  3720	870  920  950  1010  1230  1860  2000	1420  1510  1560  1650  2020  3040  3270	1870  1980  2040  2170  2650  4000  4290	660  700  720  760  930  1410  1510	930  980  1010  1070  1320  1990  2140
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 68)

	В том числе
Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металлоконструкции
Из лотков постоянной глубины
На расход до 0,2 куб. м/сек
100	1	66	13	20
На расход до 0,4 куб. м/сек при глубине до 70 см
100	1	64	13	22
На расход до 0,4 куб. м/сек при глубине лотка от 80 до 120 см
100	1	65	12	22
На стыке лотков разной глубины
На расход до 0,2 куб. м/сек
100	5	59	21	15
На расход до 0,4 куб. м/сек при размере стыкуемых лотков с высотой до 80-50 см

100	5	53	28	14
На расход до 0,4 куб. м/сек при размере стыкуемых лотков с высотой 120-60 см

100	4	52	30	14
На концевых участках
На расход до 0,2 куб. м/сек, при глубине лотков 50 см
100	4	57	19	20
На расход до 0,2 куб. м/сек при глубине лотков 60 см
100	2	58	17	23
На расход 0,4 куб. м/сек
100	2	61	15	22


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Гидранты на асбестоцементных трубопроводах для подключения гибких шлангов

Характеристика

Стальной тройник на трубопроводе. с вентилем для подключения шланга.

Восстановительная стоимость 1 гидранта в руб.

Таблице 69

Территориальный	Диаметр в мм
пояс	до 250	до 350	400-500
1	101	182	201
2	107	193	213
3	111	199	220
4	116	210	233
5	142	257	284
7	215	388	428
8	231	416	460
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 69)

	В том числе
Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
Гидрант на асбестоцементном трубопроводе диаметром
	до 250 мм
100	2	18	52	28
	до 350 мм
100	2	10	63	25
	400-500 мм
100	3	9	63	25


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Гидранты для подключения дождевальных машин ДМ-80 и ДМ-200 и дождевальных установок СДУ-10 и КДУ-55

Характеристика

Стальной тройник на трубопроводе с задвижкой или клапаном для подключения дождевальных машин и установок.

Восстановительная стоимость 1 гидранта в руб.

Таблица 70

Террито-	ДМ-80	ДМ-200	СДУ-10	КДУ-55
риальный	К асбестоцементному трубопроводу диаметром в мм до
пояс	250	350	400	350	400	500
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1  2  3  4  5  7  8	113  120  123  131  163  245  265	140  148  153  162  201  304  327	169  179  185  196  244  366  396	150  159  164  174  216  325  351	164  174  179  190  236  356  384	199  211  217  231  286  432  465	46  49  51  53  63  96  102	50  53  55  57  69  104  111
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 70)

	В том числе
Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
Гидранты для подключения дождевальных машин ДМ-80:
к асбестоцементному трубопроводу диаметром до 250 мм
100	2	16	82	-
		то же, до 350 мм
100	2	13	83	-
		то же, 400 мм
100	5	11	84	-
Гидранты для подключения дождевальных машин ДМ-200:
к асбестоцементному трубопроводу диаметром до 350 мм
100	1	12	87
		то же, 400 мм
100	2	11	87
		то же, 500 мм
100	5	9	86	-
Гидранты для подключения дождевальных установок СДУ-10:
к асбестоцементному трубопроводу
100	4	-	41	55
Гидранты для подключения дождевальных установок КДУ-55:
к асбестоцементному трубопроводу
100	4	-	38	58


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Промежуточные сбросы из асбестоцементных трубопроводов

Характеристика

Стальной выпуск из трубопровода с задвижкой на конце, находящейся в железобетонном колодце.

Восстановительная стоимость 1 сброса в руб.

Таблица 71

Территориальный	Диаметр в мм до
пояс	200	350	400-500
	а	б	в
1	216	244	330
2	229	259	350
3	236	266	359
4	251	283	383
5	311	352	476
7	468	529	720
8	505	570	770
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 71)

Всего	В том числе
	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
Сброс из асбестоцементного трубопровода:

диаметром до 200 мм

100	8	52	40	-
диаметром до 350 мм

100	7	46	47	-
диаметром 400-500 мм

100	7	45	48	-


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Концевые сбросы из асбестоцементных трубопроводов

Характеристика

Стальная труба с задвижкой в конце трубопровода, вода выпускается в железобетонный колодец - гаситель.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 72

Территориальный	Диаметр в мм до
пояс	200	350	400-300
	а	б	в
1	258	514	800
2	274	545	830
3	281	559	870
4	299	596	930
5	370	740	1150
7	557	1110	1730
8	600	1200	1870
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 72)

	В том числе
Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
	Сброс из асбестоцементного трубопровода:
	диаметром до 200 мм
100	7	19	69	5
	диаметром до 350 мм
100	5	37	55	3
	диаметром 400-500 мм
100	4	41	53	2


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Задвижки на асбестоцементных трубопроводах

Характеристика

Задвижка на трубопроводе в железобетонном колодце.

Восстановительная стоимость 1 задвижки в руб.

Таблица 73

Территориальный	Диаметр в мм до
пояс	200	350	400-500
	а	б	в
1	302	680	1140
2	320	720	1210
3	329	740	1240
4	350	790	1328
5	434	980	1640
7	650	1480	2470
8	700	1590	2660
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 73)

	В том числе
Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
Задвижка на асбестоцементном трубопроводе:
диаметром до 200 мм
100	4	38	56	2
диаметром до 350 мм
100	4	40	55	1
диаметром 400-500 мм
100	6	46	47	1


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Вантузы на асбестоцементных трубопроводах

Характеристика

Вантуз на трубопроводе в железобетонном колодце.

Восстановительная стоимость 1 вантуза в руб.

Таблица 74

Территориальный	Диаметр трубопровода в мм до
пояс	200	350	400-500
	а	б	в
1	249	307	375
2	265	326	398
3	271	334	408
4	288	356	435
5	359	496	540
7	541	666	850
8	582	720	680
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 74)

	В том числе
Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
Трубопровод диаметром:
	до 200 мм
100	5	51	44	-
	до 350 мм
100	5	41	54	-
	400-500 мм
100	4	34	62	-


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Фасонные части на асбестоцементных. трубопроводах

Характеристика

Фасонные части трубопровода с бетонными упорами.

Восстановительная стоимость 1 шт. в руб.

Таблица 75

	Отвод	Колено	Тройник
Территориальный	Диаметр трубопроводов в мм до
пояс	200	300	400-500	200	350	400-500	200	350	400-500
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	37	74	128	50	143	226	58	132	208
2	39	78	136	53	152	239	62	139	218
3	40	81	139	54	156	247	63	144	225
4	42	85	149	57	166	262	67	152	240
5	53	106	184	72	206	326	84	190	297
7	80	160	277	108	310	490	126	286	448
8	87	173	300	118	335	529	136	309	481


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Водомеры с сегментной диафрагмой на асбестоцементных трубопроводах

Характеристика

Водомер на трубопроводе в железобетонном колодце.

Восстановительная стоимость 1 водомера в руб.

Таблица 76

Территориальный	Диаметр в мм до
пояс	200	350	400-500
	а	б	в
1	850	1160	1500
2	800	1230	1590
3	940	1280	1640
4	990	1340	1730
5	1170	1600	2060
7	1780	2430	3110
8	1890	2590	3310
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 76)

	В том числе
Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
Установка водомера при диаметре трубопроводов:
	до 200 мм
100	3	37	2	58
	до 350 мм
100	3	38	2	57
	400-500 мм
100	3	34	2	61


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ЛОТКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ УКЛОНАХ МЕНЕЕ КРИТИЧЕСКИХ

Водовыпуски с автоматами расхода из канала в параболические лотки глубиной 60-120 см

Характеристика

Железобетонный блок, соединяющий открытый канал с лотком. В блоке установлен затвор-автомат расхода.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 77

Территориальный	Пропускная способность в куб. м/сек
пояс	0,4	0,8	1,4	2,6
	а	б	в	г
1	720	1200	2470	2590
2	760	1270	2610	2750
3	790	1310	2690	2830
4	840	1390	2860	3000
5	1030	1710	3510	3670
7	1550	2580	5290	5540
8	1670	2770	5690	5950
Удильный вес отбельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 77)

Пропускная		В том числе
способность в куб. м/сек до	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
0,4	100	8	74	8	10
0,8	100	7	75	7	11
1,4	100	7	74	4	15
2,6	100	7	69	4	20


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ЛОТКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ УКЛОНАХ МЕНЕЕ КРИТИЧЕСКИХ

Водовыпуски с водомерами из канала в параболические лотки глубиной 60-120 см

Характеристика

Железобетонный блок, соединяющий открытый канал с лотком. В блоке установлены затвор и водомер.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 78

Территориальный	Расход в куб. м/сек до
пояс	0,5	0,9	1.4	2,0	2,8
	а	б	в	г	д
1	840	1060	1410	2060	2330
2	900	1130	1400	2180	2470
3	920	1160	1540	2230	2540
4	980	1230	1630	2380	2700
5	1190	1500	1990	2900	3300
7	1800	2270	3000	4380	4970
8	1920	2430	3220	4700	5340
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 78)

		В том числе
Расход в куб. м/сек до	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
0,5	100	7	57	7	29
0,9	100	7	58	7	28
1,4	100	7	64	7	22
2,0	100	6	62	6	26
2,6	100	7	64	6	23


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ЛОТКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ УКЛОНАХ МЕНЕЕ КРИТИЧЕСКИХ

Вододелители с автоматами расхода на параболических лотках глубиной 60-120 см

Характеристика

Железобетонный колодец на лотковой сети, к которому примыкают отводящие лотки с автоматами расхода и горизонта воды.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 79

Террито- риальный	Расход до 0,2 куб. м/сек	Расход до 0,1 куб. м/сек	Расход до 0,8 куб. м/сек	Расход до 1,4 куб. м/сек
пояс	глубина в см
	70	80	90	100	120	80	90	100	120	.90	100	120	120
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	1420	1500	2420	2690	2880	1600	2430	2700	2890	2590	2850	3050	3390
2	1500	1590	2560	2840	3050	1700	2580	2860	3070	2740	3020	3230	3590
3	1540	1640	2640	2930	3140	1750	2660	2940	3160	2820	3110	3320	3710
4	1640	1740	2800	3110	3340	1850	2820	3130	3350	3000	3300	3530	3930
5	2020	2150	3460	3830	4110	2280	3480	3850	4130	3690	4070	4340	4800
7	3050	3240	5210	5780	6200	3450	5240	5810	6200	5560	6100	6500	7200
8	3290	3490	5610	6200	6700	3710	5640	6200	6700	5980	6600	7000	7700
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 79)

Расход		В том числе
в куб. м/сек до	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
0,2	100	2	87	2	9
0,4	100	1	87	2	10
0,8	100	1	85	2	12
1,4	100	1	76	2	21


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ЛОТКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ УКЛОНАХ МЕНЕЕ КРИТИЧЕСКИХ

Вододелители с водомерами на параболических лотках глубиной 60-120 см

Характеристика

Железобетонный колодец на лотковой сети, к которому примыкают отводящие лотки с автоматом горизонта и водомером.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 80

Территориальный	Расход в куб. м/сек
пояс	0,6	1,2	1,9	2,6
	а	б	в	г
1	1150	1710	2210	2220
2	1220	1810	2350	2350
3	1250	1860	2420	2420
4	1330	1980	2560	2570
5	1620	2410	3120	3130
7	2490	3710	4810	4820
8	2620	3910	5060	5070
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 80)

Расход		В том числе
в куб. м/сек	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
0,6	100	1	72	3	24
1,2	100	1	72	3	24
1,9	100	1	71	2	26
2,6	100	1	71	2	26


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ЛОТКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ УКЛОНАХ МЕНЕЕ КРИТИЧЕСКИХ

Переезды и повороты на параболических лотках

Характеристика

Переезд - железобетонная труба под дорогой с колодцами и примыкающими к ним лотками.

Поворот - железобетонный колодец, к которому под углом примыкают лотки.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 81

Территориальный пояс	Трубчатые переезды через лотки глубиной в см до	Повороты на 90 глубиной в см до
	80	100	120	150	80	120
	а	б	в	г	д	е
1	970	11.10	2260	2500	266	499
2	1020	1210	2390	2650	282	529
3	1050	1240	2460	2720	290	544
4	1120	1320	2620	2900	308	579
5  7	1390  2100	1640  2470	3250  4900	3600  5420	383  577	720  1080
8	2260	2660	5280	5850	620	1170
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 81)

		В том числе
Глубина в см до	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
	Трубчатые переезды через лотки
80	100	5	87	8	-
100	100	5	88	7	-
120	100	5	88	7	-
150	100	5	89	6	-
	Повороты на 90°
80	100	2	93	5	-
120	100	3	93	4	-


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ЛОТКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ УКЛОНАХ МЕНЕЕ КРИТИЧЕСКИХ

Сопрягающие сооружения и водосбросные сифоны на параболических лотках глубиной 50-120 см

Характеристика

Сопрягающие сооружения - железобетонная труба, соединяющая открытый канал с лотком.

Водосбросной сифон - железобетонный колодец в конце лотка с металлическим навесным сифоном.

Восстановительная стоимость I сооружения в руб.

Таблица 82

Территориальный пояс	Сооружения, сопрягающие каналы с лотками глубиной 60-120 см, на расход в куб. м/сек	Водосбросные сифоны с расходом в куб. м/сек до
	1,0	1,7	2,6	100	200	300	400
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2  3  4  5  7  8	680  720  740  790  980  1470  1590	1030  1090  1120  1190  1480  2230  2410	1260  1340  1380  1470  1820  2740  2960	181  191  197  209  257  386  413	254  269  278  293  359  543  581	427  452  466  495  600  910  980	499  529  544  578  710  1070  1140
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 82)

Расход		В том числе
воды до	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
Сооружения, сопрягающие каналы с лотками глубиной 60-120 см (расход в куб. м/сек)

1,0	100	11	77	12	-
1,7	100	7	85	8	-
2,6	100	7	85	8	-
Водосбросные сифоны на лотках глубиной 50-120 см (расход в куб. м/сек)

100	100	8	69	1	22
200	100	8	69	1	22
300	100	8	68	1	23
400	100	10	67	1	22


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ЛОТКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ УКЛОНАХ МЕНЕЕ КРИТИЧЕСКИХ

Лотки - водовыпуски в гибкие трубопроводы с вентильным затвором на лотках глубиной 40 - 100 см

Характеристика

Леток, в стенке которого забетонирован вентиль для подключения шланга.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 83

Территориальных	Глубина лотков в см
пояс	40	50	60	70	80	30	100
	а	б	в	г	д	е	ж
1	176	190	252	283	321	459	555
2	187	201	267	300	340	485	553
3	192	207	275	310	352	503	610
4	203	219	301	327	371	530	640
5	245	264	349	393	445	630	770
7	370	400	528	594	670	960	1160
8	396	428	563	630	720	1020	1240
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 83)

Глубина		В том числе
лотков в см	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные работы	прочие работы	металло- конструкции
40	100	1	53	-	46
50	100	1	55	-	44
60	100	-	49	-	51
70	100	-	52	-	48
80	100	-	52	-	48
90	100	-	48	-	52
100	100	-	51	-	49


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 2 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ЛОТКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ УКЛОНАХ МЕНЕЕ КРИТИЧЕСКИХ

Переносные сварные сифоны для забора воды из лотковых каналов на расход до 60 куб. м/сек

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 84

Территориальный	Расход в куб. м/сек, до
пояс	30	60
	а	б
1	5,6	7,3
2	6,0	7,8
3	6,2	8.1
4	6,5	8,4
5	7,5	9,7
7	11,4	14,8
8	12,0	15,6


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Вводные указания

1. Показатели раздела 3 охватывают следующие сооружения:

подводящие каналы;

здания насосных станций, аванкамеры и водоприемники;

рыбозаградительные устройства;

водозаборные оголовки насосных станций;

водовыпускные сооружения;

напорные трубопроводы - металлические, железобетонные, асбестоцементные и деревянные;

плавучие насосные станции.

2. В стоимость зданий включены: общестроительные работы, внутренний водопровод, отопление, электроосвещение и др.

3. Здания насосных станций переоцениваются в зависимости от строительного объема, который исчисляется по наружному обмеру от отметки чистого пола машинного зала;

4. В восстановительной стоимости напорных трубопроводов учтены все затраты по устройству траншей, оснований или опор, установке фасонных частей и присоединению к сооружениям трубопроводов.

5. Восстановительная стоимость водоприемников определена на 1 куб. м геометрической емкости этих сооружений по внутреннему обмеру.

6. Восстановительная стоимость аванкамер и рыбозаградительных устройств определена на 1 сооружение.

7. Восстановительная стоимость плавучих насосных станций определена на 1 т металлоконструкций.

Пример определения физического износа здания надземного типа, выполненного в кирпиче. Требуется переоценить здание насосной станции объемом 1000 куб. м, расположенное на территории Таджикской ССР. Согласно Общей части к сборникам, Таджикская ССР относится к 3 территориальному поясу и IV климатическому району. Здание насосной станции по климатическим особенностям относится к 7 группе сооружений (табл. технической части сборника) с поправочным коэффициентом к восстановительной стоимости, приведенной в таблице 86, равным 0,97.

Полная восстановительная стоимость составит:

19,8 х 0,97 х 1000 = 19,21 тыс. руб.,

где 19,8 руб. - восстановительная стоимость 1 куб. м по таблице 86;

0,97 - поправочный климатический коэффициент.

Определяем физический износ этого здания в процентах и денежном выражении.

Для определения физического износа составляем расчетную таблицу.

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в процентах	Износ конструктивных элементов в процентах	Удельный износ конструктивных элементов в процентах
	а	б	в
Стены и герегоррдки	33	20	6,6
Перекрытия	24	15	3,6
Кровля	7	10	0,7
Полы	9	5	0,45
Проемы	6	8	0,48
Отделка сооружения	2	25	0,5
Кабельные канллы	7	5	1,1
Фундаменты	10	20	2,0
Прочие конструкции	2	-	-
Итого	100	-	15,4
В графе «а» дан удельный вес отдельных конструктивных элементов надземной части здания насосной станции (см. удельный вес отдельных, конструктивных элементов к табл. 86).

В графе «б» приведены проценты износа конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией в установленном порядке.

В графе «в» приведен удельный износ конструктивных элементов в процентах от полной стоимости, полученной путем перемножения показателей графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий износ здания в денежном выражении составляет

19,21 х 0,154 = 2,96 тыс. руб.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Подводящие каналы к насосным станциям

Восстановительная стоимость 1 км канала в руб.

Таблица 85

Территориальный	Средняя площадь поперечного сечения канала в кв. м
пояс	5	10	2.5	50	свыше 50
	а	б	в	г	д
1	2570	5010	14100	27600	76000
2	2780	5310	15000	29300	80000
3	2810	5470	15400	30200	83000
4	2960	5780	16300	31900	87000
5'	3660	7100	20100	39000	108000
7	5560	10800	30600	59800	164000
8	5980	11700	32900	64000	176000
Примечания.

1. Восстановительная стоимость 1 км определена для каналов, проходящих в средних грунтах. Для каналов, проходящих в тяжелых грунтах, стоимость должна увеличиваться на 30 %.

2. При промежуточных значениях средних площадей поперечных сечений стоимость 1 км принимается по интерполяции.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Здания насосных станций и водоприемники

Характеристика

Здание насосной станции из капитальной кладки. Фундаменты под насосы.

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 86

	Тип насосных зданий
Территориальный	надземный	камерная часть
пояс	и верхнее строение всех типов зданий	заглубленного типа	полу- заглубленного типа	блочного типа	Водоприемник  1 куб. м геометриче-
	1 куб. м здания	ской емкости
	а	б	в	г	д
1	18,1	33,7	41,3	44,4	31,4
2	19,2	35,7	43,7	46,9	33,2
3	19,8	36,8	45,0	48,4	34,3
4	20,8	38,9	47,6	51,1	36,4
5	25,8	48,1	58,7	63,0	44,7
7	39,2	73,0	89,0	96,0	69,0
8	42,1	78,0	96,0	103,0	73,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 86)

Наименование конструктивного элемента	Здания насосной станции полу- заглубленного	Здания насосной станций блочного типа:	Здания насосной станции надземного типа выполненное в	Здание насосной станции заглубленного типа выполнены в
	(камерного) типа		железо- бетоне	кирпиче	сборном железобетоне	монолитном железобетоне
	подзем- ная камера	верхнее строе- ние	подзем- ная камера	верхнее строе- ние			подзем- ная часть	верхнее строе- ние	подзем- ная часть	верхнее строе- ние
Земляные работы	11	-	-	-
Днищевая плита	26	-	-	-	-	-	31	8	30	8
Фундаменты	-	-	-	-	8	10
Стены и перегородки	20,7	19	-	24	28	33	55	54	52	54
Покрытие	-	5	-	-	34	24	4	7	5	7
Кровля	-	4	-	8	8	7	7	13	10	13
Проемы	-	4	-	-	10	6
Полы	-	-	-	9	-	9
Железобетонные работы	-	-	92,5	-	-	-
Сборный железобетон	-	-	-	38	-	-
Служебный мостик	7	-	-	-	-	-	2	-	2	-
Отделочные работы	0,3	2	7,5	4	2	2	0,5	2	0,5	2
Кабельные каналы	-	-	-	-	8	7
Прочие работы	-	1	-	17	2	2	-	13	-	13
Металлоконструкции	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Аванкамеры насосных станций

Характеристика

Аванкамеры без крепления. Для оросительных систем на расход до 5 куб. м/сек.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 87

Территориаль-	Тип насосной	Количество	На расход в куб. м/сек
ный пояс	станции	агрегатов	300	600	1200	1800	2400	3600	4800	6000
			а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Надземный	2	1600	1570	2050	2440	3040	3920	4610	-
2	То же	2	1700	1660	2170	2580	3220	4140	4880	-
3	То же	2	1750	1710	2240	2670	3320	4270	5030	-
4	То же	2	1850	1810	2370	2820	3500	4520	5320	-
5	То же	2	2290	2230	2920	3480	4330	5570	6600	-
7	То же	2	3470	3390	4440	5280	6600	8500	10000	-
8	То же	2	3730	3640	4780	5680	7100	9100	10730	-
1	То же	3	1380	1700	2110	2440	-	3870	4330	5480
2	То же	3	146С	1800	2240	2580	-	4100	4650	5800
3	То же	3	1500	1860	2310	2670	-	4220	4790	5980
4	То же	3	1590	1970	2440	2820	-	4460	5060	6300
5	То же	3	1960	2430	3010	3480	-	5510	6200	7800
7	То же	3	2980	3690	4570	5280	-	8400	9500	11800
8	То же	3	3200	3960	4920	5680	-	9000	10200	12700
1	То же	4	1420	1810	2180	2640	3040	3890	4800	5610
2	То же	4	1500	1920	2300	2790	3210	4120	5080	5950
3	То же	4	1540	1980	2380	2880	3320	4250	5240	6100
4	То же	4	1630	2090	2510	3040	3500	4480	5530	6500
5	То же	4	2010	2580	3100	3760	4320	5540	6800	8000
7	То же	4	3070	3920	4700	5710	6600	8400	10400	12100
8	То же	4	3290	4210	5060	6100	7100	9100	11200	13100
1	Полузаглубленный и заглубленный	2	2370	2350	3190	3730	4390	5750	6800	-
2	То же	2	2500	2480	3380	3950	4650	6100	7200	-
3	То же	2	2580	2560	3480	4070	4790	6300	7500	-
4	То же	2	2730	2700	3680	4300	5060	6600	7900	-
5	То же	2	3370	3340	4540	5310	6250	8200	9700	-
7	То же	2	5120	5070	6900	8100	9500	12400	14800	-
8	То же	2	5500	5460	7400	8700	10300	13400	15900	-
1	То же	3	2320	2910	3560	3890	-	5740	7100	8500
2	То же	3	2460	3080	3760	4120	-	6100	7500	9000
3	То же	3	2530	3170	3880	4250	-	6300	7800	9300
4	То же	3	2680	3350	4100	4490	-	6600	8200	9800
5	То же	3	3300	4140	5060	5540	-	8200	10100	12100
7	То же	3	5020	6300	7700	8400	-	12400	15400	18400
8	То же	3	5400	6800	8300	9100	-	13400	16600	19800
1	То же	4	2560	3210	3620	4220	4650	6300	7400	9100
2	То же	4	2710	3400	3830	4460	4920	6600	7800	9600
3	То же	4	2790	3510	3950	4610	5080	6800	8000	9900
4	То же	4	2950	3700	4170	4860	5370	7200	8500	10500
5	То же	4	3640	4570	5150	6000	6600	8900	10500	13000
7	То же	4	5540	6900	7800	9100	10100	13600	15900	19700
8	То же	4	5950	7500	8400	9800	10800	14600	17100	21200


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Рыбозаградительные устройства

Характеристика

Для оросительных насосных станций производительностью от 0,2 до 5,0 куб. м/сек, напором до 100 м. Струереактивные для всех видов оголовков.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 88

Территориаль-	Тип	Количество	На расход в куб. м/сек
ный пояс	оголовка	секций	150	300	600	900	1200	1800	2400	3600
			а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Ряженый	2	-	152	198	-	333	498	610	-
2	То же	2	-	160	209	-	353	527	650	-
3	То же	2	-	165	216	-	364	543	670	-
4	То же	2	-	175	228	-	384	574	710	-
5	То же	2	-	216	282	-	475	710	870	-
7	То же	2	-	328	428	-	721	1080	1330	-
8	То же	2	-	352	460	-	776	1160	1430	-
1	То же	3	-	-	226	-	297	501	750	920
2	То же	3	-	-	240	-	314	530	790	980
3	То же	3	-	-	247	-	324	547	810	1010
4	То же	3	-	-	261	-	342	578	860	1060
5	То же	3	-	-	322	-	422	713	1060	1310
7	То же	3	-	-	490	-	640	1080	1610	1990
8	То же	3	-	-	527	-	690	1160	1740	2140
1 2,	Железо- бетонный	1	75	99	166	249	308	-	-	-
2	То же	1	79	105	176	263	326	-	-	-
3	То же	1	82	108	181	272	336	-	-	-
4	То же	1	86	114	191	287	355	-	-	-
5	То же	1	107	141	236	354	438	-	-	-
7	То же	1	162	214	359	538	666	-	-	-
8	То же	1	174	230	386	579	716	-	-	-
1	То же	2	-	150	198	-	333	498	610	-
3	То же	2	-	159	209	-	353	527	650	-
3	То же	2	-	164	216	-	364	543	670	-
4	То же	2	-	173	228	-	.384	574	710	-
5	То же	2	-	214	282	-	475	710	870	-
7	То же	2	-	325	428	-	720	1080	1330	-
8	То же	2	-	349	460	-	780	1160	1430	-
1	Подводного бетони- рования	1	166	209	325	472	550	610	-	-
2	То же	1	176	221	344	500	582	640	-	-
3	То же	1	181	228	355	515	600	660	-	-
4	То же	1	191	241	375	544	630	700	-	-
5	То же	1	236	297	463	670	780	860	-	-
7	То же	1	359	452	700	1020	1190	1310	-	-
8	То же	1	396	495	780	1120	1320	1450	-	-
1	Раструбно свайный	1	370	520	770	750	900	1240	-	-
2	То же	1	392	550	810	790	950	1310	-	-
3	То же	1	404	570	840	810	980	1360	-	-
4	То же	1	427	600	890	860	1040	1430	-	-
5	То же	1	527	740	1090	1060	1280	1770	-	-
7	То же	1	800	1120	1660	1610	1950	2690	-	-
8	То же	1	861	1210	1790	1740	2090	2890	-	-
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (двухсекционные ряжевые оголовки)

Наименование конструктивных	Расход в куб. м/сек
элементов	300	600	1200	1800	2400
Земляные работы	24	23	22	21	21
Стапель	8	8	7	7	7
Крепление	36	34	32	32	30
Ряж	25	27	29	30	30
Металлоконструкции	7	8	10	10	12
Итого	100	100	100	100	100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (трехсекционные ряжевые оголовки)

Наименование конструктивных	Расход в куб. м/сек
элементов	600	1200	1800	2400	3600
Земляные работы	23	22	20	21	20
Стапель	8	7	7	7	7
Крепление	34	32	30	29	28
Ряж	26	29	30	30	31
Металлоконструкции	9	10	13	13	14
Итого	100	100	100	100	100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (односекционные железобетонные, оголовки)

Наименование конструктивных	Расход в куб. м/сек
элементов	150	300	600	900	1200
Земляные работы	22	22	19	19	19
Стапель	4	4	3	3	3
Крепление	35	35	30	30	30
Бетон и железобетон	36	36	44	44	44
Металлоконструкции	3	3	4	4	4
Итого	100	100	100	100	100
Удельный, вес отдельных конструктивных элементов в процентах (двухсекционные железобетонные оголовки)

Наименование конструктивных	Расход в куб. м/сек
элементов и работ	300	600	1200	1800	2400
Земляные работы	21	21	19	11	12
Стапель	4	3	3	2
Крепление	35	35	30	22	20
Железобетонные работы	35	35	42	31	30
Металлоконструкции	5	6	6	31	35
Итого	100	100	100	100	100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (оголовки подводного бетонирования)

Наименование конструктивных	Расход в куб. м/сек
элементов и работ	150	300	600	900	1200	1800
Земляные работы	17	17	20	22	23	24
Металлоконструкции	51	50	41	35	34	31
Бетонные работы	5	5	8	9	6	10
Крепление	27	28	31	34	35	35
Итого	100	100	100	100	100	100
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (раструбные свайные оголовки)

Наименование конструктивных	Расход в куб. м/сек
элементов	150	300	600	900	1200	1800
Свайные работы	80	77	72	68	63	59
Трубопровод	20	23	28	32	37	41
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Напорные металлические трубопроводы насосных станций

Характеристика

Земляные работы, опоры, фасонные части крепления.

Восстановительная стоимость в руб.

Таблица 89

Территориальный	Диаметр труб в мм	Трубопроводы
пояс	до 200	на каждые 100 мм сверх, но не более 800	800	на каждые 100 мм сверх 800
	1 м	1 т
	а	б	в	г	д
1	30,7	17,1	144	19,9	538
2	32,5	18,1	153	21,0	570
3	33,5	18,6	157	21,7	587
4	35,4	19,7	166	22,9	620
5	43,7	24,3	205	28,3	770
7	66	36,0	312	43,0	1160
8	71	39,7	335	46,3	1250
Примечание. При определении восстановительной стоимости металлических трубопроводов по весу следует учесть вес трубопровода, опорных металлических частей, компенсаторов и пр.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 89)

Наименование сооружения	Всего	В том числе
		земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	металлические конструкции	прочие
Напорный металлический трубопровод	100	17	16	62	5


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Напорные деревянные и железобетонные трубопроводы насосных станций

Характеристика

Земляные работы, устройство оснований, укладка труб с необходимыми креплениями.

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 90

	Деревянные	Железобетонные трубопроводы
Территориальный пояс	трубопроводы диаметром 1 м	Диаметр в м
		1	1,25	1,5	1,75	2	2,6
	а	б	в	г	д	е	ж
1	146	124	153	212	254	332	484
2	155	131	162	224	269	352	512
3	159	135	167	231	277	363	528
4	168	143	176	244	293	383	558
5	208	176	218	302	361	473	690
7	316	268	331	458	549	720	1050
8	340	288	356	493	590	770	1130
Примечание. Деревянные напорные трубопроводы диаметром более или менее 1 м оцениваются пропорционально увеличению или уменьшению диаметра.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 90)

Наименование		В том числе
сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железо- бетонные конструкции	металлические конструкции	деревянные конструкции	прочие
Напорные железобетонные трубопроводы диаметром в мм:
1000	100	14	83	-	-	3
1250	100	14	83	-	-	3
1500	100	13	84	-	-	3
1750	100	12	85	-	-	3
2000	100	12	85	-	-	3
2600	100	12	85	-	-	3
Напорный деревянный трубопровод диаметром 1000 мм	100	22	6	16	50	6


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Напорные асбестоцементные трубопроводы насосных станций

Характеристика

Земляные работы, устройство оснований, укладка труб с креплениями.

Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.

Таблица 91

Территориальный	Диаметр в мм
пояс	до 291	338-386	482-576	672-768	864-960
	а	б	в	г	д
1	18,7	27,2	40,4	67	117
2	19,8	28,7	42,7	71	124
3	20,4	29,6	44,1	73	128
4	21,6	31,3	46,5	77	135
5	26,6	38,6	57,4	95	166
7	40,4	58,7	87,0	144	253
8	43,5	63,0	54,0	155	272
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 91)

		В том числе
Наименование сооружений	Всего	земляные работы	бетонные и железобетонные конструкции	асбесто- цементные трубы	прочие
Напорные асбестоцементные трубопроводы диаметром в мм:
до 291	100	4	-	79	17
338-386 452-570	100  100	4  5	6  7	75  74	15  14
672-768	100	6	9	73	12
844-960	100	6	9	73	12


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Плавучие насосные станции

Характеристика

Стальной понтон (до 30 м, включая служебный мостик), надстройка, соединительный трубопровод с шаровыми шарнирами, береговая опора, служебный мостик (без гидромеханического и электромеханического оборудования).

Восстановительная стоимость 1 т металлоконструкций в руб.

Таблица 92

Территориальный пояс

1	2	3	4	5	7	8
890	940	970	1020	1270	1920	2070
Примечание. Склизы, слины, стапели, наплавные трубопроводы оцениваются по таблицам специализированных организаций речного флота.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 92)

		В том числе
Наименование сооружения	Всего	понтон	надстройка	трубо- проводы	опоры, мостки	водо- выпускное сооружение	прочие
Плавучая насосная станция на металличе- ском понтоне	100	70	15	11	2	-	2


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Водозаборные оголовки насосных станций

Характеристика

Водозаборные оголовки оросительных насосных станций производительностью от 0,2 до 5,0 куб. м/сек с напором до 100 м.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 93

Территориальный	Тип	Коли-	Расход в куб. м/сек
пояс	оголовка	чество	150	300	600	900	1200	1800	2400	3600
		секций	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Ряжевый	2	-	13100	14200	-	16400	18700	22000	-
2	То же	2	-	13900	15000	-	17300	19800	23300	-
3	То же	2	-	14400	15500	-	17900	20400	24000	-
4	То же	2	-	15200	16400	-	18900	21600	25400	-
5	То же	2	-.	18700	20200	-	23300	26600	31300	-
7	То же	2	-	28500	30700	-	35400	40400	47600	-
8	То же	2	-	30600	33030	-	38100	43500	51200	-
1	То же	3	-	-	15800	-	17100	19200	22600	26400
2	То же	3	-	-	17000	-	18000	20300	23900	28000
3	То же	3	-	-	17200	-	18600	21000	24700	28800
4	То же	3	-	-	18200	-	19700	22100	26000	30500
5	То же	3	-	-	22500	-	24300	27300	32200	37600
7	То же	3	-	-	34100	-	36900	41500	48900	57100
8	То же	3	-	-	36700	-	39700	44700	52500	61400
1	Железо- бетонный	1	8000	8500	10400	11500	12300	-	-	-
2	То же	1	8900	9000	11 000	12200	13000	-	-	-
3	То же	1	8900	9300	11400	12600	13400	-	-	-
4	То же	1	9300	9800	12000	13300	14100	-	-	-
5  7	То же  То же	1  1	11500  17400	12100  18500	14900  22600	16400  24900	17500  26500	-  -	-  -	-  -
8	То же	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	То же	2	-	9600	10300	-	13000	19600	21600
2	То же	2	-	10100	10900	-	13700	20700	22900
3	То же	2	-	10500	11200	-	14200	21 400	23600
4	То же	2	-	11100	11900	-	15000	22600	24900
5	То же	2	-	13600	14700	-	18500	27800	30700
7  8	То же  То же	2  2	-  -	20700  22300	22300  24000	-  -	28100 30200	42300 45500	46700 50200
1	Подводного бетонирова- ния	1	5070	5300	6700	10200	11500	14100
2  3	То же  То же	1  1	5360  5530	5610  5780	7100  7400	10800  11100	12200  12600	14900  15300
4	То же	1	5840	6100	7800	11700	13300	16200
5	То же	1	7200	7500	9600	14500	16400	20000
7	То же	1	11000	11500	14600	22000	25000	30400
8	То же	1	11800	12300	15700	23700	26800	32700
1	Раструбно- свайный	1	1010	1200	1410	2800	3340	3950
2  3	То же  То же	1  1	1060  1100	1270  1310	1490  1640	2960  3050	3540  3650	4180  4310
4	То же	1	1160	1380	1620	3220	3850	4550
5	То же	1	1430	1700	2010	3980	4760	5620
7	То же	1	2170	2590	3050	6050	7200	8500
8	То же	1	2340	2780	3280	6500	7800	9200


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Водовыпускные сооружения насосных станций

Характеристика

Сооружения ковшового типа из сборного железобетона на расход воды до 6,0 куб. м/сек

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 94

	Количество нитей напорного трубопровода
Террито-	1 нить	2 нити
риальный	Расход поды через водовыпускное сооружение в куб. м/сек
пояс	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6,0
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1	395	700	1060	1420	1720	2490	515	980	1280	1460	2040	3020	3270	3960
2	418	740	1120	1500	1830	2630	545	1030	1350	1550	2160	3190	3460	4190
3	431	760	1150	1550	1880	2720	502	1070	1390	1600	2230	3290	3570	4320
4	455	800	1220	1630	1990	2870	594	1130	1470	1690	2350	3480	3770	4560
5	562	990	1500	2020	2450	3540	730	1390	1820	2080	2910	4290	4660	5630
7	850	1510	2280	3060	3730	5380	1110	2110	2760	3170	4420	6500	7100	8600
8	920	1620	2450	3200	4010	5790	1190	2270	2970	3400	4750	7000	7600	9200
Продолжение

	Количество нитей напорного трубопровода
Террито-	3 нить	4 нити
риальный	Расход поды через водовыпускное сооружение в куб. м/сек
пояс	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6,0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6,0
1	1480	1730	2350	3500	4200	5380	1500	1910	2280	3630	3970	5080
2	1560	1830	2430	3710	4440	5690	1590	2020	2410	3840	4200	5 380
3	1610	1890	2570	3820	4580	5870	1640	2090	2490	3970	4330	5550
4	1700	2020	2710	4040	4840	6200	1730	2210	2630	4190	4570	5860
5	2100	2470	3350	4980	5970	7600	2140	2720	3250	5170	5640	7300
7	3190	3750	5080	7580	9100	11600	3250	4140	4930	7900	8600	11000
8	3430	4030	5470	8150	9800	12500	3500	4450	5310	8500	9200	11800


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Вводные указания

1. Показатели раздела 4 характеризуют следующие сооружения:

водозаборные сооружения;

водозабор из реки;

водозабор из пруда;

водозабор из канала;

водозаборы для каптажа;

горизонтальные водозаборы;

каптажные камеры;

резервуары подземные;

шахтные колодцы;

отстойники горизонтальные;

водопойные корыта;

водопойные площадки.

2. Восстановительная стоимость сооружений учитывает все затраты, связанные с их строительством.

3. Восстановительная стоимость определена для водозаборных сооружений и каптажных камер на 1 сооружение, горизонтальных водозаборов и водозаборов для каптажа на 1 пог. м водозабора, резервуаров на 1 куб. м емкости, шахтных колодцев на 1 пог. м глубины колодца, отстойников на 1 куб. м строительного объема, водопойных корыт на 1 пог. м длины, водопойных площадок на 1 кв. м площади.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водозаборные сооружения

Характеристика

Водозаборное сооружение состоит из автоматизированной насосной станции, расположенной над водозаборным колодцем, оголовка и сифонного трубопровода. Здание насосной станции заглубленного типа - круглое кирпичное или прямоугольное из сборного железобетона. Водозаборный колодец из железобетонных колец диаметром 0,65 м. Оголовок затопленный стальной, прикреплен к железобетонной плите.

Восстановительная стоимость 1 водозабора в руб.

Таблица 95

Территориальный	Кирпичное здание насосной станции	Железобетонное здание насосной станции
пояс	Производительность в куб. м/ч
	5-20	30-50	5-20	30-50
	а	б	в	г
1	2040	3070	2890	3160
2	2150	3190	3060	3350
3	2220	3270	3160	3450
4	2350	3450	3340	3650
5	2900	4270	4120	4510
7	4390	4510	6300	6800
8	4720	7000	6700	7300
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 95)

Наименование конструктивных элементов	Железобетонное здание	Кирпичное здание
	Производительность в куб. м/ч
	5, 10, 20	30-50	5, 10, 20	30-50
Оголовок	8	14	10	15
Трубопровод	26	27	22	18
Шахтный колодец	23	24	6	11
Здание насосной станции	43	35	62	56
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водозабор из реки

Характеристика

Оголовок затопленный, стальной, прикреплен к железобетонной плите. Самотечная линия из стальных труб. Береговой колодец сборный, из железобетонных колец диаметром 1 м при колебании горизонтов до 2 м.

Восстановительная стоимость 1 водозабора в руб.

Таблица 96

Территориальный пояс	Производительность в куб. м/ч
	5-20	30-50
	а	б
1	3370	4830
2	3560	5110
3	3680	5270
4	3880	5560
5	4790	6900
7	7300	10400
8	7800	12200
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 96)

Наименование конструктивных	Производительность в куб. м/ч
элементов	5-20	30-50
Земляные работы	79	71
Каменная отсыпка	2	2
Железобетонные и бетонные конструкции	8	10
Металлические конструкции и трубопроводы	10	14
Прочие работы	1	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водозабор из пруда

Характеристика

Оголовок затопленный, стальной, прикреплен к бетонному упору. Сифонный трубопровод стальной. Зарядная камера из отрезка стальной трубы. Смотровой колодец сборный из железобетонных колец.

Восстановительная стоимость 1 водозабора в руб.

Таблица 97

	Производительность в куб. м/ч
Территориальный пояс	5-20	30-50
	а	б
1	2780	2820
2	2940	2980
3	3040	3070
4	3210	3250
5	3960	4010
7	6000	6100
8	6500	6500
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 97)

Наименование конструктивных	Производительность в куб. м/ч
элементов	5-20	30-50
Земляные работы	80	78
Бетонные работы	5	5
Арматура и фасонные части	15	17
Итого	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водозабор из канала

Характеристика

Оголовок затопленный - бетонный упор, расположенный в откосе канала. Самотечная линия из стальных труб. Береговой колодец сборный из железобетонных колец диаметром 1 или 1,5 м.

Восстановительная стоимость 1 водозабора в руб.

Таблица 98

	Производительность в куб. м/ч
Территориальный пояс	5-20	30-50
	Самотечная линия в 1 нитку	Самотечная линия в 2 нитки
	а	б
1	1500	2150
2	1600	2270
3	1640	2340
4	1730	2470
5	2140	3050
6	3250	4640
7	3500	4990
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 98)

Наименование конструктивных	Производительность в куб. м/ч
элементов	5-20	30-50
Земляные работы	35	27
Бетонные и железобетонные работы	35	42
Металлические конструкции	28	28
Трубопроводы, арматура и фасонные части	2	3
Итого	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Горизонтальные водозаборы

Характеристика

Дренаж из асбестоцементных безнапорных перфорированных труб диаметром 150 мм. Вокруг сборного трубопровода длиной до 200 м устроен фильтрующий слой из промытого гравия или щебня. Смотровые колодцы диаметром 1 м и сборный колодец диаметром 1,5 м из железобетонных колец.

Восстановительная стоимость 1 пог. м водозабора в руб.

Таблица 99

	Двустороннее питание	Одностороннее питание
Территориальный	Расход воды в куб. м/ч
пояс	5	10	5	10
	а	б	в	г
1	39,7	46,4	27,5	25,3
2	42,0	49,1	29,1	26,8
3	43,3	50,6	30,0	27,6
4	45,7	53,5	31,7	29,2
5	56,5	66,0	39,1	36,1
7	86,0	100,0	59,5	54,8
8	92,0	108,0	64,0	58,9
Примечание. При дренаже из железобетонных труб указанная в таблице стоимость увеличивается на 1,05; при кирпичных колодцах и кирпичном дренаже - на 1,18; при кирпичных колодцах и дренаже из гончарных труб - на 1,025.

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 99)

	Двустороннее питание	Одностороннее питание
Наименование конструктивных	Расход в куб. м/ч
элементов	5	10	5	10
Земляные работы	68,5	62	70,0	76,0
Бетонные и железобетонные работы	4,5	10	6,5	7,0
Асбестоцементные трубы	18,5	5	18,0	12,5
Прочие работы	8,5	23	5,5	4,5
Итого	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водозабор для каптажа подрусловых вод

Характеристика

Водозабор из асбестоцементных перфорированных труб диаметром, 414 мм, обсыпанный гравийным фильтром. Вдоль трубопровода в водоупорный слой забит деревянный шпунтовый ряд на глубину 1 м, за которым возведена призма из глинистого грунта. Водосборные колодцы сборные из железобетонных колец.

Восстановительная стоимость I пог. м водозабора в руб.

Таблица 100

Территориальный	Глубина до водоупора в м
пояс	2	3	4
	а	б	в
1	176	207	238
2	186	217	248
3	196	227	258
4	207	238	269
5	248	300	331
7	383	455	507
8	414	486	548
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 100)

Наименование конструктивных	Водозабор при водоупоре в и до
элементов	2	3	4
Земляные работы	43	43	41
Железобетонные и бетонные конструкции	7	7	6
Металлические конструкции и трубопроводы	12	11	9
Деревянные конструкции	23	30	32
Прочие работы	15	9	12
Итого	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Каптажные камеры

Характеристика

Камеры круглые, сборные из железобетонных элементов на расход 1 - 2,5 л/сек, диаметром 1,5 м для восходящего и нисходящего родников. Днище - железобетонная плита для нисходящего родника; для восходящего родника основание - фильтр.

Восстановительная стоимость 1 камеры в руб.

Таблица 101

Территориальный пояс	Нисходящие родники	Восходящие родники
	а	б
1	486	810
2	514	860
3	530	890
4  5	560  690	930  1150
7	1050	1760
8	1130	1890
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 101)

Наименование конструктивных элементов	Восходящие родники	Нисходящие родники
Земляные работы	45	30
Устройство глиняного замка Крепление поверхности дерном Железобетонные конструкции Устройство гравийно-дренирующей отсыпки	12  2  32  3	12  2  26  25
Прочие работы	6	5
Итого	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Резервуары подземные железобетонные

Характеристика

Резервуары подземные. Стены, днище и перекрытие из сборного железобетона. Трубопроводы внутренние.

Восстановительная стоимость 1 куб. м емкости в руб.

Таблица 102

Территориальный	Прямоугольные	Круглые
пояс	Емкость резервуара в куб. м
	5	10	15	20
	а	б	в	г
Без засыпки грунтом
1	103	69	-	-
2	109	73	-	-
3	112	75	-	-
4	119	79	-	-
5	147	98	-	-
7	223	148	-	-
8	240	160	-	-
С засыпкой грунтом
1	77	52	90	61
2	81	55	95	64
3	84	57	98	66
4	89	60	103	70
5	109	74	128	87
7	166	112	194	132
8	179	121	209	141
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 102)

	Емкость резервуара в куб. м
Наименование конструктивных	5	10	15	20
элементов	без засыпки	с засыпкой	без засыпки	с засыпкой
	а	б	в	г	д	е
Земляные работы	5	18	5	15	6	8
Железобетонные и бетонные конструкции	44	51	53	59	66	64
Металлические конструкции	15	23	13	16	28	28
Прочие работы	36	8	29	10
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Шахтные колодцы совершенные

Характеристика

Сборные из отдельных железобетонных колец с внутренним диаметром 1 м. Для накопления запаса воды предусмотрен зумпф глубиной 10 м. Горизонтальные лучевые фильтры длиной 2 м (6 шт.) в связных и рыхлых грунтах. Водоприемная часть - кольцо из армированного пористого бетона. Оголовок с крышкой и вентиляционной трубой. Вокруг колодца глиняный замок и отмостка.

Восстановительная стоимость 1 пог. м глубины колодца в руб.

Таблица 103

	С зумпфом	С зумпфом и горизонтальными лучевыми фильтрами
Территориальный	Глубина колодца в м
пояс	10	20	30	10	20	30
	а	б	в	г	д	е
1	54,2	46,1	43,6	213	125	96
2	57,3	48,8	46,2	226	133	101
3	59,1	50,4	47,6	233	137	104
4	62,0	53,2	50,3	246	144	110
5	77,0	66,0	62,0	364	178	136
7	117,0	100,0	94,0	462	271	207
8	126,0	107,0	101,0	496	291	222
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 103)

	Несовершенные колодцы	Совершенные колодцы
Наименование конструктивных	в связных грунтах	в песках	с зумпфом	с зумфом и горизон- тальным фильтром
элементов	Глубина колодца в м
	10	20	30	10	20	30	20	30	20	30
Земляные работы	16	17	19	19	19	20	18	20	15	18
Бетонные и железобетонные работы	62	70	72	58	70	70	73	74	62	66
Устройства фильтра	5	3	2	6	4	3			16	11
Металлические конструкции	7	4	3	8	3	3	5	3	3	2
Прочие работы	10	6	4	9	4	4	4	3	4	3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Шахтные колодцы несовершенные

Характеристика

Сборные из отдельных железобетонных колец с внутренним диаметром 1 м. Водоприемная часть - кольцо из армированного пористого бетона. Оголовок с крышкой и вентиляционной трубой. Вокруг колодца глиняный замок и отмостка.

Восстановительная стоимость 1 пог. м глубины колодца в руб.

Таблица 104

	В связных грунтах	В песках
Территориальный	Глубина колодца в м
пояс	10	20	30	10	20	30
	а	б	в	г	д	е
1	52,4	43,2	40,2	54,3	47,0	44,8
2	55,4	45,7	42,6	57,5	50,0	47,4
3	57,2	47,1	43,9	59,3	51,3	48,9
4	60,0	49,8	46,4	63,0	54,2	51,7
5	75,0	61.0	57.2	77,0	67,0	64,0
7	113,0	93,0	87,0	117,0	102,0	97,0
8	122,0	100,0	94,0	126,0	109,0	104,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 104)

	Несовершенные колодцы	Совершенные колодцы
Наименование конструктивных	в связных грунтах	в песках	с зумпфом	с зумфом и горизон- тальным фильтром
элементов	Глубина колодца в м
	10	20	30	10	20	30	20	30	20	30
Земляные работы	16	17	19	19	19	20	18	20	15	18
Бетонные и железобетонные работы	62	70	72	58	70	70	73	74	62	66
Устройства фильтра	5	3	2	6	4	3			16	11
Металлические конструкции	7	4	3	8	3	3	5	3	3	2
Прочие работы	10	6	4	9	4	4	4	3	4	3
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Шахтные колодцы кирпичные

Характеристика

Кирпичные, круглой формы. Крышка железобетонная. Водоприемная часть с донным фильтром, боковыми прямоугольными отверстиями или гравитационным фильтром.

Восстановительная стоимость 1 м глубины колодца в руб.

Таблица 105

Территориальный	Глубина колодца в м
пояс	10	20	30
	а	б	в
1  2  3  4  5  7  8	77  81  84  88  109  166  178	62  66  68  72  89  135  145	57,2  60,0  62,0  66,0  82,0  124,0  134,0


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Шахтные колодцы деревянные

Характеристика

Деревянные (из бревен), квадратной формы, размером в плане 1 х 1 м. Водоприемная часть шатровой формы с донным фильтром, гравитационным фильтром и щелевыми отверстиями.

Восстановительная стоимость 1 м глубины колодца в руб.

Таблица 106

Территориальный	Глубина колодца в м
пояс	10	20	30
1  2  3  4  5  7  8	68  72  74  78  97  147  158	57  60  62  66  81  123  133	55,0 58,1 60,0 63,0 78,0 119,0 128,0


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Отстойники горизонтальные кирпичные

Характеристика

Отстойники закрытого типа, прямоугольной формы, частично заглубленные. Днище бетонное. Стены кирпичные. Перекрытие из сборных железобетонных плит. Надземная часть обсыпана землей.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 107

Территориальный	Производительность в куб. м/ч
пояс	5	10	20	30	50
	а	б	в	г	д
1	83	66	52,4	40,1	35,3
2	88	70	55,5	42,5	38,4
3	91	72	57,2	43,8	39,6
4	96	76	61,0	46,3	41,8
5  7  8	118  179  193	94  143  154	75,0  113,0  122,0	57,1  87,0  93,0	51,7  79,0  84,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 107)

Наименование конструктивных	Расход в куб. м/ч
элементов	5	10	20	30	60
Земляные работы	26	24	21	18	13
Бетонные и кирпичные работы	57	61	65	70	75
Санитарно-технические работы Прочие работы	11  6	10  5	10  4	9  3	6  6
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Отстойники горизонтальные железобетонные

Характеристика

Отстойники закрытого типа, прямоугольной формы, частично заглубленные. Днище, стены и перекрытие из сборных железобетонных элементов. Надземная часть отстойника обсыпана землей.

Восстановительная стоимость 1 куб. м строительного объема в руб.

Таблица 108

Территориальный	Производительность в куб. м/ч
пояс	5	10	20	30	50
	а	б	в	г	д
1  2  3	71  75  77	56,7  59,9  62,0	47,9  50,7  52,3	38,8  41,1  42,4	34,6  36,6  37,8
4	81	65	55,2	44,7	39,9
5	100	81	68,0	55,2	49,2
7	153	122	104,0	84,0	75,0
8	164	132	111,0	90,0	80,0
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 108)

Наименование работ	Производительность в куб. м/ч
	5	10	20	30	50
Земляные работы	25	24	21	18	13
Бетонные и железобетонные работы	56	57	64	69	73
Санитарно-технические работы	12	12	11	9	7
Прочие работы	7	7	4	4	7
Итого	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Железобетонные водопойные корыта

Характеристика

Корыта для водопоя крупного рогатого скота и овец (сборные из железобетонных лотков длиной 2 м и бетонных опор).

Восстановительная стоимость 1 пог. м корыта в руб.

Таблица 109

Территориальный пояс	Для крупного рогатого скота	Для овец и коз
	а	б
1	10,6	9,8
2	11,2	10,3
3	11,5	10,7
4	12,2	11,3
5	15,0	13,9
7	22,8	21,1
8	24,6	22,7


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водопойные площадки

Характеристика

Площадки для водопоя крупного рогатого скота, овец и коз на пастбищах и скотопрогонах, мощенные камнем или плитами.

Восстановительная стоимость 1 куб. м площадки в руб.

Таблица 110

	Мощение камнем	Мощение плитами
Территориальный	зимние пастбища	летние пастбища	зимние пастбища	летние пастбища
пояс	для крупного рогатого скота	для овец и коз	для крупного рогатого скота	для овец и коз	для крупного рогатого скота	для овец и коз	для крупного рогатого скота	для овец и коз
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	3,80	4,14	3,34	3,35	15,3	16,6	14,9	15,6
2	4,02	4,38	3,53	3,55	16,2	17,6	15,7	16,5
3	4,15	4,52	3,64	3,66	16,7	18,1	16,2	17,0
4	4,38	4,77	3,85	3,87	17,7	19,1	17,1	18,0
5	5,41	5,89	4,75	4,77	21,8	23,6	21,2	22,8
7	8,20	9,00	7,20	7,30	33,2	35,9	32,2	33,7
8	8,80	9,60	7,80	7,80	35,7	38,6	34,6	36,2
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 110)

Наименование конструктивных элементов и видов работ	а	б	в	г	д	е	ж	з
Земляные работы	9	8	4	7	9	9	9	9
Железобетонные конструкции	91	92	96	93	91	91	91	91
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Вводные указания

1. Показатели раздела характеризуют работы и сооружения на площадях орошения:

внутрихозяйственную оросительную и водосбросную сеть для рисовых оросительных систем;

лиманное орошение;

планировки орошаемых площадей, включая планировки на рисовых оросительных системах;

орошение дождеванием.

2. Восстановительная стоимость внутрихозяйственной оросительной и водосбросной сети определена на 1 га нетто и включает затраты на строительство канала, дорог и сооружений на них для пересеченного среднепересеченного и спокойного рельефа..

3. Восстановительная стоимость лиманного орошения приведена в сборнике на 1 га орошаемой площади для разных источников водоснабжения и типов орошения.. Показатель стоимости включает все затраты, связанные с лиманным орошением.

4. Восстановительная стоимость планировки орошаемых площадей определена для трех типов площадей: I тип - на площадях, подвергшихся реконструкции в связи с переходом на новую систему орошения, на поливную карту площадью 3; 3,1-5; 5,1-10 га; II - тип на площадях нового орошения на 1 га в зависимости от характеристики рельефа; III тип - на площадях рисовых оросительных систем на 1 га.

5. Показатели орошения методом дождевания предусматривают переоценку 1 га орошаемой площади с учетом затрат на устройство открытой и закрытой сети без учета стоимости дождевальных агрегатов и оборудования насосных станций.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Внутрихозяйственная оросительная и водосбросная сеть для рисовых оросительных систем

Восстановительная стоимость 1 га в руб.

Таблица 111

	Пересеченный рельеф	Среднепересеченный рельеф	Спокойный рельеф
Территориальный пояс	всего	а том числе сооружений	всего	в том числе сооружений	всего	в том числе сооружений
	а	б	в	г	д	е
1	440	194	327	131	278	98
2	465	206	346	138	294	104
3	480	212	356	143	303	107
4	507	224	376	151	320	113
5	630	276	465	186	395	140
7	950	420	710	282	600	212
8	1020	452	760	304	650	228
Примечание. Восстановительная, стоимость 1 га внутрихозяйственной сети по графам «а», «в», «д» дана при армировании сооружений на 100 %. При ином проценте армирования для уменьшения восстановительной стоимости следует, пользоваться графами «б», «г» и «е» с применением коэффициентов, соответствующих фактическому проценту армирования сооружений оросительной и водосбросной сети.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Лиманное орошение

Характеристика

I тип - лиманное орошение на стоке весенних талых вод (непосредственное заполнение на площади до 200 га). Лиманы глубоководные одноярусные;

II тип - пойменные лиманы. Лиманы глубоководные одноярусные и многоярусные;

III тип - лиманное орошение паводковыми водами из водохранилищ. Лиманы мелководные многоярусные.

Восстановительная стоимость 1 га в руб. (земляные работы и сооружения)

Таблица 112

	Тип орошения
Территориальный	I	II	III
пояс	одноярусное	одноярусное	многоярусное	многоярусное
	а	б	в	г
1	99	114	154	86
2	105	121	163	91
3	109-	125	168	94
4	115	132	178	99
5	141	163	220	122
7	215	247	334	186
8	231	266	359	200


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Планировка орошаемых площадей

Характеристика

I тип - планировка площадей, подвергшихся реконструкции, в связи с переходом на новую систему орошения;

II тип - планировка площадей нового орошения (кроме рисовых систем);

III тип - планировка площадей и устройство валиков на рисовых оросительных системах.

Восстановительная стоимость на 100 куб. м земляных работ в руб.

Таблица 113

	I					II	III
	Карты площадью в га	Характеристика рельефа	Планировка
Территориальный пояс	до 3	3,1-5	5,1-10	пересеченный	средне- пересеченный	спокойный	рисовых систем
	а	б	в	г	д	е	ж
1	13,8	10,8	10,2	20,5	13,6	8,6	33,8
2	14,6	11,5	10,8	21,7	14,4	9,1	35,8
3	15,1	11,8	11,2	22,3	14,9	9,4	36,9
4	15,9	12,5	11,8	23,6	15,7	9,9	39,0
5	19,6	15,4	14.6	29,1	19,4	12,2	48,2
7	29,8	23,4	22,1	44,3	29,5	18,6	73,0
8	32,1	25,2	23,8	47,6	31,8	20,0	79,0


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Участки под орошение дождеванием

Характеристика

I тип-орошение дождеванием передвижными установками при расстоянии между трубопроводами 250 - 300 м;

II тип - то же, при расстоянии между трубопроводами 400 м;

III тип - орошение двухконсольными дождевальными агрегатами ДДА при закрытой внутрихозяйственной сети, снабженной гидрантами для подачи воды в открытые временные оросители;

IV тип - орошение дождевальной машиной типа ДМ при закрытой внутрихозяйственной сети, состоящей из внутрихозяйственных полевых трубопроводов;

V тип—то же, внутрихозяйственная сеть открытая.

Восстановительная стоимость I га орошаемой площади в руб.

Таблица 114

Территориальный	Тип полива
пояс	I	II	III	IV	V
	а	б	в	г	д
1	478	414	307.	522	128
2	505	438	325	553	135
3	522	452	335	570	139
4	551	477	354	600	147
5	680	589	437	740	182
7	1000	900	660	1130	276
8	1111	960	720	1220	297


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Участки автоматизированного и механизированного полива из гибких трубопроводов

Характеристика

I тип - подача воды самотеком (сеть открытая);

II тип - подача воды по напорной закрытой сети;

III тип - подача воды в сеть методом подкачки передвижными насосными станциями.

Восстановительная стоимость 1 га орошаемой площади. руб.

Таблица 115

Территориальный	Тип полива
пояс	I	II	III
	а	б	в
1  2  3  4  5  7  8	100  105  109  115  142  216  233	150  158  163  173  213  324  348	244  258  266  281  347  527  567
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 115)

Тип полива	Всего	Открытая	Трубопроводы	Сооружения
		сеть	асбестоцементные	гибкие
I  II  III	100  100  100	25  50  12	-  -  77	56  33  11	19  17  -


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Скважины для вертикального дренажа

Характеристика

Скважина с фильтровой колонной, оборудованная погружным электронасосным агрегатом.

Восстановительная стоимость 1 пог. м глубины скважины в руб.

Таблица 116

Территориальный пояс	Группы грунтов
	I-II	III-IV
	а	б
1  2  3  4  5  7  8	162  171  178  188  233  251  378	186  197  205  216  268  404  436
Примечание. В восстановительную стоимость входят затраты только по устройству скважин.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Горизонтальный дренаж оросительных систем

Характеристика

А. Внутрихозяйственная дренажная сеть из открытых каналов:

в легких и средних грунтах;

в тяжелых грунтах.

А. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕТЬ ИЗ ОТКРЫТЫХ КАНАЛОВ

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 117

Территориальный пояс	В легких и средних грунтах	В тяжелых грунтах
	а	б
1  2  3  4  5  7  8	3170  3360  3450  3670  4530  6900  7400	4250  4510  4630  4930  6100  9200  9900


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Горизонтальный дренаж оросительных систем

Характеристика

Б. Дренаж гончарный, устраиваемый механизированным способом с колодцами и устьевыми сооружениями.

Б. ДРЕНАЖ ГОНЧАРНЫЙ

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 118

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	100	125	150	175	200
1	8900	9800	10300	10900	11400
2	9400	10400	10900	11600	12100
3	9700	10700	11200	11900	12400
4	10300	11400	11900	12700	13200
5	12700	14000	14700	15600	16300
7	19300	21300	22300	23700	24700
8	20700	22900	23900	25500	26500


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Горизонтальный дренаж оросительных систем

Характеристика

В. Дренаж из асбестоцементных труб с устройством колодцев и устьевых сооружений.

В. ДРЕНАЖ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 119

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	100	125	150	200	250
	а	б	в	г	д
1  2  3  4  5  7  8	15600  16600  17000  18100  22400  33900  36400	16100  17100  17500  18700  23000  34900  37500	16700  17700  18200  19300  23800  36200  38800	17800  18800  19400  20600  25400  38600  41400	19000  20100  20700  22000  27200  41200  44300
Продолжение

Территориальный	Диаметр труб в мм	При укладке труб в
пояс	300	350	400	500	сухие траншеи стоимость 1 км снижается на
	е	ж	3	и	к
1  2  3  4	20900  22200  22800  24300	22600  23900  24600  26200	24300  25800  26500  26200	28800  30500  31400  33400	1450  1530  1580  1680
5  7  8	29900  45400  48800	32300  49000  52600	34800  52800  56700	41200  62500  67100	2070  3140  3370


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

Горизонтальный дренаж оросительных систем

Характеристика

Г. Дренаж из синтетических труб с устройством колодцев и устьевых сооружений.

Г. ДРЕНАЖ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ (ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ) ТРУБ

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 120

Территориальный	Диаметр труб в мм	При укладке труб в сухие
пояс	100	150	траншеи стоимость 1 км снижается на
	а	б	в
1	16100	18400	1450
2	17000	19500	1530
3  4  5	17500  18600  18600	20000  21300  26300	1580  1680  2070
7  8	34900  37400	39800  42800	3140  3370


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Вводные указания

1. В отделе даны восстановительные стоимости для сооружений. осушительных систем: открытых каналов, закрытых дренажей, сооружений на каналах, дорог на осушенных землях и пр.

2. Показатели восстановительной стоимости учитывают средние (имеющие место при строительстве) условия работ по очистке трасс от зарослей, категорию грунтов, наличие мокрых грунтов, работу экскаваторов на сланях, из-под воды и пр., поэтому никаких поправочных коэффициентов, кроме оговоренных в таблицах, вводить нельзя.

3. В восстановительной стоимости каналов открытой сети предусмотрена технология с разравниванием отвалов по прилегающей полосе для каналов сечением до 10 кв. м включительно и благоустройство кавальеров для каналов сечением более 10 кв. м. Если отвалы не разравнивались, к восстановительной стоимости каналов сечением до 10 кв. м вводится коэффициент 0,88.

При разровненных кавальерах у каналов сечением более 10 кв. м к восстановительной стоимости вводится коэффициент 1,07.

4. В таблицах, характеризующих устройство закрытого дренажа из гончарных и асбестоцементных труб, учтен весь комплекс работ - отрывка траншеи, укладка труб, прикрытие стыков местными материалами (мхом, дерном) и обратная засыпка. При обкладке стыков стеклотканью стоимость работ следует учитывать дополнительно по таблице 130.

В таблице для определения восстановительной стоимости дренажа из пластмассовых труб стоимость стеклоткани учтена.

5. Таблицы для определения восстановительной стоимости гончарного дренажа составлены в зависимости от диаметра труб. Для случаев, когда установить диаметр труб трудно, следует руководствоваться таблицей 131, используя соотношение диаметров дрен и коллекторов.

6. В таблице восстановительной стоимости отрегулированных рек-водоприемников восстановительная стоимость дана только для тех участков, на которых произведено уширение или углубление существующего русла.

Участки спрямлений оцениваются по таблицам 121 и 122, как каналы открытой сети.

Стоимость работ по отрегулированным участкам русл рек в случае отсутствия необходимой проектной документации определяется экспертным путем.

7. В таблицах, в которых стоимости даны по интервалам сечений, диаметров или глубин «от - до», верхний предел включается в данный интервал.

8. Для сооружений осушительных систем, отсутствующих в данном отделе, следует пользоваться таблицами восстановительной стоимости других отделов сборника. Все виды каналов открытой осушительной сети (наборные, ловчие и пр.) переоцениваются по таблицам 121, 122.

Пример. Требуется определить процент и сумму износа находящегося на осушительной системе закрытого железобетонного регулятора.

Система расположена в Витебской области Белорусской ССР, диаметр трубы сооружения до 1 м, напор до 3 м.

Из Общей части к сборникам устанавливаем, что вся Белорусская ССР относится к 1 территориальному поясу, II климатическому району, поправочный климатической коэффициент 1. Затем определяем:

а) восстановительную стоимость регулятора, который по таблице 149 относится ко II типу со стоимостью 7300 руб.;

б) физический износ регулятора в процентах и в денежном выражении.

Для определения физического износа составляем расчетную таблицу:

Наименование конструктивных элементов	Удельный вес конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов в %	Износ конструктивных элементов от полной стоимости шлюза в %
	а	б	в
Земляные работы (насыпь у сооружения)	21	10	2,1
Бетонные и железобетонные конструкции	25	15	3,75
Зуб, фильтр, подготовка	13	5	0,65
Крепление монолитным бетоном	15	50	7,5
Крепление засевом трав	3	10	0,3
Металлоконструкции	10	40	4,0
Подъемные механизмы	13	20	2,6
Итого	100	-	20,9
В графе «а» дан удельный вес конструктивных элементов регулятора (приложение к табл. 149).

В графе «б» приведены проценты износа отдельных конструктивных элементов, определяемые инвентаризационной комиссией путем внешнего осмотра.

В графе «в» показан износ отдельных конструктивных элементов, приведенный к полной стоимости шлюза, полученный путем перемножения данных графы «а» на данные графы «б».

Таким образом, общий физический износ шлюза составляет 20,9 %.

Износ шлюза в денежном выражении 7300 х 0,209 = 1526 руб.


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Каналы открытой сети

I. Открытые осушительные каналы в минеральных грунтах.

Восстановительная стоимость 1 км канала в руб.

Таблица 121

Территориаль-	Сечение канала в кв. м
ный пояс	до 1	1-1,4	1,4-1,6	1,6-1,8	1,8-2,1	2,1-2,5	2,5-3	3-3,7	3,7-4,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	91	114	511	579	660	780	940	1140	1400
2	95	119	531	600	690	810	970	1190	1450
3	98	123	550	620	720	840	1010	1230	1500
4	112	140	630	710	810	960	1150	1400	1710
5	131	165	740	830	960	1130	1350	1640	2010
7	198	248	1110	1250	1440	1700	2030	2470	3020
8	221	277	1230	1400	1600	1890	2260	2760	3370
Продолжение

Территориаль-	Сечение канала в кв. м
ный пояс	4,5-5	5-6,5	6,5-8	8-9,5	9,5-12	12-15,5	15,5-22	22-30
	к	л	м	н	о	п	р	с
1	1620	1960	2130	2570	3160	4040	4060	5630
2	1680	2040	2220	2670	3290	4200	4220	5860
3	1740	2110	2300	2770	3400	4350	4380	6100
4	1980	2400	2610	3150	3870	4960	4980	6900
5	2330	2820	3070	3700	4540	5810	5840	8100
7	3500	4240	4620	5570	6800	8800	8800	12200
8	3910	4730	5150	6200	7600	9800	9800	13600


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Каналы открытой сети

II. Открытые осушительные каналы в торфяных грунтах.

Восстановительная стоимость 1 км канала в руб.

Таблица 122

Территориаль-	Сечение канала в кв. м
ный пояс	до 1	1-1,4	1,4-1,6	1,6-1,8	1,8-2,1	2,1-2,5	2,5-3	3-3,7	3,7-4,5
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	80	105	597	680	780	1070	1090	1330	1630
2	84	109	620	700	810	1110	1140	1380	1700
3	87	113	640	730	840	1150	1180	1440	1760
4	99	129	730	830	950	1310	1340	1630	2000
5	116	151	860	970	1120	1540	1570	1930	2350
7	174	228	1290	1460	1680	2320	2370	2860	3530
8	194	254	1440	1630	1870	2580	2640	3220	3940
Продолжение

Территориаль-	Сечение канала в кв. м
ный пояс	4,3-5	5-6,5	6,5-8	8-9,5	9,5-12	12-15,5	15,5-2	22-30
	к	л	м	н	о	п	р	с
1	1890	2290	2550	3070	3780	4830	5140	7100
2	1960	2380	2650	3200	3930	5020	5340	7400
3	2040	2460	2750	3310	4070	5200	5540	7700
4	2320	2800	3120	3770	4630	5920	6300	8700
5	2720	3290	3670	4420	5430	7000	7400	10300
7	4090	4950	5520	6700	8200	10500	11100	15400
8	4570	5530	6200	7400	9100	11700	12400	17200


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ I. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Раздел 5 ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Ложбины

Характеристика

Расчистка ложбин с разравниванием вынутого грунта.

Восстановительная стоимость 1 км ложбин в руб.

Таблица 123

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	7	8
Ложбины с выемкой грунта до 1,5 куб. м на 1 м длины	349	363	376	428	502	760	810


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Отрегулированные реки-водоприемники

Восстановительная стоимость 1000 куб. м грунта в руб.

Таблица 124

Территориальный	Сечение выемки в кв. м на 1 м	Реки, отрегулированные
пояс	до 20	20-30	более 30	с применением средств гидромеханизации
	а	б	в	г
1	406	261	232	710
2	422	271	241	740
3	437	281	250	760
4	498	329	285	870
5	584	375	334	1020
7	880	565	502	1540
8	950	610	541	1660


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из гончарных труб при глубине заложения до 1,2 м в минеральных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 125

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	73	100	125	150	175	200
	а	б	в	г	д	е	ж
1	719	886	1320	1970	2420	2850	3170
2	748	923	1370	2050	2510	2960	3290
3	775	956	1420	2130	2600	3060	3410
4	882	1090	1610	2420	2970	3490	3890
5	1030	1280	1892	2840	3480	4090	4550
7	1560	1920	2850	4270	5240	6200	6900
8	1680	2070	3070	4600	5640	6600	7400


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из гончарных труб при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в минеральных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 126

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	73	100	125	150	175	200
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1030	1130	1440	2160	2600	3040	3610
2	1080	1180	1500	2240	2700	3170	3760
3	1110	1220	1550	2320	2800	3280	3890
4	1270	1390	1760	2650	3190	3740	4430
5	1490	1630	2070	3100	3740	4380	5190
7	2240	2450	3110	4670	5630	6600	7800
8	2410	2640	3350	5030	6100	7100	8400


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из гончарных труб при глубине заложения более 1,5. и в минеральных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 127

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	75	100	125	150	175	200
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1630	1730	2110	2780	3180	3690	4280
2	1700	1800	2200	2900	3310	3840	4460
3	1760	1860	2270	3000	3430	3980	4610
4	2000	2120	2590	3420	3900	4530	5260
5	2340	2490	3040	4000	4580	5300	6200
7	3530	3740	4570	6000	6900	8000	9300
8	3800	4030	4920	6500	7400	8600	10000


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из гончарных труб при глубине заложения до 1,2 м в торфяных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 128

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	75	100	125	150	175	200
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1020	1320	2490	3080	3490	3860	4220
2	1070	1370	2590	3200	3630	4010	4390
3	1100	1420	2690	3310	3760	4150	4550
4	1260	1610	3060	3770	4280	4730	5180
5	1470	1890	3590	4420	5020	5540	6100
7	2220	2850	5400	6700	7600	8300	9100
8	2390	3070	5810	7200	8100	9000	9800


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из гончарных труб при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в торфяных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 129

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	75	100	125	130	175	200
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1920	2020	2370	3580	4120	4590	5020
2	2000	2100	2470	3720	4280	4770	5220
3	2070	2180	2550	3860	4430	4940	5400
4	2360	2480	2910	4390	5050	5630	6200
5	2760	2900	3410	5150	5920	6600	7200
7	4160	4370	5140	7800	8900	9900	10900
8	4480	4710	5530	8300	9600	10700	11700


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из гончарных труб при глубине заложения более 1,5 м в торфяных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 130

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	75	100	125	150	173	200
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2  3  4  5  7  8	2520  2620  2710  3090  3620  5460  5870	2620  2720  5820  3210  3760  5670  6100	3040  3170  3280  3740  4380  6600  7100	4300  4470  4630  5270  6200  9300  10000	4700  4890  5060  5770  6800  10200  11000	5370  5590  5790  6600  7700  11600  12500	5690  5920  6100  7000  8200  12300  13300
Восстановительная стоимость стыков, выполненных из стеклоткани, на 1 км дренажа в руб. ( к табл. 130)

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	7	8
Стоимость стыков	61	64	66	75	88	133	143


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж гончарный с устройством всей необходимой закрытой регулирующей и проводящей сети

Восстановительная стоимость I км дренажа в руб.

Таблица 131

	В минеральных грунтах	В торфяных грунтах
Территориальный	глубина заложения в м
пояс	до 1,2	1,2-1,5	более 1,5	до 1,2	1,2-1,5	более 1,5
	а	б	в	г	д	е
1  2  3  4  5  7  8	850  890  920  1050  1230  1850  1990	1150  1200  1240  1410  1660  2490  2690	1750  1820  1890  2150  2520  3790  4080	1250  1300  1340  1530  1800  2700  2910	2070  2160  2230  2550  2980  4490  4840	2680  2790  2890  3290  3860  5810  6300


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения до 1,2 м в минеральных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 132

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	100	130	200	250	300
	а	б	в	г	д	е
1	1080	1520	2100	2630	3370	4180
2	1120	1580	2180	2740	3500	4340
3	1160	1630	2260	2840	3630	4500
4	1320	1860	2570	3230	4130	5100
5	1550	2180	3010	3780	4840	6000
7	2330	3280	4540	5700	7300	9000
8	2510	3530	4390	6100	7800	9700


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в минеральных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 133

Территориальный	Диаметре труб в мм
пояс	50	100	130	200	250	300
	а	б	в	г	д	е
1	1380	1640	2280	3080	3750	5290
2	1430	1700	2370	3200.	3900	5500
3	1480	1760	2460	3310	4040	5700
4	1690	2010	2800	3770	4600	6500
5	1980	2350	3280	4420	5400	7600
7	2980	3540	4940	6660	8100	11500
8	3210	3820	5320	7170	8700	12300


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения более 1,5 м в минеральных грунтах

Восстановительная стоимость I км дренажа в руб.

Таблица 134

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	100	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е
1	1970	2310	2860	3750	4480	5290
2	2050	2400	2980	3900	4660	5500
3	2130	2490	3080	4040	4800	5700
4	2420	2830	3510	4600	5500	6500
5	2840	3320	4114	5390	6400	7600
7	4270	5000	6200	8100	9700	11500
8	4600	5390	6700	8700	10400	12300


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения до 1,2 м в торфяных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 135

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	100	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е
1	1340	2710	3180	3670	4450	5250
2	1390	2820	3310	3820	4620	5460
3	1440	2920	3430	3960	4790	5650
4	1640	3320	3900	4500	5460	6400
5	1920	3890	4580	5280	6390	7500
7	2890	5860	6900	8000	9600	11400
8	3110	6300	7400	8600	10400	12200


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения от 1,2 до 1,5 м в торфяных грунтах

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 136

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	100	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е
1	2280	2590	3810	4470	5230	6000
2	2370	2690	3960	4650	5440	6300
3	2450	2790	4110	4810	5 640	6500
4	2790	3170	4680	5480	6400	7400
5	3270	3720	5480	6400	7500	8700
7	4930	5600	8300	9700	11300	13100
8	5310	6000	8900	10400	12200	14100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из асбестоцементных труб при глубине заложения более 1,5 м в торфяных грунтах

Восстановительная стоимость I км дренажа в руб.

Таблица 137

Территориальный	Диаметр труб в мм
пояс	50	100	150	200	250	300
	а	б	в	г	д	е
1	2230	2560	3630	4490	5250	6100
2	2320	2660	3780	4670	5460	6300
3	2400	2760	3910	4840	5660	6500
4	2740	3140	4460	5510	6400	7400
5	3210	3680	5220	6500	7600	8700
7	4830	5540	7900	9700	11400	13100
8	5200	5970	8500	10500	12200	14100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из дощатых прямоугольных труб

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 138

Территориальный	Глубина заложения дрен в м
пояс	до 1	1-1,2	1,2-1,5	1,5-2	2-2,4
1  2  3  4  5  7  8	510  530  550  630  740  1110  1200	540  560  580  660  770  1160  1250	690  710  740  840  990  1490  1600	2140  2220  2300  2620  3080  4630  4980	2920  3040  3150  3580  4210  6300  6000


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из пластмассовых труб

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 139

Территориальный пояс	1	2	3	4	5	7
Дренаж из труб диаметром 50-80 мм	980	1020	1050	1200	1410	2120


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренаж из деревянных фрезерованных труб

Восстановительная стоимость 1 км дренажа в руб.

Таблица 140

	Диаметр труб 50 мм	Диаметр труб 100 мм
Территориальный	глубина заложения дрен в м
пояс	до 1	1-1,2	1,2-1,5	1,5-2	2-2,4	до 1	1-1,2	1,2-1,5	1,5-2	2-2.4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1  2  3  4  5  7  8	770  800  830  940  1100  1660  1790	810  840  870  990  1160  1740  1880	1050  1090  1130  1290  1510  2280  2450	1760  1830  1900  2160  2530  3810  4100	2120  2210  2290  2600  3050  4600  4950	1140  1180  1230  1400  1640  2460  2650	1180  1220  1270  1440  1690  2550  2740	1420  1480  1540  1750  2050  3080  3320	2130  2220  2300  2610  3060  4610  4970	2490  2590  2690  3060  3590  5400  5820


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Кротовый и щелевой дренаж

Восстановительная стоимость 1 км дрены в руб.

Таблица 141

Территориальный	Дренаж кротовый	Дренаж
пояс	без крепления	с креплением	щелевой
	при глубине дрены до 0,7 м	при глубине дрены более 0,7 м	при глубине дрены до 0,7 м	при глубине дрены более 0,7 м
	а	б	в	г
1	1,99	9,9	5,36	13,2	47,4
2	2,07	10,3	5,57	13,8	49,3
3	2,14	10,6	5,77	14,3	51,1
4	2,44	12,1	6,60	16,2	58,2
5	2,85	14,2	7,70	19,0	68,0
7	4,31	21,4	11,60	28,7	103,0
8	4,64	23,0	12,50	30,9	111,0


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Колодцы на закрытой сети осушительных систем

Характеристика

I тип - открытые кирпичные колодцы глубиной до 2 м:

II тип - то же, 2-2,7 м;

III тип - потайные кирпичные колодцы глубиной 1 - 1,5 м;

IV тип - то же, 1,5 - 2 м;

V тип - сборные железобетонные открытые колодцы диаметром до 1 м, глубиной до 2 м включительно;

VI тип - то же, глубиной от 2,01 до 3 м включительно;

VII тип - то же, глубиной более 3 м;

VIII тип - сборные железобетонные открытые колодцы диаметром более 1 м, глубиной до 2 м включительно;

IX тип - то же, глубиной от 2,01 до 3 м включительно;

Х тип - то же, глубиной более 3 м;

XI тип - сборные железобетонные потайные колодцы диаметром до 1 м, глубиной до 2 м включительно;

XII тип - то же, глубиной от 2,01 до 3 м включительно;

XIII тип - то же, глубиной более 3 м;

XIV тип - колодцы потайные диаметром более 1 м, глубиной до 2 м включительно;

XV тип - то же, глубиной от 2,01 до 3 м включительно;

XVI тип - то же, глубиной более 3 м.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 142

Территориальный	Тип сооружении
пояс	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1	90	114	66	89	59,4	76	143	100
2	94	119	68	92	62,0	79	149	104
3	97	123	71	96	64,0	81	151	108
4	111	140	81	109	73,0	93	175	123
5	130	164	95	127	85,0	109	206	144
7	195	247	143	192	129,0	164	309	216
8	211	266	154	207	138,0	176	334	233
Продолжение

Территориальный	Тип сооружении
пояс	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
	и	к	л	м	н	о	п	р
1	138	207	66	107	211	96	124	243
2	143	215	68	112	220	100	129	253
3	148	222	71	116	227	103	133	262
4	169	253	81	132	259	118	152	298
5	198	297	94	154	304	138	178	350
7	298	447	142	232	457	207	267	526
8	321	482	153	250	492	223	288	567


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Деревянные колодцы на закрытой сети

Характеристика

I тип - потайной колодец (из бревен) глубиной 1,2 - 2 м;

II тип - открытый колодец (из бревен) глубиной 1,9 - 2,7 м;

III тип - потайной колодец (из пластин) глубиной 1,2 - 2 м;

IV тип - открытый колодец (из пластин) глубиной 2 - 2,8 м.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 143

Территориальный	Тип сооружений
пояс	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	107	139	83	88
2	111	145	86	92
3	115	150	89	94
4	131	171	101	107
5	154	200	110	116
7	232	301	166	176
8	250	325	175	185


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Дренажные устья

Характеристика

I тип - из досок на сваях и лежнях, сечение трубы от 14 х 14 до 16 х 16 см;

II тип - то же, сечение трубы от 22 х 19 до 26 х 27 см;

III тип - из досок на лежнях, сечение трубы от 14 х 14 до 16 х 16 см;

IV тип - из досок и пластин на сваях и хомутах, сечение трубы от 22 х 19 до 19 х 19 см;

V тип - из досок и пластин на сваях, лежнях и хомутах, сечение трубы от 26 х 26 до 38 х 39 см;

VI тип - только из бетонных труб на сваях и лежнях, диаметр трубы до 200 мм;

VII тип - то же, диаметр трубы до 300 мм;

VIII тип - то же, диаметр трубы до 500 мм;

IX тип - из асбестоцементных труб, диаметр трубы до 300 мм, при глубине коллектора 1,2 м;

Х тип - то же, при глубине коллектора до 2 м;

XI тип - из железобетонных труб, диаметр трубы до 200 мм, с железобетонным оголовком, металлической решеткой, креплением и подготовкой;

XII тип - то же, диаметр труб до 400 мм.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 144

Территориальный	Тип сооружении
пояс	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
1	9,3	15,6	6,2	12,8	21,9	8,7	14,6	29,2	34,3	48,8	113	170
2	9,7	16,2	6,4	13,3	22,8	9,1	15,2	30,4	35,6	50,8	118	177
3	10,0	16,8	6,7	13,8	23,6	9,4	15,7	31,5	36,9	52,6	122	183
4	11,4	19,1	7,6	15,7	26,8	10,7	17,9	35,8	42,0	59,9	139	209
5	13,4	22,4	8,9	18,4	31,5	12,5	21,0	42,0	49,3	70,0	163	245
7	20,1	33,8	13,4	27,7	47,4	18,8	31,6	63,0	74,0	106,0	245	369
8	21,7	36,4	14,5	29,8	51,1	20,3	34,1	68,0	80,0	114,0	264	397
Примечание. Стоимости устьев по I - V типам даны без лотка. При наличии лотка стоимость деревянных устьев принимается по дующей таблице.

Восстановительная стоимость деревянных устьев с лотками в руб. (к табл. 144)

Территориальный	Тип сооружений
пояс	I	II	III	IV	V
	а	б	в	г	д
1	161	271	108	120	381
2  3	168  174	282  292	112  116	125  129	396  411
4	198	332	132	147	468
5	232	390	155	172	548
7	349	587	233	260	820
8	376	630	251	280	890


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Перепад открытый деревянный

Характеристика

I тип - наполнение канала 0,75 - 1,25 м, расход 0,5 - 3,4 куб. м/сек,

II тип - наполнение канала 1,25 - 1,75 м, расход 1,55 - 5,4 куб. м/сек.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 145

	Тип сооружений
Территориальный пояс	I	II
	а	б
1	1520	2230
2	1580	2323
3	1630	2410
4	1860	2740
5	2180	3210
7	3280	4840
8	3540	5210
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 145)

Наименование конструктивных	Тип сооружений
элементов	I	II
Деревянные конструкции	84	85
Крепление рисбермы и понура	4	4
Зуб	12	11
Итого	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Перепад-регулятор открытый деревянный

Характеристика

Перепад-регулятор открытый деревянный. Понур и рисберма крепятся хворостяной выстилкой.

I тип - наполнение канала до 1 м, расход 1,4 - 2,2 куб. м/сек;

II тип - наполнение канала до 1,5 м, расход 2,7 куб. м/сек.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 146

	Тип сооружения
Территориальный пояс	I	II
	а	б
1	1820	2830
2	1893	2943
3	1962	3051
4	2231	3470
5	2617	4070
7	3940	6127
8	4244	6600
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 146)

Наименование конструктивных элементов	Тип сооружений
	I	II
Деревянные конструкции	86	82
Крепление рисбермы и понура	2	3
Зуб	11	11
Подъемник	1	4
Итого	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Регулятор закрытый деревянный

Характеристика

Деревянная прямоугольная труба длиной 13 м с ручным винтовым подъемником. Понур и рисберма крепятся хворостяной выстилкой.

I тип - труба сечением 0,5х0,5 м;

II тип - труба сечением 0,8х0,8 м;

III тип - труба сечением 1,0х1,0 м;

IV тип - трубы сечением 1,25х1,25 м;

V тип - труба сечением 1,5х1,5 м;

VI тип - труба сечением 2х1,5 м.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 147

Территориальный	Тип сооружений
пояс	I	II	III	IV	V	VI
	а	б	в	г	д	е
1	1590	2240	2500	2840	3240	3700
2	1650	2330	2600	2950	3370	3850
3	1710	2420	2690	3060	3500	4000
4	1950	2750	3060	3480	3980	4540
5	2280	3230	3590	4080	4660	5330
7	3440	4860	5410	6100	7000	8000
8	3700	5230	5830	6600	7600	8600
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 147)

Наименование конструктивных	Тип сооружении
элементов и видов работ	I	II	III	IV	V	VI
Проезжая часть	39	31	27	25	23	20
Железобетонные и бетонные конструкции Подъемник	42  3	52  3	53  5	54  5	57  5	60  5
Крепление откосов Зуб и фильтр	6  10	6  8	7  8	7  9	7  8	7  8
Итого	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Регулятор открытый железобетонный

Характеристика

I тип - регулятор открытый железобетонный на осушительных каналах на расход до 10 куб. м/сек без переезда, диаметр трубы 1 м,. напор до 2м.

II тип - то же, диаметр трубы до 1 м, напор до 3 м;

III тип - то же, диаметр трубы до 2 м, напор до 2 м;

IV тип - то же, диаметр трубы до 2 м, напор до 3 м.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 148

Территориальный	Тип сооружений
пояс	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	3780	8500	5890	11800
2	3930	8900	6100	12200
3	4070	9200	6300	12700
4	4630	10400	7200	14400
5	5440	12300	8500	16900
7	8200	18500	12800	25500
8	8800	19900	13700	27400
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 148)

Наименование конструктивных	Тип сооружений
элементов и видов работ	I	II	III	IV
	а	б	в	г
Земляные работы	18	17	18	18
Бетонные работы	38	39	35	19
Крепление:
монолитным бетоном	12	14	10	12
засевом трав	4	3	3	3
Зуб, фильтр, гравийная подготовка	12	14	11	11
Металлоконструкции	8	5	8	8
Подъемники	7	4	8	4
Деревянные конструкции	1	4	7	5


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Регулятор закрытый железобетонный

Характеристика

I тип - регулятор трубчатый, одноочковый, на расход до 10 куб. м/сек, на осушительных каналах с переездом диаметр трубы до 0,8 м, напор до 3 м;

II тип - то же, диаметр трубы до 1 м, напор до 3 м;

III тип - то же, диаметр трубы до 1,5 м. напор до 3 м;

IV тип - то же, двухочковый, диаметр трубы до 1,5 м, напор до 3 м.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 149

Территориальный	Тип сооружений
пояс	I	II	III	IV
	а	б	в	г
1	5680	7300	10600	15400
2	5910	7600	11000	16100
3	6100	7900	11400	16600
4	7000	8900	13000	18900
5	8200	10500	15200	22200
7	12300	15800	22900	33400
8	13200	17000	24600	36000
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 149)

Наименование конструктивных	Тип сооружении
элементов и видов работ	I-II	III	IV
	а	б	в
Земляные работы Железобетонные и бетонные работы	21  25	19  30	16  34
Зуб, фильтр, гравийная	13	16	12
Крепление: монолитным бетоном засевом трав Металлоконструкции Подъемники	15  3  10  13	14  3  8  10	13  2  11  12


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Сопрягающие сооружения железобетонные

Характеристика

I тип - сопрягающее сооружение железобетонное открытое, напор 2 м, падение до 2 м;

II тип - то же, с регулятором, напор до 2 м, падение. до 1 м;

III тип - то же, напор до 2 м, падение до 2 м,

IV тип - то же, двухпролетное, напор до 2 м, падение до 2 м,

V тип - сопрягающее сооружение железобетонное, трубчатое, диаметр трубы от 1 до 1,5 м; напор до 2 м, падение до 2 м;

VI тип - то же, диаметр трубы менее 1 м;

VII тип - сопрягающее сооружение железобетонное регулятором, диаметр трубы менее 1 м, напор 1 - 1,5 м, падение до 2 м;

VIII тип - то же, диаметр трубы до 1 м, напор до 2 м, падение до 2 м;

IX тип - то же, диаметр трубы от 1,2 до 1,5 м, напор до 2 м, падение до 2 м.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 150

Территориальный	Тип сооружений
пояс	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1  2  3  4  5  7  8	11700  12100  12600  14300  16800  25200  27200	8500  8800  9100  10400  12200  18400  19800	10800  11200  11700  13300  15600  23400  25200	16400  17100  17700  20100  23600  35500  38200	6700  6900  7200  8200  9600  14400  15500	3740  3890  4030  4590  5380  8100  8700	3300  3430  3550  4040  4740  7100  7700	5300  5510  5710  6500  7600  11500  12400	7200  7500  7700  8800  10800  15500  16700
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 150)

Наименование конструктивных элементов и видов работ	I-IV	V-VI	VII	VIII	IX
Земляные работы	7	15	23	18	22
Железобетонные и бетонные работы	53	44	44	40	33
Зуб, фильтр, гравийная подготовка	10	18	11	15	16
Крепление:
железобетонными плитами	15	15	11	13	15
засевом трав	4	3	3	3	3
Металлоконструкции	5	5	5	6	5
Подъемники	6	-	3	5	6


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Внутрихозяйственные дороги на минеральных грунтах

Характеристика

Ширина земляного полотна 6,5 м, проезжей части 4,5 м.

Дороги на песчаных грунтах:

I тип - с покрытием из оптимальной смеси;

II тип - с грунтощебеночным покрытием;

III тип - с гравийным покрытием;

IV тип - с грунтовым покрытием, укрепленным вяжущими материалами.

Дороги на глинистых грунтах:

V тип - с покрытием из оптимальной смеси;

VI тип - с грунтощебеночным покрытием;

VII тип - с грунтовым покрытием, укрепленным вяжущими материалами.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 151

Территориальный	Тип дорог
пояс	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1	1080	3740	7000	4690	1320	5100	7700
2	1120	3880	7300	4870	1380	5310	8010
3	1160	4030	7600	5050	1420	5500	8300
4	1320	4580	8600	5740	1620	6300	9400
5	1590	5370	10100	6700	1900	7300	11100
7	2330	8100	15200	10100	2860	11100	16700
8	2510	8700	16300	10900	3080	11900	18000


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Внутрихозяйственные дороги на торфяных грунтах

Характеристика

Ширина земляного полотна 6,5 м, проезжей части 4,5 м.

I тип - с покрытием из оптимальной смеси;

II тип - с грунтощебеночным покрытием;

III тип -с гравийным покрытием;

IV тип - с грунтовым покрытием, укрепленным вяжущими материалами;

V тип -с хворостяной выстилкой и покрытием из оптимальной смеси.

Восстановительная стоимость 1 км дороги в руб.

Таблица 152

Территориальный	Тип дорог
пояс	I	II	III	IV	V
	а	б	в	г	д
1	4570	7200	10500	8200	14500
2	4750	7500	10900	8500	15000
3	4920	7800	11300	8800	15600
4	5600	8900	12900	10000	17800
5	6600	10400	15100	11800	20800
7	9900	15600	22700	17700	31300
8	10700	16800	24500	19100	33700


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Переезды на дорогах

Характеристика

I тип - труба железобетонная диаметром до 0,6 м;

II тип - то же, диаметром до 1 м;

III тип - труба деревянная длиной 12 м, сечением 0,3 х 0,3 м;

IV тип - то же, сечением 0,5 х 0,5 м;

V тип - то же, сечением 0,8 х 0,8 м;

VI тип - то же, длиной 14 м, сечением 1 х 1 м;

VII тип - то же, сечением 1,25 х 1,25 м;

VIII тип - то же, сечением 1,5 х 1,5 м;

IX тип - труба железобетонная, одноочковая диаметром до 0,8 м, напор до 1,5 м;

X тип - то же, диаметром 1 м, напор до 2 м;

XI тип - то же, диаметром 1,2 - 1,5 м, напор до 2 м;

XII тип - то же, двухочковая, диаметром 1 - 1,2 м, напор до 2,5 м;

XIII тип - то же, диаметром 1,2 - 1,5 м, напор до 2,75 м.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 153

Территориальные	Тип сооружений
пояс	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	1300	1640	258	419	874	1250	1540	1870	2320	3580	4370	5640	8200
2	1350	1710	268	436	909	1300	1600	1940	2420	3730	4550	5870	8600
3	1400	1770	278	452	942	1350	1660	2020	2500	3860	4710	6100	8900
4	1600	2020	316	514	1070	1530	1890	2290	2850	4400	5360	6900	10100
5	1860	2360	371	603	1260	1800	2210	2690	3340	5160	6300	8100	11800
7	2810	3560	559	907	1890	2700	3330	4050	5040	7800	9500	12200	17800
8	3020	3830	602	977	2040	2920	3590	4360	5420	8400	10200	13200	19200
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 153)

Наименование конструктивных	Тип сооружений
элементов и видов работ	I-II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х-ХI	XII	XIII
Земляные работы	20	-	-	-	-	-	-	23	22	25	23
Бетонные и железобетонные работы	54	-	-	-	-	-	-	39	42	32	45
Деревянные конструкции	-	89	89	91	93	94	95	-	-	-	-
Гравийная подготовка, зуб	22	-	-	-	-	-	-	12	14	14	12
Крепление:
железобетонными плитами	-	-	-	-	-	-	-	22	18	27	18
засевом трав	4	11	11	9	7	6	5	4	4	2	2


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Открытые переезды (броды) через каналы

Характеристика

Уложенные (до заложения 1:10) откосы канала с гравийным покрытием.

I тип - на песчаных грунтах;

II тип - на глинистых грунтах.

Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.

Таблица 154

Территориальный пояс	Тип сооружений
	I	II
	а	б
1  2  3  4  5  7  8	124  129  134  152  178  268  289	235  244  253  288  338  509  548


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Пешеходные мосты через каналы

Характеристика

Мосты железобетонные на свайных опорах:

I тип - длина пролета 5 - 7 м, однопролетный;

II тип - то же, двухпролетный;

III тип - то же, трехпролетный.

Мосты деревянные на свайных опорах:

IV тип - длина пролета до 5 м, однопролетный;

V тип - то же, двухпролетный;

VI тип - то же, трехпролетный;

VII тип - то же, четырехпролетный.

Восстановительная стоимость I сооружения в руб.

Таблица 155

Территориальный	Тип сооружений
пояс	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
1  2  3	212  220  229	385  400  415	595  620  640	116  121  125	202  210  218	286  297  308	374  389  403
4  5  7  8	260  305  459  494	470  550  830  900	730  860  1290  1390	142  167  251  271	248  290  437  471	351  411  620  670	459  538  810  870
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 155)

Наименование конструктивных	Тип сооружений
элементов	I	II	III	IV	V	VI	VII
	а	б	в	г	д	е	ж
Проезжая часть Опоры моста Пролетные строения	13  30  57	11  38  51	12  31  57	10  17  73	6  14  80	4  13  83	3  12  85
Итого	100	100	100	100	100	100	100


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Крепление русл малых рек и осушительных каналов

Характеристика

I тип - крепление однослойной хворостяной выстилкой;

II тип - крепление хворостяными клетками с засевом. трав;

III тип - крепление двухслойной хворостяной выстилкой;

IV тип - крепление хворостяным тюфяком толщиной до 350 мм;

V тип - крепление легкими фашинами;

VI тип - свайно-щитовое крепление высотой до 1 м, шириной лотка до 1,5 м;

VII тип - стоечно-обшивное крепление высотой до 0,8 м, шириной лотка до 0,8 м;

VIII тип - крепление каналов одерновкой плашмя;

IX тип - крепление каналов засевом трав с подсыпкой растительной земли;

Х тип - крепление каналов одерновкой с посевом трав;

XI тип - крепление каменной набросной;

XII тип - крепление плетнем;

XIII тип - крепление плетнем со сплошной одерновкой.

Восстановительная стоимость крепления в руб.

Таблица 156

Территориальный	Тип креплений
пояс	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	•IX	X	XI	XII	XIII
	10 м2	10 м3	10 м2	10 м	1 м
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
1	2,40	2,90	3,20	42,8	9.1	578	710	19,8	8,5	16,4	31,2	25,9	11,0
2	2,50	3,02	3,33	44,5	9,5	600	740	20,6	8,9	17,1	32,4	26,9	11,4
3	2,59	3,13	3,45	46,1	9,8	620	760	21,4	9,2	17,7	33,6	27,9	11.9
4	2,94	3,56	3,92	52,5	11,2	710	870	24,3	10,5	20,2	38,2	31,8	13,5
5	3,45	4,17	4,60	62,0	13,0	830	1020	28,5	12,3	23,6	44,8	37,2	15,8
7	5,20	6,30	6,90	93,0	19,7	1250	1530	43,0	18.5	35,6	68.0	56,1	23,8
8	5,60	6,80	7,50	100,0	21,2	1350	1650	46,3	19,9	38,3	73,0	60,0	25,7


СБОРНИК № 37

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Утвержден Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР

ОТДЕЛ II. СООРУЖЕНИЯ И КАНАЛЫ НА ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Фильтры-поглотители

Характеристика

Тип I-1 - предназначен для сброса воды из отбытых каналов в закрытую дренажную сеть. Фильтр типа I одновременно совмещает в себе фильтр и колодец-отстойник из железобетонных колец при заглублении отводящего коллектора Нк = 1,2 м и заложении откоса т = 0,5.

Тип I-2 - то же, при Нк = 2,0 м и т = 1.

Тип II-1 - то же, состоящий только из фильтрующей засыпки без колодца-отстойника, при Нк = 1,2 м, т =0,5.

Тип II-2 - то же, при Нк = 2,0; т = 1.

Тип III-1 - фильтры-поглотители из железобетонных труб и фильтрующей засыпки при Нк = 1,2 м; т = 0,5.

Тип III-2 - то же, при Нк = 2 м; т = 1.

Тип III-3 - то же, из асбестоцементных или гончарных труб и фильтрующей засыпки при Н к = 1,2 м; от = 0,5.

Тип III-4 - то же, при Нк = 2,0 м; т = 1,0.

Тип III-5 - фильтры-поглотители только из фильтрующей засыпки при Нк = 0,9; т = 0,5.

Тип III-6 - то же, при Нк = 1,5; т = 1,5.

Восстановительная стоимость 1 фильтра в руб.

Таблица 157

Территориальный	Тип I	Тип II	Тип III
пояс	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	135	323	56,6	130	200	480	113	387	42,8	318
2	140	336	58,9	135	208	500	118	403	44,5	331
3	145	348	61,0	140	216	517	122	417	46,1	343
4	165	396	69,0	160	246	589	139	475	52,6	390
5	194	464	84,0	187	288	690	163	557	62,0	458
7	292	700	123,0	282	434	1040	245	840	93,0	690
8	314	750	132,0	303	467	1120	264	900	100,0	740


X. ОПЕЧАТКИ В СБОРНИКАХ

Прежде чей пользоваться Сборником оценщику необходимо посмотреть на последней странице поправки и сделать исправление опечаток.

Некоторые из опечаток в типографии не были обнаружены, поэтому исполнителям работ по переоценке основных фондов надо внимательно следить за логической взаимосвязей капитальности, этажности, благоустройства, отделки и восстановительной стоимости измерителя.

По получении консультаций необходимо внести следующие поправки в общую часть и сборники укрупненных показателей.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ к сборникам

Страница	Строка	Следует читать
5	18 снизу	Вместо 1,03 читать - 1,00.
22	12,13 и 14 снизу	Строки исправить на "Красноярский край, кроме Эвенкийского национального округа с Туруханским краем".
23	над 13 снизу	Написать Тамбовская область пояс - I, район - II
25	13 снизу	Зачеркнуть текст в скобках после слов "Томская" область.
27	7 снизу	После слова "Деревянные" в У группе вычеркнуть слова " или кирпичные".
		Вычеркнуть в перекрытиях по II группе слово "деревянные".
2. Сборник №5

Страница	Строка	Следует читать
22	9 снизу	Показатель 102 исправить на 1024
3. Сборник №6

Страница	Строка	Следует читать
147	3 сверху	После слов «Восстановительная стоимость» записать за единицу измерителя (1 куб. м) сооружений химической промышленности (в руб.), газгольдеры за шт. в тыс. руб.
4. Сборник №8

Страница	Строка	Следует читать
152	вся таблица №109	Таблицу и 109 принимать в следующем виде
		Главные корпуса
	Территори-альный пояс	Асбошиферного производства объемом здания до 155000 м3	Асботрубного производства объемом  здания до 310000 м3	Камеры твердения асбошиферных изделий
		здания на 1 м3	особо строй раб. на м2	здания на 1 м3	особо строй раб. на м2	объемом камер до 225 м3
		а	б	в	г	д
	1	10,2	7,3	7	12	92
	2	10,7	7,7	7,4	12,6	97
	3	10,7	8,4	3,1	13,8	106
	4	12.2	8,8	8,4	14,4	110
	5	12,8	9,1	8,9	15	115
	6	18,4	13,1	12,6	21,6	165
	7	20,4	14,6	14	24	184
	8	21,4	15,3	14,7	25,2	193
	9	27,5	19,7	18,9	32,4	248
5. Сборник №12

Страница	Строка	Следует читать
34	16 и 17 снизу	Вместо написанного читать: "Распределение отдельных частей территории СССР на территориальные пояса и климатические районы приведены в общей части к сборникам укрупненных показателей».
37	21, 22, 23 снизу	Текст этих строк исключить
37	17 и 18 снизу	Вместо «Оренбургской области» читать «Ростовской области»
37	16 снизу	То же исправление
6. Сборник №13

Страница	Строка	Следует читать
32	над строкой	Над строкой № 5 вписать элемент «полы с  удельным весом - 3%»
32	6	Исправить уд. вес металлоконструкций с 3% на 8%
7. СБОРНИК №14

Страница	Строка	Следует читать
78	2, 3, 4, 6, 9, 12 снизу	Читать удельные веса в табл.54 по порядку записи элементов: 8, 8, 10, 18,4,10,16,3,11,9,3.
8. СБОРНИК № 15

Страница	Строка	Следует читать
5	112 снизу	Исключить.
9 СБОРНИК №19

Страница	Строка	Следует читать
5	12 сверху	Вместо III климатического района писать IV
12	2 сверху	Исключить в оглавлении слова в скобках.
75	таблица 74 пункт "г"	Читать восстановительные стоимости I кв. м эстакады в руб. по поясам; 31.5, 33.1, 36.2, 37.8, З9.4, 56.7, 63.0, 66.2, 85.1
77	таблица № 75	Грузоподъемность крана в 30 тонн должна приниматься для пролетов: 18, 24, 30 метров Грузоподъемность крана в 50 тонн должна приниматься для пролетов 24 и 36 метров
87	таблица № 80	Принимать шаг колонн в 6 и для пролетов в 15 и 18 метров Шаг колонн в 12 м для пролетов в 18 м, 24 м, 30 м
10. СБОРНИК № 20

Страница	Строка	Следует читать
101	таблица № 119	В таблице № 119 восстановительная стоимость I м нитки подкрановых путей в руб. указана в 10 раз меньше фактической. Читать показатели без запятых
11. СБОРНИК № 23

Страница	Строка	Следует читать
23	Таблица № 23	Удельный вес полов 7 %
24	Таблица № 24	Удельный вес кровли в гр. "б" 14 %
12. СБОРНИК № 26, том I

Страница	Строка	Следует читать
5	11,16 сверху	Читать (примеры расчета) 16,7 х 0,92 = 15,36 руб. 15,36 х 8836 = 135721 руб.
5.	I снизу	Читать 135721 руб. х 0,112 = 15201 руб.
107	Таблица № 131	В таблице № 131 восстановительная стоимость I резервуара в руб. показанная и графе "к" для емкости 75 куб. м относить к -графе "и" для емкости и 50 куб. м,. а показатели графы "и" относить к емкости в 75 куб. м в графу «к»
13. СБОРНИК № 26, том II

Страница	Строка	Следует читать
5	2, 3 снизу	Исключить примечание № 2.
6	Пункт №13	Пункт I 15 исключить
7	Пример	Вписать после строки № 18 «следует учесть коэффициент для I климатического района (г. Оренбург) - 1.09
11	5 сверху	В графе "а" по канализации вместо - "3,6" читать "2,6".
12	14 сверху	В таблице № 2 в графе "г" вместо "37,2" читать "37,60
13	14? снизу	В таблице № 3 в графе "е" для 2-го тер. пояса вместо "32,6 руб." читать "31,6"
29	Таблица №13	Показатели восстановительной стоимости по графе "г" в порядке указания территориальных поясов вместо указанных читать 11,4; 12,1; 12,75; 13,45; 14,25; 22,8; 27,99; 29,63; 32
32	8 сверху	06ъезд здании для граф ж, з и читать 340 м2
46	Таблица № 25	В аналоге указана группа капитальности II, читать III.
49, 50	Таблица № 27	В аналоге указана группа капитальности I, читать II
52, 53	Таблица № 29	Указана группа I капитальности, читать II.
56	Таблица № 31	Указана группа I капитальности, читать II.
61	Таблица №34	В аналоге указана группа капитальности II, читать III.
65	Таблица № 36	Указана группа I капитальности, читать II.
67	Таблица № 37	Указана группа капитальности II, читать III
71	Таблица № 39	Указана группа капитальности П, читать III.
74	Таблица № 41	Указана группа капитальности I, читать II
79	Таблица № 44	Указана группа капитальности II, читать III.
103	Таблица № 69	Указана группа капитальности II, читать III.
125	Таблица № 76	Указана группа капитальности II, читать III
133	Таблица № 86	По графе "б" указана группа капитальности II, читать III
138	. Таблица № 86	Детские сады с железобетонными перекрытиями в форме № 2 отчетов относить ко II гр. капитальности.
144	Таблица № 91	Указана гр.кап-и П, читать Ш.
145	Таблица № 92	Указана гр. кап-и II, читать III.
146	Таблица № 93	Указана гр. кап-и II, читать III.
152	Таблица № 99	Указана гр. кап-и II, читать III.
155	Таблица № 101	Указана гр. кап-и II, читать III.
169	I снизу	Указана гр. кап-и II, читать III.
181	I снизу	Указана гр. кап-и II, читать III.
133	I снизу	Указана гр. кап-и II, читать III.
135	. I снизу	Указана гр. кап-и II, читать III.
197	Таблица	Читать восстановительная стоимость I тамбура в рублях
14. СБОРНИК № 27

Страница	Строка	Следует читать
5	I снизу	Вместо - 27000, читать - 25000
5	3 снизу	Вместо множителя 0,9 читать 0,09.
58	Таблица № 95	После слов "Восстановительная стоимость одного сооружения в руб." записать в скобках (высотой 10 метров).
59	Таблица № 97	После слов "Восстановительная стоимость одного сооружения в руб." записать в скобках ( высотой 10 метров).
15	Таблица № 20, гр. «з» для I тер. п.	Читать "35" вместо «39»
31	13 снизу	В таблице № 56 пойле "1-6, 16-18" вписать "35-37".
31	5 снизу	После "10-18, 35-43" вписать «45-50», сохранить 51-53.
	I снизу	Вместо "700-1200" читать "700-1500".
4	I снизу	Читать "Подземных частей сооружений"
15. СБОРНИК №28

Страница	Строка	Следует читать
4	3 сверху	Исключить слово "деревянные" из II гр. кап-ти
5	пункт. № 21	Пункт № 21 - исключить
6	таблица 2	Поправка на высоту 2,9-1,01
8	2сверху	Читать (100 - 6,2) : 100 = 0,94
19	таблица № 12	Указана группа кап-и II, читать III
20	таблица № 13	В графах "д" и "е" вместо "28" и "2,5" читать 4,8 и 4,5
22	таблица № 15	Восстановительная стоимость по видам отделки указана неправильно. Показатели граф а, в, д даны для простой отделки; граф: а, в, д, ж даны для простой отделки; граф: б, г, е, з - для повышенной.
28	таблица № 24	Указана группа кап-и II, читать III.
30	таблица № 26	Указана группа кап-и II, читать III.
62	таблица № 84	Восстановительная стоимость для 6 пояса - 46,2 руб.
64	таблица № 88	Указана группа кап-и I, читать II
71	таблица № 98	Указана группа кап-и II, читать III.
72	таблица № 99	Указана группа кап-и II, читать III.
70	таблица № 97	Слово "количество пар" исключить
75	таблица № 103	Указана группа кап-и II, читать III.
79	таблица № 108	Указана группа кап-и I и II, читать, I и III
81	таблица № 111	Указана группа кап-и I и II, читать, I и III
91	таблица № 127	Указана группа кап-и II, читать III.
102	таблица № 143	В 7-м поясе вместо 45,8 руб., читать 50,3 руб.
111	Таблица № 159	Указана группа кап-и II, читать III. Написано 1 кв. м пола, читать 1 кв. м застройки
113	Таблица № 164	Написано I кв. м пола пристройки, читать I куб. м объема в руб.
114	Таблица № 166	Указана группа кап-и I, читать II
115	Таблица № 168	Указана группа кап-и I, читать II
116	Таблица № 170	Указала группа кап-и III, читать II.
16. СБОРНИК № 31

Страница	Строка	Следует читать
3	Пункт и 3	После слова "в приложении" записать: № 2 Общей части к сборникам укрупненных показателей".
4	3 снизу	Слова "согласно приложению № I к сборнику" - исключить
6	7 сверху	Слова "согласно приложению № 1 к сборнику" - исключить
7	13 и 13 сверху	Слова "согласно приложению № 1 к сборнику" - исключить; далее пояс "I" исправить на 2, климатический район 2 исправить на 1-й.
9	слова над таблицей	Слова "согласно приложению № I к сборнику" - исключить
10	4 сверху	Читать 23,8 х 0,95 = 22,6 руб.
«	7 сверху	Читать - 22,6 х 30921 = 698815 руб.
«	I снизу	Читать - 698015 х 0,08 = 55905 руб.
24	таблица № 7	Строительный объем "более 3000" -читать более 1500 куб. м
42	7 сверху	По графам К, Л, М, Н - соответственно читать 2,4; 2,3; 3,3; 3,4.
«	8 сверху	По графам К, Л, М, Н - соответственно читать 0,8; 0.9; 1,2; 1,1.
54 и 55	Таблица и 25	Вписать примечание № 2 а) Аптеки, размещенные в кирпичных зданиях, но строительным объемом менее 1000 куб. м (с необходимым набором помещений) - переоценивать по таблице № 25, графе «а» с К=1,05 б) Аптечные киоски переоценивать по сборнику № 33 применительно к таблице № 8
63	Приложение № 2	В пункте и 3 (перекрытия) по II группе кап-и читать - смешанные (металлические балки, деревянные заполнения В пункте № 4 (кровля) - читать: кровли железные, асбестоцементные и черепичные (для всех групп кап-ти).
17. СБОРНИК № 33

Страница	Строка	Следует читать
3	6,7,8,9 сверху	Исключить из текста
4	26 сверху	VI Климатический район исправить на IV
6	6 снизу	После слова "составляет 10,4%" исключить все до примера № 3.
7	8 снизу	Читать 14,3 х 1,03 = 14,7 руб.
7	1-5 снизу	Исключить из текста
48	Таблица № 39	Восстановительная стоимость I куб. м здания соответственно по территориальным поясам 12,44; 13,18; 13,93; 14.67; 16,17; 25,7; 31,71; 33,56; 36,06.
10. СБОРНИК № 34

Страница	Строка	Следует читать
9	9 снизу	Показатель на 800 мест исправить на 1000 мест